异肤三兄

作者：邓源台

- 『状态：连载中』

- 『更新到：（第四十九章）授封防疫督』

- 『内容简介： 毛泽东、勃列日涅夫、尼克松为构筑和谐世界、追逐和平根源，而返古一游；三人意外学得一身本领，结拜成义兄，平息一场武林风波，踏上西征之路，结交穆罕默德、埃及选驸马、拯救罗马帝国内乱、结盟欧亚非百余国，共建彼时和谐社会……；方知和谐含义，不是用征伐才能解决的；为此时美苏冷战助推和谐浪潮，预防一场世界大战而种下和平之苗……！ 』

- 『由爱下电子书提供epub下载』

- 『电脑请访问:www.qinkan.net』

- 『手机请访问:m.qinkan.net』

目录
Content

- （第一章）双绝斗南阳

- （第二章）复活长安城城

- （第三章）情危生贵人

- （第四章）伟人复身记

- （第五章）酒中逢知己

- （第六章）尼克松复身

- （第七章）三戏鬼扇君

- （第八章）异兄三结义

- （第九章）奇缘东门逢

- （第十章）清晨生爱恋

- （第十一章）大闹长乐门

- （第十二章）三兄初扬名

- （第十三章）郝东失良缘

- （第十四章）华山遇知己

- （第十五章）可欣戏世豪

- （第十六章）三兄低华山

- （第十七章）险叹华山绝

- （第十八章）北峰现奇草

- （第十九章）花楼正邪盟

- （第二十章）离奇缘再现

- （第二十一章）郝义士遇害

- （第二十二章）错盗乾坤丹

- （第二十三章）追讨失药债

- （第二十四章）狼豺私心论

- （第二十五章）深情痛别离

- （第二十六章）冤死寒溪涧

- (第二十七章）一日三痛悲

- （第二十八章）舍命救世南

- （第二十九章）一语破阴沉

- （第三十章）李世民借马

- （第三十一章）毒火攻心惨

- （第三十二章）华山沦陷幕

- （第三十三章）恶人露真容

- （第三十四章）计退唐门众

- （第三十五章）武夷访圣人

- （第三十六章）长白山遇险

- （第三十七章）郝东擒三将

- （第三十八章）洛阳逢旧人

- （第三十九章）蠢驴戏人欢

- （第四十章）伊州设伏记

- (第四十一章）秦戈显身手

- （第四十二章）白人叹黄河

- （第四十三章）洛阳三兄聚

- （第四十四章）亲兄斗洛阳

- （第四十五章）秘密招驸马

- （第四十六章）缘份天注定

- （第四十七章）公主所属谁

- （第四十八章）刺客反成友

- （第四十九章）授封防疫督

（第一章）双绝斗南阳

（一）

时光停留在一九七二年九月，**与尼克松会晤后不久。夜色沉寂在燎红**前，看似平常淡垢、却隐着黎光波动！行人稀少，却不知前人辉煌成就，不晓未来方向何从……故事开始了！

朗朗秋月，风高气爽！家中气氛淡淡，**伏笔沉思……？以祖辈传下的国人智慧，是否可以强大国力、构筑和谐社会、和谐世界梦？这刻停留了；因出现一种怪异之事！一道金光从窗外射进，光芒柔和、显得温馨！他放下笔，向光芒走去，跨进光圈内，却以经到了武当山遇真宫！遇真宫内金光万丈，大殿中央就是真人张三丰真身金像，**举目赏观，才知自己以到了武当山！他为自己来途而心生疑惑；暗自感叹……！

一老道人引美国总统尼克松、苏联总理勃列日涅夫至；**见两伟人微惊！这是中国国境，他二总理怎么密在此出现？

老道人明白主席心思，即说出了二总理与自己一样，是跨进了时光遂圈而来；此正处在美苏冷战白热化时期，他二人与己一样，同思构筑和谐世界之梦而来……！几伟人握手，共鸣幸会……！

老道人微笑问道；“既然你三人都因同一事件而来，老夫我也难解其理！不如你三人忘记自己领导人身份，而返古一游；或许就会找到构筑和谐世界的根源所在！不知你们意下如何？”

几伟人相互疑视、方才下定决心，而点头答应！老道人只手一挥，三伟人记忆刹间全失，共同踏进时光圈！奔向曾经……！

隋末唐初，唐军大举进攻南阳城下，南阳城内一偏混乱。

守将秦戈见唐军来势汹汹，势如破竹。即弃城而逃；疲于奔命中突遇唐军。双方混战数日；隋军惨败，退至燎河镇外，余兵不到六十。此时天色渐暗，就地扎营，又恐唐军追来；遂令众军继续前行，因军中伤病较多，又无马匹，故而行动缓慢。若唐军此时追来，定会一网打尽！为防一万，秦戈遂令部下张荆、单虎、宋正奎、元充四将，各带数十兵途经邓州，西上旬阳汇合。

各将相继而去。

秦戈领剩余残部继续往邓州奔逃。一路走来，又不敢起明火；幸得此时正值夏夜，一偏星空，便借满月之光，沿狭路逃窜。次日清晨，天色渐明，一丝清雾升起，鸟鸣声声，山中晨露滴淋，红日正升。此时以至壤镇界。此地山峦繁多，唯一条野道通至百杨镇外；地势虽利于逃亡；但更利于唐军在此设伏。由将士们连夜赶路，个个疲惫不堪，突见一树野果即纷纷上去就地分享。

时过半香，秦戈盔甲襟禄，一脸伤痕，原本三十壮汉，却如突曾十岁摸样，狼狈不堪。就地微息正爽，突听身后马蹄声声，一士兵慌叫道；“是唐军、唐军追来了……！”

众将士慌成一片。秦戈急道；众将勿慌！我们就沿此野道前行，唐军的马匹是过不去的。众士连连逃离。直至五里外一处深谷处，众军士以是惊弓之鸟，众心惧疲。忽见前方十米开外有一身披银色战甲，独马单枪者立于路中央；背对着众士，长鹤玉立，英姿砜爽……！

看来此人决非等闲之辈，竟能独马单枪拦去众士之路。秦戈心中揣摩许久大声道；“来者何人，竟拦我等去路。”

那独马单枪者巍然未动，讽言道；“哼！羞你为一国之将，在情危之时竟弃城出逃，此等贪生怕死之辈，何配与我谈名问姓；”

秦戈见此人说话中气十足，内功精深难测，必定是唐军中一员猛将。往后亦有追兵，向前亦有悍将；如此关头，若不时早摆脱，待追兵追来之时，定会全军覆没！秦戈凶道；“哼！你唐军人多气盛，而我军士少将寡，与之交战，岂不必输无疑么！如此以多欺寡，何谈英雄！”

他言虽说有理；两军相交定会死伤无数，但作为将军，宁可战死沙场，也不苟且偷生。那匹马单枪者最是痛恨此类人士；闻此言怒极而笑道；“哼！起初我以为你是一条汉子，本有放你之意，而今我终于清楚你是一个贪生怕死之人，非令我失望矣！来吧，让我送你一程；”那单枪者转过身来，但见他年纪与己相当，且面目俊朗、不怒自威。好一员气宇轩昂的猛将！在言谈之时也不生一丝惧心。

秦戈闻得此言回道；那就让我领教领教阁下的高招！出枪吧！……秦戈手拧一柄月牙狂刀，神气显挂，单凭运气之时便知，内功颇为深厚。他本是洛阳绝斩庄之后，能使一套好刀法，号称武林双绝之一，绝技七绝刀法，威力无穷，让人防不胜防。

单听得唆—一声！秦戈使出快箭穿心、直击那唐将要害，刀尖未至，刀风先至。唐将又侧速闪，持枪横扫千斤，加以抵挡对方的攻势。秦戈攻势虽猛，但在对方横扫千斤的巧逼之下，只得闪去开来，暗道；此招式力拨千斤，巧夺天工，不就是岳阳慕南山庄的八绝枪中的招数么，难道此人正是与我齐名的慕南天；传闻他为人正直，义博云天；而今正是唐军军中屈指可树的猛将之一。遂怒问道；原来你就是慕南山庄庄主慕南天！

慕南天心测：此人真是名不虚传，竟用一招之力便得知我是出至何门何派；真不愧与我齐名。鉴于对方攻势凶猛，一时之间又想不出能制他的好办法来；只能以巧制猛，把握时机，定能取胜。遂狠道；“哼！废话少说，看枪！”刹间，单见慕南天独闯龙门，纵身刺来。秦戈急闪，挥刀撩天，力猛速快。慕南天反应讯速，以枪相挡。钢铁相交，撞成火花连连；两人相斗数十回合，只见飞沙走石，何见身影相搏？

慕南天单见秦戈攻势讯猛，不及讯雷之时；一刀接过一刀向己袭来。慕南天奋力抵挡。好身可畏的刀法，直逼退慕南天数步之遥；无奈之下，只有使出幻影十八变与之抗衡。其招式非攻非守，变化莫测！

秦戈虽勇力强，但无技谋，在对方变化莫测的枪影下，任以猛制敌。在一招猛斩不中之时，反遭慕南天一腿，正中胸膛，当即急退数步。他急使刀柄顶住自己身体，极怒而暗思；慕南天的确非凡，出招虚实难料，单凭始才一腿，要不是自己内功深厚，定会被震得五腑惧裂。

必定高手过招，需谨慎小心，稍有不测，定会吃亏。眼下情势危急，追兵立马就到，而慕南天又不好对付，即使今日我不能脱身，也定要与他同归于尽不可。就此、秦戈当下心意以决；立马运足内功，使出七绝刀法第六式“举火撩天”；随着月牙狂刀所划之弧，一道月牙金光随之射出，光芒耀眼夺目；一些内功较小的将士当场即被此强光激瞎了双目。

慕南天见此；暗生佩服，真想不到对方内功竟有如此深厚，使自己一点也不可小视；但见那道强光向己射来，慕南天急忙抛出长枪，运转真气，使出斗转星移**。刹间；那道强光竟被自己吸入体内。运用体内所有真气，将其强光直逼出体外，只听得“唬—一声”强光随着慕南天掌心，闪电般地射向秦戈。

秦戈见此；吓得一身冷汗，立即纵闪半空，只听得“砰”一声！强光击中身后巨石，当场四分五裂。

此刻慕南天早已接过长枪，趁秦戈闪躲之机纵身刺来；不及讯雷掩耳之时遂刺中秦戈左眼；秦戈虽以闪过强光，但对突如其来的第二次攻击一时躲闪不及，幸得自己手快力猛；一把抓住对方枪柄，要不定会穿破脑袋，小命不保！

一阵急乱的脚步声后。唐军追兵赶到，重重围将开来，活捉了秦戈剩余步众。秦戈闪至一旁，单手捂眼，满面血迹怒道；“哼！偷袭我，算什么英雄好汉！”此言一出，慕南天便觉好笑；自己技不如人，还说何偷袭，真是岂有此理！遂冷笑道；“哼！两强相斗，必用技巧才能出奇制胜；你武艺虽高，功力虽厚；但你无技可使，所以你才败于此。”

秦戈心测：的确，刚才一招斗转星移**，转移了我之视线，才能让他趁得先机；而斗转星移**原本是属于泰山派绝学，而他慕南天又怎么会使呢！莫非是他偷学了泰山绝学不成；遂指着慕南天道；“据我所知你刚才所用的一招，乃是斗转星移**吧？不知你是何从学来，莫非是偷学不成？”此番言词，当下若地慕南天一身怒火；遂怒道；“哼！我堂堂慕南山庄庄主，难道会做此类无此之事么！更何况泰山派原掌门藤伯乃是我恩师矣！斗专星移**乃是他所受，又何来偷学之理！”

慕南天原市泰山派之后，在江湖中也少有人知，难怪秦戈不明。闷了半响方才大笑道；“哈……哈……哈，原来我并没有输在你慕南山庄的八绝枪之下，我而是输在了斗转星移的招式之下！哈……哈……哈！”

原来秦戈与慕南天同齐双绝之名，此战乃双绝对决，两者相斗，定用绝技比较；以保自家绝学威名。眼下秦戈以输，但他并不是完全输在八绝抢之下，而是输在了斗转星移的招式之下。以此说来他不但保住自己的一点颜面，而且还保住了自家绝学之威名。由此，他才大笑高兴；而慕南天心知他之何意；眼下正置国难之时，当以国家为重，救黎民于水火、让天下能够早日统一，何有贪图什么名利；此乃小人所为。遂怒道；“哼！废话少说，看枪……！”

秦戈闻得此言；冷笑道；“哼！想抓我，那要看你还有多大本事。来吧！就让你尝尝我七绝刀法第七式排山倒海的厉害！”言闭，但见他运足内功，双手飞舞月牙狂刀，一团真气齐聚刀尖，亦聚亦强；拌着秦戈一声猛吼！使狂刀猛地向地上一蹭。刹间；刀尖深入地表，一道冲击波顿时扩将开来。一时地震山摇，波及群山峻岭，灰飞湮没；只听得轰轰巨想；山峦巨石滚下，山谷士兵哀嚎一偏，伤亡惨重。

慕南天但见眼前尘土飞扬，朦脓一片；当下也不敢轻举妄动，以免误伤自己人。于是闭上双目细听对方方位；只听得对方仍在发功，且亦发亦强；若不时早制止，山体顿会被震坍塌；到时我们定会全军覆没于此！真是岂有此理，难道他想利用地利之机与我们同归于尽？为了挽救众将士之性命，必须尽快将他出之。遂使出八绝枪第八式落燕惊日。只见钢枪随着慕南天手指方向迅猛刺去，“唆地一声、划过层层飞沙，直刺向秦戈。

秦戈早闻钢枪与飞沙摩察之声，正向自己逼近，但不知是从何方而来。一时慌了手脚，丢下月牙狂刀、趁烟尘弥漫时，腾空逃去。

秦戈逃脱，山谷恢复平静，烟消尘散后，遍地一片狼籍。原本百余追兵，所折数十人。众人皆不胡，本有继续在追赶之意；被慕南天阻道；慢，穷寇莫追，他以被我刺瞎一只眼睛，暂且放他一马；更何况，我军伤亡较多，暂先回营，等养好士气后，改日在战元世充之部！

众士领命而返……！

回至营帐，慕南天接到家书，是夫人郭氏所书道；“夫君征战南北！切勿疲劳！家中一切安好，世豪、世南、雪儿、聪明伶俐，活泼可爱！你不必为家中事而牵挂！希望这大唐江山能够早日统一，我们夫妻能够早日团聚……！”信毕。落名其妻！

慕南天看后，心里很是欣慰！与妻惜别三年有余，实在令己想念不已！他收好信件，默默长叹！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第二章）复活长安城城

（二）

转眼十五年以过，唐朝日渐强盛，此时京城长安城内一片繁华。高庭院落、大户名楼处处皆是，商业更是前所未有的繁荣景象；殊有当时第一商业之都之美称。此刻，商队如注、游客如云，好生热闹！

眼下秋风过，黄叶欲坠。一批三十壮汉组成的西域商队临此，面向此等繁荣之景，无不好奇，一路东张西望，穿正街直至丝绸园。丝绸园乃长安城第一旅栈，专供全朝乃至西域，高丽、扶桑等所有异域商人歇脚之处。其外宏庭毫阁，流金雄匾；其内宽敞典雅、富丽堂皇。可容七八百商人在此同宿；赋有天下第一客栈——“小皇宫”之称号！

西域商队行得丝绸园前，有几马夫前来卸货，安置马匹用料。

商队首领是一位白肤青年。二十左右，身材高壮且眉清目秀。他面带笑容地用他国语告诉大伙道；“各位！我们现以抵达商业之都——长安城。咱们应该在此歇上几日，等把事情办完了，才返回罗马。”

他们原是罗马商人，个个肤百如雪、身材高大。在长安城里，外商特多，像如此白人，也多见不怪。经大伙商量后，全都点头赞成。

此时

正直晌午时分，由众伙多日赶路，个个疲惫不堪、饥饿相交。现以抵达终点，大伙特加惊喜。待几马夫将货卸完，清点入库后，不等小二开口相迎，众人便一涌入得园来，恨不得大大地吃上一顿好餐，以此庆祝；

餐堂内商贩数多，旁边有三五桌空位，众伙相拥而坐。

白肤首领走向柜台，恭敬地用一口流利的汉语叫道；“嘿！丁老板！你还记得我么？”丁掌柜突然记起，喜道；“你不是五年之前变卖给我两可红宝石的那位罗马商人郝……郝什么来着……；

白肤首领高兴道；“郝拉斯是矣，想不到丁掌柜你的记性可真好！不过我现在在大唐发财；所以我就改了大唐名了，名叫郝东……！”

丁掌柜笑道；“郝东、名字挺不错的，罗马人在东方，这名字挺适合你的。“

郝东笑道；“多谢丁老板赞扬，今日我等兄弟可能要在此住上三五七日，就麻烦丁掌柜多给我们准被几间上房。另外再多准备几道大唐菜。让兄弟们也尝尝这大唐菜的滋味是否如我所说的那样鲜美。”

丁掌柜高兴应了。

郝东回到桌旁与助手马卡萨、和兰多坐在一起。

此时，一身着怪异、身强力壮、面目凶悍者，手提一柄大环刀，耀武扬威地健步入得园来。

郝东一见此人身着怪异，虽不时髦，但富有创意。不由得心生好奇，上前打量一翻后，竖起大拇指道；“好……！这种造型，回去我也试试！”

那身着怪异者不削一顾，一直走到柜台边，将手中大环刀使劲往柜台上一按，“啪——地一声”当场惊动了所有人。众人全部都不敢多言！怪异者道：“掌柜的！把你好吃好喝的通通都给我拿来；呆会儿我有几个兄弟要在此聚一聚！”

丁掌柜盯着大环刀吓得直发抖；连声应了！

怪异者见未有空桌、遂赶走数人，得了空桌而坐下，小二急忙前来倒茶。

郝东走向柜台，对丁掌柜道；“丁老板、你们大唐人可真怪，怎么将老板叫掌柜的；”

丁掌柜解释道；“客官、你有所不知，这家丝绸园本是一位叫万金山的人开的，而我只是一个专管结帐的管事而已、再我们大唐，他们都将管结帐的称为掌柜的。”

郝东又道；“哦……！原是这样，那始才那人怎么那样凶神恶刹？”

丁掌柜急竖起食指嘘声道；“客官、小声点！要是被他听见了，那就麻烦了。他可是杀人无数的应天教大护法、张荆。”你看他手中的那把大环刀，在江湖中，此刀又叫“千头刀”相传，有近千条人命都葬生在此刀之下！

郝东惊道；“哦！有那么厉害？”

再说这丁掌柜，天生就是一个武林迷；提起中原武林人士，他是无人不知、无人不晓，更是特来劲。遂例举了一匡武林人士轻声回道；“那是当然，在我们中原像他这类人士还多着呢！比如；他们应天教教主秦戈、泰山派原掌门藤伯、慕南山庄庄主慕南天，眉派的静慈师太、以及少林寺的智光、和智远两位大师等等……，个个身手都远在他之上！”

郝东他哪里相信丁掌柜之言；只是好笑地问道；“是吗？我不相信！……”言未闭，突听得“唆——地一声”一柄形似弯月，荧光闪闪地大型暗器从窗外飞来，划落郝东鬓发飘飘！稳稳地扎进了张荆身后木柱上。郝东即刻被惊吓而死！众人大惊；眼看丝绸园内即要大乱，却巧勃烈日涅夫跌破时光圈，身若灵魂幽幽，隐约扎进郝东身体；郝东即被惊醒，记忆犹在，但己灵魂却以换成了勃烈日涅夫支配！若自己身体再往前倾半寸，定会被割断咽喉！于是急忙庆幸，拍拍胸口，慌道；“真……真是岂有此理！无……无缘无故！怎么飞来这样一个怪玩艺儿？”

众人见郝东没事，方才松口气！丁掌柜笑道；“客官、看到了吧！那可是江湖中独一无二的暗器，名叫金月轮！”

郝东此时方才明白；

但见那张荆依然不削一顾，端上热茶，独自品尝。

此时，突然听见哈哈大笑声；从门外走进两位江湖中人，但见此二人一胖一瘦，胖者单耳垂环、头顶独辩、手持单斧、步覆极重，甚有万夫之力；那身型瘦弱者腰缠丝带，淡黄的长脸上、一道深深刀痕印于左脸中央，行如轻燕；慎是轻攻及高，两者都各有一番霸气。

丁掌柜又对郝东轻言道；“嘿……嘿！……你看，进来的那两位江湖中人，他们就是应天教三护法和四护法。”那位身型肥胖、手提大斧者、就是三护法宋正奎；江湖传言，他单手能举千斤！绰号“大力鬼斧”一斧能劈千斤呢！而那身型瘦弱者就是四护法水上飘——元充，传言他的轻攻及高，擅长使用暗器，始才从你身旁飞过去的金月轮，就是所使用的独门暗器。

郝东惊道；“原来是他，这瘦猴子凭白无顾使这暗器干什么；也不怕伤及无辜！真是岂有此理！待我前去与他理论理论。”

丁掌柜劝道；“客官、他们根本就不会讲理的，我看就算了吧！以免生起事端，到时对你不利！”

这郝东本就好奇心强，而且胆量特大；他那里相信那丁掌柜所言这大唐武林人士真有那么厉害；遂道；“丁掌柜、你放心吧！我到真想看看你所说的他们是否如你说的那么厉害！

丁掌柜不厌烦地道；“客官不是我说你；别说是你一个人，就是十个你加起来也未必是他们其中一个的对手。”我劝你还是放下这条心来，做自己的事情，不是更好么？非要自己去找死不可！”

郝东知丁掌柜是为己好，而心生感激！但由好奇心起；不得不想去试试这些江湖中人的本领。遂吹嘘一通道；“丁掌柜、你太小看我了你看我身材比他们高大，肌肉又比他们结实，更何况、我天生神力、智勇双全，难道会输给他们不成！”

丁掌柜惊问道；“你真有那么厉害！”

郝东点头嚣张道；“当然，像我从遥远的罗马来，路上山贼众多，没有一点防身本领怎么行呢！”

丁掌柜点头称道；“有理，不过我现在正在做生意；你这样一去，不是将我们这里所有客人都赶跑了么？

郝东道：放心吧！我自有分寸。你去给我找一把刀，以备防身之用。

此刻；宋正奎与元充一见张荆正独自饮茶，宋正奎粗声笑道；“哈……哈！独来一人，不觉孤单么？要不要兄弟我上春月楼去给你找两位歌伎玩玩？”

张荆放下茶杯冷言道；“哼！歌伎、这次咱们出来可是有任务在身，耽误不得；小心教主责怪下来，咱们能担当得起么？”

宋正奎走到张荆身旁坐下道；“老大此言甚是，不过教主令我等出来打听消息，现以打听到了！你看，我们是否可以放下心来，好好的乐一乐？”

张荆惊道；“呃！这么快；”

宋正奎炫耀道；那是当然！我已经打听清楚，现在慕南天他以辞去官职，正在返乡突中，一行连家眷总共不到十余人。

张荆喜道；“消息属实？”

此刻；小二将酒菜端上桌来，宋正奎一把扯下一只鸡腿，狼吞虎咽道；“哼！有我亲自出马，难道还有假吗？”

张荆大喜道；“好！教主现在正在避关修炼神功，不如我们先将慕南天活捉；带回乌鸦岭，待教主出关之时，定会特别高兴，从而嘉奖我等弟兄！”

宋正奎苦道；“呃！活捉慕南天？我等兄弟有那种能耐么？”

张荆暗示道；“哼！他在明、我们在暗，动真枪不行，咱们就以智取。”

宋正奎爽快道；“好！既然老大心意以决；那我等兄弟一定支持！只不过，不知老大心中又有何计谋？”

张荆坦言道；“哼！我虽暂无计谋，但办法总是想出来的吧！”

宋正奎闻此，连连点头……

郝东心想，这群人还想绑架募南天，听丁掌柜的说这慕南天可也是一留好手！

这时元充从木柱上拔下那柄金月轮，走到张荆跟前道！老大，提起计谋我倒有一个，但不知是否可行得通；

张荆喜道；“呃！老幺还会用计谋！那就谈谈你的妙计如何吧！”

元充言道；“剧我所知慕南天此次还乡，必定会走大道，经洛阳、南阳、然后才到达他家乡岳阳；在洛阳与南阳之间，有一道深谷；是去南阳的必经之路，名叫松林关；此地地势险要，进退不易，我等即可联系河南分舵，招齐所有人马，埋伏于要道的进出口，利用人多之机，来个瓮中捉鳖！你看何如；”

听得如此妙计；张荆大喜赞道；“好……好……！果然是妙计！等会儿就由老四你去给河南黑风舵主写一封信；让他务必要办好此见事；来……咱们先干了这杯！”言闭！便先干为敬。

此刻，丁掌柜找来一把菜刀对郝东道；“我们店里也没什么大刀之类的武器；只有用这个，你看可否；”

郝东接过菜刀一看；竟是一把木制品：真是好笑；店中没有大刀之类的武器也就罢了，总不能拿一把木制的菜刀来给我防身吧！遂惊道；“丁掌柜的，你不是在唬我吧！”

丁掌柜坦言道；“客官、你有天生神力，我怕你为一时冲动而伤及他身！那我不是要和你一起落下一个同谋献凶器之罪！”

郝东闻之此言，不知说什是好，无奈，只有提着那木制菜刀，装出一副毫无畏惧之态，向元充走去。正待要进那元充身旁，突见元充将金月轮狠狠往酒桌上一拍；“啪地一声”那金月轮旋转着利忍嗡嗡着响……！吓得郝东之心顿时蹦蹦直跳……！只见那元充高举酒杯，畅饮正欢。郝东又心虚这元充是否真有那么厉害；遂闪至一边像小孩一样叫道；“瘦猴子……！”

元充哪有在意郝东所喊人是谁！任高举酒杯与老大、老三干杯！酒尽，突又闻丑语叫道；“喂！瘦猴子……你爷爷在叫你呢？”引得全场人一片哈笑；他往声源处望去；竟有一位身材高大的外族之士，手持木制菜刀、嚣张自如地站在自己面前耀武扬威！他当场怒气冲天；火冒三丈地抓起金月轮道；“你在叫谁！”

郝东见他一脸怒气、双眉紧锁、狠狠注视自己，一时心跳加快！慌张地道；“当……当然是在叫那个蛮不讲理、手提锅盖的大笨蛋咯！”

元充四下里张望了一下；发现并无手持锅盖者；只见旁人对他那金月轮指指点点！一时奇怪；遂提起金月轮只细端详一番；其外型的确有一点像锅盖。火道；“好小子！敢把爷爷我的武器看成是锅盖！快说；你是哪一派的？”

郝东一听，心想；这条人不像是什么大恶人吧？还挺好玩呢！干脆就玩玩他！于是便来劲地吹嘘道；“哼！我怕会说出来吓死你！”

元充冷道；“笑话！我水上漂行走江湖多年，还从来就没有怕过谁！看你人高马大，可未必是我对手！快说；你究竟是哪一派的？”

郝东笑道；那好，你既然想知道；那我就告诉你，你可要听好哩！“我可是赫赫有名的擒猴派老大、白无常是矣！”元充闷了个半响，突反应过来怒道；“岂有此理！竟骂我是猴！我到要看你小子有几条命，竟挑衅于我！”言闭！遂按住金月轮，一只短箭从金月轮中唆——地射出，直射向郝东命门，郝灯吓得连连直退。

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三章）情危生贵人

刹间；又听得一声清脆声响；“挡——一声！”众人大惊失色！但见一身披袈裟，头顶佛冠，年迈六旬的老大师仅用二指，稳稳地夹住短箭。其动作快如闪电而干净利落！再捎一运功，原本铁铸短箭顿时被夹成两半！全场人无不吃惊！郝东庆幸自己逃过一劫，被吓得一身冷汗的他两脚一软；竟瘫坐在地！

那老和尚正视元充道；“施主好生残忍，竟欺负一个毫无武力之人！若事情传出去，也不怕天下人耻笑？”

元充见那老和尚内功如此深厚，又擅使少林二指禅神功；遂心中琢磨；难道此人正是少林智远大师么？鉴于对方武艺高强，自己也不敢轻举妄动！只好言道；“大师好身手！刚才一招少林二指禅神功用得如此出神入化，想必大师就是少林寺的智远大师吧？”

智远大师心想；想不到这应天教护法见识也有如此广泛；仅一招二指禅便可知我是何身份！遂谦和道；“正是老衲！”

元充深知；智远大师为人谦和，好行侠仗义，深受他人尊重！而今，他帮那白人脱困，又鉴自己武艺低微，只能出言相解道；“其实大师不明，是那小子挑衅我在先，我只是给他一点教训而已。”

智远冷笑道；“出手如此狠毒！此也算是教训！”

元充无言………

智远又道；“俗语云，得饶人处且饶人。施主可否看见老衲的份上，且放过那小子一马？以博得宽恕之心，或许日后定有回报，岂不好事？”

元充无奈，只能强忍住心中喷恨道；既然大师亲自为那小子求情，那我只能就此罢休。只是若那小子再生事端，而羞辱于我，那我决不轻饶！

智远深知，江湖中人，言出必从，只是又怕那小子不懂事，而惹出事非来；鉴于元充有言在先，自己也不好再次奢求，只能好言道；“既然如此，那我决不插手！”

此刻大厅内一片安静，郝东助手马卡萨和兰多见首领被褥，遂冲将而来，似有相助之意；被智远拦下道；“各位旅途遥远，又不熟此地，在此生祸，岂不自寻苦吃吗？既然事情以过，何不放下心中喷念、以突平安呢！”

马卡萨和兰多哪懂这大唐语言，看那老和尚叽里呱啦吐了一大堆，谁也不知是何意！只知要为首领一雪此辱！遂不顾智远拦阻，强行要去找元充出气；

智远大师见言劝不过；只能以武相解，但见马卡萨和兰多喷怒地向元充冲去之时；智远大师单手一挥，一条凳子弹将过去；刹间，只听得啪——地一声！木凳弹在了马卡萨和兰多胸膛上！二者顿时一个踉跄；摔倒在地！

郝东见此；大惊！“此和尚到底是人是神？竟能双指夹住短箭，又能在一挥手之间，隔空取物？这一切竟做到如此神奇！若自己有他一半身手，想必在罗马也可是无敌了！”

马卡萨与兰多从地上爬起！由于言语不畅，心中生疑，此老和尚好生歹毒！原来竟是那三人的帮凶；遂不分青红皂白各抓一条长凳像智远击来；

智远见此二人竟掉过头来对付自己；心中自是无奈，为不想伤他二人之身；自己只能闪避！

而元充再一旁偷偷暗笑；此老和尚真是活该！好心一片，反遭狗咬！我到要看他今日如何脱身？元充得意地大笑道；“大师好心相助，但别人不受，反遭误会且看你今日如何脱身！哈哈………！

此刻智远大师以闪至元充身旁；马卡萨高举长凳又向智远袭来；智远即闪；只听得“啪——一声”木凳竟砸在了元充左臂，要不是自己内功深厚！定会断其左臂，一时火冒三丈！

马卡萨与兰多任不罢休，任举长凳向智远大师身上砸来！“住手——；”此时，郝东被吓软之腿方才舒展！走过来用他国语对马卡萨和兰多道；二位兄弟且住手！他本是，出自一片好意解和；只奈言语不畅，你二兄不知其意；反被误解矣，还不快快收手！

马卡萨与兰多见是误会那和尚；实乃心生惭愧而对智远大师鞠躬道歉！

而元充干挨一扳，岂肯罢休！遂怒道；”真是岂有此理！我本有饶你之意；但你们又来挑衅于我；这口气我实乃难咽！今天我若不给你等颜色瞧瞧；那我水上飘之威名今后如何在江湖混……。话音刚落；元充提起金月轮纵身向兰多刺去，兰多还未曾反应之及，但见金月轮以刺向自己脑门；一时傻眼！

刹间，智远飞身擒雀，一把抠住元充手腕；只听得嗡——一声！金月轮在兰多脑门前止住！一股杀风拂面而过；兰多全身发抖！

元充怒道；“大师你不是说好你不插手此事么？为何偏偏出而反尔；”

智远大师紧锁元充手腕道：师主请息怒!刚才我救的是那位公子，而现在我救的是他，并无出而反尔之理，还请施主能够放他一马。至于刚才一击乃是他出手失误所至；以施主之内功，始才一击对你决无大碍，此举小事，难道你还要为难一个手无存铁的商人么？

元充心想；话虽有理；但回忆那刚才一击，乃是那老和尚故意作弄所致；真是岂有此理！一时被狗咬。反过来还为那狗说好话！可想他们定是串通好而让己丢此颜面的！他武艺虽高但自己有老大老三相助！他也占不到好大便宜！遂狠道；该死的和尚；我要杀人，到底与你何干。处处与我为难；我是忍无可忍！话音刚落；元充左手出招‘解脱右手，一时挥轮左右相刺！智远左右即闪，本有相让之意；但对方出手毒辣！处处紧逼自己要害。就此下去，定会危机我身，但见对方猛将刺来；他微微闪过，使出旋风腿与之相搏。刹间，从下而上，在元充的腿腕至胸口猛踢了数腿！元充左右闪躲；却怎么也摆脱不了对方的腿风跟踪，一时手脚失措，被踢得过人仰马翻！

张荆与宋正奎见得元充以中招，一同上前相助。

元充心想；此老和尚，果真名不虚传！那腿法无影无踪，虚实难辩，本人今算是领教了；但见老大老三相助，真是助长了自己胆量不少，见老大老三左右夹攻；元充纵身从前方刺去；三人将智远围了个圆心。智远左撤右挡不能得出。

郝东见此，心想这三条恶人，以多欺少；谈何好汉，若只凭单打独斗相信他们谁也不是那大师对手，真是可耻；鉴于始才自己有难，大师舍身相救才致此祸；此刻大师被困，自己又岂可袖手旁观！遂出头大声道；“哼！以三敌一,算什么英雄好汉！”以我看，就是三个草包！只能以多欺少、不敢单打独斗！

元充怒道；“你小子给我少等着；等我们将这老和尚解决掉后！在来解决你。”

智远大师虽被围困；但心里清楚。那小子之为人定是想报始才自己相救之恩；但鉴于自己又不会武艺，也只能出得此番激言，让元充三人心生杂念而已；

郝东在旁只见三人攻势未减；大师年过半百；且势孤力单，以一敌三，真可畏是年老不衰。照此下去大师定会吃亏！遂又放开嗓门挖苦道；“各位……，你们看，这三个草包可真是不要脸；人家大师武艺高强；处处相让，而他们蛮不讲理、咄咄逼人、以多欺少、以幼欺老！此乃不仁义、不尊孝之辈、也配在江湖上混吗？”

此番言辞，当下若得张荆一身怒火；这臭小子、死到临头竟如此不知好歹、辱我太甚！若我在此时修理于他，这老和尚定会得出！难道他是想用此方法来佻起我等心理杂念么！真是用心险恶！我才不会上他之当呢！

郝东见他等三人依旧是无动于衷，心中自是琢磨；这三人，心往一处想，力往一处使！想让他等心生杂念；谈何容易？眼看大师只限力于抵抗；而无力于进攻！若不能得出；接下来他们定会找我算帐。该怎么办！就此逃走？贪生怕死，又何算好汉！就在此凭口之辱，也是白费工夫！事以至此，我还不如豁出去，与他们拼了；也好死得明明百百！就此，郝东拾起一长木凳，猛地像向张荆砸去！

张荆只为进攻智远，并未防备郝东之举。一时疏勿，竟被郝东偷袭到头顶；一时鲜血崩出，冲眼角而落下！张荆捂住眼大怒骂道：“你个臭小子，竟敢偷袭我……！我……我今天要你死无葬身之地！”

郝东一事愣住！见张荆高举拳头；遂慌张道；“对……对不起！刚才是我打错了！”言语未落；张荆之拳头早以重重打在郝东脸上，顿时青了一偏！还未待觉痛时，自己之躯早已被张荆踢得人仰马翻；张荆未过多问！高举大环刀；怒砍郝东脑袋！

智远大师见事不对，此小子重情重义，岂能这般轻易死在那大刀之下？遂大吼一声道；“且慢！其声如巨雷，可见内功之深。

张荆、宋正奎、元充三人各执武器止住，张荆刀风拂过郝东面庞，郝东惊傻！若是此刀再往前伸半寸，定会身首异处。一时幸运，感谢耶酥保佑，又逃过一劫！

元充心想；难道这老和尚以招架不住而向我等求饶了么？真是如此不堪一击！

智远对张荆道；“施主刀法一留，杀气逼人。但你好胜心强，功底不足，长此下去，定会体力怠尽，而至走火入魔！现在施主可否感觉到胸口发闷，北位穴隐隐做痛呢？”

张荆收住刀，顿时感觉头顶一阵胀痛。心中慌闷无比。他强忍住巨痛，心想；北位穴乃头顶之上，脑袋剧痛可能是被那小子偷袭所至。而胸中发闷，难道真如那老和尚所说，是功底不足所至？想不到此老和尚竟看透我功底深浅，真不愧是一流高手！自己是心服口服。但为其颜面，自己也只能忍住剧痛而腾空而去。

元充与宋正奎见老大以去，叫无回音。心想；这老大今是怎么了，难道真如那老和尚所说的那样么？真是岂有此理！剩下我两该如何与那老和尚相斗？

智远大师又对宋正奎道；“施主虽力大无穷，但你重于攻击，轻于防守，虽说进攻是最好的防守。但也是最弱的防守。所谓知己知彼、百战百胜，施主若遇此种人士，便可轻松战胜于你。”

宋正奎心恻；想不到此老和尚虽未进攻，却早以看透我之弱点,可想他决非是徒有虚名,在下心服口服.

智远大师又向元充道;“这位施主轻功虽好,又擅使暗器,但你内功稍弱.导致两臂疲软,攻击无力,若能加以锻炼内功的话,武力定会倍增!”

元充闻得大师所言;心中自是感慨；原来此老和尚是早已看出我等破绽所在；难怪老大突然离去，乃感羞愧耶！哎！真是丢人，为其挽回一点颜面，元充只能厚着脸皮洒下一句溜走之言；“哼！谁说我两臂无力？告诉你，我可会百步穿杨；若不是我等立马有急事，我即便试给你看；而现在事情紧急；我等不便久留；就此告辞！”言闭，与宋正奎大步而去。

此时，丁掌柜急道；客官……你……你们还……还没给钱呢！其声颤抖，看得出。他心里非常紧张。

宋正奎瞪了一眼丁掌柜怒道；“哼！我等兄弟不管在什么地方吃喝，都还从未给过钱呢！你是不是想尝尝我这把大斧的滋味！”

丁掌柜心虚，不敢多言！

郝东出头道；“岂有此理！天下那有吃喝不给钱的道理？人家掌柜收帐乃是理所当然；你这帮无赖，白吃白喝不说；还唬赫于他，今天你若不将银子给他，休想出得此大门？”

宋正奎怒瞪郝东，恨不得立马一斧砍了他，若不是那老和尚在此我定会将他剁成肉泥！无赖地从胸口掏出一定银两对郝东狠道：“你小子给我记住，咱们山不转路转；到时我看还有谁会给你撑腰……！言闭而去。

丁掌柜谢过郝东相助之恩！

郝东免受道；“丁掌柜你不必如此；你要谢就谢这位大师吧！若不是他在此处，那恶人是不会卖我帐的！”

智远大师见郝东身为外族之士，重情重义，且有仗义之心；好是难得！确是喜欢不已。遂道；小兄弟不必如此！你虽不懂武艺，可你的这番仗义胆量，让我佩服不已！始才那几人可不是好惹的；还望小兄弟你日后不要胡惹是非，以免得罪人太多，对你行商不利。

郝东施礼谢道；“多谢大师教诲；我一定铭记！今天、若不是大师及时相助，晚辈恐怕早已身首异处，此等相救之恩；晚辈无以为报！”

智远笑道；“路见不平，当拔刀相助，这是应该的！”

郝东心想，大师如此谦由，真是令己倍感尊敬；想不到这大唐之地，奇人异士竟这般之多；而这大师又是高人中的高人。今日相识，是我三生有幸。我本好闯东闯西，但无奈身无绝技，时常受人欺负，今日得见大师如此消闲，实乃令己羡慕不已。若我拜大师为师，学得他三分之一的本领防身，那我就可以像大师一样四处闯荡，路见不平，行侠仗义，岂不大好事么？遂诚恳地道；“大师武艺高强，晚辈佩服不已，今见大师如此不凡；是我荣幸之至。还望大师能够收我为徒，学得你一技之长，严惩歼人、恶霸、为百姓伸张正义矣！”

智远大师心想，这小子是一个可造之才！我是有心收他为徒，但不知他是否真属诚意。再者他又是异族人也，收白族人为徒，虽属俗家弟子，但本寺至今还没有一例。此事重大，不可轻易作出决定。只待己回去与众师兄弟商量后才能够做出决定！若此小子真有拜师诚意，定会不惧千里，上少林找我的。到那时我才给他作出决定，而今也只能给他提点一二。遂道；“小兄弟雄心大志，实乃令人感慨！但要学得一技之长，非一日即能得来，只怕小兄弟决心不够，而半途而废。”

郝东急道；“大师所虑，再苦、再难，我定会克服，还望大师不要弃我所求！”

智远大师见郝东语气坚定，心中高兴万分，所谓精师难找，良徒难求；这郝施主之为人自己算是考念过了；观他身骨突出，应是一个习武好胚！遂高兴哈哈大笑道；“好，既然郝施主你心意如此坚定，那我也只有默许，因我今日有要事在身，不容授徒，郝施主你若真有诚意，就去少林寺找频僧，频僧定会在少林寺恭候；”

郝东心想，大师之意是要让自己去少林寺，但大唐这么大，我又不熟此地，怎知少林寺在何方！郝东正要询问之时，大师以出得门外。他慌忙追出门外，只见大师以了无影踪。他心里寻思着入得园来，难道这大师之意定是试探自己的拜师诚意吗？

此时，在场汉人都前来祝贺道；“你小子可真有福分啦！少林寺乃卧虎藏龙之地，里面个个身手不凡啊！听说里面的俗家弟子也同样可以得到智光智远两位大师的真传呢！你小子前途无量，前途无量啊！”

丁掌柜也道；“是啊！那智远大师在江湖上可是威望不浅，他能收你为徒，可真是你的福气；从此去少林寺，可有上千里路程，大师此举定是在试探你有无拜师的决心；你若诚心，定会不远千里前去拜于他，他才好收你为徒！”

此言正和郝东想法一致，郝东心中自是高兴；遂问丁掌柜的道；“那不知少林寺该怎么走？”

丁掌柜回道；“少林寺乃大唐名寺；人人皆知！就在登封郡内，此去那里，虽有千里，但有大路直往；客官可备快马，就三五七日便可到达。”

郝东闻此；心中琢磨；虽只有三五七日之路，但要是我到达少林寺；而大师还没回去怎么办？大唐之地，景色迷人，我还不如步行而去；一览大唐之美，岂不逍遥。再说这大师是在考念我之诚意，若我以马代步，岂能显示出我诚意所在？遂谢丁掌柜的道；“多谢丁掌柜指引，我休息两日就即刻动身去少林寺！”

丁掌柜见郝东语气坚定；定是一个能成大事之人。遂高兴地道；“那好既然客官你主意以定；那今日这桌酒菜我请客，以谢你始才相助之恩！

郝东高兴谢过丁掌柜道；“既然丁掌柜好意，那我们不如一起来喝个痛快；谈谈这中原江湖之事！”

丁掌柜高兴道；“好！恭敬不如从命，请！”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第四章）伟人复身记

（四）

话说慕南天辞官返乡，一行家眷数十人。前面有两骑，那骑综红色骏马者乃慕南天长子慕世豪、年纪二十左右、其人身高马大，虎背熊腰，威风凛凛。那骑白马者，乃是慕南天二子慕世南，年纪二十，仪表虽是不凡，但气势稍逊，一幅忠厚傻貌，一不小心，白马失足，竟掉下马来，当即被摔死！众人惊诧！引得长子慕世豪一阵冷嘲，这等白痴，怎么配做我的兄弟呢！怎么配做我们慕氏之后？却巧**跌破时光圈，灵魂扎进慕世南体内，他顿时复活！神情即刻高涨，气宇轩扬！叹道；“人有失足、马亦失蹄，就在这一念之间而已！看你是否敢去面对自己过失之处也……！”

两骑后便是慕南天与夫人郭氏，慕南天之女慕世雪与丫环小莹所乘之车。见二子世南摔下马，很是担心！打开车帘探望；闻得世南所言，慕南天适才放下心来，很是欣慰地回味言语含义！心想，二子为人忠厚；言语中，含义少有如此奥妙！他满意地抚须点头！

其他皆是行李，再后有七八仆人和管家慕籍、表侄郭森相护送。两者都各骑一匹好马，气势非凡。

他们窜正街，直通长安城东门外，一路百姓文武友官相送。慕南天一家下的马车与众诉相别之情。慕南天拱手施礼道；“各位知交兄弟、百姓朋友、我慕南天今日将去，却有劳各位如此相送，次等厚意，在下自愧无以为报。还望各位能够见凉。”

杜如悔杜大人拱手道；“慕公你为国征战沙场多年，令百姓们无比敬仰。现以天下太平，慕公你却不图荣华富贵，辞官而去。可想慕公之心，唯想为国去，难为虚荣留啊！此才是国之栋梁，去之可惜啊！”此杜如悔才华横溢，制国有方，深受皇上器重。现以任大学士要职。

其实慕南天生平就爱逍遥自在，现以年国五十，在朝为官实乃不自在。而今天下以太平，但做为将军的他，本有去往边疆保家为国之意，但皇上念他年轻时立功无数。而现年岁已高，不忍将他派往边疆，为国操劳。遂赐他豪庭大院以享晚年。但慕南天不受，执意要去为国护国，并以辞官相逼。皇上见他如此忠义，更不忍有所失，只能含泪相批，还乡安度晚年。见杜大人如此说来，不得不惋惜道；“我年老也，皇上不重用。而各位大人国事繁忙，还来相送。若误了国事，慕某可担当不起啊！”老将军程咬金道；“慕贤弟务须担心，我等前来是以请示过圣上旨意。圣上念你为国忠胆一生，今日离别，也不知何时才能想见。特让我等前来相送，还赠美酒一壶，以为你送行，要你一路多加保重。”言闭，程咬金递来美酒。

慕南天跪礼接过美酒一看，竟是山西杏花村，他感动落泪。心想，皇上知我生性好酒，特别酷爱山西杏花村。而今我将去，皇上还如此相送，我实在感激不尽。遂感动地道；“皇上如此厚爱，微臣却无以报答。此去虽千里，但皇上之恩，我慕南天永生难忘！”言闭遂令管家慕籍取来酒啄，打开杏花村，同来相送的各位文武友官同饮相别。

此时，一年纪四十有几、浓眉大眼、气度非凡、穿戴华丽者，站在城楼之上，紧紧注视慕南天远去的车辆，直到车辆消失在视线范围内。他微微长叹！双目久久停留在那消失之处；身后一武士道；“皇上，慕大人以走远了。为皇上安全着想，还是竟快回宫吧！”

原来皇上与慕南天交情甚厚，这一去，恐是永远都没法相见。本相亲自相送，但人多不可张扬，只能便装立于城楼眺望。现人马以去，却还是不舍望那消失之处一眼。见护卫再三恳求，才依依不舍而去。

却说慕南天一行马不停蹄。一路野道，逐渐拉开他与京城之距离。他心中，那股不舍之情牵动思念甚是沉重，一时叹气声声。

慕夫人见此，定是离别之情难舍。便劝道；“我们以去，再思念也无用啊。更何况，我们这次回乡，如果以后有时间，我们还可以回京城看看的嘛！”

再说这慕夫人，姓郭、名贤，乃是慕南天大房夫人。性情温柔贤惠、善解人意。又为他生得慕世豪、和家中唯一女儿、慕世雪，深受慕南天宠爱。

慕南天闻得夫人之言，心情稍平静些道；“皇上对我恩重如山，此去也不知何时才能够与他见重逢。哎——他深深地叹了口气！”

慕夫人道；“皇上可是国君。国君是要上朝处理国事的。以愚妻之见，不是没有机会与之相见，而是皇上国事繁忙，与你相见岂不是误了国事么？到那时侯，你可就成了天下大罪人了。”这慕夫人深知慕南天对国事尤为重视。于是就拿国事之说来打消慕南天的重逢念头，好让他从今往后不要为想此事而心生烦闷。

慕南天心中自是思念，但听夫人如此说来也不无道理。为了国家，为了百姓，自己也只能打消重逢的念头。于是长长地叹一口气，打开车窗，一路欣赏窗外美景。突然，有五六道士，身背长剑，身穿黑色道袍、各骑快马，以相同方向，从慕南天身后急驰而过。他们是华山派弟子，慕南天一看便知。此去华山还有两三白里，看得华山派弟子如此匆匆返华山而去，料必华山派定是出了什么大事。

前面有一茶蓬，那几华山派弟子赶了整天的路，喉咙干渴，纷纷跳下马，进得茶蓬止渴。

慕南天一行行至茶蓬外，见那几华山弟子正在茶蓬内饮茶，因天气炎热，于是吩咐众亲一同下马，前去解渴。茶蓬内人数众多，慕南天等人找了两桌空位坐下。小二砌来凉茶。慕南天谢过，正待要饮；突听一位四十上下的华山派弟子催道；“各位师侄，我们得快快喝下，赶路要紧。”

慕南天细观那说话者，形体捎瘦，手捋长须、眉目间露出一种焦虑之态。又一华山派弟子道；“对对队……、唐门不时就会进攻我们华山，我们当尽早赶回华山，以协助掌门和众师兄弟，共同抵御外敌才是。”

众师兄伙道；“对，我们大家赶快喝，喝完立马赶路。”

慕南天闻得那几华山派弟子所言，心想，那蜀中唐门乃是众邪派之首，用毒巧妙，防不胜防，江湖人无不恐惧。而华山派剑法一留、虚中有实、攻守兼备；在武林中也是相当有势力的剑派之一。也不知因何原因，那蜀中唐门不远千里来华山生事呢！正思量间，突一年纪二十体形瘦高的少林和尚入得茶蓬来，东瞧西看，将目光聚在慕南天身上问道；“敢问前辈可是慕公、慕将军？”

慕南天一看是个和尚，心中琢磨；这小和尚怎知我是谁呢？看他相貌平平，恭谨有礼，着实还礼道；“正是，不知小师父有何指教？”

小和尚一脸风尘，想是赶过许久路程。他本是少林传信僧，最近江湖不宁，邪派压正，而武林当中又无能人，能够领导群雄与之相搏。少林方丈智远大师深知慕公、慕将军武艺超群，为人宽厚、且义薄云天，深受广大武林人士尊重。而今他辞官返乡，重返绿林，正是武林人士之福。若能劝得他坐上盟主交椅，领导群雄，树正派人士之威，定能够击败唐门，救得全武林。于是用书函相邀，要这小和尚务必将这信函递交给慕南天手中。小和尚风尘仆仆、赶了千里路，如今见得慕南天本人英姿雄壮、气贯长虹。心中自是万分敬慕。高兴地道；“慕将军英勇盖世，天下人无不敬仰。我本少林传信僧，今日前来，特奉方丈之命，以送邀约函所至。”言闭，从袖中取出信函，双手递交给慕南天。

慕南天接过信函甚为疑惑。少林方丈智远大师本与我有一面之缘，今日相邀，不知是叙旧，还是另有要事相议？见那小和尚日夜兼程才将此信送至。一定是事情紧急。当下他便略知一二。

小和尚又道；“还望慕公你能够在下月十九日光临我少林寺，参加武林大会。以推选出一位武林盟主，团结各派，以敌唐门之患，树我正派声威。”他言辞铿锵有力，甚是对唐门一派的所做所为而感到喷怒、痛恨。

本来和尚要六根清静，心中绝无喷怒、痛恨之念。但唐门一派阴险、毒辣，先后以灭掉了蜀中两大正派，气势正盛；现以向中原各大派挺进。一路烧杀抢掠、民不聊生，如此大逆不道，无人不责。难怪那小和尚如此喷恨。

慕南天从他表情中看出，唐门一派的所做之恶，天理难容。遂撤开信件目睹。信中所描，“慕兄别来无恙，天下无英才。如今邪派当道，却无能人义士来担盟主之大任，招集群雄，破邪派之气。如今得知慕公以辞官返乡，乃是我武林万众之福。还望慕公你不要推辞，以身仗义相救我武林之众。武林人士定当感激不尽。在此，我特约武林之众，特邀慕公你务必在下月十九日，来我少林，参加这次武林大会，以推选出一位武林盟主，领导群雄，破唐门之患；”完毕，落名智光。慕南天读完此信件，心中疑惑，想不到我在朝为官，却不知这江湖发生了这等变化，难怪那几华山派弟子要急返而去。想必这唐门定是要攻下这华山做为进攻中原各派的据点。势必东上进攻嵩山、少林、泰山、北上进攻恒山、丐帮，南下进攻衡山、逍遥、一品庄，西上进攻天山、崆峒、等等。其地势实乃是战略要地矣！

小和尚见慕公疑惑；遂道；“慕公且勿疑惑，容小僧将唐门恶罪一一诉之。唐门之众，手段残酷，暗用巧毒先后灭了蜀中娥眉、青城、两大正派，二派至今任无一人能够逃出唐门毒手。天冲道长，静慈师太，二位掌门均以遇难，音讯全无，唐门为其不让自己所用之毒秘密外泻，可怜蜀中二派弟子，就连尸首都被唐门之众焚化，好生残忍。现他们趁气势正盛，又连接河南伏牛派向我中原挺进，一路烧杀抢掠，无恶不做。使得民不聊生，人人恐惧。似有吞并我们整个武林势。若慕公相拒，那我正派之众定有灭顶之灾。还望慕公你不要推辞以救我正派人士吧！”

慕南天闻得小和尚所言，心中虽是喷恨那唐门小人，但自己以年迈五十有余；又做官多年，早就不问这所喂的江湖之事，遂对那小和尚道；“小师傅不远千里，为拯救武林，日夜兼程送信函至此，慕某我实乃钦佩不已；只是慕某老矣，早未问江湖之事多年，还望小师傅你能够谅解。”

小和尚见慕公推辞，心中自是焦息万分。遂不知说什么是好。

此刻，在场华山派弟子和几位过路商人，见坐于上首那位身着华丽，气度非凡者就是慕将军、慕公。纷纷投来惊奇目光，亲眼目睹了这当年驰骋沙场多年，英勇盖世的英雄真容。无人不为慕公之气势而感到惊叹！那年纪四十有余的华山派道士前来施礼道；“原来是慕公—慕大将军！刚才我等不知，失礼之处，还望慕公你多多包涵！”

原来慕公在朝为官多年，少与江湖人士接触。许多武林人士只闻其名，但不祥其貌。要不是那小和尚所询其祥，谁也不知在坐之人就是慕公。

慕公见那位施礼道人青衣道袍、手捋长须、友善五官。心中琢磨；此华山道人一头乌发，却白须一遍，甚是一大怪人也。此人莫非就是华山派双怪之一的白须道长、岳翠柏么；慕公略有所闻，于是便道；“萍水相逢，有何罪之有；见道长白须一遍，难道就是江湖中人人敬畏的华山派双怪之一的白须道长么；”

那年纪四十的道人心中甚喜，想不到慕公还知我名。高兴道；“慕公法眼，正是在下。”

慕公见一语既中，笑道；“华山双怪之名在这武林谁人不知，谁人不晓？就我在朝中也略有所闻。”

岳翠柏心惊，想不到我之微名在朝廷之上也有传扬。

慕公又道；“见岳兄去势冲冲，想必唐门很快就要攻取华山。

岳翠柏闻此，遂叹道；“的确如此，唐门来势汹汹，而我华山派正是他们攻取中原的首当要冲。看样这次我华山派恐是凶多吉少啊！”

慕公闻此，默默捋着乌黑长须。

岳翠柏心想，如今唐门攻我华山在即，气势正盛，而我华山派弟子个个心慌，毫无斗志，如此下去，那我华山派不就真要遭到灭门了么。慕公侠义胸怀，江湖之众无不敬仰，若能劝得他相助我华山，那唐门一派定会闻名而退。遂又道；“慕公你不仅武艺高强，而且德高望重、义博云天、如果就连你都不肯出面，拯救这整个武林的话！那我武林正义之士至今还有何盼头。请慕公三思，且勿唐突推辞啊！”

那小和尚也道；“是啊！若慕公你不答应，那小僧我就长跪不起，直到你答应为止。”言闭遂扑通一声，跪在慕南天跟前。

慕南天急忙去扶小和尚起身道；“小师傅，这样不可。”

那小和尚哪肯起身，遂道；“除非慕公你能够答应，那我立马就起来。”

慕南天无奈道；“小师傅不必如此，此时我辞官养老，乃隐居养息，是不可在涉这江湖的，这江湖之事，你们还是另请高明吧！”

岳翠柏道；“话虽如此，可江湖之上，还有谁，能够有慕公你如此威望。你就答应我等请求吧！要不然，我华山派可真会掺遭灭门之灾。你若不答应，那我也长跪于此，直到你答应为止。”

这岳翠柏在武林中也小有名气，可谓是华山派的顶粱柱之一，如今他愿放弃自己在武林中的声威，像慕南天下跪，乞求相助，可想唐门一派势力的确之大、手段之恶。

慕南天深知一个人的声威对一个武林人士是何等重要。遂急止道；“岳兄，你万万不可，……这样实乃另我为难啊！”

正为难间，突闻茶蓬外马蹄声声。片刻，有四五名道姑，全身道袍血迹斑斑，匆匆入得茶蓬内。想是有急事要办，不可耽误。他们各持长剑，剑刃血迹未干，跌跌撞撞像小二要了几碗凉茶，

众人见此大惊，原是娥眉派弟子。那一为首者，是一位四十出头的道尼，一脸伤痕，道袍以被撕裂好几处裂缝，想是刚从恶战中杀出，见他步覆轻渺，便知是一流好手。其他几位弟子，年纪尚轻，个个负伤，均以疲惫不堪。

岳翠柏见此，惊喜问道；“你是静慈师太！”

这岳翠柏与静慈师太本事好友。听闻娥眉派被劫，师太下落不明，岳翠柏之心深感难过。而今却在此处相逢，使他惊喜不已。

静慈师太见是岳翠柏，同样惊喜地叫道；“白须道长，”

岳翠柏见她一脸伤痕，衣衫襟搂，便知，师太一路艰险，杀敌无数。才来到这里。高兴地道；“听闻娥眉、青城两派惨遭不幸，而你和天冲道长也下落不明。岳某我实乃为你两担忧。如今在此处相逢，实乃另我惊喜不已。”

静慈师太惭愧地道；“我等无能，被唐门一派用毒门手段所欺，所有弟子就只剩我们几人了。”说来泪水长流不止，深感内疚地叹道；“若非青城掌门天冲道长相救于我等，那我娥眉派至今以是不复存在了。如今在此地相逢旧友，我静慈实在是无颜以对。”

岳翠柏安慰道；“师太此言差也。唐门一派用毒取人，此是小人所为。你不必自责。俗话说；留着清山在，不怕没柴烧，我相信师太你定能够重整雄风，恢复其娥眉派昔日之尊。为所有遇难弟子复仇，岂不好事。”

静慈师太听闻此言，沉默片刻道；“话虽如此，但唐门一派人多气盛，而我正派之士又不团结，单凭我个人之力，即使恢复昔日之尊，也难与唐门一派匹敌。”

岳翠柏见师太已丧失斗志，遂介绍道；“师太请勿担忧，来，我给你介绍一下，这位就是当年在武林，好称双绝之一的慕公、慕大将军；”

静慈师太见慕公仪表非凡、气贯长虹，实乃钦佩不已，遂施礼惊道；“原是慕公、慕将军，久仰久仰……！”

慕南天还礼道；“师太不必客气，贵派遭此劫，我也深感同情；还望师太你不要太为难过。”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第五章）酒中逢知己

（五）

酒中逢知己

静慈师太知道这慕公乃是大唐奇将，盛名远播，在朝为官多年，无人不敬仰。也不知他今日为何会在此地出现。遂问其缘由……！

慕公回其祥……。

静慈师太闻此，心中惊喜不已，原来慕公辞官返乡，经过此处。真是天不亡我正派之众啊！若能劝得慕公相助我等，那我们还用得着担心他唐门之众么！正思量间，慕公又问道；“见师太你神色匆匆，不知有何事如此紧急……。”

静慈师太遗憾地道；“此事说来话长。当天冲道长救了我几师徒后，一同返回青城山。谁知到了山脚下才知道，他们青城派也在一夜之间被唐门用毒所害，所有弟子无一身还。天冲道长悲痛不已；而唐门一派灭我娥眉、青城两大派后，士气大振。唐门掌门人孟龙自称为武林至尊，要一统整个武林。现以兵分两路，向中原挺进。主力由孟龙亲自率领，出子午谷，攻华山派。第二队由大弟子、鹤顶红庞弃、和二弟子、孔雀胆、孔赫率领，出祁山平定京城各大派。我等闻此，便日夜兼程前来报知情形，希望武林各派早有防备。而合力对外。谁知，我与天冲道长到了京城便知，长笙镖局以全部遇害，长乐门也危在旦夕。我和天冲道长杀出重围，深入长乐门协同作战。谁知，寡不敌众只能暂退密道隐蔽；密道内只有一泉，粮米也只能够维持数日之久。我等不可坐以待毙，长乐门掌门马佑和天冲道长均以受伤，行动不便。而我也只能杀出重围，寻其援兵支援。还望慕公你能够丈义，相救天冲道长和马佑掌门于孤穴之中。那我娥眉、青城、长乐门三派定当感激不尽！”

慕南天先是受少林小和尚和岳翠柏所邀，而现在又受静慈师太所邀，实在是难以推辞；思量许久，也拿不定主意来……。

静慈师太见慕公有推辞之意，遂又劝道；“其实慕公你有所不知，那唐门掌门孟龙野心勃勃；统一整个武林乃是他的第一步，贪图整个大唐江山乃是他的本质所在。如果我们不时早将他阻止的话！到那时侯，天下不是又要大乱了么！所以还请慕公三思，时早阻止这场浩劫吧！”

慕公爱国忧民，慕夫人是非常清楚，见他很想答应那静慈师太，可又担心自己不情愿，遂言道；“什么国家江湖之事，都由你当家的说了算，我们不便多问；

慕公这才放心道；“既然夫人也如此说来，那我就不必在推辞，言闭，扶起那小和尚道；小师傅，我已经答应了，你快起来吧！”

那小和尚高兴谢过慕公道；“多谢慕公你能够答应，我当立即返回，将此好消息告诉给方丈，以时早做出准备，我们就此告辞！望各位能够保重。”言闭，正待要去，慕公急叫道；“小师傅且慢！你一路风尘，在这荒郊野外的，又无人家，还不如坐下来，饮一杯凉茶和我们一同顺路，去到洛阳再说。路上相应有个照应，这不是更好么？”

慕夫人也道；“没错！一路奔波，不要过度疲劳。外面正值晌午时分，烈日当头，此去非中暑不可。来……过来喝杯凉茶。等止渴后再说。”

鉴于慕公夫妇热情相邀，小和尚也不好推辞。施礼道；“既然这样，那小僧恭谨不如从命。”被慕公同邀坐其旁。问其法号，小和尚道；“小僧慧度，少林十一代弟子。慕公很是满意慧度的谦谨，遂赞誉有加。

岳翠柏闻得慕公以答应相助，大喜道；“这下可好了，我们正派之众能得慕公相助，定能够破这唐门之患！”

静慈师太也道；“对，慕公生明大意，频妮实乃钦佩。只是现在天冲道长还被唐门之众所围困，还请慕公前去施援才是。”

岳翠柏心想，唐门主力不时就要攻上我们华山，慕公若此时前去相救天冲道长等众，那我华山派岂不要遭殃么！遂道；“若慕公前去施救天冲道长，那唐门之众又既马攻打我华山派该怎么办；”

静慈师太道；“不是还没有打么，先救人要紧。”

岳翠柏道；“救人虽然要紧，但我华山派也处水深火热之中，也不可不救！”

慕公见二者相争不下，遂劝道；“好了，你们就不要在相争论了，华山之地乃孟龙亲自前去，我当亲自前往与他会会，至于施救天冲道长之事，就由我二子慕世南前去便可。不知你们二位意下如何！”

慕世豪闻此，心有不甘，爹这是怎么了，如此重任，怎能交给老二这白痴去做？我看他是老糊涂了！

岳翠柏高兴道；“还是慕公所想周到。”

静慈师太见慕公也如此说来，推搪道；“唐门一派，阴险狡诈，单凭令公子之力，，恐难以制服，”

岳翠柏心想，这师太也真是的，慕公乃是大唐名将；掉兵谴将乃是他拿手之戏。他又岂能怀疑慕公所推举之人不能胜任此项任务呢！

慕世南心里明白，这师太定是嫌自己年轻，又无名气，一时怕我连人没有救到而陪了自己性命。反正此言既出，若我也推辞不去，就是贪生怕死，这可不是我慕家家宗之风。做为男儿，当以大局为重，从小父亲就教育自己，能牺牲自我以救千百，那才是应当的英雄。遂插话道；“师太之言是拿他派之气，来灭自己之威；晚辈虽不才，但自于营救天冲道长之事，我想我定能胜任。”

募公见其子有如此气魄，实乃欣慰！

慕世豪听得世南之言，心头一惊，又觉怪异，他慕世南怎么像换了个人似的？竟变得如此胆识！

静慈师太心想，这小子真是处生牛犊不识虎。唐门一派就连我都难以对付，更何况是这毛头小子。遂轻视道；“那既然慕公子你都有如此把握，那我也无话可说。”

慕世南见这师太好生轻视人，要不看见对方是长辈的份上，定与他较量较量……。

时许，静慈师太师徒与慕世南告别众人而去。慕公夫妇与华山派等人出门相送。慕公对其子世南道；“此去凶险，你万不可轻敌。记住，男儿应当做英勇之事，可千万别给咱慕家丢脸。”

慕世南回道；“是的，爹！我一定铭记在心，不负你望！……”

慕夫人含泪道；“此去可是你第一次与我们分开，你要多加小心，万事要多加保重。”

慕世南拜道；“是！娘，你就放心吧！孩儿此去一定会保重自己的，还请娘你也要保重自己才是。”

募夫人拭着泪笑道；“放心吧！”

却说静慈师太与慕世南来到京城以是傍晚时分，大街小巷以点亮灯火。此刻，一群青衣长褂手持长剑的江湖中人，一路横冲直闯而来，在场路人无不远躲。静慈师太见此，急忙隐蔽，慕世南不知其意，问之。

师太道；“那群人就是唐门弟子。他们知道我成功从困境中逃出，定是前来收捕我的。现在我们要以救人为重，不可轻举妄动而暴露行踪。”

世南心想，想不到，这天子脚下还有贼人胡作非为。遂道；“那我们何不去通报官府，让官府的人去镇压这群邪派之众。”

世南初涉这江湖，难免不懂这一些江湖规矩。

师太道；“这样不可，江湖之事，当由我们江湖中人自行解决，从不与官俯勾结。这是我们江湖历来的规矩。”

世南道；“那既然如此，不知师太你有何营救良策？”

师太道；“如今之计，也只能先潜入长乐门中打探虚实，以寻其救人之良策。”

世南道；“那好，但不知今晚你我何时动身？”

师太道；“事不益迟，今晚三更时分，你我跃墙而入。你看何如。”

世南道；“那好；不过我们得先找一家客栈安顿下来再说。”

为防被唐门一派发现其踪影，不能在外多加逗留。一转身，便是丝绸园，此乃商人所聚集之地，不易被唐门一派发现。静慈师太与慕世南等人入得圆来，向丁掌柜要了两间上房。

这丁掌柜又见来了几位江湖中人，更是热情款待。心中又是琢磨，这几位道妮身着娥眉道袍，定是娥眉弟子。江湖最近传言，娥眉派以遭灭门之祸。想不到还有饶幸之士成功逃脱。看他们道袍襟褛。定是从血战中杀出。那年长者虽貌有疲惫，但精神抖擞，可想内功及高。难道他就是娥眉派掌门人静慈师太？再看身旁几位小道妮，定是他的弟子，而那位相貌英俊，气度不凡的公子又是谁呢？看他穿戴华丽，一点也不象是江湖中人。凡是能够与静慈师太这些武林扬名之士扯得上关系者，定是不平凡之人。丁掌柜想到此，也未过多问。

天色尚黑，大街巷头一遍灯火，映红整个夜空。慕世南心中发闷，信步来到大厅，向丁掌柜要了一壶美酒，独自畅饮。

郝东见此人透着一股与别人不一样的气概，定是豪杰侠士。于是心生交接之意。他端来一碗美酒夸道；“兄台好酒量！”

慕世南双目一瞟，见是一个外族之士肤白如雪，风度翩翩，一身商人装扮。遂问道；“兄台有何高见？”

郝东笑道；“你们汉人不是有一句古话吗？酒逢知己千杯少，而兄台你身边并无酒友知己，却能独自畅饮如水。可想兄台酒量决非凡人所及。”

慕世南闻此，大笑道；“呵……知己？人在烦闷时，以酒消愁，酒就是知己。”

郝东接过话题笑道；“那人在高兴之余，以酒助兴，这也可称之为酒是知己。是吧！”

慕世南见此外族之人与几同为性情中人，又能言善辩，亦有结交之情。大笑道；“那不知兄台你可否坐下来共饮数碗？”

郝东正有此意道；“恭谨不如从命！”两人相对而坐，慕世南见此人豪爽，且有江湖中人之气魄。问道；“兄台虽不是江湖中人，却有如此豪气之色。想必兄台你定是出自富贵之家？”

郝东道；“兄台所言不假。我本罗马国人，家庭确是富足，但近些年来，国家边境时常遭突厥异族侵扰，国力日渐衰竭，以至家庭逐年萧条。昔日的国尊，也就荡然无存。以往富足的国，富裕的家，也就逐渐烟消云散。哎！……”说到此，郝东深深叹气，心情突然变得沉重。

慕世南安慰道；“兄台切勿烦恼。国家有难，匹夫有责。兄台你虽离国万里，但你情系国家危难，此乃忠诚爱国之士也，相信你的民族定和兄台你一样，定会有战胜突厥人的那天。”

见世南安慰，郝东放下沉重的心情，以免扫了双方的酒性。遂至欠道；“真是对不起，扫了我两的酒性。”

世南举着一碗酒相敬道；“没事，问世间几多愁，唯酒才体其味，来……，咱两干了这杯。”

二人同饮而尽。郝东道；“对了，一时因酒兴，却忘记请教兄台尊性大名。”

世南自介道；“我姓慕，名世南。”

郝东拱手道；“哦，原是慕兄，看你穿戴如此华丽，并不是远道瓢泊的商人吧！”

世南笑道；“我并非商人。是托一些江湖朋友来京城相办要事的。

郝东心想，原是江湖中人，见他气势，想必定有万夫不挡之勇.

世南又问道；“不知兄台如何称呼。”

郝东拱手道；“在下大唐名叫郝东，虽是一商人，但我也对中原武林特感兴趣，慕兄豪情万丈，气度不凡；想必在武林中定是扬名之士吧！”

世南笑道；“哪里，其实郝兄你有所不知，我也是刚涉入江湖不久，无名小卒而已。”

郝东闻此，疑惑道；“听慕兄始才所言，你到京城是有要事相办，想必定是什么武林大事吧！不知可否带我一同前往。以增长见识。”

慕世南心想，此去虎穴，就连自己都是生是死，若带上郝兄，到时候动手，如何保护得了他。遂道；“郝兄乃商人，而武林乃凶险之地。郝兄还是不去为好。”

这郝东性情，越是危险刺激之地，他就越想去探个究竟。恳求道；“慕兄所言我越是好奇，就是想要亲眼一睹中原武林的各位奇人异士，还请慕兄你不要推辞，以偿我所愿。”

见郝东如此恳求，世南心想，也只有把这段危险之事过了再说。遂道；“既然郝兄执意要去，我只能改日相陪。”

郝东深知，武林中人，说话算话。高兴道；“那好，既然你我如此投缘；今日，我们非得要饮个痛快！”言闭，遂指示助手兰多拿来几桶葡萄酒与慕世南共享。

这慕世南根本就不知木桶内所盛何物，疑惑道；“郝兄，此为何意？”

郝东笑道；“慕兄你有所不知，这木桶内所盛美酒，是我国名酿。来大唐途中我都不舍得喝。而今所遇慕兄与我投缘，又如此有兴，所以特开几桶与慕兄你好好畅饮一番。”

世南一听木桶内所盛是酒，心中自是好奇。心想，在我们大唐，贮酒以瓷器最佳。还从未听闻以木桶贮酒，并做到滴酒不漏，可想这木桶做工之精细。但不知这木桶内所盛酒，是否美味？

此刻，兰多拿来两只水晶杯，放在桌上；由于慕世南出自官宦之家，对水晶也多见不怪。兰多又盛满葡萄酒，观其色，莹红晶亮，且有一股淡淡果香飘出。慕世南虽喝过不少好酒，但对这色彩莹红，果香扑鼻的葡萄酒，却是前所未闻。好奇道；“这酒色诱人、淡淡清香，特显高典珍贵；但不知是何物酿制而成？”

郝东知道，大唐之地，虽也产葡萄，但产量及少，自古以来，还未有酿制葡萄酒之方。难怪慕兄不明。笑道；“慕兄不知，其实这酒是用我国特产葡萄酿制而成。以有数十年的窖藏史。其味甘甜，不像你们大唐白酒那样刚烈，且有几分柔和之感。”

慕世南虽未饮过葡萄酒，但对其葡萄是时有品尝。真没想到这葡萄还可以酿酒，难怪此酒会发出一股淡淡果香。但不知其味真有他所说的那样柔和。

此时郝东举着酒杯，高兴道；“来吧！慕兄，咱们共同干了这杯看看这十年佳酿到底如何——”

他两各提杯，细细品尝………

慕世南以往所饮都是刚烈白酒，今日品尝到这葡萄酒的确是另有一番风味。刹间，一杯盛满的葡萄酒竟被自己喝得精光。夸道；“恩……味醇柔和，芳香清雅，的确美酒！想不到你们这罗马特产，风味如此独特，且耐人寻味。”

郝东哈哈大笑道；“慕兄高见，我们罗马物产丰富，特产颇多，你若有机会去到我们罗马的话，我定会让你大饱口福！”

世南高兴道；“好……若有机会，我定去万里之外的罗马国看一看，决不负你郝兄的一遍热情相邀之情！”

郝东高兴道；“好，既然这样，那我定当热情款待。来……咱们再干了这杯！”

二人一饮而尽。

此刻，兰多又来盛酒，郝东阻止道；“咱正在兴头上，用酒杯不过瘾，你还是下去吧！”

兰多放下酒杯，应允而去。

郝东提起酒桶，使出全身劲儿向墓世南抛去，高兴道；“慕兄，既然你我一见如故，又有如此美酒，何不痛快畅饮一番？”

这桶酒好歹也有个五六十斤，慕世南单手接过酒桶，却不露一丝声色，可见其身手不凡。他爽快道；“那好，既然郝兄你如此爽快，那我又岂能扫兴！”言闭，提起酒桶痛快畅饮……。

郝东见他如此了得，佩服不已。爽快之人，义气豪迈，这慕兄可真乃我知己也！高兴道；“这大唐武林中人，就是非同凡响……。言闭，也跟着提起美酒，与之同饮如水……。

此时，静慈师太站在楼上，见慕世南正与一位外族商人饮得起兴，心中不乐。自言道；“哼！如此喝酒，也不怕误了今晚之大事。更何况是和一个小小商人对饮，也不怕失了自己的身份。”言闭又叹道；“慕公啊慕公，枉你为一代大唐名将，却怎能有一位如此不堪重任之子；真是太叫我失望了？哎……！”他长叹而去。

片刻，这满桶葡萄酒都各自喝去一半。撑得两人直挠大肚。慕世南正在酒兴上，一时忘记今夜之事。所幸这葡萄酒酒精度并不高，双方都各无醉意。慕世南踮着肚皮大叫到；“痛快……！想不到郝兄酒量也有如此之好！”

郝东高兴道；“哪里……哪里……！只是一时兴致所在，才有如此之量。要不今晚肚皮发胀，那我定会与慕兄你不醉不归！”

世南见郝东肚皮早已撑德圆圆的，于是哈哈大笑道；“郝兄你是异地人士，我两投缘，酒也喝足。那不如一同到大街上走走，欣赏欣赏这长安城此时的夜景……。你意下如何。”

郝东高兴道；“在下正有此意，这长安城如此繁华，想必夜景定更是迷人。”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第六章）尼克松复身

（六）

再说这长安城，乃当时的商业名城，繁华无比。有诗道；“夜下花灯闪，行人如水流。夜曲悲与喜，烟花上苍穹”此乃长安城夜景的真实写照。

郝东随世南一路走来，兴奋不已；前面有一群人在围观何事，二者挤入其中。只见有数人正在斗鸡相博。世南指着那两只斗鸡高兴的问道；“郝兄你看，那两只斗鸡你说到底哪只会赢？”

郝东笑道；“当然是大的那只。”

世南道；“不对，以我看，定是小的那只胜出。因为它灵活机变，且能够出奇不意，而那只大的，体形笨掘，又无耐力优势，不出片刻定会败下阵来。”

郝东好奇，到底究竟是哪只会赢呢？他静静观望。片刻，那只大鸡果真败下阵来；郝东遗憾地道；“慕兄高见，想不到那体大的的确无用……！体格健壮，却只是虚张声势罢了。”

慕世南哈哈大笑……！

此刻，在场一位身长九尺，体格健壮者误会此言。大怒道；“哼！谁说体大者无用？告诉你，我可是天生神力，单臂能举千斤，双臂能搏猛虎！”

再说这位体长九尺者，本是埃及人士，跟着商贩来大唐以有两年之九，能说一口流利的汉语；且懂一些粗浅功夫。

这郝东见此人肤黑如碳，身高马大，足足长自己一尺之高；其嘴大如牛，一口白牙咧咧，似是在嘲笑自己弱小之意。遂讽刺道；“那既然阁下力大无穷，何不去做苦力，这样才能体现出你所存在的价值吧！”眼见旁边有一群卖艺者，正待表演铁头碎石！郝东又指着那表演者问道；“你说你力大无穷，那你敢去与那位表演者一比高下么？”

那黑人；本是四肢发达、头脑简单之人；一心想要显视自己厉害；即爽快地接受挑战！

只见那表演者拿起一块砖头，正待要敲自己脑门；黑人即阻止道；“且慢！看我的！”他夺过砖头，猛地匝向自己脑门；砖头哗然断裂，自己竟感一阵头昏眼花而一命乌呼！

皆众大惊！出了人命，这该如何是好？又巧尼克松跌破时光圈，一头扎进那黑人体内，即刻复活！有尼克松灵魂支配，神情即刻清醒，不在冒失！皆众见此，无不佩服这黑人身手！郝东自对他是刮目相看！但正是此时，一群大汉横冲直闯而来，路人急忙闪躲。有一老乞婆带着一小女孩，因闪躲不及，被撞倒在地，昏将过去。那为首者，身穿白色长袍额眉高突，面像及凶；手持精品纸扇，耀武扬威。江湖中，此人好称京城一霸，姓名蒋翰，绰号——鬼扇君。其手中纸扇，便是武器。他们一伙，直往春月楼而去，凡所撞倒之人都不敢多言，以免遭到杀身之祸。

那黑人急忙扶起老乞婆叫道；“大娘……大娘……

老乞婆方才苏醒，抱着小女孩痛哭不绝。

黑人怒道；”岂有此理，光天化日……不……在众目睽睽之下，竟这般横行霸道，看我今天非要教训那群狗党不可！言闭，遂向蒋翰一伙追去。但转念一想，这老大娘怪可怜的，被人撞倒在地，也不知伤情如何？遂从怀中掏出仅有的一小点碎银道；“老大娘，这点银子你拿着看大夫，我去给你讨回公道。言闭，将钱塞入大娘手中。往春月楼而去。

慕世南见此黑人胆大心善，又有侠义胸怀，但不知其功底到底如何，是否是适才那位持扇者的对手。遂与郝东也跟了过去。

这春月楼乃长安城内有名的妓院，楼台之上，一群妖艳春妓招蜂引蝶，门口有三五壮丁把关，

那黑人怒气冲冲正往春月楼内冲去。

那几壮丁，见来一黑人，身而不华，定是穷光蛋；一身怒气，定是来找茬的。拦阻之后，也未过多问，便将黑人推了出来。

黑人动怒，两拳一握，狠狠向那推者面部击将过去。只听得碰——地一声！那推者面部青了一片。他朦住面部怒道；“好……好你个黑鬼，竟敢打人。”他两手一挥，刹间，从春月楼内膘出数十名大汉，个个手持木棒，将黑人团团围住。

慕世南心想，这黑人本是来找适才那位人出气的，却被这群不相干的人缠住，真是自讨苦吃；得想想办法让其脱身才是。他灵机一动，叫道；“喂！黑兄；你想进里面去，也不等等我两，可真不够朋友，走，咱们一同进去。”

那黑人一瞧，原是适才看斗鸡的那两位，见他们如此相称自己，胜是相识许久。心想，此二人好生胆识，见自己被困，他们却不惧连累，还以兄弟相称自己，难道此意是助我脱险么。黑人当下心领神会，指着那群壮丁笑道；“二位仁兄，这群人可真不识好歹，狗眼看人低。今天爷们高兴，不与他等计较，走吧！咱们一起进去。”

那群壮丁被弄得糊里糊涂，听其黑人所言，定是身手不凡。个个手持木棒，也不知如何是好。而那位中拳者，见慕世南与郝东衣着华丽，很是富贵。无奈，也只能放其黑人入内。

再说鬼扇君蒋翰一伙入得春月楼内。一群艳妓涌将过来，买弄魅力，娇气地道；“啊哟！……蒋公子啊！怎么这个时候才来，也不过来陪我玩玩！”

蒋翰一把搂住两位美人高兴道：“我这不是来了吗？亏你们还想起我，我一定对你们好好补偿补偿。”

有美妓笑道；“补偿……，我们这么多姐妹，你补偿得了吗？”

蒋翰笑道；“哼！怎么补偿不了，大不过今夜，我就任你们摆布……”

当场将所有美妓逗得哈哈大笑，又有美妓讽刺道；“你想的多美。”

这时，老鸦、张妈妈一眼看见是蒋翰一伙驾临，嬉笑着直呼是财神爷驾临，急忙相迎道；“哎哟！是蒋公子啊！几日不见……，你可威风了。”

“是吗？难道我以前就不威风吗？”蒋翰反问道；

张妈妈娇气的道；“不是……不是，我是说前几日，你在东门较场上，一下子打倒了数十名高手，现在满京城的人都在议论，如今的京城第一高手就是铁扇君——蒋少爷！”

这蒋翰被张妈妈大赞一番，心头自是无比爽朗。他从身上掏出一定二十两白银，哈哈大笑道；“张妈妈这张醉可真是越来越会说笑了，今天本少爷高兴，这锭银子就是我赏给你的。”言闭遂将银子抛给张妈妈；

张妈妈接过银子，高兴得合不拢嘴道；“蒋少爷如此厚赏，那我就免费为你挑上几名佳人，给你消乐消乐……，”

蒋翰心想，免费的定不是什么好货色。遂推辞道；“佳人……，“你就留给我这些兄弟们吧。”言闭，遂将怀中所抱的两位美妓推开又道；“听说张妈妈你这里有位绝世佳人，那么他人呢！”

张妈妈沉思片刻遂笑道；“蒋公子是说我们这里的点因姑娘吧！他可是我们春月楼最红的新星哦！现在正在梳妆打扮，等会儿才出来与大伙见面。到时候，你可要好好的照顾照顾她。”

蒋翰回应道；“应该……应该……”

此刻；一客人高呼道；“张妈妈，你过来一下。”

张妈妈不厌烦地道；“哎呀……！你看我，还真够忙的。那边有美酒，我免费赠于你，请不要客气，等会儿我才过来陪你。”言闭便冲冲离去。蒋翰来到桌旁坐下，让兄弟们尽情地逍遥。自己一人端着美酒正要下饮，却想到张妈妈所说的，点因姑娘，心中自是兴奋。点因……这名字不错，一听到此名，就联想到他那阿娜多姿、玲珑诱人的体貌；今晚，我非他莫属。如此，他冷笑着喝下美酒。

话说这点因姑娘本是一正经女子。年幼父母双亡，被张妈妈一手抚养成人。因张妈妈无子，从小就将她当亲生女儿看待；受过良好教育，才华出众，能歌扇舞，深受张妈妈喜爱。眼看自己以成人，而今夜，便要被张妈妈弄去做佳人了。她很是难过，却又无能为力。必定身为青楼女子，一身苦命，这是上天的安排。她站立窗前，遥望夜晚的月色，一时叹气声声。幸得旁边有一忠心丫鬟，名叫兰青，见她心事重重，便知其意；于是劝道；“小姐，我们逃吧，无论天涯海角，我相信总有我们的容身之地的。”

点因苦道；“逃……外面那么多仆人看着，我们能够逃得掉吗？更何况；妈妈抚养我成人，对我恩重如山。我就这样而去，岂不忘恩负义，我该如何是好。”

兰青闻此，又劝道；“哎呀小姐！妈妈之恩，难道非要你用一生幸福报答么；来日方长，养育之恩，日后再报不可么！你在看看，外面那些臭男人，又有哪个能配得上小姐你的。”

点因沉思，；兰清说得有理，妈妈之恩也只能以后再报，遂道；“那好吧！你去收拾行李，我留一封信给妈妈，然后我两一起从后门出去。”

兰青高兴应允；

点因铺开书纸，砚好墨，提笔优美，字迹清雅。书信刚写一半，门突然被推开，进来一位二十五六的女子，此女子正是张妈妈身边的红人，嫣红。

点因心慌，不小心，竟弄掉了桌上墨砚，那嫣红走了过来；幸得她不识字，在书纸上东楸楸，西看看道；“女儿家的拿什么笔墨，你看你，怎么到现在都还没有上妆呢！外面那些客人都等得不厌烦了。”

点因见嫣红不识字，心中稍微平静些。道；“我立马就上妆。”嫣红姐，你还是快出去吧！”

再说这嫣红，他已是过来人，对点因此时的心情，是在也了解不过了；便友好地对点因道；不急……不急！“我知道你现在很紧张。像我当初，刚出道的时候，心情也和你一样，担心得要死。不过，等事情一过，也就不紧张了。”

她一边说，一边走向梳妆台又道；“你看你，这么美的体貌，再让我给你打扮打扮，相信，一出场就会迷倒所有男人。”

点因心想，这嫣红姐若留下来给自己梳妆，等会儿兰青拿行李出来，岂不要露馅么。遂推辞道；“嫣红姐，多谢你的美意，有兰青在就行了，你还是去忙你的吧！”

嫣红一听此言就不高兴了，憋着嘴角生气的道；“哼！难道你怀疑我的化装水平不成？”

不……不是……；点因解释道；“我知道嫣红姐你化装水平是一留的，可……可我又怎能好意思麻烦你为我打扮呢！”

嫣红笑道；“那好啊！反正我也是闲着，就便宜你这次，为你化上一道亮妆。”

点因无奈，只能坐下让其化装，而心中自是担心，这嫣红姐在，我该如何逃得出去呢！

此刻，兰青急冲冲地收拾好行李，从里屋而出，一眼望见嫣红正在为点因化妆，吓得她不知所错。幸得嫣红全神贯注地盯着铜镜并没有注意到自己。她急忙将其行李藏于衣柜之中。由于慌张，头却撞在衣柜菱角上，她两眼金星直冒晃悠悠地行得几步，叭啦一声！昏倒在地。

嫣红见此，急忙过来将其抚起，叫道；“兰青……兰青，你怎么了。点因也跟了过来叫道；”

嫣红被叫声惊醒，遂道；”没……没怎么！”

点因见兰青没有事了，遂松了口气

嫣红埋愿问道；“你……你究竟是怎么回事嘛！”

兰青灵机一动撒谎道；“哦……我是在帮小姐找衣服，看看她今夜穿那件衣服最好看！”

嫣红闻此笑道；“傻瓜！衣服等会儿会有人给你送过来，就不用穿她以前穿过的衣服。对了，你看看，我给点因所化的妆好不好看！”

兰青心想；要你给我们小姐上妆，却是坏了我们小姐的大事。遂不厌烦地道；“好看，不过，我们小姐不上妆也是一样的迷人。”

嫣红笑道；“哎哟！难怪点因这么宠你，原来是你这张嘴巴甜哪！好了，我不打搅你们了，你们看看还需要些什么准备的。”我就出去了。言闭，正待要去，此刻！一丫鬟送来一件红色绸裙，色彩光泽诱人。

嫣红止步接过绸裙道；“哟！好漂亮，还是上等货呢！这张妈妈还真够识货的，将它穿在点因身上，那可真是仙女下凡。来吧！让姐姐我给你换上瞧瞧……。”

这点因自苦，嫣红姐害我也。经一番推辞……，嫣红执意要为己穿上，点因无奈，也只能作罢。

再说；慕世南与郝东，和那黑人一同入得春月楼来。

众客人一见，来了三位不同肤色之人。一黑、一白、一黄。纷纷投来一些诧异地目光。

众姐妹一见慕世南与郝东衣饰华贵，又风度翩翩；纷纷围将过来，拉扯着卖弄自己的魅力：“哟！两位公子，一表人才啊！”

慕世南与郝东见这等场合，当场被吓得四面闪躲。而那黑人见此，心中欢喜不已；急忙张开两臂，上前迎接各位美女。谁知；各位美女看也未看他一眼，直奔慕世南与郝东而去。场面无限尴尬。那黑人只好垂头丧气地走到一张桌旁坐下，双目直瞪住美女们围堵慕世南与郝东，心中难免有些发毛。此刻；一只苍蝇在他面前晃了晃，引得他深深地打了个喷嚏。本来心中发毛的他就特别烦燥，但见苍蝇也来骚扰自己，不由得火冒三丈，追着苍蝇大叫道；“他***……，不打死你，我誓不为人……

这时，张妈妈见众妓正围着两男客卖弄魅力，急过来瞧之。不由得大喜，原来那人正是慕将军、慕公之子。她急忙驱散所有美妓道；“让开……让开，这慕公子可是我们这里的贵客，能够容忍你们这样放肆吗？要是他有个什么三长两短，那我该如何担当。”

原来这张妈妈，经常与一些朝廷命官聚会，在几次大宴中，曾多次见过慕将军与其子世南，所以相识。

此刻，众妓散去，只见慕世南昏头转向地从墙角而出，一脸唇印，衣着不整。

张妈妈见此，不由得偷笑，致谦道；“慕公子你大人有大量，就不要跟我那群野丫头一般见识。”

慕世南整理好衣襟，直寻郝东，只见郝东从桌下而出，脸上也有数道唇印。两人对视大笑。

这时那黑人一见张妈妈脸上有一大黑痣，他误以为是苍蝇，急奔上前，正对张妈妈竖起食指，“嘘……！”示意不要乱动，否则，将那苍蝇吓跑了。

张妈妈急忙闭口，还以为哪里说错言语，引得慕世南不高兴于是微微点了点头。

那黑人出手相当之快，只听得哐啷——一声，张妈妈脸上顿觉一阵火辣辣。立马生起五根指印。

那黑人举起手掌一看，发现并无血迹，这才恍然大悟。遂急忙致欠道；“对……对不起，我误以为是苍蝇……。”

张妈妈在众目睽睽之下，竟遭那黑人一耳光，心中自是气愤，高举手掌，要讨回公道。

慕世南劝道；“张妈妈，你不是说，大人有大量吗？你就放过那位黑兄吧！他也不是故意的。”

气急的张妈妈但见慕世南为那黑鬼求情，心想，慕世南对那黑人以兄弟相称，可想关系绝非一般。若我得罪那黑鬼，就等于得罪了慕公子，这样做对我也没有多大好处。要知道，这慕公子可是我们以后的财神爷那就卖他这份人情。遂收手道；“哼！今天我就看见慕公子的份上，就不与你计较，不过，我这一耳光也不会白挨，他必须得给我道歉；”

那黑人无语。

郝东上前催促道；“黑兄，适才是你的不对，就赶快道歉吧！”

那黑人无奈；的确是自己不对，未能看清楚所至。遂致谦道；“对不起！”

张妈妈这才放下心来。遂道；“你小子下手还挺重的，日后可要看清楚一点，免得又惹麻烦。”

慕世南见张妈妈不追究此事，遂赞道；“好！张妈妈心怀果真宽广，真乃有女中豪杰之风。”

张妈妈道；“慕公子可是我们春月楼的贵客，我又岂能不卖你的帐，

慕世南道；“好！张妈妈如此看得起在下，另我感动不已，”但见张妈妈脸上青肿一片，慕世南心中自是惭愧不已，平白无辜地遭人一记耳光，失容不说；但一个人的尊严何存。还忍痛委屈的给自己一份人情；这份情实在是太大了。遂从袖中取出三十两银子，交给张妈妈道；“得罪之处，应赔礼至歉，这是人之常情，这点钱，乃是我代那位黑兄向你表示赔罪补偿，希望你能收下。顺便再给我几位兄弟，上几杯好茶来。”

张妈妈从慕公子的态度言语中知道，这慕公子是一位重情重义之人，平生自己一向最敬重此类人士；遂推辞道；“慕公子，我虽爱财，但我也更重情谊，你知道；做我们这一行的，就只有受气，从来就没有谁向我们陪过礼，至过歉的。而今你却不顾自己身份，向我赔礼致歉，我感动不已。茶，我立马就送到，自于这银子，我是拒绝收下。”

慕世南见此，遂真诚地劝道；“张妈妈不必如此，俗话说；无功不受禄，更何况，你们赚钱也不易，你若不收，那我也只能另寻他处……。”

张妈妈别无选择，遂收下银子道；“那好！既然这样，就请慕公子你等多等片刻，茶，我立马就差人送来。”

此时，那黑人见蒋翰正独自饮酒，他两拳一握，大步向蒋翰靠近，要替那适才乞丐老大娘出气。被慕世南劝阻道；“黑兄，千万不可卤莽行事。此人号称京城一霸，想必身手一定不凡，应当先探探对方功底到底如何才是。”

那黑人问道；“不知如何可探。”

只见慕世南从瓜果盘中取出一粒瓜子，稍稍用功向蒋翰弹将过去。原本以为蒋翰身手高，定能闪过；没想到，蒋翰原来也只是徒有虚名而已。瓜子正中额头，顿时红肿起来。

蒋翰大怒；左手练其伤势，右手往桌着上一拍，大吼道；“谁……！是谁在暗中伤人。算什么英雄好汉！”他所有兄弟见蒋翰中了暗器，遂通通围将过来，东瞧西看，为蒋翰寻找疑凶。

郝东与黑人见慕世南身手如此了得，吃惊不已！一粒瓜子竟能至人受伤。此等内功，一般人自少也要苦练三四十年才能达到此等境界。而这慕世南天生就是一个武学奇才，自幼习武练文，一学便会！慕公现以将他毕生所学之功，全以传授给他。难怪慕公如此放心，将营救天冲道长和马佑掌门之重任，交于他去完成。三人见蒋翰众兄弟正在为他寻找疑凶，遂装出一副若无其事之样。一丫鬟端来清茶，三人同坐，一面品茶、一面观蒋翰受伤后的那种丑陋之举。

这时，张妈妈走向前台，用那娇气语调宣布道；“各位，你们期待以久的时刻马上就要到来，我春月楼的镇楼之宝点因姑娘马上就要前来与大伙见面，到时候还请你们务必要多多关照关照我这颗掌上明珠才是。”言闭，引得全场人一片喝彩！

张妈妈单手一挥；点因姑娘被嫣红拖至幕后道；“哎呀点因！都到这个时候了，你还紧张些什么。你听听，外面那些男人有多么期待能与你见上一面。你就不必如此。”言闭，又对兰青道；“兰青，你还杵在这里干嘛！还不赶快陪你小姐出去，当心妈妈生气了。”

有嫣红在此盯着，点因与兰青无奈，只能伴着动情的琴声登上前台。点因手抱琵琶，身着红色丝裙，水嫩肌肤，黑灵大眼，在柔和的灯光下，透出那道柳条儿身段，显得格外多姿动人。当场迷倒了在场所有男客。蒋翰也不顾额头上的伤疼，目瞪口呆地望着点因，深深地道了一句；“啊！真美，不愧为绝世佳人，我喜欢。”

点因抱着琵琶，自奏了一曲《春江月》，乐音悠悠婉转，犹如夜下春风激江月，微波撕破夜长空之象，无不使人畅想月下江面那一幕幕美景，令人心碎、惆怅！在场男客们，纷纷都为她的美貌与才华所倾倒！

乐曲刚奏完，就有男客忍不住内心的欲动，纷纷涌向前台，要与点因亲密。被张妈妈拦阻道；“各位不必急嘛！我这镇楼之宝乃是倾国倾城，各位若想与她亲密，就拿出各自的势力来。看谁出的钱多，谁就在今夜得到我们点因姑娘的**！现在我宣布，我们点因姑娘的初夜起价费是一千两。”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第七章）三戏鬼扇君

三戏鬼扇君

（七）

哇！一千两，全场人都惊呆了。

一位老财主开口叫道；“我出两千两。”

蒋翰心头早已忍不住了，开口直叫道；“我出五千两，这可是天价了，要知道这五千两还可以赎走一个姑娘的身躯。张妈妈，乐开了花。半晌才回过神来叫道；”这蒋公子出五千两，还有没有比他更高的。“

蒋翰见众人无应，遂放下心来。用那双色咪咪双目，上下打量点因那段柳条儿身段；露出一丝淫笑；”

慕世南见他比如色像，恶心得经脉直蹦、全身发麻。他灵机一动，叫道；“我出一万两，”

皆众吓了一跳……！

郝东疑问道；“慕兄，难道你真想以万两白银而换取那位姑娘的一夜欢心么！”

慕世南微微笑道；“郝兄有所不知，我之意，是有意让那人花高价而买下这位姑娘。”

郝东恍然大悟夸道；“高、，的确是高！”为其能让蒋翰上钩，慕世南与郝东望着蒋翰，看他如何是好！

蒋翰本是一位不胡输之人。在闻得有人竟花高价与己争得美人时，不由得大怒。本想叫几位兄弟过去武力威胁一番，但见那三人无比嚣张，似有挑衅自己之意。遂心想；在这长安城里，又有谁不知我蒋翰之威名，竟有人在我面前摆威风，看那三人胆量十足，定有一番功底，当下也不敢轻举妄动，但又不舍那点因被他人所得。于是打开手中纸扇叫道；“一万一千两；”

如此高价，全场人议论纷纷；

张妈妈高兴吼道；“一万一千两……还有没有……还有没有比这更高的！”

慕世南以知这蒋翰以中计，还未等得他开口，郝东叫道；“我出两万两。”

全场人轰动，张妈妈可乐昏了，大吼道；“这位公子出两万两啦！还有没有比他更高的。”

蒋翰怒火交加，岂有此理，难道此三人是存心与自己过不去么？以两万两白银换一夜春心这值么？他两眼瞧着点因，又不愿花更多的钱，心中难免又放心不下。

这时；张妈妈问道；“蒋公子你呢？”

鉴于张妈妈如此相问，蒋翰也不好推辞，心想，我鬼扇君之威名总不可能在这种场合丢吧！遂蛮不情愿地道；“我……我也出两万两。”

全场人一片哈哈大笑；竟有如此抬价的，再江湖上还属历来第一次。

慕世南笑道；“蒋公子可真会抬价，就是不知你身上有那么多现银没有。”

蒋翰心疼地从袖中取出两万两银票，在皆众面前炫耀一番道；“区区两万两不算多，本公子有的是。”

郝东笑道；“既然如此！那本公子自认倒霉，今日没带那么多银票，看样子，那位美女我只有拱手让给你了。”言闭；便吩咐张妈妈将银票收好，以免他等会儿反悔。

点因见那慕世南与郝东三人合伙戏弄蒋翰，遂为之嫣然而笑；这一笑，竟是美中添花，倾国倾城；全场人无不议论；“两万两，我若能拿得出，与之过一夜，死也值得。”

而蒋翰心中却是气喷不已，用两万两换取一夜春心，这个仇我一定要报。为保持君子之风，遂道；“哼！男子汉大丈夫，一言即出，又何来反悔之意；”言闭遂将两万两银票塞进张妈妈手中，

郝东心想，这蒋翰怎么没了适才在街上的那种霸气了，难道是他怕我三人不成。但见他额头伤肿发青。遂嘲笑道；“那位兄台，请问你额头上的伤，现在还疼吗？”

蒋翰恍然大悟；原来自己额头上之伤是拜他三人所致。真是太狂妄了，戏弄我不说；还暗算我。今天若不报此仇，我颜面何存。他武艺虽高，但我们人多气盛，也未必会输给他。遂大怒道；“你……原来是你小子干的，暗中伤人，算什么英雄好汉！今天我若不报此仇，我妄为君子……。”言闭！他单手一挥，刹间冒出六七名壮汉，如同讯雷般地冲将过来。

众人见如此形势，纷纷闪躲；腾出一片空间来。那黑人急忙将郝东挡入身后道；“想打架，看我的。”

张妈妈心慌；在这里打架，那岂不是要毁了我这春月楼么？遂急忙上前劝阻道；“不能啊蒋公子！你这样做叫我如何做生意啊？”

蒋翰心平气和地道；“没事的张妈妈，你的所有损失都由我一人承担，另外，我在麻烦你去给我准备三副棺材，今天我要替他三人收尸……。”还未等得言语讲完，只见那黑人凭着一身蛮力以击倒数名壮汉。蒋翰心想，不就是力气大么？让他尝尝我的厉害。刹间，趁那黑人不备，使出飞腿向黑人踢去。当场将那黑人踢得过人仰马翻。若不是郝东在后顶住，定会摔在地上。

郝东问道；“黑兄，你没事吧！”

那黑人遥遥头大怒道；“他***，敢暗算我，有种的，咱俩单挑。”

蒋翰见那黑人身手也不过如此。单挑就单挑，谁怕谁。便叫嚣道；“那好！看你还有多大本事。”

黑人怒火交加，拳头自然力重千斤。他挥拳直击蒋翰面部。

蒋翰早知对方力大拳重，立闪开，使腿狂踢黑人身躯；黑人闪过。两人相交约莫数十回合，蒋翰占得上风，那黑人功底粗浅，单凭蛮力猛击，而蒋翰身躯就像鼠貂一般东闪西窜；使得黑人次次拳空。片刻之间，那黑人便体力不支！气揣吁吁……！

蒋翰一旁得意洋洋地叫嚣道；“还有什么绝招都使出来吧！”

慕世南见蒋翰有轻敌之意。遂对黑人道；“黑兄，对方身体灵活，躲闪及时，你应以声东击西击之。”

黑人理会，高兴谢过慕世南指点。挥拳直击蒋翰左面；蒋翰右闪，恰逢黑人又拳，正中鼻梁，一时鲜血蹦流……。

蒋翰大怒使扇狂扫，黑人躲闪不及，又中蒋翰一腿；一个踉跄，飞出丈余外；动弹不得。

世南郝东急忙将黑人扶起问其伤情。

那黑人忍住疼痛道；“多谢二位仁兄关怀，我没事，我还要在去与那厮拼斗一番。”

慕世南道；“黑兄，对方以加强攻势，但你有力量优势，应寻机揭制住对方的腰脊，使之发力不齐才是。”

那黑人点头，紧握双拳，再次向蒋翰冲去，在蒋翰面前盲打一通。

蒋翰闪开；心想，这是哪路拳法，怎生如此奇特。眼下闪躲也不是办法，只能以攻为守。于是使扇迎之。这扇时虚时实、时分时合；犹如耍杂技一般地在黑人脸上狂扫一遍。黑人脸上顿时生起几道伤痕；他不顾脸上伤痛，但见对方只重于攻击，无重于防守。他一把抱住那蒋翰的腰脊举向空中。

蒋翰见此，使出全身力气向那黑人背脊猛打。但由于脚以离地，而腰脊又被黑人揭制住，一时发力不上，被那黑人猛地抛出丈余外。

蒋翰心想，这黑人一身蛮力，现又找到克制自己之方，这该如何才好……！但见那黑人紧握拳头，如疯牛般地向己冲来，他心慌；急忙从地上爬起，谁知刚一用力，便觉腰脊一阵疼痛。原来经刚才一摔，竟扭伤了腰脊，蒋翰躺在地上，吓得一身冷汗。眼看那黑人将要冲到自己跟前若不防住，自己非死既伤。情急之下，他挥洒纸扇，刹间，两枚银针从纸扇缝歇中射出。只听得唆——一声！那两枚银针直射向黑人命门。黑人未曾反应，所幸慕世南早有提防。他捷身一跃，两袖一扬，一股轻风竟将两枚银针吸入袖中。其身如轻燕般自如、又如天神下凡般潇洒。他从袖中取出那两枚银针道；“雕虫小技，也拿出来卖弄；岂不坏了自己名头么？”

皆众大为吃惊；这人好生身手！实乃潇洒不凡，众美妓个个迷倒；

郝东与那黑人各拿一枚银针细细端详一番，感叹不已！那黑人大怒道；“岂有此理，竟用这东西暗算于我，我今天非要还以颜色让你瞧瞧。”

慕世南劝阻道；“黑兄，他以受伤，今天我们就暂且作罢；若下次我们再看到他在大街上欺老凌弱、胡作非为，我们定当严惩不殆。”

黑人憋着一口气道；“那既然如此，若下次让我撞见的话，我定会拧了他脑袋不成。”

蒋翰被两位手下扶起，心想，这人如此年纪就有如此身手，也不知他是武林中的哪路名士。竟和异帮之士结合，欺凌同族人、真是岂有此理。他推开两位手下人，忍住疼痛，指责慕世南道；“阁下身手超凡，在下佩服不已；但没有想到，你竟勾结异族之士，欺我同族之人，岂不猪狗不如。事情若传出去，那我到要看你该如何在江湖中立足才是。”

慕世南笑道；“阁下差也，天下人类皆一家，但有善恶之分，你总不会说；我勾结善良之士而欺负你这可恶之人吧！”

你……！蒋翰大怒，说又说不过，打又不能胜。只能憋着一口气，为挽回一点面子厚着脸皮道；“哼！今天看见张妈妈的面子上，我就不与你们计较，咱们走……。言闭，与众离去。”

张妈妈急忙挽留道；“蒋公子不必忙走，点因姑娘还在房间里等你呢！

蒋翰止步，要不张妈妈及时提醒，自己却望了还有佳人相约。两万两一夜，岂能白白浪费。遂与张妈妈一同上得二楼，来到点因房间，房门关着。由于兴奋，蒋翰忘记伤势疼痛。张妈妈正待要敲门，被蒋翰止住道；“张妈妈，还是我自己来，你还是快下去吧！”

张妈妈知道蒋翰心急；遂应允而去。

点因在房间内心神不定，坐立不安，焦急得来回走动。发愁的对兰青道；“怎么办……，怎么办兰青，那色鬼现就在外边了。”

兰青拿起一根木棒，在点因面前晃了晃。凶言道；“哼！用这个将他敲昏。然后我们在逃！”

点因性情温柔，哪敢做此类伤人之事。怯言道；“不……不行，这样会出人命的。”

兰青苦道；“那既然这样不行，那不知小姐又有何计策？”

点因沉没片刻对兰青微言几句过后……；兰青才勉强地答应道；“那好吧！就照你的意思办。”言闭，便隐于房内，静静地等待蒋翰到来。

蒋翰是一个粗人，哪顾得敲门等待，自己推门便入。只见点因正坐在梳妆台前檫粉卸妆。其姿优美迷人！蒋翰被迷得神魂颠倒，一时站立发呆。

点因轻轻地回过头，发现蒋翰以到来。一副害羞摸样，轻声地道了一句；“蒋公子……。这声音清淡、柔和！

蒋翰听得更是魂飞魄散！许久才回过神来。淫笑道；“小姐可真好看，身如流水缓流，又如秋风扶叶般轻撩。真叫人陶醉！”

如此赞美，点因听得肉麻。但为引蒋翰上当，自己也只能隐苦赔笑道；“公子此番赞言，真令我受宠若惊，所以特备美酒为公子助兴。”言闭，遂酌上一满杯酒，双手递给蒋翰，

蒋翰欢喜不已，及马关上房门，一把搂住点因的纤腰，接过酒杯淫笑道；“佳人如此热情，实乃令我惊喜。我以等不及了，恨不得将你像这杯酒一样，一下子喝下去！”言闭；杯中酒一饮而尽。

躲在房间内的兰青一听到此言，全身长满鸡皮疙瘩；全身发麻。

点因挣脱道；“公子别急嘛！这……，这样一点情调都没有。”

蒋翰喜道；“哦！小姐还喜欢浪漫色彩；那好，咱们就来玩一玩交杯酒。”

点因见他以中计，高兴道；“那好啊！看看咱俩谁先倒下去。”

蒋翰大喜道；“好！那我就比一比！”

二人举起酒杯手挽手喝起来。七八杯过后，点因瞟了蒋翰一眼，见蒋翰兴致正浓。端着酒杯大叫道；“来，咱们在干了这杯。”

点因本是姑娘家，酒量自然不及男儿。本想用此方法将蒋翰灌醉，自己好脱身，但不料，他竟如此能喝！此时，点因以有三分醉意，不能继续再饮，以免误了大事。便趁蒋翰饮酒不备之时，将自己杯中酒，倒入背后花坛中。

数十杯过后，蒋翰以有一丝醉意，用那含糊言词道；“小姐……酒……酒量……竟……如此之好！在……在下……心胡……口胡。”

点因见蒋翰饶输，急忙劝道；“公子说那里话！与你喝酒我就觉有劲，你若此时放弃的话！那岂不扫了我现在饮酒的兴致？”言闭，又将酒杯递至蒋翰嘴前又劝道；“来……来……来，小女子再敬你一杯！”

蒋翰心想，酒醉误事，今夜无能如何也不能喝醉。含糊道；“好……就……就最后一……一杯。喝……喝完……我……我们就办……办正事。”言闭，他即马一饮而尽。

蒋翰晃头昏眼，望着点因那深情地微笑，韵红的脸蛋。在也压仰不住自己心中的激动，一把抱住点因激动地道；“佳人儿……、我……我等……等不及了……！嘿嘿……！咱们办……办正事……。”

点因用力挣脱，但蒋翰抱得非常之紧。只听得哗——地一声！点因以被蒋翰重重地抛上了床。行为粗鲁、像猛虎一般地扑了过去。淫笑道；“嘿嘿……！佳……佳人……，你可真美！”

点因心慌；难道我今晚真的逃不过此劫么。遂慌叫道；“不……不要啊……！”

只见蒋翰那张似牛般的大嘴吻了过来，浓浓粗须在自己脸上划来划去。点因恶心要命、又无力反抗，直呼道；“救命啊……！”

只听得咔嚓一声，蒋翰立马晕将过去。原来兰青见小姐使计不成，只能用木棒将蒋翰打晕。她拍拍手上尘灰，炫耀道；“怎么样，小姐？在关键时刻，还是要用武力解决才是。”

点因见蒋翰晕将过去，遂吓唬道；“你厉害，小心出人命，到时候我看你该怎么办？”

兰青慌道；“不会吧小姐！我下手也不是很重啊。”

点因反问道；“不重吗？你看看，那木棍都被你打成两截了。”

兰青见此大慌；语无伦次地道；“那该怎么办……，小姐？你可要救救我……。”

点因道；“我也没办法，只有逃了”。

兰青一时被吓破了胆，急忙跪在蒋翰面前道歉道；“对不起啊……，蒋……蒋公子……，我……我可不是有意的。你……你要是到了阴朝地府可千万不要来找我……，我会给你烧……烧很多纸钱的……。”

点因见兰青被吓成这样，哈哈大笑道；“你看你，被吓成这样，他只是晕过去而已，那里就那么容易死啊！”

兰青恍然大悟道；“哎呀！小姐，你又唬我；那我们现在该怎么办。”

点因心想，事不宜迟，我们应当早一点逃出去才是。后门有仆人看着，我们不便从那里出去。前门人多，必然会引起别人注目；该如何是好。眼前有一窗，点因灵机一动，遂叫兰青找来几条丝带，二人沿丝带从窗户爬出春月楼。因二人同属女儿家，哪能那么容易抓住丝带，遂双双从二楼摔下来。幸得有一乞丐正在地上睡觉；二人扑通一声；竟压在了乞丐身上！那乞丐被梦中惊醒！发现有两位美女竟压在自己身上，一时忘记疼痛，兴奋得傻笑……？

兰青扶起点因，见那乞丐一副傻样，遂一阵拳打脚踢骂道；“哼！敢非礼我们家小姐，这就是你的下场！”

点因道；“兰青、不必如此，若不是他，我两岂不是要摔成骨折。好了，此地不可久留，我们快走吧……！”

兰青点头，二人冲冲离去。

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第八章）异兄三结义

再说慕世南三人同桌饮茶，论其适才戏弄蒋翰而出得恶气之事，

黑人畅言道；“兄台身手不凡，若不是刚才你在旁指点，我定会输了那场决斗不可。”

慕世南很是欣赏这黑人的一身胆量，赞道；“黑兄胆识过人，悟性及高，若能得高人指点的话！那我相信，兄台身手绝对不在我之下。”

那黑人谦虚地笑道；“以我现在的功底，即使在练过十年、二十年，也未必是兄台你的对手！”

郝东在旁插话道；“我深知大唐人士，谦虚过人，没想到、你一个异族之人，也有如此谦虚。真是难得！”

黑人笑释道；“这位兄台你有所不知，其实我来大唐以有两年之久，对大唐文化、大唐习俗，也有一定了解。所以，随着环境的改变，我也有了大唐人一般的性格。”

慕世南笑道；“难怪黑兄你还会中原武艺的一招半式。相处这会儿，却还不知兄台你是何方人士、如何称呼！”

那黑人道；“我乃埃及人士，本名安塞图，随商人来大唐，看见江湖中奇人异士颇多，使我倍感惊奇，所以就留了下来目睹这江湖人士的风采。看兄台你如此了得，想必定是武林中哪位扬名之士吧！”

慕世南笑道；“其实我只是武林中的一位无名小卒而已，姓慕、名世南；这位名叫郝东，他也和你一样，对我们中原武林特感兴趣；又与我投缘，所以就一同来大街上逛逛。”言闭，他又致歉道；“适才，在大街上所言，乃是一场误会，还请塞图兄不要放在心上。”

安塞图惭言到；“其实我也有不挡之处，及时冒犯，实乃我性格所至，还请原谅……。”

郝东道；“好了，想来你我三人如此相识，乃是天意所在。既然投缘，那我们三人不如再痛快的畅喝数碗！你们看如何！”

慕世南心想；此确属天意，既然我们三人同属正义之士，又一见如故，那何不结拜成异性兄弟；但不知二位兄台可否愿意！遂问之？”

安塞图在大唐待了两年之久，深知大唐江湖中人在遇知己后就结拜成异性兄弟，从而以兄弟相称，手足相连、共同进退。见慕世南身手不凡，又有正义侠骨之风；郝东也是性情中人；他心中早有结交之意，于是畅言道；“那我是求知不得！”

而郝东虽也是异族之人，但身为商人的他，在来大唐途中，就有所闻；大唐人士善于结交。但见慕兄性情豪爽；与己可论为知己一场。而那塞图兄，胆大、心善、为人也义气，回忆适才在戏弄蒋翰之时，他不顾一切地将自己当在身后，似有保护自己之意；与如此两为有情有义之士结交乃是自己前辈子修来的福气！遂兴奋地道；“好！”

慕世南很是欣赏郝东性情、安塞图悍勇，两者虽不是武林中人，但二者的正义侠骨要远比其他武林人士浓烈得多。自己自是佩服……！“遂高兴地叫来张妈妈，要了几坛美酒，再次畅饮。”

再说这张妈妈，在年轻之时，曾也在江湖中露了几面，由于自己也是重情义中人，所以在大厅的正上方供奉有关公神位。

慕世南三兄各抱一坛美酒，来到关公神位前行结拜礼。慕世南道；“二位兄台，我们以年长者为兄、年少者为弟相称。在下二十，不知二位仁兄多少？”

安塞图高兴道；“我今年二十有二，长你两岁！”

慕世南高兴拱手有礼道；“那我应当称塞图兄为长兄才是”

而郝东见安塞图与慕世南都长自己几岁，遂高兴地跪拜叫道；“大哥、二哥，我今年十九，在这里数我最小，请受三弟一拜！”

慕世南与安塞图急忙止礼道；“三弟快快请起，

此刻，张妈妈点燃檀香，分交给三位义兄；

三兄弟各持檀香，以长幼之分，按次序诉誓！长兄安塞图先道；“关公在上，我安塞图、”“我慕世南、”“还有我郝东，”“今日结拜成异性兄弟！从今往后，我们三人情同手足！有难同当、有福同享，虽不能同年同月同日生，但求同年同月同日死！”诉誓完毕，三兄各捧美酒，举杯畅饮。

在场人见三兄如此豪情万丈，实乃令人敬慕不已；各艳妓纷纷前来祝贺！搅得三兄难堪不已……！

此刻，群鸽入楼，好生新奇！张妈妈心想，鸽来祥瑞、鸽到和谐！此难道是他们三兄结拜前兆……！大哥安塞图怒道；“让开……让开，今日我们三兄刚结拜，正在兴头上，岂能容你等这般胡闹！”

众妓无奈，也只能嘀咕而去……。

安塞图又问郝东道；“三弟你是商人，也不知道，你以后有何打算？”

郝东笑道；“大哥不知，我虽是商人，但我一生爱逍遥，所以才不远千里来大唐看看。如今这大唐武林深深吸引了我，所以我决定，要和二哥一起闯荡江湖、替天行道。”

安塞图闻此，沉默片刻道；“可江湖凶险，三弟你又不懂武艺若遇危险该如何是好！“

郝东快语道；“放心吧！我是吉人自有天相的。更何况！今日我在丝绸园里巧遇智远大师，他已答应要收我为徒，不过要我亲自上少林寺，他才能够收容于我。”

安塞图与慕世南闻此，心惊！这智远大师可是武林扬名之士，竟要收三弟为徒，可想三弟日后定是前途无量……！

慕世南恭喜道；“既然这样，那我得先恭喜三弟，智远大师声名远著，身手不凡，三弟能得他的赏识！实乃是荣幸，大哥、二哥我俩一定支持！”

郝东高兴谢过大哥、二哥！

安塞图即高兴又惭愧地道；“三弟你可真有福气！刚来大唐就有名师要收你为徒；哪像我，一身漂泊，来大唐以有两年之久，却无谁能看中我！”

慕世南又问道；“那不知大哥你日后又有何打算；”

安塞图叹道！“天下之大，我也不知何去何从。本想拜师学得一身武艺，也像你们江湖人士一样四处闯荡，但又无能人肯教我，我也只能再待在这长安城里，等待机会吧！”

慕世南心想，这长安城里，每日商贩、游人数多；虽有江湖人士光顾，但也未必肯收大哥为徒，遂道；“既然如此，那大哥何不与我一同返乡。若有机会，我可以求我父亲，替你介绍两位高人，收你为徒。不知大哥你意下如何？”

郝东问道；“原来二哥不是京城人士啊？”

慕世南道；我本岳阳人士，家父在朝为官多年，因年老而辞官返乡，以安度晚年，现正在返乡之途；若大哥不嫌弃，就随我一同去吧！”

安塞图兴奋地道；“我当然愿意！看二弟身手如此了得，想必慕伯父他也定有一番身手！”

慕世南着实道；“不瞒大哥三弟，其实家父是一位将军，年轻之时，曾扬名中原，现年事以高，而少问江湖事。不过，以家父这些年在江湖中的声誉！我相信，他定会为大哥你，找到一位名流之士为师的。”

安塞图心想，姓慕，又是将军！难道就是大唐人生活中所传得沸沸扬扬的慕大将军么；遂问其祥。

慕世南着实解释。

安塞图听后大喜，这慕将军之名气对己来说；乃是如雷贯耳，自己自是敬佩不已！真想不到这二弟竟是慕将军之子，难怪身手如此不凡。

郝东发愁道；“这下可好了，大哥二哥你们能够在一起，而我却要孤身一人上少林寺去。”

慕世南笑道；“三弟你不必担心，此去少林必经过洛阳，正好我们一同顺路，一路饮酒作乐，岂能孤单呢！”

郝东初到大唐，难免不识大唐地理，遂大喜道；“那真是太好了！一来可以同乐、二来可以一饱大唐美景、三来还可以认识许多名流义士……！岂不快哉！”

安塞图也道对。他提起酒坛畅言道；“来……二弟、三弟、我们干完这坛……！”

此时；蒋翰捂住头，晕头转向地从二楼窜了下来！大声吆喝道；“来……来人呐……！他***，那婆娘暗算我，等老子找到她，非拔了她皮不可！”

慕世南三兄见此大惊！真想不到那女子性情竟如此刚烈，竟敢暗算蒋翰，见蒋翰如此狼狈，遭此下场，乃属活该！三兄之心无比顺畅……！

蒋翰众伙围将过来，将整个春月楼翻个底朝天，也不见点因踪影，张妈妈得知此事，急忙过来询问？

蒋翰怒道；“张妈妈，你可是收了我的银票的，你不会赖帐吧？”

张妈妈问其祥道；“是啊！到底是出了何事？”

蒋翰哼道；“也不知你是如何调教你那红人的，竟叫人趁我不备，将我打晕而逃之。这件事，我看你该如何向我交代！“

张妈妈闻此心惊！这点因性格他是最清楚不过，决不可能挑使别人做伤及他人之事的，此事定是丫鬟兰青所为！闯下如此大祸，他也不想想，此人到底是谁。叫我那点因日后该如何在这京城立足！”她一面吩咐众属寻其点因是否还在春月楼内，一面从袖中取出适才那张两万两银票向蒋翰至歉道；“这都是我的错，是我未能管好她！请你高抬贵手，就饶过我那点因吧！这些银票我现在一分不少的还给你，另外再加一千两以表补偿，就算我代她向你陪的不是！”

蒋翰一把接过银票，稍稍松了口气道；“哼！死罪可免，但活罪难逃，我蒋翰身凭第一次遭女人黑手，这个仇我非报不可！”言毕便与众伙冲冲离去。

此时，嫣红寻点因不着，前来报知张妈妈，

张妈妈焦急地叫来一大群仆人，要其及马赶在蒋翰之前将点因寻回，若点因落入他手，不死即残！

慕世南见张妈妈对这些青楼姑娘如此有义，实乃感动不已！

张妈妈忙完事后，亲自来到慕世南身旁求道；“慕公子、我这里发生这等事情，实在是惭愧！蒋翰在这京城眼线极广，武艺又高，眼下也只有你们三兄才能够控制住于他，我就求求你们，帮忙寻寻点因，救她度过这劫吧！”

慕世南放下酒坛沉默片刻对二义兄道；“不知大哥三弟有何意见。”

安塞图道；“这蒋翰心狠手辣、禽兽不如！倘若我们不插手此事，就算张妈妈亲自出马也难保那姑娘完身。”

郝东也道；“对，既然我们三兄都有丈义之心，岂能见死不救么？”

慕世南见二义兄都同意，遂道；“那好！既然我三兄意见一致，就帮张妈妈这次，事不宜迟，我们当立即行动。”言毕，又安慰张妈妈道；“请张妈妈放心，两个姑娘家又不懂武艺，相信也跑不了多远，你就静静在此等候消息吧！”

张妈妈谢过他们三兄！

三兄上得大街，寻了半个长安城，也了无点因影踪，

郝东道；“这偌大的长安城，我们又无头绪地寻找两女子，真如大海捞针、难中之难啊！”

慕世南沉默道；“二弟说得及是，这大黑夜的，她两姑娘家理应走不了多远。更不可能出得城外，不如我们三兄分头去找，看看能不能够找到。”

安塞图道；“那好，三弟不识路途，就和我一起吧！无论是否找到那两女子，我们都在东门汇合，你们看如何！

慕世南点头……；三兄分头寻去。

慕世南经马蹄街、迎宾楼、再东转陶瓷街、罗汉巷，却依旧不见两女子影踪。心中正琢磨；突听一女童哭泣之声从不远处传出！慕世南心想；这夜深人静，也不知是那户人家在管教自家闺女，让她哭泣成这样！

他绕过铁匠铺，但听得那女童哭声越来越大，且是悲惨、凄怜！他即马止住步伐，向那声源处寻去。

他转过一堵围墙，便见那灯火暗淡处，有一女童正抱着地上一人大哭！而地上那人咳嗽咳得厉害；甚是得了恶疾。

慕世南便觉可怜！走进一瞧；正是今夜在在街头被蒋翰一伙所撞倒的那位乞丐大娘、和她身边的女童！他急忙扶起那乞丐大娘叫道；“大娘……！你都病成这样了……，走，我带你去看大夫！”

那大娘扯住世南，咳着嗽言不节气地道；“没……没用的，我……我这是老疾了，本……本来是可以预防的；但……但经别人一撞，已经……。已经引发了我这恶病！我……我看……我是不行了……。”说完，又伤心泣泪道；“求……求求你，公……公子……！可……可怜！可怜……我……我这孙……孙女吧！他一人孤……孤苦伶仃……无……无依无靠！你……你就行行好！收留……收留我这可怜……！可怜的孙女吧！此大恩……大德……，但……但愿我来生……来生再报……！”她语气渐渐消沉，似很难踹息最后一口气！

慕世南单见那女童满面泪水，虽是乞丐身份，但其脸上却无一点污迹，很是白净！一双湿润圆眼，可怜而又无奈！世南心中自是同情。见大娘命在旦夕地恳求自己慕世南当下心软而点头答应道；“大娘，你就放心吧！我一定会好好照顾她的。”那老大娘谢过、含笑而去……！

女童悲痛地趴在老大娘遗躯之上，痛哭不绝！

慕世南拉着女童的小手安慰道；“小妹妹乖！不要哭了，阿婆走了，你还有大哥个啊！大哥哥是永远都不会离开你的。”

那女童一下扑入慕世南怀中，哭道；“大哥哥；你是好人咧！婆婆走啦，你可不要抛下我一个人。我害怕！”

慕世南见这小妹妹如此乖巧；又哄道；“好的！小妹妹，大哥哥答应你，以后绝不离开你！来……，我们拉勾勾。”

小女孩满面泪水的脸上终露一丝笑容！将一张圆红大脸映得很甜很甜……！好生可爱！

慕世南一面给她擦拭泪水一面问道；“小妹妹，你叫什么名字！”

小女孩回道；“大哥哥，我叫小卓，”

慕世南夸道；“小卓，你名字可真好听！”

小卓笑了！

慕世南将那老大娘遗体，安放在附近的王祠氏堂之中。看守祠堂的是一位老者，慕世南从袖中掏出二十两银子交给那老者，要其选一副好木棺，将这老大娘之遗首暂且安置在这里。

那老者高兴应允。

却说安塞图与郝东一路询问着，穿过兴文街、谈词同，将整个北门一带寻了个遍，也无点因行踪。直到街上行人稀少，人迹罕至时；遂遗憾地来到东门外，等待慕世南在此汇合。时过许久，却不见世南身影。

郝东担心道；“也不知道；二哥他找着了没有，怎么到现在都还不出现。莫非是出了什么事情么？”

安塞图安慰道；“三弟不必多想，以二弟身手，能出什么大事！我们再等等吧！”

不多时，只见程皇庙那边有两黑影出现，一大一少，二人谁也没有注意；待那黑影接近时，二人大喜，原就是慕世南，遂上前相迎！

世南高兴赔礼道；“大哥、三弟、实在抱歉，适才有一点事情耽搁，所以来迟一步，让你们久等了。”

安塞图与郝东但见世南手中牵有一小女孩；只细一瞧，原就是适才在大街上所遇的那位乞丐老大娘身边的女童；二者疑惑向世南问其祥？

世南将事情原由祥诉了一遍，

安塞图闻此大怒！本想立即去找蒋翰偿命，但被世南劝阻道；“大哥且慢，这么晚了，你到哪里去找蒋翰？以我看，待明晨再做详谈吧！”

安塞图心想也是，于是抱起小卓哄道；“小乖乖别怕！以后就和我们三位大哥哥在一起，保证没有谁敢欺负你！”

小卓问道；“你就是刚才在大街上帮助我婆婆的那位黑哥哥吧？原来你和大哥哥是一起的。你们都是好人咧！”

安塞图高兴道；“恩！你记性可真好！我们就是一起的……！”

慕世南询问道；“难道大哥与三弟也没有寻找到那两位姑娘！”

郝东遥遥头道；“没有，我们以找遍整个北门一带，都没有她两的身影。”

安塞图疑惑道；“这姑娘家的，该不是去了客栈吧！”

世南心想；或许是去了客栈，但这长安城中，客栈好说也有成百上千家，既是我三兄挨家挨户询问下去，恐怕也是天色大亮了。

无奈，三兄只好抱着小卓，去到春月楼报知张妈妈！

张妈妈虽是失落；但对慕世南三兄相助之情实乃是感激不已！

三兄遗憾出得春月楼，恰逢更夫敲更声；此以是二更时分，慕世南突然记起，今夜三更时分有要事要办！遂不敢在外多待片刻！遂道；“大哥、三弟，我们不必难过，今夜我们虽未能找道点因姑娘，不如先回到丝绸园，等养好身息后，明天我们在出去找，你们看如何！”

二兄应允！世南又问安塞图道；“大哥在这长安城里不知所住何处，

安塞图潇洒地笑道；“我一人逍遥自在，没钱睡大街，有钱睡客栈！走到哪里、哪里就是我的家！”

郝东高兴地道；“那既然如此，何不与我和二哥一同去丝绸园呢？这样，相互也好有个照应！”

安塞图爽快地道；“那我是恭敬不如从命！……”

话说静慈师太师徒，在丝绸园里，见慕世南迟迟不归，眼下二更时分以过，难道他因一时玩性而忘记了三更之约么？

静慈师太责备道；“这慕公子如此贪玩，慕公将此事交与他完成，我可真是放心不下。”

弟子秀惠道；“师父、我们不如出去找一下。”

师太哼道；“偌大的长安城、我们到哪里去找他？”言毕，又教育几弟子道：“日后你们可不要像他一样坏事，年轻人要以大事为重，不要只是虚度年华！”

几弟子称是！

师太又吩咐秀惠拿来夜行装，自己换上又道；“等会儿慕公子回来你们就对他说；贪玩误事，营救天冲道长一事，师父担心他能力不足，就别去了！”

几弟子令命，秀惠又问道；“那师父你一个人去，我等实在是放心不下！”

一弟子取来宝剑；师太接过宝剑，整理好衣襟道；“放心吧！此去我主要是探探唐门虚实而已！不会有事的。”言毕，遂蒙上黑面巾，只身去开门，

正巧慕世南赶了回来，正待要敲门，门突然开了。二者对面，慕世南吃惊！竟有黑衣蒙面之士偷入房间！

还未等得师太开口诉其责备之言；慕世南之拳头早已重重落在自己脸上，

由于静慈师太见是慕世南，也并无防备之心，当下一个踉跄！重重摔倒在地，他拉下面巾，发现嘴角以红肿起来。大怒道：“慕世南，你……你……！”几弟子过来将其扶起！

世南见是静慈师太，心中难免有些愧疚！但转念一想，这前辈一向都很轻视与我也，而今却因误认贼人伤及到她，也当是对她的一点惩罚吧！他心中暗暗偷笑；又装出一副苦脸慌张解释致歉！

静慈师太心中自是难咽此气，而生怨仇！但作为一派掌门，岂能让其弟子看到自己度量如此之小！适才确属误会，又怎好对一个晚辈使报复之手！只能责备道；“哼！早不回、迟不回，偏偏这个时候回来！适才若我有防备之意，相信你这黄毛小子也没有那么轻易击中我！既然你现在已经回来，那我可要提醒你几句，你现在是在江湖上，不是在你那将军府中，日后若有要事相邀，那可是要提前报到的。以免误了时辰，也误了大家！”言毕！又令秀惠拿来夜行装，要慕世南换上。

慕世南心想，这夜行装，虽说自己生平还从未穿过，但穿此衣乃属贼人、匪盗之人；而自己行事一向光明磊落；虽为正义而穿，但自己穿上也不自在！为其不让静慈师太反思其意，遂推辞道；“前辈，这夜行衣穿起来全身绷紧，我反觉不自在。更何况！唐门一派，又不认识于我，我又何惧掩饰自己呢？”

静慈师太见此；冷冷地道；“既然如此，就随你自便！”

三更时分，二者来到长乐门正门外。

这长乐门，地处东门外的一个小凸梁之上，四面都有围墙阻隔；东、南、西、北都各设有门道。眼下虽是夜深人静，唐门一派也遣有五七门徒把守各大门道。

静慈师太与慕世南从西面跃墙而入，眼前虽是风高云深，一弯幽月时隐时现，但山庄内却是灯火通明！更有三五一伙，五七一群门徒来回巡视！静慈师太示意，彼此分头行事；

世南理会；二者各自离去。

慕世南穿越西厢房，来到迎宾阁，但见迎宾阁外有数门徒严加把守；想必这迎宾阁内定藏有什么重要之物！

此刻，只见阁内灯火突然熄灭，一身形彪悍、身着青色长袍、四方脸型者从阁楼内而出。打着呵欠吩咐众门徒道；“你们可要给我看好了，当心出了什么事，我就拿你们试问！”

众门徒皆口称“是！大护法。”

这人原是唐门大护法，鹤顶红庞弃；待他离开以后。慕世南纵身跃上屋梁，似风掠过窗户，毫无声息地潜入其内！在外各门徒通通都浑然不知！

因室内无灯火，漆黑一片，世南细细探寻。突然，一股浓浓刺鼻味散出！好奇怪的味道！引得自己一阵目眩；他屏住呼吸！向一小房间寻去，发现其内柜架之上摆放着无数瓷瓶。瓷瓶上贴有标签，标签上注有各样剧毒！慕世南大惊，这么多害人之毒，拿出去也不知道要害多少无辜！他找来一布袋，收走所有毒药，从原处跃出！其影似貂鼠一般自如！他转过迎宾阁、跃进假山；突听一唐门弟子叫道；“那边有人，快过去看看！”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第九章）奇缘东门逢

慕世南心惊！心想，自己行动细微，那人是如何发现自己的。但见那几门徒快要接近假山时，世南急忙闪到一处墙角之下！他纵身一跃，便入得墙内。

此处正是食堂；因是深夜，食堂内毫无一人。他四下张望，寻其避己之处，发现墙角下有一水缸。水缸水满，自己不能避入其内。只能避入烟囱后；但转念又想，自己所带这袋毒药实乃是大不方便！若我将这些毒药全部放入那水缸、和大米面粉内，待到明时，他派用过早餐后，定会中毒！与其彼人之道，还治彼身，也不算是小人所为吧！反正他们使毒一流，那就让他们也尝尝这中毒的滋味！这样也可避免明日大打出手，而轻松地将天冲道长等人救出，岂不是上上之策么！他即马将其所有剧毒放入水缸、米食面粉内。收好空瓷瓶后，发现外面以平静，唐门等众并没有追来。正当他要离去之时，突听身后有微微脚步声！

世南向那声源处望去，发现一黑影突然闪过，避其柴房后，他心惊！以为是唐门之众，但转念又想，此人一身黑装，见己而避之。难道是贼盗么？见唐门一派戒备如此森严，而此人能够深入其内，想必身手一定高强！难道是静慈师太？因这黑灯瞎火的，她也难免会误认自己是唐门之徒。所以隐避

他转身向柴房内寻去，微声叫道；“前辈……前辈……！这柴房内漆黑一遍，伸手不见五指。突然！只听得呼——一声！那黑衣人使二指向慕世南点去，慕世南早闻风声，即马闪躲；那黑衣人趁机夺路而逃。

慕世南心想，这静慈师太避入此处暗袭自己，难道是想报适才在丝绸园里的一拳之仇么？幸得自己反应及时，不然定会让她笑话了。

但见那黑影溜出厨房，出得门外，纵身向西而去！门外灯火稍明；世南看清那人身材魁梧，脸虽蒙有面巾，但其头顶却无一丝头发。一看便知，那人是个秃头和尚！慕世南大惊！枉以为是静慈师太，原来是一位秃头和尚！见他身手如此了得，又在此处出现，难道也是来打探消息的么？也不知他是武林中哪寺高僧！于是便施展轻功，向西追了过去。

不出两三里之遥的灌木丛中，那和尚突然停住脚步，待慕世南追来之时；还未等得他及时相问，和尚早已飞腿连踢而来。

慕世南闻风即闪，好快的腿法！虽是黑夜，不清其腿法套路，但突闻呼呼声直逼自己，可想其力极强！

那和尚越攻越猛，慕世南见他也属侠士，也不好出招回击，只能东防西守。

那和尚见此少年身手好生敏捷！连续躲过自己连环腿数二十招。心想，想不到这唐门中，也有如此好身手者！今夜若不将他除了，那日后定会阻我营救天冲道长。就此；他使出少林二指禅，向世南袭来！

突然之间，又闪出一位黑衣人，护住慕世南与那和尚相斗数十回合！慕世南一见其身影便知，是静慈师太；遂急忙劝道；“两位前辈且住手，大家都是正派之士，又何必在此相斗呢？”那和尚与静慈师太双双收手。

那和尚问道；“年轻人何知我就是正派中人呢？”

世南笑释道；“大师深夜潜入长乐门，想必定非是唐门之友；若是一般偷盗小贼，身手绝无大师之好！由此可见，大师定是正派中人。来此定是打探重要消息吧！”

和尚心想，这年轻人一路跟踪我至此，他若是唐门中人，想必身后定会跟来数名唐门弟子。他武艺高强，脚法快些，理应先到一步；而唐门之众也该高举明火，前来追寻自己的。但隔夜观望长乐门中，唐门一派却了无动静，可想他亦非是唐门中人。借住朦胧月光，他上下打量慕世南一番；心中疑惑！这人年纪轻轻，轻功竟有如此之好，也不知他是武林中那位新生之辈，再看那位黑衣人，其功底也是精深难测。于是便询其慕世南尊姓大名道；“那不知少侠是何称呼？”

慕世南着实道；“晚辈姓慕，名世南；在武林中并无名气。看大师如此装扮，想必定是潜入长乐门中打探天冲道长与马佑掌门的消息吧！在下还未请教大师法号。”

和尚心想慕世南之名，在武林中的确陌生，像有如此身手者，在武林中早已扬名！看他如此年轻，在江湖中难免会遇没有露手的机会，所以名气被埋没！如今江湖不宁，天冲道长与静慈师太都以被困长乐门中，如此大事，身为江湖中人，他也没有理由不晓此事。见他即不是唐门中人，深夜又在长乐门中出现，难道他也和我一样，去探消息的么？反正他以识出自己是和尚身份，又有何隐瞒的。于是拿下面巾自介道；“频僧法号智远，慕师主你深入长乐门，难道也是因此事而来……？”

还未等得慕世南开口回言，静慈师太惊喜地急道；“你是少林寺智远大师！

智远闻得是一老妇之声，心中琢磨；这妇人身手不错，听她口气，甚是相识于我。疑惑道：“施主是……？”

静慈急忙拿下面巾道：“频妮乃是娥眉掌门静慈……！”

借住月光，智远仔细一瞧，果真是静慈师太，遂大喜道；“原来师太你没有被唐门一伙困入长乐门，真是我佛慈悲！如今长乐门以被唐门所控制，也不知道天冲道长和马佑掌门现在可好！”

静慈师太将事情之经过细诉了一番！最后说道；“也不知大师是如何得知我等被困于此的，”

智远着实道；“我本是从扶风法门寺归返少林，沿途有不少丐帮之众议论你娥眉青城两派之事。直到京城，我便闻得长乐门也掺遭唐门毒手仔细一打听，才得知你与天冲道长，马佑掌门都被困于内！所以才借此夜前去打探你几位消息。好设法救出你几位掌门脱险！既然师太你有幸从长乐门中逃出，那你定会知道，天冲道长与马佑掌门所困的具体位置！不如今夜，我们就趁夜生人静，一起将两位掌门从绝境中救出，你看何如！”

静慈师太对其力救两位掌门之事，心中早已迫不及待！只是因为自己能力不足虽有慕世南相助，但他初出牛犊，其身手岂可认可！因而才来长乐门打探虚情；以寻求营救良策！而今大师又肯相助，岂不是天助我也！遂高兴道；“大师所言，频妮正有此意！唐门一派虽毒辣，但有大师相助，我相信我们定会将两位掌门救出！”

慕世南心想；眼下虽是夜深人静，但唐门一派好不容易将其天冲道长和马佑掌门逼入困境之事，又岂能轻一二举地让我等救出！遂道；“两位前辈，以我看；唐门一派弟子众多，看守森严！其目的就是担心我们前去救人，若此番我们冒险前去，他们定会不惜一切代价而与我们大动干戈！唐门一派施毒一流！在夜间施毒那更是出其不意，若我等单凭以武力相搏的话；那成功的几率是非常少的！”

智远听闻后沉默片刻点头道；“慕施主此言有理，但不知慕施主你有何良策？”

慕世南对大师道；“虽说唐门一派人多气盛，又用毒巧妙！但他定当不会防备，我等也用如此手段来对付自己！更何况；适才在长乐门时，我以在他们食堂内下了毒药！”言毕遂将那一口袋瓷瓶丢在灌木丛中又道；“唐门弟子虽多，相信时至明晨，待他派之众用过早餐后，定会毒性发作，到时候，我们就不用吹灰之力就可将其两位掌门从困境中救出。”

智远大师乃是少林高僧，正义之士；虽说此计乃下三滥手段，有失正派之风！但唐门弟子众多，唯有此计才能揭制住他们人多之势！更何况唐门一向手段恶孽，相对而言，此计也只是还以颜色而已，让他等也尝尝那中毒的滋味！于是大喜道好！“此计虽不是我正派人士的所作之风，但以其人之道，还自彼身，相信他也难以料到我们会用如此方式来对付自己……！”

静慈师太心想，此计的确是妙！若是自己能够想出此等计策！相信就凭自己一人也可将二掌门救出！但见那黄毛小子想出此计，自己很是羡慕！遂挑三减四地道；“唐门一派用毒自如！慕施主所用毒药，难道他们就不会解么？”

慕世南笑道；“放心吧师太！我在他们的食堂内下了数十样毒药，就算他是神仙，要一一解除，起码也要花去数十个时辰！”

智远大师闻此高兴道；“那既然如此，我们就照慕施主之计行事！”

静慈无奈，只能点头应允！

三人约好明晨就在此处汇合后，各自分道而去。

慕世南与静慈师太两人行得三里有余；以至东门城墙外。突然有两人影闪过！惶惶恐恐地避入旁侧一枯草垛后。慕世南早闻动静，心想，这夜半三更的，还有谁偷偷摸摸的！难道是小贼么？此时正是小贼出没平凡之时。还未等得慕世南开口邀问；静慈师太早已将其两人逮了出来！

放开我……放开我！

原来是两女子之音，慕世南大惊！想不到还是两女贼！

静慈师太两手各揪一个，向前一推；扑通……一声，那两女子摔倒在地；疼得直叫！

那女仆叫道；“小姐……小姐……！你没事吧！”

那小姐遥遥头，相互拍拍身上泥土，借助月光，那丫鬟一眼望见当前之人就是今夜在春月楼内的那位慕公子。惊道；“呵！原来是你这个色狼啊！怎么，花重金没有买到我们家小姐，难道还想绑架不成？”

慕世南见此两女子正是从春月楼内所逃出来的那位佳人；自是又惊又喜！见那丫鬟如此说来；自己也不知说何是好。

那丫鬟兰青又道；“告诉你，你最好少打我们家小姐的主意，我可是会武功的！在春月楼、人家将公子那么厉害！都被我打得头破血流；你今晚若想对我家小姐怎样的话！那我定会叫你好看！”

点因见兰青如此无礼，人家慕公子好歹也替我们戏弄了那蒋翰一番，由此可见，这慕公子绝非坏人！遂拉扯着兰青的衣袖，休要对这慕公子无礼！

慕世南心想，这丫鬟好生无礼，遂言道；“原来蒋翰是被你所伤，他说过，他要是逮住你的话；定要拔了你的皮不可！

兰青吓得直发抖；要知道这蒋翰可是什么都敢做的人，而且他在江湖中朋友多、眼线广！即使自己隐姓埋名，也未必逃得过蒋翰法眼！她无奈地逮着点因的手担心地道；“怎么办小姐……；”

点因安慰道；“没事的，祸是我闯的，他们定会来找我，而不是找你……！他们虽是主扑关系，但情同姐妹，由此可见！这点因不但重情重义、而且更有勇气去面对自己所闯下的祸！”

慕世南看在心里；遂道；“你们就这样走了，你可知道，张妈妈她正为此事有多担心！她还要我将你两找到后给她带回去，以免落入蒋翰之手！”

话音刚落；点因遂急道；“不……我不回去！我不想生活在那种环境里，我要有属于我自己的生活！

的确！一个正值青春年华的水灵女子，在春月楼内被摧残度过，这是多么可悲之事。慕世南为之而感到叹惜！但自己又答应过张妈妈，一定得将她两带回去，既然事以至此，我也不能强求！只能放下带她们回去的念头。言道；“那既然如此！你们就快走吧！我回去就将此实情传达给张妈妈，让她不必为此担心！”

点因与兰青谢过慕世南；

慕世南又问道；“那不知你二位此去所到何处！”

点因遥遥头道；“我也不知道；反正走一步算一步吧！”

慕世南从她眼神中看出她之忧虑！言道；“江湖之大，人心难测！现在蒋翰一伙正在四处寻找你两行踪，看样京城一带你们是不能长留！也不知道姑娘你在这京城外是否有亲戚、朋友！最好能够先到他们那里去避一避！”

点因微微遥遥头道；“谢谢慕公子关怀！天下之大，总有我俩的容身之处，你就放心吧！我们会好好照顾好自己的！”

静慈师太见慕世南与那两春月楼女子如此熟悉，心想，还以为慕施主是一个堂堂君子，原来竟是一位寻花问柳好色之辈！真可惜慕公一世英名，却败在了这样一个不争气的儿子手中！于是不厌烦地道；“慕少侠风流倜傥！那就留下来陪陪这两位姑娘吧！我得先走一步，以备明晨之约。”言毕！手中佛尘一扬，扬长而去。

“师太……师太！”慕世南连叫数声，师太也无回应！慕世南对点因道；“那好吧姑娘！由于我有事在身，所以就先别过，还望姑娘你日后多加保重！”

“恩；你也多加保重！”点因柔和地道；

慕世南双手抱拳告辞而去！点因站在枯草垛前望着世南身影消失在夜色里，都不舍收回视线！

兰青嘲笑道；“哦……；小姐，你该不是中意那位慕公子吧！”

点因含羞地道；“谁说我中意他啦！”

兰青调皮地笑道；“小姐，我跟你这么久了，你的心思，难道能瞒得过我么！更何况，你还是第一次，在一个男人面前说我无礼呢！”

点因羞得面红耳赤地道；“兰青，你休得胡言……！”

再说慕世南疾步追寻静慈师太数百米，也不见师太影踪，心想，这师太定是因适才我与那两青楼女子之事而误会于我也！此事叫我如何解释是好？要是传到江湖上，自己岂不要名声扫地！但转念又想，我想那么多干嘛！我行得正、走得正、一生光明磊落！管他别人怎么说，如何想！我依然是我！正寻思间，自己以至东门外。突然从城内急匆匆闯出七八名大汉，手持大刀，身着黑衣直奔城外而去。

慕世南心想，这夜深人静的，这群大汉去势汹汹，定是出了何等大事。难道他们是唐门之众么！遂跟了上去看个究竟！

那几大汉出得东门，以四人一组，分成两队，一队绕城墙外而走，一队直往东方官道而去。慕世南只身一人，也不知该跟踪那路人马才好！

正思量间！由于城外路黑，那两路人马各自点燃火把；从火光中，慕世南看清其中两人就是蒋翰手下；慕世南恍然大悟！原是蒋翰属下，想必定是出城寻找点因与兰青下落的！幸得自己撞见，要不两姑娘今夜定会吃尽苦头！

点因与兰青见世南以去，由于胆小，也不敢在往前走，两人只能背靠背坐在枯草垛前等待天亮；此时秋风扶过，二人便决一阵清冷！

兰青道；“小姐，我们升一堆柴火吧！”

点因道；“这样不可，容易引来唐门之人的！”

面对这茫茫夜色，在这荒郊野岭，四面凄凉阴沉！月冷淡漠，犹如黄泉必径，阴府暗林般恐怖！兰青不禁寒澶道；“小姐，这荒郊野外的，怪吓人的……！也不知这种日子我们还要过多久？”

点因望着天空那朦胧冷月摇头叹道；“我也不知道；”面对日后的路，他也是一脸茫然！对着冷月诉心中之苦又道；“淡月清清吹人梦，天涯何处有我家。”

兰青叹道；“哎！小姐，人家慕公子人那么好！我们该求求他，到他家去避一避才是。”

其实点因心中也有想过，毕竟两个孤身女子在外，是有危险重重！但自己作为姑娘家，岂能如此轻狂到一位男子家中住下，别说人家愿不愿意；自己也没有那个脸！遂向兰青道；“你我都是女儿家，怎能如此轻狂到一位公子家住下！这样别人会怎么看待我们！再说那将公子可是一大恶霸！要是被他被他发现我俩藏在慕公子家中，那岂不是要连累到他的家人么！”

兰青无奈；他望着夜幕长叹！晚风又扶树叶响，她按奈不住心中那股无奈！大声高呼道；“老天爷啊……！求求你就给我们一个容身之处吧！”

点因急忙止道；“兰青……，小声点儿，当心被别人发现！”

再说那四大汉高举火把，本是到这城外随便寻寻这点因与兰青下落！却突然听得一女子高呼声！这三更时分，还有女子在这野外干什么？那为首者，是一个大胡子；他下令其他三人将火把熄灭！往声源处寻去探个究竟。

他们慢慢深入到枯草垛前，

点因、兰青毫不知情；待那大胡子认清正是春月楼那两女子时！他只手一挥，众三人各自潜伏一方，将枯草垛团团围住。

兰青无聊道；“小姐啊！你说那将公子会不会在此时派人来寻找我们呢！”

点因很是疲惫！恨不得立马躺在一张大床上呼呼大睡一场；遂不厌烦地道；“我也不知道，反正在这荒郊野外的，他们是很难找到我们的。所以我们现在应当好好睡上一觉，等到天亮时，好有体力离开这里！”

那大胡子见众兄弟以将两姑娘团团围住，心中大喜，蒋少爷说过；谁先将点因抓住，就有重赏！今儿我兄弟几人运气不错！这下半夜的没有白忙活！就两弱女子，今夜他们就是插翅也难逃我几兄魔掌！遂现身哈哈大笑道；“想走，已经晚了！现在你们以是我的瓮中之鳖，就乖乖地任我等摆布吧！”其他几为兄弟也跟着围了过来。

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第十章）清晨生爱恋

（十）

清晨生爱恋

点因心头一膻，原本睡意绵绵，却突然被吓醒！他们怎知自己躲在此处！见他们各持大刀，在忽明忽暗的月光下，刀光时隐时现！

兰青大叫道；“什么人，你们好大的胆子，此处可是天子脚下，你们也敢为非作歹么！”

大胡子冷笑道；“哼！我们为非作歹，那你们俩姑娘家的，夜半三更，也在这荒郊野外做什么！难道也想干一些偷鸡摸狗的勾当不成！”

众兄弟大笑；

兰青大气道；“你……？”

大胡子笑道；“我怎么了，还是乖乖的跟我走吧！”言毕遂收敛大刀，从怀中掏出一条小指般细的绑绳，向点因靠近；”

兰青吓唬道；“你想干嘛！别过来啊！我可告诉你我练过降龙十八掌的。”

兰青这些小伎俩哪能吓得住那大胡子，他讽笑道；“那好啊！那就让我来会会你这降龙十八掌的厉害！”言毕遂跄步闪到兰青跟前，只见兰青胡乱地比划着降龙十八掌的招式，口里大呼道；“来吧……来吧！快过来吧！”大胡子心头一楞，这姑娘真不畏惧我也！难道他真会那么一点降龙十八掌不成！遂心虚，提起大刀唆——唆地在兰青面前挥舞了几下，以此来吓一吓兰青的气焰！

不料正在比划间，兰青拉住点因的手，一轱辘绕过枯草垛后逃之。

大胡子大怒，急忙招呼几兄弟追来。

再说点因与兰青哪跑得过几位身材彪型大汉！不出百米之遥，便被大胡子赶上，当在他两之前。

兰青又拉着点因向右逃窜！在这黑黑的丛林中，他俩刚跨出数米之遥，只听得碰——一声！兰青竟撞在一棵大树上。当场耳鸣眼花，在大树前转了一圈后晕倒在地。

点因慌忙将兰青叫醒，问其伤情！

兰青头昏眼花，摸不着东南西北！胡言道；“好多星星啊！”

点因无奈，大胡子四人围了过来，见点因那娇柔之体，充满无助之貌不时欲性心起！

一贼人对大胡子道；“老大，那姑娘蛮不错的，不如我们先……！”

大胡子瞪着眼睛道；“她可是蒋少爷的女人，我等岂敢乱来！要是被蒋少爷知道的话，就你我，不死也得脱几层皮！”

那贼人又对大胡子道；“老大，蒋少爷被这婆娘戏弄得颜面尽失，可算是恨之入骨！我们就此爽过后，将她抓回去，打得她个皮开肉绽，面目全非，到时候蒋少爷定会连她看都不看，她怎么知道我们对她做了些什么！”其他几位也称对。

大胡子沉默片刻，心想，说得有理，既然几位兄弟都赞成，那自己为何要放弃这么漂亮的女人呢！失之此机那是么多可惜！遂道；“那好！不过事后，谁也不许将此事说出去！以防小命不保。”

众人高兴应允；通通向点因扑来！

大胡子托着点因下巴淫笑道；“美……真是太美了……！”言毕，双手向点因丝裙内伸去，点因使劲挣扎，救命啊……！救命啊……！

刹间，又听得唬——一声！一块拳头般大的石头飞将过来，正好击中那大胡子背心，

大胡子疼得撑住熊腰，扭转身躯向石头来袭处望去，口里大骂道；“***，是哪个乌龟王八蛋在背后伤人！有种的给我出来。”

话音刚落，只见从空中飘落一人，还未等得大胡子回过神来，其他几兄弟，早已像秋风扫叶般，踢得人仰马翻！随后，只闻得几声清脆叭叭声！几纪重重耳光落在大胡子脸上！紧接着，一个踉跄，扑通一声！自己又摔倒在地！大胡子疼得哇哇直叫！“哎哟……！你是谁；你究竟是谁！敢管我们蒋公子之事！”

“我乃慕世南是矣！你回去告诉哪个蒋恶霸，要是以后再对这两女子怎样的话！我定不饶他！”

大胡子听得此人正是春月楼内那位武艺高强的慕世南，不时惊慌不已！与众兄弟慌忙逃避。见逃避甚远，遂才抛下一番狠话道！“你小子给我等着，蒋少爷他是绝对不会放过你的。”

慕世南见点因伤心哭泣！遂安慰问道；“二位姑娘没事吧！”

点因遥遥头柔声谢道；“我没事！公子你三番两次相助，我两再此谢过。”

世南道；“蒋翰一伙作恶多端，早就该掐一掐他的气焰了；以免再有此事发生。两位姑娘身处危境，是很难逃过蒋翰魔掌的！不如你们跟我一道先回客栈，再做打算吧！”

虽说两女子与一孤身男相处，事情欠妥！但见自己处境，也不得不这样！这慕公子为人正直，武艺又高强！与他一起总比在外被人追杀得好！点因遂默默点头，谢过慕世南！

三人一同回到丝绸园，眼下虽是下半夜时分，但丝绸园内灯火依旧通明！使点因感到无比温馨！

堂内并无他人，只有小二前来招呼！

慕世南吩咐小二道；“这店内还有没有上好的房间！”

小二抱歉道；“对不起客官，本店客人早就满了！都是一些从西域来的商人。”

世南心想，既然房间以满，那就让两位姑娘住我的房间。但不知他们是否愿意；遂问道；

点因道；“那不知公子你住何处，”

世南微笑道；“我自有地方歇息；你们就放心吧！”

随后便吩咐小二弄些饭菜送到我的房间，自己亲自将两姑娘带至房外。

两女子逃了一夜，还未进一粒食！难免会饥饿。

慕世南打开房门，突然从屋里冲出一丫头！扑倒在世南怀中哭道；大哥哥……！我害怕……！

慕世南抱着小丫头安慰道；“小卓乖！有大哥哥在，不要害怕……！”

小卓哭道；“大哥哥，我想我婆婆”

慕世南很有耐心地哄道；“小卓，婆婆已经走了，她在天上看着你呢！她要你好好听话！做一个乖孩子！”

小卓拭去眼中泪水，指着点因与兰青问道；“大哥哥，那两位大姐姐也是你的好朋友吧！”

慕世南道对，“那两位大姐姐都是我的好朋友！今晚就让两位大姐姐陪你好吗？”

“哦”小卓点头答道；“只要是大哥哥的朋友，全都是好人咧！”

点因过来从世南怀中接过小卓，抱在怀中赞道；“好可爱的小姑娘，你的名字可真好听！是谁给你取的啊！”

“是婆婆；”小卓回答，

点因问道；“那你婆婆呢！”

一问道婆婆，小卓眼中又一阵泪水滑下。哭道：“婆婆走了，是大哥哥收留了我。”

点因心想这小卓妹妹，小小年纪，就对自己婆婆有如此深的情义，实乃是难得！也不知她父母何在。遂问其详；

慕世南叹道；“其实小卓她自幼父母双亡，是她婆婆一手将她带大，婆婆身患绝症，不能干重活！只能以乞讨方式来维持身计。没想到，就在昨日，婆婆与小卓正在街上乞讨；被蒋翰一伙撞倒；导致旧病复发而亡！在去世时将小卓托付与我，也好自己走得安息！”

多可怜的小姑娘！点因揉揉自己湿润的眼睛！同情得深入心髓！更是将小卓疼爱得如自己亲妹妹一样，因为她的身世与己相差无几。更是系同一讨厌之人蒋翰所为！点因紧抱小卓哄道；“小卓乖，不哭了……！大哥哥会为你报仇的。还有我呀！大姐姐会好好照顾你的！”

小卓止住哭道！“那我以后就叫你大姐姐吗？”

点因微笑道；“对啊！你以后就叫我点因姐姐吧！还有那位，你就叫她兰青姐哦……！”

“恩”小卓高兴回道；

兰青握住小卓的小手道；“小卓妹妹，你放心吧！以后谁也不敢欺负你了；我会为你出气的！”说完，眼泪汪汪流，她拭去泪水大骂道！“死蒋翰、臭蒋翰、你伤尽天良，没有人性，不得好死！”

此刻小二送来热烹烹饭菜，放在桌上；可谁也没有胃口，慕世南安慰道；“二位一天没有吃东西，何必生那蒋翰的气，他恶人自有恶报，我们不必想那么多！你们就快吃吧！明晨我还有要事办理，就先去休息了，”言毕；转身正待离去；

点因叫住道；“那公子你难道不吃点么！”

世南笑道；“我晚上吃过，现在还不饿，我就在隔壁，有事叫我！”慕世南离去。

兰青见小卓也以入睡；遂对点因道；“小姐，想不到这慕公子不仅人品好！还会武功、而且还很有爱心呢！要是我们以后能够找到像他这样的相公！那该多好啊！”

点因笑道；“好是好，但像他这么好的人又怎么可能看得起我们呢！”

兰青叹道；“也是，小姐，那我们以后又有何打算！”

点因叹道；“慕公子对我们虽好；但我们总不能天天去劳烦人家，今夜过了，明天我们就走！”

兰青惊道；“明天就走！那要是又遇上蒋翰一伙人该怎么办。”

点因示意兰青小声点，以防吵醒熟睡的小卓！遂对兰青笑道！“我有办法！蒋翰一伙人虽多，眼线又广；但我们可以乔扮成公子哥，逃过他们的法眼；你看这样总可以吧！”

兰青惊喜道；“还是小姐聪明！”

慕世南来到隔壁，叩响郝东房门。郝东起床开门，见到慕世南喜问道；“二哥，这也你还没睡啊！”

慕世南遥遥头笑道；“还没有！不知今夜你这里方不方便！我想在你这里借宿一晚。”

郝东一边请世南入室、一面高兴道；“那好啊！今夜就让我们三兄同睡一张床！”

安塞图闻其是二弟之声，起床惊喜道；“好啊！三兄睡同一张床！我喜欢！”

郝东心想，可我们三人睡同一张床，那小卓怎么办！她人小，又刚失去亲人，我们岂能让她感到孤独！遂问之！

慕世南笑道；“三弟放心吧！刚才我在城外已经找到点因姑娘了。现在，他们就在我的房间。有他们陪着小卓，小卓是不会感到孤单的！所以我也只好到你这里来借宿了！”

听得此消息；两兄特加高兴！

安塞图高兴道；“原来二弟到现在没有睡，就是出去找点因姑娘了，真是太好了！这下，我们终于可以松一口气了。”

三兄一同爬上床，挤成一团！

晚风吹散了黑云，吹落了冷月！迎来朝霞清新、鸟语声声！

世南从梦中苏醒！见天色以明；心想，今日去长乐门，危险重重！我不能惊醒大哥与三弟，以免他们醒后，非同我一起去不可！他轻轻起床，出得门外！正巧点因也刚睡醒，与己同时开门而出得室外来！

世南一见到点因貌似仙子，形如流水！心中暗自感叹！好美的姑娘，只因昨夜人多灯暗，而未能看清其貌！

点因见慕世南英俊潇洒、气度不凡！心生爱慕！

二者四目相对，心跳加剧……！时许，才回过神来，

点因晕红着脸，低着头含羞而笑道；“慕公子，你要走了么？”

世南望着点因那一幕笑容，犹如出水芙蓉般动人；难免会多看一眼！片刻，才点头回言道；“对，真没想到小姐也起来得这么早！”

点因回言微笑道；“清晨好空气，万物皆清新，我又怎能贪睡呢！那不知公子你几时回来。”

世南沉默道；“大概是中午时分吧！小卓我就麻烦小姐你帮我照顾照顾！”

点因点头道；“好！你就放心去吧！”

此刻，静慈师太与其门徒纷纷开始行动。从客房出来，正巧碰见慕世南与昨夜那青楼女子谈话；心想，真是个风流哥儿、采花高手！竟一夜间就令那女子依依不舍，诉相别之情了！遂讽笑道；“慕施主一夜留情，相别难！好深动啊！要不你今日你就别去长乐门了，留下来陪陪这位如花似玉的好姑娘！”

世南见师太嘲讽！遂道；“师太不必误会，她可是好姑娘！好了，我们走吧！以免悟了时程。”言毕，遂向点因辞别！转身同静慈师太而去。

点因是一位自尊心很强的女子；见那师太无缘无故误会自己，心中自是难受！低落着心情回到房间，坐在桌旁长叹！

静慈师太师徒与世南去到密林与智远大师汇合。智远大师早已等候多时！眼下夕阳万里，淡淡清雾渐散。点点露珠，滴落黄叶飘飘！几人相汇，心中自是欣喜！智远大师作揖道；“师太，你们来得正是时候！”

静慈师太还礼道；“那里……那里……！令大师你久等了。”

智远道；“此去长乐门势必紧迫！相信现在他们以经用过餐了，我们应当立马行动才是！”

世南道；“对！此去救人，我们也当有所准备！需要几辆马车在长乐门外接应，以免受伤者过多，而行动不便！”

智远闻此，心想也对！毕竟长乐门徒受伤者无数！我们总不可能仍下他们不管吧！遂赞道；“还是慕少侠想得周到！只是这马车到何处去寻！”

静慈师太道；“不如我让我的几位徒儿前去寻马车，我们三人进长乐门救人！你们看如何！”

智远高兴点头道；“好！就照师太意思办！”

再说兰青也起得床来，看见点因闷闷不乐！遂问其由？

点因叹道；“没什么！只是心情不好，所以想立马离开这里！”

兰青安慰道；“那好，等小卓醒来后，我们一起出去买些男人的衣服换上就走！”

点因微微点头；

小卓此时惊醒，跳下床，扑倒在点因怀中哭道；“点因姐姐，你不要走，你不要离开我！”

点因见小卓听到自己讲话后，哭个不停！心想，小卓虽小可真懂情义！虽相处一夜，可对我们的感情，竟是如此之深！他无比感动；遂哄道；“小卓乖！点因姐姐我只是暂时离开而已，以后我们还会见面的……！你就不要哭了，待会儿啊！姐姐我们就陪你去买新衣服！”

小卓道；“不，我不要新衣服，我只要两位姐姐！”

点因无奈，抱着小卓微笑道；“小卓妹妹，你现在还小，还有很多事情需要你去懂！姐姐我们现在已经是大人了，还有好多事情需要我们去做！所以，我们不能陪你，你好好听大哥哥的话！他是天下最好的人呢！”

小卓擦拭眼泪点头道“恩”！

点因为小卓穿上那件单薄破旧衣裳！整理好衣襟，突然发现小卓胸前挂着一块麒麟白玉！其洁白剔透，毫无暇斑！她有所好奇问道；“小卓妹妹，你胸前的白玉是你妈妈留给你的吧！好漂亮！”

小卓点头道；“是啊！点因姐姐，听我奶奶说，这块白玉是我们家祖辈传下来的。玉石分一对，一块在我这里，是奶奶留给我娘亲的，我娘亲走得早，他就将这块白玉传给了我，而另一块在我爷爷那里，我爷爷失踪多年，所以那块玉石也就没有传给我爹。”

点因疑惑道；“那你爷爷叫什么名字！”

小卓摇头道；“我也不知道他的名字；但我听奶奶说过，他是一位将军！”言刚毕，突听叩门声！

兰青道；“小姐，肯定是那慕公子回来了！”遂前去开门，

门刚打开，安塞图与郝东冲了进来，叫道；“二哥、（二弟）、”

点因见此二人就是昨夜与慕公子戏弄蒋翰的两位异族人士，遂问道；“二位是来寻慕公子的吧！他现在有事出去了，不知你二位所为何事而来……！”

小卓见是那黑哥哥与白哥哥，高兴得扑向安塞图怀中，叫道；黑哥哥！

安塞图抱起小卓，高兴地挠了挠小卓鼻子。

郝东见是点因相问！遂道；“原是点因姑娘！二哥他不在，那你可知他去那里了。”

点因遥遥头道；“我也不是很清楚，不过，我听与他一同前去的师太说，他们好象是去了长乐门吧！”

安塞图一听大惊；长乐门，那可是邪派之首，唐门人的天下！二弟此去也定有危险。

郝东刚到大唐，不知武林中长乐门大事！心想，长乐门是何地方！二哥与师太前去，怎么也不叫上我们遂问道；“你说，他和一位师太前去，那你可知那师太是何人？”

点因摇头不知！

安塞图道；“三弟，那长乐门就在东门外不远；现在以被唐门所控制！二弟乃是武林正派中人，唐门乃众邪派之首！想必二弟此番前去定有一番恶斗！”

郝东、点因、闻此双双吃惊！郝东沉默道；“难怪二哥不辞而别，原来是担心我与大哥去了而伤及到我两之身！”

安塞图点头道；“这二弟此心虽好！但我们同为结拜兄弟！曾有共生死之誓言；他就这样而去，若有个什么三长两短，那叫我两兄弟如何是好！”

点因心想，自己不晓武林之事，但听别人说过，唐门施毒厉害！慕公子此去势必是凶多吉少！自己该怎么办！

郝东道；“既然我们三兄同生同死！二哥此去危险重重，不如我两一道，也去长乐门相助二哥一把！”

安塞图爽快地道；“我正有此意！”言毕遂告辞点因道；“点因姑娘！我俩即马去长乐门一趟，小卓我们就麻烦你帮忙照顾一下！”

点因见安塞图与郝东重情重义，实乃令人欣慰！心中默默祈祷！但愿他们三人能够平安而归！遂点头道；“小卓你们就放心吧！此去危险，你们务必要多加小心！

安塞图将小卓交给点因即与郝东离去。兰青开玩笑道；“小姐，看你脸色似乎很担心慕公子！莫非你已经动心了！”

点因红着脸道；“你休得胡言！慕公子是我俩恩人，他出了事难道我们就不能担心么！”

兰青笑道；“小姐你狡辩，今天早上我都全部看见了！你俩的触电场景是那么浪漫，那么动人！”

点因被羞得无言！小卓无知地问道；“点因姐姐，什么是触电啊！”

见小卓可爱得无知相问，兰青一旁大笑；点因灵机一动回道：“触电嘛，就是……到处（触）都是卖衣店（电）！走吧！我们这就出去买衣服……！”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第十一章）大闹长乐门

（十一）

大闹长乐门

却说长乐门内，庞弃拥抱美人睡得正香！突闻二师弟孔赫急促地敲门呼声！

庞弃起床将门打开，还未曾开口询问何事！孔赫急道；“不好了大师兄，不知是谁，昨夜在我派食堂内下药，毒倒了我派多数弟子！”

庞弃心想，我们唐门可是用毒高手！民间一些小戏毒药，又岂能毒得到我们么！遂问道；“那你可知是何毒！”

孔赫摇头叹道；“他们头疼、腹疼、全身抽筋、忽冷忽热……！我实在不知他们所中的是何毒！”

庞弃闻此，大惊；真没想到这民间之毒，难道也有那么烈么！遂披上长袍与孔赫一同出得了门。见所有弟子均以中毒至深！方才大怒道；“真是岂有此理！是谁竟这么大胆！敢向我唐门用毒；要是让我知道的话！我定扒了他皮不可……！”言毕！遂扶起一中毒弟子，检练其身后大惊失色！

孔赫见此，慌问道：“大师兄，难道你已经知道，他们所中的是何毒！”

庞弃紫青着脸道；“他们中的是我派独门毒药，昙花软筋散、天涯断续膏、还有鹤香一点红……！总共十余样，样样能毙命！”

孔赫心想，中了如此多本门毒药！就是神仙下凡，也难助也！幸得自己还未有用过早餐，不然也和他们一样而一命乌呼了！

那中毒弟子口吐白沫；微声相求庞弃救己一命！

庞弃竟一掌将其致死道！“救你，那要耗费我好半天功夫！你就安心的去吧！”言毕。心想，本门之毒竟被外人所用！实乃令人费解，这长乐门内，我派弟子看守森严！即使他身手再高，也不可能来去自如地盗走我的毒药！难道是内贼么……！遂心中生疑！与孔赫一起来到迎宾楼内查探，

刚一进到藏药小间，二人大惊！只见桌上空荡荡的，所有毒药都以被掠走！庞弃此刻才知昨夜以遭贼人！真想不到这天底下竟还有如此厉害的人物，竟一夜间稍无声息地掠走了自己所有毒药！遂道；“此乃我之大失也！这盗毒者定是因救人而来，他用我派之毒，毒倒我派之人，从而不用吹风之力，就可将天冲道长等人救走！一举两得，可恨至极啊……！”

孔赫问道；“现在我派中毒者甚多，若不救治那我们不是要全军覆没！现在该如何是好！”

庞弃道；“既然事以至此！他们应立马赶到，你快去聚集所有剩余人马，全部调至正中堂外，以防他们救人。我去调制解药！”

孔赫应允退去！

慕世南、静慈师太、智远大师三人来到长乐门外！见唐门之众个个口吐白沫，全身抽筋。三人甚喜！静慈师太心想；此计果真凑效矣！

智远大师高兴道；“时值正好！他们刚以中毒，我们应尽快将天冲道长和马佑掌门救出，以防待他们解毒之后而阻我们行事！”

静慈师太道；“天冲道长他们被困在正中堂内，我清楚那密道所在处！二位就随我来吧！”

智远与世南一路跟紧师太。长乐门内，处处可见中毒者身影，好说也有数百人！若不是此计生效，这一路定不会这么顺趟！穿过前院迎宾阁，遂来到正中堂！静慈师太指道；“那就是正中堂！”

智远止步观望，这正中堂正处长乐门正中央，一条青石路直通正门外！他遂吩咐道！“慕少侠你就在堂外守侯！以防不侧；我与师太前去密道救人！”

世南拱手道“是”。

只见静慈师太与大师飞步向正中堂正门逼近，正门以被唐门严实关闭！静慈右手出掌，猛击大门中缝；只听得——喀嚓一声！两扇门顿时被震开，一丝阳光随大门打开射进正中堂内，里面安静一片！

静慈师太二人进得室内，“密道机关就在那古墨水画后！”静慈指道。

二者急忙扯下古水墨画！突闻一股淡淡花香扑鼻！静慈止住脚步惊问道：“此处何来花香！”

智远见地上有数只蟑螂仰天挣扎！突反应急道；“不好！此地有毒！”

二者即马屏住呼吸，冲得大门外！却觉全身无力，手脚发软！二人自知以中毒，急忙运转内功加以抵制！

慕世南见此，即马抓起一中毒唐门弟子怒问道；“快说；解药在那里！”

那唐门弟子颤抖着声音吞吞吐吐地道；“在……在大护法那里！”

慕世南松开那中毒弟子，料知不多时，唐门剩余之众定将赶到；此地不宜久留，得尽快将师太与大师转移出去，然后自己才回来拿解药！遂对大师、师太诉之；

静慈运转真气不成，遂哈哈大笑道；“我不走！想不到我堂堂一派掌门，屡遭唐门毒害，却还无一丝防备之心，真是愚蠢！愚蠢至极啊！”

此刻！孔赫领门下剩余弟子赶到。见静慈师太和一老和尚均以中毒得昙花软筋散，遂大快高兴地笑道；“中了我的昙花软筋散，如果没有我派的独门解药，就是华佗在世，相信也难以治好！”

静慈师太见唐门二弟子孔赫率人赶到！料想自己与大师这下定难逃此劫！单凭慕世南一人恐非是那孔赫对手，更何况对方还有五六十名各拿大刀的弟子！遂对世南道；“慕施主，对方人多，你还是赶快杀出重围，请你爹慕公前来相救我等吧！”

智远大师闻得慕世南原是慕公之子，难怪身手不凡！

慕世南见那孔赫年纪三十左右，身型稍瘦，虽有几分君子之貌，却是狼豺之心！见他来头甚威，想必就是唐门二弟子孔赫；遂对师太道；“师太放心，你与大师中毒在身，我又岂能仍下二位不顾呢！”言毕转身面向孔赫怒道；“快将解药拿来……！”

孔赫见这毛头小子，又有何惧哉！遂鄙视道；“哼！想要解药，那要看你有多大能耐！”言毕与慕世南四目相对，放出无穷杀光！

静慈师太心想，这下可好！若这小子出了什么事情，那谁去通知慕公，我等以出了事呢！

慕世南见孔赫嚣张至极，得先消消他那气焰再说；他运转真气，单脚向地上一蹭；刹间尘土四起，青石地板顿时破裂！可见内功决非一般！只听得“唆”地一声！他右手出掌，直击孔赫面门！

孔赫急忙出掌相对。没料慕世南内功如此深厚，竟将自己震退数丈之远！若不是自己马步工夫扎实，定会跌倒在地不可！

静慈见此，一时大惊！真想不到他年纪轻轻，就有如此深厚的内功！真是自己太小看人也，实乃惭愧不已！

智远见此心想，这慕少侠内功竟如此了得！幸得昨夜他未出手还击于我，不然自己定会败于他也！遂一时高兴道；“真是虎父无犬子啊……！这下我可不必担心，我们正派中人后继无人了！”

却说唐门大弟子庞弃正在迎宾阁内调制解药，突一弟子前来报道：“静慈师太和一老和尚均以中毒，现正在正中堂外。”

庞弃闻此大喜道好；“用我派如此多弟子的性命换来两位高手值了！走，咱们一同前去看看！”言毕，遂与那弟子赶了过来！”

孔赫见这毛头小子如此厉害！心虚，急忙从同伙手中夺得把大刀像世南砍来！

世南闻风闪过，孔赫使刀左右连劈！世南步伐快似清风。使孔赫招招落空！

好敏捷的身手，孔赫暗叹！只见世南纵身半空，使腿直逼自己要害！孔赫讯闪，却怎么也甩不掉那腿法跟踪！一时躲闪不及，胸膛中腿，一个踉跄摔倒在地！

庞弃赶到，见那世南好生厉害！遂问孔赫道；“此人是谁！”

孔赫从地上爬起，摇头道不知！

世南见昨夜那位四方脸型，唐门大弟子赶到遂怒道；“来得正好，快将解药交出来！”

那庞弃怒视世南道；“哼！解药在我怀中，那要看你有没有那个本事从我身上抢走！”

世南二话未说；遂使掌向庞弃击来！

孔赫见此急忙提醒庞弃道；“大师兄小心！那小子内功惊人！”

庞弃知道，就连二师弟都不是这小子对手，想必身手定是不凡！遂有所防备，见世南使掌向己逼来！即出掌与之交锋。两人相斗不下十回合，庞弃哪是世南对手！无意间，竟中得世南一掌！心想，这人的确是厉害，竟比静慈师太还难对付！

孔赫见庞弃以处得下风，遂提刀前来相助！两者双双你攻我防地与世南相斗二十余回合，都未能得逞，双双败下阵来！

静慈师太在旁大赞到！好敏捷的身手，难怪慕公竟将这等要事，交于他来完成！遂大大松了一口气！

庞弃与孔赫闪至一旁，心想，今日我等恐休也！这该如何是好！正思量间，突见一群大汉从长乐门正门外而入。庞弃观之，那为首者正是铁扇君——蒋翰！庞弃大喜！

原来蒋翰与这庞弃同为八拜之交，交情甚厚！正愁今日我派人少，蒋翰此来岂不是天助我也！遂大喜相迎道；“原来是蒋兄，未曾相迎，请多多包含！”

蒋翰笑道；“听闻庞兄你在我京城大显身手，兄弟我特意前来为你祝贺！却料，直至门前，见你唐门弟子怎的如此狼狈！”

庞弃惭愧地叹道；“恕兄弟我无能！昨夜被贼人在食堂内下毒，所以才……！”

话音未毕，蒋翰大惊道；“下毒！是谁竟如此大胆，敢在你唐门之内下毒！”

“是我！”慕世南见来者是蒋翰坦言道；

众人吃惊！

蒋翰见此人正是昨夜春月楼内的那位身手不凡的慕公子！一时大为惊讶叫道！“是……是你！”但转念又想，此人让自己在春月楼内丢尽颜面，而今又与唐门缔结新仇，岂不是自讨苦吃！他武艺虽高，若我与与唐门结合，定能取他性命以报昨夜羞辱之仇！

庞弃问道；“蒋兄，难道此人你认识！”

蒋翰着实道；“对，此人姓慕，身手不凡，曾羞辱过我！我早就想一雪此恨，又恐自己不是他对手！今日你唐门又遇到他这强敌，不如我们联合起来，才能有取胜的把握！”

庞弃当是求之不得！见蒋翰自愿结盟，遂大快道好！

有蒋翰相助，庞弃自是底气十足！对慕世南狠道；“哼！枉你为正派之士，竟做如此卑鄙之事。

世南大笑道；“以其人之道，还自彼身！又何来卑鄙！”

庞弃闻此，即马凶道；“那好！这可是你自找的。”言毕，遂运足内功，使拳向世南正面袭来！蒋翰使扇、孔赫使刀向世南左右夹击而来！

世南闪过，庞弃三人步步紧逼！

静慈心想，庞弃三人围攻世南，世南身手再高，也恐难以招架这三人的围攻之势！若自己身子未能中毒，恨不得即马前去与他共同抵御那三小人不可！

话说密道内，天冲道长为其所有殉难弟子而深感无比愧疚！黯然泪下地叹道；“想不到我青城派竟毁于我手，独剩一人在此偷身而不能为他们报仇！我对不起我的弟子，更是对不起我青城派历任掌门呐！”他低落着情绪，失控地拔出手中宝剑正待自刎时；被马佑掌门阻止道；“道长休得如此！你派遭此大劫，我们也深感同情！你若就此而去，那对得起你那所有殉难弟子吗？对得起你青城派历任掌门吗？俗话说；留得青山在，不怕没柴烧！只要有你在，你青城派就不会灭门！”

言毕，马佑门下大弟子罗雄报道；师父，你们听！外面好像有打斗声！

马佑与天冲仔细听得密道外的确有打斗声！马佑高兴地道；“想必定是师太找来帮手，相救于我等……！道长，我等有救了……！”

天冲道长闻此；心中惊喜道；“对！不如我等冲出去来个里应外合！你们看怎么样！

众人均以赞成！

马佑与天冲在前，罗雄与数名师兄弟在后，打开密室大门，同时冲了出来！见正中堂内空无一人！正门以被人劈开。他们急忙奔出正门外，见门外全是唐门之众！

静慈师太与智远大师双双瘫靠在木柱下，见马佑天冲等众，均以全部冲了出来！遂惊道；室内被庞弃下毒，你等不该着急冲出来啊……！”

话音还未毕！马佑天冲等人均觉手脚发软、全身无力而瘫倒在地！几人大惊，那庞弃实在是卑鄙啊！

却说慕世南依一敌三斗了数十回合，早就摸透庞弃三人之破绽！

庞弃见三人合作使得慕世南毫无还手之力，一时越战越勇，于是使腿攻下，蒋翰在左使扇攻中、孔赫持刀在右攻上！

世南飞快闪过快刀，抓住蒋翰铁扇，双腿向上翻腾，竟一脚蹬中庞弃下颚！

庞弃当场人仰马翻！扑通栽倒在地！

蒋翰见铁扇以被慕世南抓住，急用左手变拳攻其面门，

慕世南讯速旋转身躯闪过！肩臂以至蒋翰掖下，使肩向上猛顶，蒋翰措手不及。竟被顶出数丈之遥！啪啦跌倒在正中堂下，台阶之前！

他夺得蒋翰铁扇，又闻刀锋声逼近自己，他用铁扇挡之！当孔赫还未曾反应之及，慕世南早已提起大脚，将自己踢飞数丈！

慕世南收住手脚大怒道，“我在说一次，快将解药交出来……！”

师太与智远大师见慕世南与以一敌三占得上风，双双松了口气！

马佑天冲见这少年英姿飒发，身手如此了得！一时心生敬佩，遂问师太此人是谁！

静慈师太道；“他就是慕公之子慕世南，”

马佑与天冲道长听后大惊！“原是慕公之子，难怪有如此好身手！”

天冲道长笑道；“真是长江后浪推前浪，青出于蓝胜于蓝……！”

此刻！安塞图与郝东以至长乐门正门外。见长乐门内趟着无数中毒弟子！料知定是出了什么大事，郝东拾起一根长棍，用来防身！

二人快步入内，转过一处墙角，见近百名大汉正围在正中堂外，

郝东道；“也不知二哥在不在那人群中，”见他们个个手拿大刀，定是想与谁大干一场！

安塞图道；“那我们再靠近一点，好看个究竟！”二人怕引起那群大汉注意，遂悄悄逼近，躲在一处角落观望！只见那群人晃动，隐约中郝东看见智远大师靠在木柱下一动不动！遂惊道；“那不是昨日救我的那位大师么！”

安塞图问道；“你认识那位和尚……？”

郝东点头道；“对，他就是我向你与二哥所提级的智远大师！”

安塞图惊道；“他就是智远大师！看他全身无力，想必定是中毒了！”

“中毒……！中什么毒？”郝东惊问道；

安塞图解释道；“三弟有所不知，此处乃是唐门之地，那些手拿大刀者就是唐门弟子！这唐门，可是整个武林当中众邪派之首！以使毒而最为出名，在江湖中也不知有多少英雄豪杰都葬身在他们的施毒手段之下！”

郝东闻此，惊慌道；“照这么说来，那大师他不是有危险！”

安塞图点头称对！

郝东焦急地道；“好个唐门，竟用如此手段来取人性命！却是小人所为！不行，大师有危险，我得想法营救他才是！”言毕，正待动身向那群大汉冲去时，被安塞图拦阻道；“那么多人，你如何相救，就这样出去，那岂不是白白送死吗？”

郝东感叹道；“大师救过我，今天他有难，我岂能坐视不理呢！”

安塞图明白郝东此时的心情！心想，三弟身轻力薄，也不望知恩图报！此等恩情，使己敬佩不已！见他心意以决！遂道；“那既然大师对你有恩，而你又对我有义，义兄有难！而我又岂能袖手旁观！”

郝东握住安塞图的手感动道叫；“大哥！”

安塞图拍拍郝东肩膀安慰道；“今日就让我兄弟二人大干一场！”言毕遂在动身时！突闻场上有一人大叫道；“想要解药，没门！”

突又一人答话道；“既然如此！那就那命来……！”

郝东与安塞图闻得此言，同惊喜道；“是二哥（弟）之声！”遂立足观望！只见慕世南运足内功，直取庞弃襟怀，想夺得解药。

二兄大喜！

庞弃急撤数招，旁边蒋翰，孔赫前来相助！世南越战越猛！庞弃见敌他不过！遂使一把粉末撒来。

静慈师太与智远大师等众见此，大惊道；“当心有毒！，”

慕世南早知庞弃用毒出其不意！心中也有提防；急使手中铁扇扇开，正巧扇在蒋翰身上。

此毒之名，称美人脱衣；虽无剧毒，但只要中得此毒者，便觉全身发痒，而遂脱去衣服！

蒋翰顿时所感全身奇痒不止，忍无可忍！他急忙抛去上衣，光着身躯上下使劲地搓、挠……！

旁边是训练场，慕世南见庞弃施毒厉害！自己不能近他身；又见孔赫提刀，大砍过来！慕世南单手掷出铁扇，只听得“唆”地一声！那铁扇在空中旋转数圈直飞向孔赫脑门，孔赫还未曾反应，便被铁扇击中头部，晕将过去！

大师、师太等众见蒋翰、孔赫二人均不堪一击；一时大叫“痛快！单凭那庞弃一人定不是慕少侠对手！”

庞弃料知自己施毒优势！那姓慕的，难以接近自身！便使出绝学《鹰爪毒魔功》以毙慕世南之命！其攻阴险毒辣、出其不意！虽与正中鹰爪功有相似之处，但在其中夹扎着一些施毒手法，令人防不胜防！庞弃手型酷似鹰爪，呼……！呼……！与世南连过数十回合！世南都难以找到最佳进攻点！突见庞弃使左爪斜划而来！自己只要稍稍晃过，便可擒住庞弃左手，以掌击其背，便可制服于他！却料庞弃右手手起，一把白色粉末又撒向自己！慕世南知此是毒，急忙闪出数米！

静慈师太见此大惊！真想不到，这庞弃也学会他派独门绝学《鹰爪毒魔功》，于是惊呼道；“慕少侠小心，他所施的是鹰爪毒魔功……！”

智远大师与马佑掌门闻此，遂大惊问道！“是鹰爪毒魔功！”

静慈师太感叹道；“对！我们娥眉派所有弟子，都是命伤在那孟龙的此招式之下！幸得天冲道长及时出手相救于我，不然，我现在早已命扑黄泉！”

天冲道长也点头称是！

智远大师感叹到！“想不到此功竟如此厉害！也不知慕少侠是否能顶住！阿弥陀佛……！”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第十二章）三兄初扬名

(十二）

三兄处扬名

慕世南曾也听过此鹰爪毒魔功无比毒辣！今日一见，果真令人毛骨竖然！又见庞弃袭来，他纵身一跃，飞出人群，落在训练场。

庞弃跟近！

这训练场上，兵器甚多，慕世南唆地拔出一柄长枪！呼呼呼……！他飞舞长枪刹间而止！枪矛直指红日，抢柄“嗡嗡”声欲渐消弱！其型酷似缆天毙日，令人生畏！他双目怒视庞弃，

庞弃大惊，此是何枪法！当下竟不敢妄动！

智远大师惊道；“难道这就是他们慕家八绝枪法！”

众人皆惊！

慕世南使枪哗——地刺来！庞弃慌忙躲之。好快的枪法！遂使左手变爪，右手变拳击向世南胸膛。世南用枪挡开，不料对方右拳撒开，白色粉末随之而出！世南见此即马闪开！看得师太大师们是心惊肉跳！

适才好险，慕世南顿足寻思！这庞弃进攻时，手型似鹰爪！撒毒时，手型握成拳，拳心内便是毒粉！只要截制住对方拳头，不让其毒粉撒出，定能取胜！他心中大喜，遂提上长枪，再次向庞弃袭来！

庞弃心想，这姓慕的，原来枪法也不过如此！遂又使左手变拳，右手变爪向世南脑门袭来！

世南枪法快，看准对方左拳，竟一枪刺中庞弃拳心！

庞弃左手中枪，拳心内所有毒粉纷纷散落！他措手不及！这回可真休也！那人竟破了我派独门绝学！

此刻慕世南枪矛早已停止在自己脖子前一寸处！枪风扶面而过！

好快的枪法；皆众无不吃惊！只在睁眼间，便制服了庞弃！这慕世南可真是不简单！静慈师太、智远大师、天冲道长、马佑掌门、无不心服口服！

智远大师感叹道；“想不到这慕少侠年纪轻轻，就继承了自家绝学！真是个武学奇才啊！”

众人连连称奇！

庞弃惊得一身冷汗！他用流满血迹的左手轻轻触及枪矛；在慕世南未提防之时，猛地隔开枪矛，闪至一旁耍赖地骂道；“枉你为正派之士，竟对付一个手无寸铁之人，不算是好汉！”

世南闻此，遂抛开手中长枪，只听得“哗”地一声，长枪似箭般地又回到适才所拔除的位置！遂冷笑道；“那好！我就以赤手空拳再会会你那鹰爪毒魔功！”

庞弃心想，自己毒魔功以被他所破，哪敢再来与他较量！遂被吓得躲入其门徒身后大发火道！“你们个个还楞住干嘛！快给我一起上，砍下那姓慕的赏银一万两，砍倒那师太、道长的赏银一千两！”重赏之下有顽夫！此言既出，一千两好取！众人皆提刀先取一千两！向师太、大师们砍去！

慕世南此时离大师、师太们相距甚远；想即时救助，又恐来不及时！又被庞弃拖住，此该如何是好！他心中自是焦急！

突见一黑人手抱一根圆木！一白人手握长棍，凭借一身蛮力分左右攻将过来！护住静慈师太、智远大师等众！和唐门弟子斗成一团！

慕世南见此，乃是大哥、三弟也！遂大喜！心想，大哥武艺粗浅、三弟又不懂武艺；二兄甘冒生死来相助于我，实乃令己感动不已！

静慈师太等众见唐门之徒袭来！枉以为自己命将休也！突冒出二异族之士，救得己一命！

静慈与智远见过那白人，遂双双吃惊！见二者武艺粗浅，竟甘冒生死前来相救我等！自是感激不尽，钦佩不已！

庞弃以被慕世南欺成但小鬼！与世南相交不到两回合；遂趁机溜之！

慕世南大怒！箭步赶上，见庞弃体力削弱；仅一招，便擒庞弃于跨下！锁其咽喉怒道！“还不快叫他们住手！”

庞弃见世南将自己咽喉锁得甚紧，只要稍稍用力，便可断其咽喉！他一时害怕，急吱开众弟子！

世南见唐门之众收手。又对庞弃狠道；“解药呢！”

庞弃无奈地指着晕倒在地的孔赫道；“解药在我师弟身上！”

郝东闻此；急忙从孔赫怀中找到解药！但见孔赫迷迷糊糊地被惊醒！郝东大惊；手其拳落。孔赫又被打晕！

郝东甩着疼痛的手畅言道；“哼！再让你多睡一会儿……！”

安塞图见蒋翰也在现场，且脱得精光，在人群中挠痒！他心中大喜，前来嘲笑道；“想不到你也有今天……嘿嘿！别以为你脱得过精光，我就不认识你……！告诉你，这是你自己作恶多端所得的报应！老子我今天还要教训你不可！”

蒋翰身躯以被自己挠出无数条红印！片刻间又被安塞图爆打一阵！身上紫青一遍，他又痛又痒！一时大怒！却料身体奇痒不止，他只顾挠痒！那还有时间与安塞图相斗……！

郝东拿着解药。慕世南问庞弃道；“快说；如何服用！”

庞弃被劫持，那敢耍花招！只能如实相告道；“只要让他们闻一闻就行了！”

郝东拿着解药打开瓶口，让大师、师太、天冲、马佑、罗雄等先后闻之！

片刻间便即生效，各位精神顿时振作！面貌也涣然一新！郝东惊呼“此药乃神药”遂放入怀中！

世南见师太等人中毒以解；心中大喜！松开庞弃前来询问！

庞弃庆幸那姓慕的放己一马！带领众弟子，扛着孔赫、蒋翰落荒而逃！却被黑人安塞图阻道；“蒋翰伤尽天良、无恶不作！你等休要将他救走！”

庞弃等唐门之众恐惹及这黑人！遂夹着尾巴，丢下蒋翰自逃去了！

蒋翰见庞弃不顾自己而逃走！心中激怒，口里大骂道；“庞弃……！你这个小人，枉我与你是八拜之交！你却弃我不顾，你不得好死！”骂完，便扭住一唐门弟子，挠着胸膛狠道；“解药呢！”

那唐门弟子被吓得发抖！怯声道；“你……你中的是美人脱衣！没……没有解药的！”蒋翰闻此大惊！本想一拳将那门徒打死。可那门徒又道；“不过……在……在两三个时辰后，奇……奇痒自会消失！

蒋翰闻此，终松一口气！遂推开那门徒。却被安塞图像捉鸡似的擒住！手下人见蒋翰被擒，都知那黑人力大无穷！哪敢上前相救。通通都背着蒋翰绕道逃之！

郝东见到世南，高兴地叫道；“二哥”

慕世南惊喜问道；“三弟，你与大哥怎么会在此处出现！”

郝东笑道；“是点因告诉我们，你与师太来到了到这里；可真没想到，原来大师也在此地！”

智远惊喜问道；“原来你与慕少侠是结拜兄弟！”

郝东点头称对！

智远感动地道；“好……！今天多亏有你们三兄弟相助，我等才逃过此劫！慕少侠身手不凡，你能与他结拜！老衲我深感欣慰！”

郝东自是欣喜！慕世南拱手作揖回道；“大师德高望重！晚辈敬佩不已！日后还请大师你多多指教才是！”

智远高兴地作揖还礼道；“不敢……不敢……！”言毕，又见郝东知恩图报、重情重义！更有心将他视自己爱徒一样疼爱！遂问郝东尊姓大名道；“施主与我缘分不浅，可还不知施主你尊姓大名！”

郝东施礼相告道；“晚辈叫郝东，罗马人士！大师可曾记得，说要收我为徒之言！”

智远笑道；“记得……记得！”话音刚落。郝东便立即跪拜在地喜道；“师父在上，请受徒儿一拜！”

智远大惊！这小子拜师念头怎的如此着急！遂立马扶起郝东道；“施主不急，你拜我为师，总得等我回到少林与众师兄弟商量吧！”

郝东无奈问道；“那不知还要等多久……！”

静慈问道；“听郝师主所言，好像你与大师是曾认识！”

郝东一见静慈师太身着道袍；心里暗想！她定是点因所说的那位师太了遂着实道对！“大师曾救过我！”

原是这样，师太道；“大师是德道高僧！他既然说过要收你为徒，是绝对不会改口的！你就放心吧！”

此刻；安塞图擒来蒋翰！“哗”地一声将其踹跪在地！高兴地叫道；“二弟、三弟，这蒋翰作恶多端，欺压百姓！昨夜我们才放过他，而今他又同唐门在此作孽！你们看应如何处置！”

静慈心想，原来昨晚慕少侠归来较晚，是惩罚这蒋翰去了！自己真是怪罪他了！

慕世南思量道；“蒋翰乃是京城人士，京城恶霸当由京城正派人士自行解决！我看还是将他交给长乐门、马佑马掌门吧！”

安塞图与其众人皆道好！

马佑道；“这蒋翰平时为非作歹，胡作非为！除掉他是为百姓除一大害！今日多亏有你们将他抓住，要不然也不知还有多少百姓遭殃！依我看就废掉他的武功，让他日后在也不敢去害人！你们看如何？”

众人皆赞成！

马佑吩咐弟子罗雄当场将蒋翰武功废去！

慕世南见旁立一道人，年纪四十，道袍襟褛、长须飘飘；想必就是青城派天冲道长！见他貌俊却显疲惫，眼亮却显忧愁！想必定是因青城派所遭此大劫而感忧虑！可谓一夜悲歌愁肠人，唯留孤影怀枯心！慕世南等人深有所感！遂安慰道；“道长莫愁！青城遭此大劫，乃属天意，你应该振作起来，重振雄风，以图东山再起！好报仇雪恨！”

静慈师太也道；“慕少侠说得既是！道长你与我可算是同病相连！只要有我两在，我相信总有一天，我两定会重竖我们蜀中正派之威的！”

世南与师太之言触动天冲之心！可谓一语拔开沉风云！一言划破夜长空！天冲道长感慨地道；“那好！但愿我所有遇难弟子，他们泉下有灵，能够助我一臂之力；早日重建本派而报仇雪恨！

皆众大赞好！

慕世南向道长施礼又道；“天冲道长才德兼备、剑法精妙！江湖广传。今昔，晚辈我有个不请之情；还望道长你能够接纳！”

天冲还礼问道；“慕少侠舍身救我等与万难之中，别说是一件事，就是十件我也再所不辞！”

世南高兴地谢道；“谢谢道长！其实这事很简单。言毕遂将安塞图介绍给天冲道长道；“这是我大哥，名叫安塞图；西域埃及人士，来我大唐以有两年之久！只因崇拜我们中原各江湖豪杰而留了下来！虽然自己有天生神力，但无高人指点而发挥不出来！前辈你武功盖世、名扬四海！我想请你收下我大哥为弟子！不知可否？”

安塞图早就知道天冲道长之大名！更了解他剑法一流，为人正义！自是敬慕不已！虽说青城派遭到此劫，乃是唐门运用施毒手法所至！若凭单打独斗，那唐门之众绝不是，道长麾下弟子的对手！若自己能够顺利成为天冲道长之徒，学得他一半之功，也定可扬名江湖了！遂急忙施礼相求道；“前辈，晚辈虽然不才，不会说话！但我对大唐礼节还略懂一二！所谓一日为师，终身为父！还望前辈你不要推辞，收我为弟子吧！”言毕便跪于台阶前，以表诚意！

天冲道长见安塞图是一位异族之人；从古至今，都无一个异族之士来学我道教文化；他可是第一例！此事若传出去，其他教派定认为我勾结异族之士，授我大唐国魂！若这安塞图学成归国后，起兵来患我大唐、或是我大唐友邦该怎么办！但转念又想，自己可答应过慕少侠的，总不能出而反尔吧！他沉默半晌，都无法拿定主意！

智远大师见安塞图重情重义，又有仗义之心！实乃是难得的可教之才！见他双膝跪地，双目渴求！实显拜师之诚意！遂为此大为感动！见道长发难，他便知其故！遂感叹地道；“以凭僧之鉴，有异国之士想学道教文化！正说明道教很有吸引力！若道长你收得他为弟子的话，一则可以将道教发扬光大！二来也可以让异国之众了解到我们大唐的国情，文化！从而与我大唐结为友好之邦，岂不是好事么！如可以的话，凭僧甘愿为这位安塞图义士担保！请道长不要推辞！”

此言即出，娥眉静慈师太，长乐门马佑掌门也力挺为安塞图担保！

天冲道长闻得大师所言有理，加上静慈、马佑担保。适才放下心来！又见安塞图真心诚意；遂将其扶起考验道；“想做我弟子可以，不过我想问问你，为何想入我门道？”

世南心想，这下可好！天冲道长在考验大哥了！见大哥低着头，想了半天也不知说什么是好！世南心中自是焦急！怪就怪，自己事先没有向大哥说好！

只见安塞图闷了半晌，终于想到大唐有句名言遂高兴地道；“所谓魔高一尺，道高一丈！所以……！”

此言即出，四位担保人均感失落！马佑门下数弟子噗嗤笑出声来……！天下竟有如此答话的！

郝东心想，看样，大哥这次拜师的成功几率是寥寥无几了！可没料到天冲道长竟哈哈大笑道；“好……好！你可是我众弟子中回答得最精妙的一位！”

众人皆大惊！道长又道；“所谓邪不胜正，年轻人就应该走正道！学习道中最高一丈，才可至邪于跨下！”言毕，全场人这才恍然大悟！想不到此番俗言所概括的真理竟如此广阔！遂对安塞图敬佩不已！

慕世南与郝东见大哥顺利过关，倍加高兴，遂竖起大拇指，以表鼓励！

天冲道长高兴又道；“既然如此！那我就正式收你为徒！”言毕，安塞图立马磕头，高兴拜道；“师父在上，请受徒儿一拜！”

天冲一面扶起安塞图，一面慈祥笑道；“快快请起……！从今日起，你就正式是我青城派弟子！既然你是慕少侠、智远大师、静慈师太和马佑掌门四人合力推荐，担保的，那日后，你的法号就叫四保吧！

四保高兴谢过师父！

郝东笑道；“那日后我们就称大哥你为四保道长了！”

静慈师太告诫道；“你可是青城派在遭难后，大师所收的第一个弟子，日后你就是大师兄！所有师弟们都会，以你为榜样。所以你一定要好好的向道掌学习；争取日后将你们青城派道教文化发扬光大！”

四保谢过师太指教道；“晚辈我定当铭记在心！争取能够早日与师父一道重建本门，造福一方！”

静慈师太见四保如此说来，心中倍感欣慰！感叹道；“道长能够收你为徒，乃是你们师徒有缘！我相信，有你们师徒齐心协力；定能恢复你青城派昔日之尊的！”

天冲道长闻此，心中自是其乐无穷……！

智远大师见唐门一伙以散尽，心想，这一群胆小之辈，竟逃得如此之快！虽说我等以成功将天冲道长和马佑掌门救出，但庞弃等唐门之众是决不会善罢甘休的！更何况二掌门还有重伤在身，得即马找个地方医治才行！此地不宜久留！我们得立马赶回长安城才是；遂道之！

众人从之，一同出得长乐门外，见娥眉派四弟子各驾一辆马车在门外以等候数时！四保与罗雄各将天冲道长和马佑掌门扶上马车；与众一到驾车向长安城而去！

回到丝绸园，以是中午时分。郝东向丁掌柜多讨了几套上房，让大伙歇息！四保找来大夫给天冲、马佑医治！

慕世南正待回房，突见小卓身着新衣兴高采烈地跑了过来！扑倒在世南怀中！叫道；“大哥哥！”

世南扶摸着小卓的新衣问道；“小卓乖！你身上的新衣是谁买的啊！”

小卓高兴道；“是点因姐姐咧，她给我买了好多好多新衣服！”

世南心想，小卓所穿单薄破旧，凉秋冬至；还是她们姑娘家所想周到！又问道；“那你点因姐姐呢！”

小卓高兴指道；“就在大哥哥你的身后！”

世南转身一看，一时大惊；只见点因与兰青身穿公子长袍！金边纹路，整洁无暇！站立当前！兰青拍着世南肩膀道；“怎么样慕公子，我俩还像是公子哥儿吧！”

世南视之，二者眉清目秀，气宇轩仰，各持纸扇，风度偏偏！世南暗叹！若他俩真是男儿身，不知要迷倒多少小姐！遂问道；“你俩这是何意！”

点因拱手道；“慕兄你有所不知，如今江湖不宁，我们女儿家出门不便，所以扮成公子哥儿好防身！”

世南笑道；“防身，像你们俩现在这样；防身的不应该是你们，而是那些正经人家家中的小姐才是！”

点因自明其意遂微笑道；“慕兄好生说笑！其实我等你回来，就是要亲自向你辞别的，”

世南见他俩各挎行李，确有离去之意！而己，凭心底却有万分不舍相别！遂问道；“你们俩要去哪里！”

点因见世南双目充满万分留念！其心欢喜不已！遂微笑道；“天下那么大，我们想去哪里就去哪里！”

世南心想；自己这是怎么了，与她虽只有数面之缘，却怎奈心中如此留恋！平生还从无这种感觉！这该如何是好！遂婉言道：“你们俩在外又没亲戚、朋友，若有什么三长两短，那叫我们如何放心得下！”

点因知道慕公子是在婉言相留自己，而自己也和他一样那舍离别！只因情势所逼！哪敢长留！世南又道；“不如这样，你先留下来帮我照顾一下小卓，我还有一些琐碎事要忙！只怕照顾不了她！”

兰青在旁观其二人心思心想；“原来那慕公子对我家小姐也有那么一点意思！他这样做，是为了争取一些时间，好让他们两人相处的时间久一点！”遂在旁偷笑之！

点因何偿不想留下来！可想到蒋翰谁时都可能找到此地，自己又岂能连累到慕公子呢！遂道之！

原来，蒋翰被废去武艺之事，刚发生不久，难免点因不知！

世南闻此，心中自是感动不已，心想，原来他要与己别离，是因为担心连累到自己！遂放心地道；“放心吧！蒋翰以被我们废去了武艺，他以后是不会再来找你麻烦的了！”点因与兰青闻此大惊！兰青问道；“是真的吗？”

世南点头，兰青高兴道；“这真是太好了，小姐，我们以后就不必在担心此事了！”

世南双目看着点因，静待其意是否相留！点因沉默片刻；微微点头默许！世南终才放下心来！遂抱着小卓高兴问道：“小卓乖！你帮大哥哥说！你喜欢姐姐吗？”

小卓开心地笑道；“喜欢！”世南又问道，“那你想你姐姐留下来吗？”

小卓点头笑道；“我当然想我姐姐留下来！”

世南高兴地道；“那好！大哥哥我今天高兴；待会儿我请你吃糖葫芦！”小卓开心道；“恩”

点因心中明白，慕公子是一位爱将情意深藏于内心的人，他用小卓回答之言，来悄悄传递自己内心的那份难以开口的表白！遂一时含羞得脸红！

此一幕；四保与郝东看得是最为清楚，遂走了过来，见点因与兰青，双双身着公子装！惊喜地玩笑道；“二位兄台好生俊朗，难怪都将我二哥迷倒在此地！令我二兄好生难找也！”

点因微笑道；“二位兄台说哪里话！你二哥乃男儿身也，我等又岂能将他迷倒！”

郝东笑道；“我二哥他是男儿身；难道你二位也是男儿身吗！”

点因脸红……！郝东又像讲故事一样吹嘘道；“其实点因小姐你有所不知！我二哥他为了你，昨晚找遍了整个京城！询问了所有人，都无你的消息！当时他非常着急，怕你落入蒋翰之手。他说：无论怎样，今晚一定要找到你！找不到你，他就不睡觉！哎呀……！皇天不负有心人呐……！你终于被他给找住了……！”

点因闻此，遂动情一笑；

慕世南不好意思地道；“好了！没有他说的那样深奥！我给你介绍一下，这位就是我三弟，他口齿非常伶俐！那位是我大哥，青城派大弟子，法号四保，有万夫不挡之勇！”

点因依次行礼……！

此时智远大师与静慈师太师徒下得大厅。见世南三兄都在，遂作揖道；“慕少侠，各位，有劳了！”

世南见师太与其弟子个个身挎行李，似要远行！遂惊问道；“两位前辈，你们这是何意！”

大师道；“如今华山临难；虽有慕公相助，但也显势单力薄！我们此时赶去，就是要助他们一臂之力；天冲道长和马佑掌门二人伤势以无大碍！但要休息数日才可痊愈。我与师太以商量好，就留慕少侠你们三兄在京城，一来观察庞弃等人动向，二来好保护二为掌门！你看如何！”

世南心想，保护二掌门自己理所能及！但不知，还要等到何时才能够回到父亲身边！遂道；“二前辈所言，在下我定当竭尽全能！还望二前辈此去华山给我父亲稍个信，唐门一派阴险狡诈！请他们务必要多加小心！”

智远大师告辞道；“那好！此事我定当带到，！”

静慈师太见点因与兰青身着男儿装！心想，昨夜我错怪那两女子，难怪他们今日身着男装，以防又被人说闲话！遂至歉道；“二位，今晨之事是我误会也，还望二位不要放在心上！”

点因还礼道；“师太不必如此！我俩早已不记此事了！”

见师太与大师告辞而去，郝东心中琢磨，二哥他爹慕公原在华山；昨闻四大恶人准备设伏对付他，自己应将此事告诉大师，让他通报慕伯父一声，好时早有个防备！便叫住大师道；“大师且慢！”

大师止步见是郝东，遂问何事！

郝东道；“大师你可记得昨日那四大恶人！”

智远点头称记得！郝东叙道；“我听他们说；他们要暗中对付慕伯父，请大师你转告慕伯父一声，让他要小心提防才是！”

世南、四保闻此大惊！遂问道；“四大恶人，是哪四大恶人！与我家父又有何仇！”

静慈师太疑惑道；“难道是应天教的四大护法么！”

郝东连连称是……！

师太大悟道；“原是这样，那应天教教主，就是当年在南阳大战中被慕公刺瞎一只眼睛的秦戈！难道他想报当年的一枪之仇么！”

世南听闻后，心中自是焦急万分！“这群贼人若敢伤害我父亲，我决不饶他！不行，父亲有难！我也得去华山相助父亲才是！”

静慈师太急劝道；“慕少侠别急；秦戈虽霸道！但也只是慕公的手下败将而已！此时你若去了，天冲道长、马佑掌门谁来保护，庞弃施毒厉害！这里唯有你才能制住于他；再说；有智远大师和我，相信秦戈他也难逞如愿的！”

智远大师也道；“师太说得既是，慕少侠，你当以大局为重啊！此事我定当带到，你就尽管放心吧！”

世南无奈，应以大局为重！遂恳求道；“那就劳烦二位前辈了，”言毕，与大哥三弟一道，将师太与大师送出门外！

大师作揖道；“慕少侠，你等就请留步！我们就此告辞；后会有期！……”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第十三章）郝东失良缘

慕世南见大师一行以走远，便谢过三弟郝东相告此事之恩！遂道；“但愿家父能够逃过此劫！”

郝东安慰道；“放心吧！二哥，慕伯父他吉人自有天相的”

四保也称是！

三兄回到大厅，慕世南吩咐丁掌柜准备好酒好菜，送到天冲道长与马佑掌门房间！

午后！世南抱着小卓，让罗雄照顾天冲道长与马佑掌门，自己与四保、郝东、点因、兰青、一同来到王氏祠堂！找来一辆马车，将小卓婆婆棂柩运往城南外的圣泉山安葬！

这圣泉山，山虽不高；林虽不密，但山下有一泉；无论狂风暴雨，神泉之水都不会满出井沿，无论经久大旱，神泉之水也不会枯竭！水源常年保持半井之多！曾有村民连续从井内打出数百担水，井水都无半点下泻之影！所以当地村民便将此泉称为圣泉！将此山称为圣泉山！

世南等人将小卓婆婆安葬在圣泉山北簏，正与长安城遥遥对望，慕世南走进旁边一座老坟前，恭谨地作揖！

郝东等人一见那老坟碑上所刻！慕夫人王氏之墓：一时大惊！遂问道；“这是慕伯母，她是怎么走的！

世南感叹道；“母亲他刚生下我就走了！可怜我就连他的相貌都不知……！”

大家闻此，均是同情世南！点因心想，想不到慕公子身世也有如此可怜！遂安慰道；“其实人的生死上天早已注定，慕伯母走了，但她还有你，你是她的希望！看你这么孝顺，他也可以瞑目了！”言毕，同众人一道上前祭陵！

小卓祭道；“慕婆婆！我婆婆就在你的隔壁，我求你一定要照顾照顾她……！

兰青扶起小卓安慰道；“小卓乖！有慕婆婆陪着你的婆婆，他们是不会孤单的！”

小卓跑道自己婆婆坟前拜道；“婆婆；以后我不在了，你就多和慕婆婆说说话！这样就不会孤单了……！”

此时，四保搬来一块石碑，因不知他婆婆姓氏，遂在上面刻着小卓婆婆之墓！安插在坟前！

回到丝绸园以是黄昏！大街上，行人如水，好生热闹！突然从正街簇涌出一群人来！世南一行止步观望。

原来正是长安城百姓，将废掉武艺的蒋翰五花大绑，拖来游街！可想百姓们对他的憎恨，有多么之深！可谓昔日猛狼今日犬！这作恶多端的蒋翰落得如此地步！乃是活该……！点因兰青心中自是高兴！

蒋翰狼狈地被拖出人群！一见到慕世南三兄遂硬着嘴大骂道；“你那姓慕的三混蛋……！”恶话未绝，却料被一人甩起耳光“唰唰！”打在自己脸上狠道；“叫……！叫什么叫，那姓慕的是你叫的吗？”

蒋翰被打的哇哇直叫……！

忽一人指着慕世南三兄吼道！“看，那就是大闹长乐门，废掉蒋翰的异肤三兄！慕少侠、黑少侠、和白少侠！”众人皆惊！

三兄心想，也不知那人是如何认出自己的！更可笑的是，他竟给自己三兄弟安上了一个绰号！“异肤三兄！”

原来那人正是丁掌柜的！蒋翰霸道时，曾欺辱于他，今昔可好报此仇也！

郝东知道丁掌柜的是一个武林通；今昔他宣传我“异肤三兄”是乃让己扬名也！正思量间，一群百姓兴奋地涌将而来。将自己和大哥、二哥高高举了起，在人群中抛来抛去！口里高呼道；“英雄……英雄……！”

四保郝东欢乐无比，这是第一次有如此多的百姓，给自己荣誉的最高呼声！

点因、兰青、小卓也乐在其中！

自古以来，美女爱英雄！一些大户人家小姐从怀中掏出信物，吩咐丫鬟相送异肤三兄！

四保世南哪敢接收！遂借故推辞，但众多丫鬟哪里肯听；非要其收下不可！

世南无奈，忽灵机一动！走进点因身旁，拉着点因的手对众丫鬟道；“各位，真对不起！我以经有心上人了！”

众丫鬟见世南以有心上人，未曾多问，遂纷纷向四保、郝东围将过去！

点因那纤纤娇手，被世南捏得一阵温馨！心想，慕公子之意，无非是想打发那几丫鬟而已，但这是自己生平第一次被男人牵手！更是自己有所中意的慕公子！一时心跳加快，面红耳赤，害羞得不知如何是好！

世南见点因不敢正视自己，尚才缓过神来！慌里慌张地松开点因那白嫩纤手！心想，难怪点因不敢正视自己，乃是自己做事太粗鲁也！毕竟这是自己第一次握住一个姑娘家之手，心头难免有些紧张！遂慌张至歉道：“对……对不起……点因姑娘！一时情急，才有如此冒犯！还请姑娘谅解……！”

再说四保，以被那群丫鬟逼得走投无路！一看世南用技巧将众丫鬟骗走。他急忙跑了过来，抱起小卓向众丫鬟道；“喂！……喂！各位，你们看我女儿都这么大了，你们也不问问我成过亲没有……！”

众丫鬟失望，又向郝东围去！

世南、四保、点因、兰青不时觉得好笑！纷纷笑出声来……！

却见三弟郝东，正被丫鬟们围着，在他脖子上挂满了护身符、和一些鸳鸯丝巾！世南、四保大惊！郝东却昂然不知其意，还以为这是大唐人对英雄的奖励！

各位丫鬟开始拉扯着郝东道；“公子……来！我家小姐就在那边！”郝东此才恍然大悟！原来这挂在胸前的护身符与丝巾，是那些大户人家小姐所送来的定情信物！一时大惊！急退还。但各位丫鬟哪收回；只顾拉扯！

郝东无奈，见大哥、二哥没事，遂心生一计，急忙甩开众丫鬟，向兰青跑去……！还未等得开口相诉，兰青急止道；“哎……！你可别把我当成你的心上人啊……！”

郝东无法，便被一丫鬟拉到自己小姐那里！那小姐天生丽质，高贵文雅！郝东哪敢正视那小姐相貌！一时发傻！

兰青见郝东那副傻摸样，一时哈哈大笑！

世南、四保走近！见三弟发难，得想法让他解脱才是！四保施礼道；“小姐请别介意，其实我三弟他已经有心上人了！”

那小姐正面郝东微笑道；“没关系，其实缘份乃天注定！请公子恕我刚才不知，多有冒犯，还请原谅！”

郝东闻此，从心底佩服这小姐知书答礼！才敢正面看那小姐；只见那小姐美丽动人，贵比“雅典娜”！（西方一女神）他心中自有几分倾慕；若不是大哥说了自己以有心上人，那我定不会辜负那小姐的一片情谊！遂才向那小姐道；“小姐不必客气！其实是我不懂这大唐习俗所至，还望小姐原谅我才是！”

那小姐见郝东英姿不凡，风度翩翩；且礼节有加！自是钦佩不已。

郝东看着吊在胸前的护身符和丝巾问道；“也不知小姐所送我的是何物！”

那小姐微笑道；“只是一件白玉观音护身符！”

郝东取出那块白玉观音相问可是此否！那小姐点头；

只见那白玉观音光洁无暇！郝东又笑道；“好一块白玉观音！还是物归原主吧！”言毕，遂将那白玉交给那小姐！

那小姐止道；“既然白玉观音我以送出，就没有收回之理！公子就留下当作个纪念吧！”

郝东见这小姐性情大方，自己岂能推辞！遂收起白玉观音道；“那好！既然小姐与我有缘相识，还未请教小姐芳名！”

原来这小姐直属皇族子孙，唐太宗李世民与苏妃之女、聚和公主便是！只因皇宫内生活枯燥乏味，便借大慈恩寺拜佛赏秋景之名，而与丫鬟小喜一同出宫闲逛！因天将即黑，聚和公主与丫鬟选此路返宫，却料途中所遇此事而止步观之！见郝东三兄气度非凡，被人簇拥高呼英雄才知，此三人是江湖豪杰！聚和虽是公主身份，但她自小就听徐茂公、程将军等人讲过一些江湖故事，自此便对江湖充满向往！只因自己身为公主，想出宫都难，更何况是涉足江湖！今见英雄郝东气度不凡，而心仪于此，生结识之意！但见郝东相问其名，自己又不能大肆张扬；遂隐瞒身份低调道；“小女子聚和，不知公子尊称！”

郝东闻此，心中直叫好！人与人相聚，要以和气相待！国与国相聚，要以和平相处！此名含义竟如此之广，想必这聚和小姐的家庭背景，定是冠冕堂皇的王室世家！遂报名赞道；“在下郝东，罗马国人，聚和小姐此名意味深长！聚天下百姓为和，聚四海邻邦为谐，想必聚和小姐家族，定是世代王侯的皇族之家吧！”

聚和见郝公子竟从名中猜出自己身份，心中即是钦佩他之文才！心想，他要是没有心上人那该多好！但为不暴露身份，他灵机一动道；“公子说笑，其实家父是个商人，俗话说！和气生财吧！聚天下八方人和，聚五湖四海之财！所以家父才将我取名为聚和！”

原来如此！郝东心想，这小姐才华出众，自己心中又多几分爱慕！难道这是天注定，我与她俩只能擦肩而过！怪就怪自己为何适才，未能正面于她！才使得大哥误会而帮我解脱也！可怜自己一向心高，而今遇到了却……！无奈道；“那不知聚和小姐所住何处，如今天色即黑，让我送你一程！”

聚和心想，自己所住皇宫，若郝公子送我，岂不要身份大白么！便推辞道；“多谢郝公子的一番好意！只是，家父对我管教一向甚严，若公子相送，家父定会猜忌于我的！所以还望公子谅解！”

郝东心想，这小姐定是不想让我这个有心上人的人相送；故作推辞！遂无奈道；“那好吧！请聚和小姐你多加保重！咱们后会有期……！”

望着聚和与丫鬟离去的背影，郝东心中自是遗憾！

世南看出郝东心思；遂来安慰道；“还是那小姐说得对，缘份天注定，三弟，你失此一好女也！”

四保惭愧道；“都怪我；若不是我胡言，又岂能让三弟错失此佳缘！”

郝东笑道；“没事，大哥不必自责……！”

三兄与点因、兰青、小卓，进得丝绸园

天冲道长与马佑、罗雄等人以备好酒菜，在大厅等候多时！见慕少侠等人入来，遂起身相迎！

四保即见师父，即马相拜

马佑拱手道；“几位有劳了！我与道长特备美酒佳肴要和你们喝个痛快！一谢你等相救之恩，二则恭祝你们三兄扬名整个京城！”

世南心想，道长与马掌门有伤再身，却不顾自己伤情而设宴款待我等兄弟，实乃是感激不尽遂致谢道；“多谢二位前辈的一番美意，只是你二位前辈伤势还未痊愈，若伤及到伤口，那该如何是好！”

马佑、天冲见世南关怀，自是感动！遂爽快道；“这点小伤算得了什么！再说今日相识你们三兄，是我等的莫大荣幸！岂有不痛快喝几杯之理！”

世南道；“前辈过奖了，晚辈不敢当！既然你们一番美意，那晚辈我等也只好恭敬不如从命！”

马佑高兴道“好！”大伙同入宴席！世南与点因邻坐。马佑高举酒杯道；“来……为我们大家相聚干一杯！”

点因、兰青、小卓不饮酒，在旁看着世南一饮而尽！

酒过数杯，忽马佑弟子报信道；“师父，唐门弟子庞弃等众以离开京城，往临潼方向而去；现以抵达灞桥！”

马佑惊喜道；“离开京城，他是怕我等了！”

世南琢磨；这临潼是去华山的必经之路，难道也他们要去华山么！遂诉之；

众人皆惊！天冲道长道；“华山派面临孟龙之威，现又加上庞弃之势，实乃是腹背受敌也！华山派虽有慕公相助，但人少力孤，我等也当前去相助才是！”

马佑道；“对，华山派乃武林大派，若华山派也遭灭门，定会影起整个武林人心惶惶！那我正派人士从而该如何立足！

四保也道；“对……这个时候，也就是我们正派人士团结的时候；唐门猖狂，我们明天就去华山，杀他个片甲不留！”

世南心想，道长与马掌门身负重伤！又岂能远行，他们即有此心，自己自是佩服不已！遂道；“两位前辈有伤在身，不如先留在京城养伤，待伤势痊愈了才上华山！”

马佑道；“这点小伤，并无大碍！只要是匡扶正义，我马佑在所不辞！”

天冲也道是……！

世南见二位前辈心意以决，谁也无法动摇其意，无奈道；“那既然如此！就请二位前辈多加调养伤情才是，明晨我们就出发！”

各位都称好！

此刻，罗马商人兰多与马卡萨找到郝东，用他国语道；“首领，我们以买好所有商品，准备明天就起程回罗马！你看还要添一些其它商品！”

郝东以深被武林所吸引，哪想回罗马！沉默片刻，将兰多与马卡萨拉到一边道；“二位兄弟，我虽是罗马人，但大唐此地有我平身喜追逐的梦！就请二位回去给我父皇说一声，就说孩儿我不孝，现在国家情形复杂，北方蛮族入侵。孩儿我只身国外不归，乃是有比做商人更为有意义的事！有朝一日，待我归国后，我定会与父亲一道重竖国威，重建友邦，以敌北蛮之患！今后，这个商队，就由你们两人负责，一定要将我们罗马商人安全护送回国！”

兰多与马卡萨闻此，遂扑通跪于地求道；“不行，首领！这个商队离不开你，更何况！我们走了，就你一人在这人生地不熟的大唐，我们放心不下，回去也不好向陛下交代！”

郝东原是罗马国王子，至小就对东方大唐心灵向往；三年前便随商队到过这里；而这次来大唐主要是买一些先进军工，及制造方法！以备临战时所需！另加少量丝绸、瓷器等……！见兰多二人为难遂道，“既然这样，那我修书一封，让你们带回去，父皇看后，他定不会为难于你二人！”言毕，便与众道完失陪之礼后而去！

郝东离席，各位酒足饭饱以是午夜子时！点因抱着熟睡的小卓回房休息！

兰青道；“小姐，现在蒋翰以成废人，我们就不用在怕他了，慕公子明晨就走，那我们明天也跟他们一起去么！”

此时点因心中很是矛盾！蒋翰被废虽是喜事，但她却无半点喜色！只见烛光闪烁，红烛泪滴！蒋翰被废，自己理当留京城，但慕公子将去，只怕此别永无相见之时！天意让自己与慕公子只有一日之缘么！她叹息道；“天意！想不到我与他就只有一日之缘！”他从袖中取出一只金簪，放在手中一时发呆！

兰青疑惑道；“哦！小姐，难道你是想将这金簪送给慕公子以作留恋！”

点因摇头道；“不，这金簪随我多年，是我平身最爱！我虽有意相送，但慕公子携带不方便！所以我想到了一个最好的方法，”言毕，又吩咐兰青取来针线。

兰青很是疑惑，趴在桌前，双手托着下巴，只见，点因用剪刀取下金簪末端的白荷花！拿出自己平身最爱的玉坠，将白荷花嵌入其中，玉坠为红色，代表自己心思！白荷花，代表纯洁！片刻就做成了，

兰青大喜道；“好漂亮！小姐，想不到，你还有这种手法！”

点因微笑道；“这只是小手法而已！我拿手的还不只是这一样！”她收起玉坠，忽闻敲门声！

原是世南因虑明晨离去，而不舍与点因相别，又愁自己答应张妈妈之事而心生烦闷！遂夜半不能入睡，而四处走动，却见点因房间灯火未熄；人定未入睡。便想敲门入室，与之谈谈心！

点因开门，见是慕公子，心中欣喜不已，遂领世南出得房门，来到后院长廊，见有一小亭，二人相对而坐！

这夜深人静，、幽月当空，点因问道；“慕公子，难道你有心事么？”

世南注视点因脸膀，脸似月光皎洁，长鬓随风飘飘！他低声道；“其实也没有什么，我只是想起张妈妈所托之事而睡不着！”

点因沉默心想，原以为他是因不舍与自己相别，而与自己相诉心事也。遂叹道；“原来慕公子是因此事而来，你该不是劝我回春月楼吧！”

世南心想，如今蒋翰被废，点因姑娘少了一威胁，张妈妈所托之事，自己当守承诺！但点因她一身幸福该怎么办！这该如何说才好！

点因似看出世南心思，遂道；“其实你不说我也知道，江湖中人当言而有信，公子你曾救过我，回春月楼之事，我虽纵然不想，但也无可奈何！即使公子你不劝我回去，他们也会抓我回去，所以我决定，还是回春月楼！”言毕便起身出亭，举头望月长叹……！

慕世南知点因之苦，见她长叹，也知是无可奈何！虽说自己与她相处就一日，但自己之心哪想与她别离！我之意就是想让她与我一同上华山，但就是不好说出口！遂跟了出来安慰道；“点因你别愁，其实我是另有它意！张妈妈虽说爱才，但她是一位重情谊之人，明晨我就去劝张妈妈，看她是否愿意放你自由！”

点因心想，这慕公子是一位爱将深情埋于内心的人，他之言中有意是不好明说出口！自己得提点一二！见他正义、心善，想来定不会忍心将自己在送进春月楼！遂从怀中掏出那只嵌有白色荷花的玉坠羞涩谢道；“多谢慕公子好意，这玉坠是我亲手为你所做，你是我的恩人，我会永记在心，若张妈妈不愿我离开春月楼，你就带着它上华山，好留过纪念吧！”

世南接过玉坠，将其紧捏于手心！她知道点因最后所言之意，是想与我一道去华山！一时心中大喜！晚风轻轻心舒畅，桂花幽香，驱散内心云，惊喜小亭旁！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第十四章）华山遇知己

第二日清晨，慕世南三兄与点因、兰青、小卓、天冲、马佑、齐聚丝绸园门前，马佑门下弟子牵来两两马车，几人上得车来。慕世南、郝东驾车在前与点因、兰青、小卓所乘。四保、罗雄驾车在后，与其二师天冲、马佑所乘。其余长乐门弟子皆留守京城！二车窜正街，至春月楼前停下。慕世南、四保、点因、兰青、四人入得春月楼，留郝东陪小卓。

因是清晨，众姐妹还未起床，只有几仆人在打扫。一仆人叫来张妈妈！张妈妈步覆急促，一边整理衣襟，一面整理头发！见到慕公子与点因遂高兴地道；“辛苦了，慕公子！如今蒋翰被你所废，我点因日后啊就没有谁在欺负她了！我代她向你表示感谢！”言毕，遂吩咐仆人上茶！

世南还礼道；“张妈妈，上茶就不必了，我们稍侯便走，”

张妈妈到点因身前关爱道；“你到哪里去了，没有受伤吧！”

点因遥遥头，

张妈妈放心道；“都把我给急死了，没事就好………！没事就好！”

世南见张妈妈不但没有责罚点因，反尔还如此关怀；这张妈妈可真是重情啊！遂直言道；“张妈妈，这点因小姐我以找回，你可以放心了！不过为点因她幸福着想，我想赎下她的自由身！这里有三千两银票，不知你是否嫌少？”言毕，从怀中掏出三千两印票交给张妈妈！

张妈妈闻得慕公子之言一时震惊！心想，原来这慕公子也看上我这点因了，竟要跟她赎身！就三千两，自己岂不要吃大亏！要知道这点因可是我春月楼日后的镇楼之宝！她看着点因，发现点因眼神忧虑，充满渴盼！遂知其心难在春月楼！于是问点因道；“你愿意慕公子为你赎身吗？”

点因摇头！

张妈妈见其摇头，说明不愿，遂欣喜地问其由，

点因道；“其实我与慕公子只有一日之缘而已！他能相助于我，我深感荣幸，只是慕公子出身名家，若他为一个青楼女子赎身，事情传出去，定会影响到他的名声！所以我纵然不想！但我也不愿意留在这春月楼，而毁了自己终身幸福！因此，慕公子此番相助，我也不会推过！

张妈妈心想，原来这点因之心，从未在这春月楼，虽说自己加倍疼爱她，将她抚养成人，对她寄予厚望！但她为了幸福一心要去，自己何能强求！

张妈妈虽是爱财，但重情是她最大弱点！她自己是最清楚不过，对点因自是怜惜！但又有心痛！她沉默半晌问世南道；“慕公子你家境虽富有，但我点因她在外可是什么都不懂！就连自己怎样照顾自己都不知道；所以只要慕公子你能够保证，日后一定要好好照顾她，我就答应让点因跟你离开这春月楼！”

点因见张妈妈如此为自己作想，实在感动不已！

慕世南心想，自己现在虽是江湖中人，点因与我要过着浪迹天涯的日子，实乃是难为她了！不过等这场江湖腥风过了，我定带着她远避尘世，过着世外生活！遂才作出保证！言毕。即将手中三千两银票交给张妈妈！

张妈妈推辞道；“这钱你还是收回去吧！想来，我活了这等年纪，爱财如命，但到今日，我才知道，情堪比钱财贵！点因虽不是我所生，但我对她一直都像亲生女儿一样，今天她将走了，但我留着这份情，只希望她以后能够过得好，能够时常回来看看我就行了！”

点因闻得此言，感动得泪水长流，双膝跪地道；“妈妈的养育之恩，点因我永生难忘，还望妈妈今后多加保重！”

张妈妈扶起点因安抚告别，又唤兰青，一定要好好照顾小姐……！

世南、点因告别张妈妈上得马车！张妈妈站在楼角之上，远望着马车急驰而去，她的心久久不能平静！

却说慕公家眷与岳翠柏等华山师徒日夜兼程，以将至华山下，早有徒辈告知华山派掌门人青眉道长，青眉道长率众弟子下山相迎。

华山，地处中原五岳之西，号称西岳。其山势巍峨壮观，悬崖峭壁，高耸如云！有天下第一险山之称，为世人所叹止！山中奇花异草、怪石嶙峋。在深秋时节的浓雾中环绕，堪比仙竟之幽、隔世之源！群峰似插在地上的千刀万刃，耸立在关中平原之东，华阴城之南！

青眉道长率众弟子以在山下等候多时！终见墓南天一行以至！他施礼相迎道；“慕公不畏艰险，大驾我华山派相助，凭道感动不已！若有失礼之处，请多多包含！”

慕南天一见此人白发，身长七尺，面相和蔼！两条青眉垂臂在风中飘飘！想必此人就是华山派掌门青眉道长。

这青眉道长之眉、乃是读华佗所著《青囊书》所至，相传神医华佗被曹操打入大狱之时，为感谢吴狱卒照顾之恩！将《青囊书》赠他传世，吴狱卒如获至宝珍于家中！回家时，发现其妻将此书抛于火中烧毁！吴狱卒大惊，抢回数页，妻恨曰；“留此书干嘛？到头还不是像华佗一样，死于狱中！”吴狱卒喳叹！从而将其所剩之页留传于世。青眉道长原本姓吴，名自远；吴狱卒乃是其祖，其祖传下数辈，才至青眉道长之手。凡所学得《青囊书》之学者，就如青眉道长一样其眉青绿如草！长似发鬓，有仙人之相也！因此，华山派双怪之一的青眉道长便由此而得名！他不但剑法出众，而且还能悬丝诊脉！是武林之中响名鼎鼎的活神医！

慕南天还礼道；“青眉道长下山亲自相迎，慕某我倍感荣幸！”

青眉道；“你慕公乃是开国名将，又是武林正派之众所崇拜之士，此时又特意前来相助于我，说荣幸的应该是我才对！”言毕遂请慕公等人上山！

几华山派弟子打理好马车，青眉引慕公一行上得华山，安排在北厢房歇息！青眉走后，墓公之妻郭氏对慕公道；“老爷！所谓江湖凶险。你不该如此义气行事！”

其实，慕公早知其妻有不快之意！一路来华山，其妻之心都是忐忑不安’提心吊胆！只因华山派等众人在身旁，而不好劝阻自己涉足江湖。毕竟自己将迈六旬，妻之意是担心自己在武林中受到伤害！遂感叹地道；“夫人之心，为夫理解！只是江湖发生有危急国情之事，我乃忠义武夫，岂可坐视不理！孟龙狼子野心，全武林又算得了什么，天下苍生，乃是他的真实意图！我可不想天下再次大乱，百姓流离失所，片地生灵涂炭！与此这样，还不如早日将他除掉，以保日后安宁！”

见慕公忠义，忧国忧民，她是无可奈何！遂即爱又恨道；“你啊你！现在都不在朝为官了，脾气都还是这样……！我真拿你没办法！”

正言谈间；忽闻敲门声，原是华山派弟子前来相邀慕公及家眷前去正义堂聚餐！

此时正值晌午时分，这正义堂所处西峰半腰。临悬崖而建，似有掌尘世之气魄，判正邪之灵气！坐在正义堂内，观悬崖外，关中平原尽收眼底！

青眉与岳翠柏在唐外相迎，见慕公等人至，引入堂内！酒菜早已摆满，慕公与青眉坐于上首，在座依次是慕公之妻郭氏、其女世雪、表侄郭森、管家慕籍、和岳翠柏。唯缺慕公大子慕世豪！

青眉端起酒杯问道；“慕公德高望重，义搏云天！今昔前来相助我华山，我华山派感激不尽！这杯酒乃是我代所有华山派弟子敬你以及全家的！不知道令长子为何未道。”

慕公回敬道；“青眉道长不必客气，令子他水土不胡，所以就……！你如此盛待，我感激不尽！唐门之患，乃是全武林之大事！我现归附武林，为武林除害，乃是理所当然！”

青眉道；“慕公正义凛然！若全武林正派之众，都如慕公你一样，那我正派中人又何惧那唐门患事！来，大家干了这杯！”众人一饮而尽。青眉爽快又道；“真是有你慕公相助，我华山可保也！”

慕公谦虚地道；“哪里哪里……！唐门竟能将娥眉、青城所灭，其势力绝非一般！若不出意外的话，估计现在唐门已经到达华山之下。我们要加强防备，以防止他们趁虚而入！”

青眉点头道；“慕公说得及是！我立马就派人加强防范！”

午后慕公回房休息。其大子慕世豪怒气冲冲地冲将进来叫道；“爹！为何你让二第前去营救青城派掌门和长乐门掌门，而不是让我去！二弟武艺低微，又没有经验，若除了什么闪失；别说二掌门生死、可能就连自己性命都难保了……！”

原来这慕世豪是因此事而与慕公斗气，所以没去正义堂聚餐！慕公心中琢磨，来华山路上，其子世豪脾气就有些莫名其妙！原是为此事。见他怒气冲冲，说其二子慕世南一大堆不是。实属嫉妒心起！视己其高、放眼人低之流也！慕公心中好是悔恨；而怒不堪言！子不教，乃父之过也，若让外人知道，岂不坏了己一世英明！他只手一巴掌“啪”一声打在世豪脸上，顿时生起五根指印！怒道；“世南可是你弟弟，你凭什么蔑视他！闯江湖，最重要的就是一个义字，你就连自己弟弟都要蔑视，又何来义呢！你这是心胸狭窄、自视其大也……！”

世豪见其父处处维护着世南，心中怨恨不已，还未等得慕公将话说完！遂大声怨恨道；“我就是心胸狭窄、自视其大又如何！论武功，我并不比二弟差！论文才，我也并不输给他！而你却偏偏重用他而不是我……！”

毫无悔意，屡教不改！慕公气得心痛无比！他强忍住疼痛怒道；“你……你！你如此性格，何担重用！”

慕世豪闻此，哈哈大笑道；“既然如此，那我无话可说！”言毕，挥袖气冲冲而去！

这慕世豪自小好强，嫉妒心高！慕公自是清楚。虽常有教育，但也无济于事！见其子冲冲而去，慕公气得半晕半死！痛苦道；“你这孽子……！死性不改……！不知悔改……！”

慕世豪冲冲出得厢房，独往山下而去。表兄郭森正巧路过，见世豪与姨父斗气而去；心想，世豪性格急噪！如此火暴脾气，也不知出得华山，会惹出什么麻烦来！遂跟了出去。追至华山下，才将世豪追住。问其原由？

世豪恨道；“你说慕世南他有什么了不起！可父亲他就是信任他，而不是我！可恶，总有一天，我会用我的行动来证明我比他强！”

这郭森本系慕夫人郭氏之侄，慕世豪表兄；自幼成长在慕公府中。因慕世南不系郭氏所生，与己毫无一点血缘！便视慕世南为慕家孤儿、眼中钉！见慕公对世南偏好，冷淡表兄世豪！自己心中也屡屡不是滋味！遂唆使道；“对！那慕世南也真是太不自量力了！自告奋勇的去长乐门，简直是自寻死路！到时候我到要看叔父对你还有什么好说的！

世豪狠道；“但愿如此！”

却说慕公独自在厢房内徘徊！这小子，不知该如何教育才是。正无奈间，忽闻门外有人相叫己名？其声大带有喜色！恐己在厢房内听不见似的！

慕南天迎门而出！确看此人步伐豪迈、性情豪爽！宽眉浓须、身长八尺！年纪与己相当。慕南天大喜……！

原来此人正是自己深交多年的知交好友，江南一品庄庄主扬盛。这扬盛剑法一流，能鉴别天下各好剑真伪，是武林中名副其实的剑痴！他一见到慕公，虽面纹隐隐，白发丝丝，但精神依然抖擞！气魄依旧不凡！自是钦佩！

二者相护施礼，慕公笑道；“扬兄，你我多年不见，真没想到今日却有幸相聚这华山，真是可喜可贺！”

扬盛笑道；“是啊！我刚到华山就闻得慕兄你在此处，就迫不及待地前来见你，真没想到，惜别多年，慕兄你依旧精神抖擞，气宇不凡啊！”

慕公道；“哪里……！哪里……！扬兄性情豪迈，也没减当年！若不是因这唐门之患，你我相见，也不知要待何时？”

扬盛点头道；“是啊！唐门虽厉害，但我们有慕公你相助！谅他们也不敢轻举妄动！”

慕公道；“扬兄你说笑了！快快里边请……！”

此刻；青眉道长领扬盛之妻魏氏、之女扬可欣及丫鬟小摇、和其子扬可凡至。

慕公一见扬盛之女生得水灵清秀、柳眉大眼，瞳孔中透露出一股江南美女韵味！她向慕公施礼。慕公自是疼爱！那扬可凡身配宝剑，相貌堂堂；双目炯炯有神！向慕公施礼，慕公大快高兴！赞道；“扬兄好福气！有这么一对好儿女，日后定能为你担起一切事务！”

扬盛高兴道；“但愿如此吧！也不知慕兄之子世豪现在可好！”

原来慕公之妻郭氏在二十多年前怀上世豪时，扬盛之妻魏氏也跟着怀上了可欣。二者遂商量好，若各怀一男，便结为兄弟！各怀一女，便结为姐妹！若一方生男、一方生女；便结为夫妻！所以扬盛对世豪可是念念不忘、关怀在心！

慕公道；“世豪他还好，只是脾气被我惯坏了！”

扬盛笑道；“年轻人，正是錾露锋芒之时，脾气坏点那是理所当然！若在加以调教，相信日后，定能像慕公你一样受世人尊重！”

慕公闻此，遂扶须点头称是！来……来！里边请！”

扬盛随慕公入得厢房。扬夫人与可欣，可凡被青眉道长安排在距慕公不远的南厢房歇息。虽多日赶路，一个个疲惫！但可欣一时欣喜，这华山景色秀丽，幽静清雅！一时坐耐不住，与丫鬟小摇一同出来欣赏这华山美景！正巧慕世豪与郭森从山下而返。正遇可欣与小摇在旁赏景。身影多姿，清秀动人！

二者止步欣赏！真是，华山不觉凉，秋风暖胸膛。粲粲青山景，不及佳人影！想不到这华山之地还有如此美人！慕世豪之心是深被吸引！从心底赞叹道；“好一对美人儿！待自己上前交结。他抖擞衣襟，风度偏偏！走进可欣身旁。一股淡淡清香扑鼻，好香的美人儿！他感叹地道；“小姐可真有雅兴，这华山可是天系下名山！景致以险、秀、幽为主！现在正值秋季，秋高气爽，万里晴空！小姐此来，无愧又为这华山增添了几分美丽！”

可欣心想这公子油腔滑调！人家可是姑娘家，在这人生地不熟之地，岂敢与陌生人答话！于是便与丫鬟小摇往回走。

世豪见可欣不理不采而去，那肯罢休！与郭森同去拦住去路又道；“小姐怎么现在就要走？还未请教小姐芳名呢？”

岂有此理，天下哪有这般无赖！可欣藐视世豪一眼。小摇挺身道；“你这个无赖好大的胆子！我小姐可是江南一品庄庄主扬盛之女，难道你也敢欺负吗？”

世豪闻此大笑道；“原是扬伯父的女儿！难怪长得如此俊俏。回去我就叫我爹找两个媒人，到你家提亲去！怎么样？”

原来可欣与慕世豪指腹为婚之事除双方父母外，做晚辈的都不知道！小摇怒道；“哼！真不要脸！小姐，我们走！”

此时，由于慕夫人想见可欣，扬夫人便带同一起寻找！正见可欣与世豪起纠纷！便叫住可欣问其由？

慕世豪一见是自己母亲大人，遂埋头便想溜之。被慕夫人叫住道；“世豪、你过来！”言毕，又像扬夫人介绍道；“这就是我那不争气的儿子世豪！”

慕世豪不得已走进母亲身旁。

扬夫人见他相魁梧雄壮，相貌堂堂！心想，这就是慕夫人之子世豪！他与自己女儿在这里干什么？难道是世豪已经看上我家可欣了！她心中自有所幸！

慕夫人问道；“说！你与郭森到低是怎么回事！”

慕世豪不敢实说？以免影响自己在母亲心中印象！遂脑筋一转道；“没什么！我们一起赏景，开开玩笑而已！”

慕夫人又问可欣道；“是这样吗可欣？”

可欣见那无赖是慕夫人之子，自己也不好将此事说白，以免引起慕夫人责怪！虽说那慕公子心术不正，但这是第一次，希望下次他能够竟以为戒，从而改正！遂向慕夫人点头称是！

慕夫人信以为真，没做多问，与扬夫人、可欣、小摇回到厢房。

慕世豪心中自是美滋滋的，心想，想不到那可欣小姐还为我隐瞒实情；会不会是他知道我是堂堂慕公之子而对我起了一些好感！他越想越醉，越醉越想！直到再也控制不了时，才想起自己适才对她说过的话，“要让父母前去提亲！”反正可欣她家人都在这华山，扬伯父自小又那么疼我！若我去提亲，他们定不会拒绝于我！但转念又想，自己与父亲正在气头上；他若不许，那又该如何是好！他坐耐不住，只身一人便向可欣所住南厢房而去！

慕夫人被扬夫人邀坐前堂，可欣恭敬递来热茶！慕夫人心想，可欣身为千金，却不顾自己身份亲自上茶！以表待客之道。心中自是喜欢！见她彬彬有理，尊敬长辈而自叹感动！许久才回过神来接过茶水赞道；“好清秀的姑娘！这孩子，我头一次见她的时候她才这么大呢！”慕夫人用手比伐着。“可一转眼，她就已经成人了！”

扬夫人笑道；“是啊！男大当婚，女大当嫁！世豪我也有很久没见过了，要不是适才你叫住他，我绝会认不出那就是世豪！”

慕夫人叹道；“是啊！都二十年了，我们也该谈谈此事了！”

扬夫人点头高兴道；“也是，从古至今，子女婚姻都由父母做主，”

慕夫人点头，端起热茶细细品尝；此茶水不仅清香扑鼻，饮在口中自是回味无穷！她高兴赞道；“好茶！此茶清香暗雅，想必定是你们著名的西湖龙井吧！”

可欣微笑道；“慕伯母可真会品尝！此茶正是我们西湖龙井；是我专程从西湖带过来的！”

慕夫人高兴赞道；“好！想不到可欣你不仅人漂亮，贤惠！而且这泡茶的本领更是一流！”

可欣高兴微笑道；“慕伯母太过讲了……！”

此时，一丫鬟传信至，要慕夫人回房，慕公有急事相议。慕夫人别过扬夫人和可欣，回北厢房而去。

慕世豪赶到，避于南厢房外，见其母从南厢房而出，待其走远，便闪到南厢房窗户外，听其可欣与扬夫人在谈论！

扬可欣撒娇道；“娘！女儿不嫁，女儿想天天陪着娘！”

扬夫人笑道；“傻闺女！谈婚论嫁是人之常情。把你嫁出去啊，我可就少了一块心病！”

扬可欣翘着嘴皮道；“哼，你把我嫁出去啊，以后就没有人给你沏茶了！”

扬夫人笑道；“呵！家里边那么多下人，难道就只有你会沏茶倒水啊！”

她走向前台坐下。扬可欣搭在扬夫人肩上道；“就算是有，但他们沏茶的味道哪有女儿我给你沏的香！”

扬夫人无奈道；“是……是……！就女儿沏的香！”既然话以至此，就该让女儿知道她与世南之事；反正此早都是要说的。遂问道；“可欣，你觉得慕公子人品如何啊？”

世豪在外，听得扬夫人之言，欣喜万分！为其能够更清楚听到点因之言，他用手将纸窗捅破，贴面细听。

可欣心想，适才慕公子对己确实无礼，可想他人品不算很好！但见慕伯母与母亲关系如此之好，自己也不便说他人人品差！遂道；“一般吧！不知娘忽然问他，又有何意？”

扬夫人着实道；“你都二十岁了，不瞒你说，其实我与你慕伯母在怀上你与世豪时，就以指腹为婚！所以……！”话未讲完，可欣遂插话道；“不行，我才不嫁给慕公子！”

扬夫人惊问道；“为什么？”

可欣道；“他不是我所中意的对象！”

扬夫人劝道；“才见一次面，就说不是你所中意的！自古谈婚论嫁，都要求门当户对！我看你与慕公子就是天生一对，你又岂能如此嫌人家！”

可欣见母亲为那慕公子说话！而不顾自己感受，心中很是委屈，生气道；“那我不管，反正我就是不愿意嫁给他！”言毕，转身回房，抱头痛哭！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第十五章）可欣戏世豪

慕世豪闻得可欣之言，原本飞着的心，嘭咚地掉在地上！他瘫坐在地，恼怒地用手狠击墙壁！

扬夫人闻得窗外有人，遂急出来看时，被慕世豪察觉，纵身一跃，便了无影踪！

小摇见可欣哭得厉害，安慰道；“小姐，夫人她不知道那慕公子人品，你为什么不告诉她实情？”

可欣道；“告诉她实情有用吗？母亲与父亲都是守诺言之人！听母亲之言，这是婚姻承诺！是关系到两家人接为亲家的承诺，母亲她怎么会收回承诺呢！”

小摇愁道；“那怎么办？其实那慕公子相貌还可以，”

可欣挖苦道；“相貌好又有何用！金敷其外、败绪其中！与此人相处一辈子，我能幸福么？”

却说慕世豪从扬夫人门外逃脱后。与郭森一同下得华山，进入华阴小城。这华阴城虽说不大，但过往商贩、游客较多！是连接洛阳与京城的必经之路！

此时以至傍晚时分。前面是全华阴城内最有名的花明楼。二人见此处灯火辉映，妓乐声声！便入得楼来。与郭森各找了几个美妓，要了几壶好酒，慕世豪双手各抱一个大笑道；“妈的！天下女人一大把，她可欣又算得了什么！老子想怎么玩、就怎么玩！何必去想她一个！”

郭森笑道；“就是，盆中之花哪有花园之花绚丽！想采多少，就要多少！来，咱俩兄弟干了这杯！”

酒尽，各妓相互劝酒！

再说唐门掌门孟龙与伏牛派掌门朱干正在花明楼二楼议事。忽有弟子报说楼下的两年亲人是从华山下来的！看他们身着，不像是华山弟子。会不会是前来相住华山派的其他门派弟子？孟龙与朱干站在阁楼上相互议论着！孟龙心想，什么正派之士，原来也只是一般好色之辈！见他俩身着华丽，也不像是武林中其他门派弟子。难道是游客！见他俩饮酒之色畅快，手抱美妓犹如耍杂玩艺儿般轻松！想必身手定不错。遂叫那报信弟子再去华山打探此二人是谁？那弟子应允而去！

朱干道；“孟兄可知，华山派现以请得慕公、慕南天相助，其声势大震矣！”

孟龙疑惑问道；“慕南天……！”

朱干道；“这慕南天就是当年南阳之战而闻名的慕将军也！”

孟龙大惊道！“是他，此人武艺超群！又是正派之士所仰慕者，华山派得他相助，定会引来无数正派之众，合力攻击我也！”

朱干道；“对，现在全正派之士群龙无首，慕公出现乃会使他们大团结矣！我等得想法止住他们才是！”

孟龙急问道；“那不知朱兄有何妙计？”

朱干道；“孟兄你别急，慕南天虽智勇双全，但他正义过渡！在与人打斗时，从不耍诈、施手段！孟兄你有施毒之优势，你与他交手，吃亏的定是他！若你能在众正派人面前将他击败！日后在进攻中原各大派时，他们定会闻风而降！”

孟龙心想，朱兄说得既是！所有正派之众，欺我唐门数百载，若我将慕公战胜，就离颠覆整个武林梦想不远了！以天下第一坐上盟主宝坐，号令天下群雄，夺取大唐江山那就指日可待！遂道；“朱兄说得及是！明天我就上华山，与他一决雌雄！”

朱干急止道；“孟兄别急，再过几日，等各大派都聚齐了，与他一决雌雄不迟！好让全正派之士看看，他们心中的偶像是如何被你孟兄所败！”

孟龙高兴道；“对！还是朱兄你有先见之明！”

次日清晨，孟龙醒来，忽有弟子报说，昨晚花明楼的那俩华山嫖客就是慕公之子与其表侄！

孟龙心想，想不到正义凛然的慕公，竟有如此败名之子！遂让其退下。正准备去朱干房间商议，忽见大弟子庞弃、与二弟子孔赫冲冲入客栈大堂而来！

他俩一见到孟龙遂拜倒在地！

孟龙大惊，见他二人面目憔悴，定是昨夜连夜赶路所至！又有微伤，想必定是出了什么大事！遂责问道；“你二人不是在京城么，怎么到此处来了……？”

庞弃道；“师父请息怒！我二兄弟本来已经攻破了长乐门，还困住了其掌门马佑、和天冲道长！但没想到，却被一个姓慕的人所救！此人功夫颇为了得！以为徒、二师弟、还有京城铁扇君蒋翰三人合力，都不是他对手！从而大败长乐门矣！还请师父能够宽恕我等，为徒儿一雪此恨！”

孟龙心头一颤！心想，姓慕的，难道是慕公？他不是以到华山，岂能跑道京城去！遂怒问其降；

庞弃道；“那人二十左右，会使一套好枪法！”

孟龙琢磨，慕南天就是以枪法为著，但其年纪……！难道此人是他另外一子么？真没想到，一位年纪二十岁的小子，竟能敌我二徒和蒋翰，以一胜三，可见其身手绝非一般！见二徒毫无屁用，就连自己所学绝学都派不上用；而失我唐门之威！要不看见他二人认错态度还好的份上，要不定会严惩不殆！便沉住气道；“好了，你二人下去吧！”

庞弃二人退之。孟龙之心起落不安！看来这慕南天之武艺的确不在我之下！但为能坐上盟主宝位获取大唐江山，自己定要竭尽全能，在所不辞！

此时朱干到，见孟龙神态出异，不敢答话！以防孟龙误以为己，是来看自己笑话的，必竟自己曾经反对孟龙将弟子分成两派，一派平京城，一派攻华山！华山势力强盛，只要能将华山派攻下，京城各小派，定会闻风而降的！如今可好，庞弃引败兵回，影响我们攻华山的弟子士气！

孟龙见朱干至，遂叹道；“还是朱兄有谋，若我当时能听你所言，也不会酿成今天这种局面！”

朱干道；“孟兄就不要耿耿于怀！事以至此，我们当从整士气，来日好攻克华山派！”

盟龙点头！遂将昨夜那二嫖客之事与其说之。

却说慕公与扬盛正在山峦小亭中下棋。旭日高升，浩瀚云海在二者脚底飘浮！正如神人散仙也！

忽有华山派弟子前来通报道；“智远大师、以及师太，以抵达华山，现正在正义阁等候二位前去，有要事相叙！”

墓公一听，问那弟子道；“就只有他二人吗？”

“对，”那华山弟子道；

慕公心想，怎么没有世南的消息呢！难道是没有救出天冲道长、和马佑掌门？或是出了什么其他事！慕公之心越想越复杂……！便与扬盛一道前去正义堂相见智远大师和静慈师太。

智远、静慈一见道慕公、扬盛二人，遂起身作揖施礼！慕公见他二人连夜赶路，疲惫不堪！遂还礼道；“二位，辛苦了！”

静慈师太高兴道；“不辛苦，其实最辛苦的想必就是世南了！真没想到，他年纪轻轻，身手就如此不凡！我师太一把年纪，对他这后生晚辈，可算是钦佩到底了！”

闻得此言，慕公才有所放下心来！

智远也道；“是啊！在营救天冲道长与马佑掌门途中，我与师太均以中毒，若不是另公子与其二位结拜异族侠士倾力相助，想必现在，我们定以，身首异处了！”

慕公闻此既惊又喜！心想，世南又何时有了结拜兄弟了！遂疑问其详；

智远大师道；“慕公你有所不知，令公子性情豪迈，无论是乞丐还是皇族之士，只要是性情相同，他都爱交接！这俩异族之士，就是他刚在京城结交的！虽说二人武艺粗浅，但两人性格与慕少侠一样，都是重情重义！”

慕公心想，想不到这孩子在家沉默寡言！一到江湖性情就大变了！刚出世道就大放异彩！是己当年所不及也！真不愧是我慕氏子孙！没给我慕家丢脸！遂笑道；“这小子！还真有他的！”

静慈师太高兴道；“对，我正派之众有世南这样出色的晚辈，我们后继无忧了！”

望子成龙盼子归！慕公听得师太、大师盛赞世南！心中自是欢喜不已！虽说世南远在京城，但自己之心无时无刻不在牵挂！毕竟世南是刚出世道吧！遂问道；“怎么就只有大师你和师太来华山，不知世南他人呢？”

师太笑道；“慕公有所不知，天冲道长与马佑掌门身受重伤，不敢长途跋涉，只能留在京城疗养。世南他现正在京城保护二掌门！”

慕公道；“原来如此！”

扬盛听得静慈与大师对那世南赞不决口，心中自是对那慕世南钦佩不已！遂赞道；“想不到世南如此年纪，就能担如此重任！真是你慕兄教子有方，可谓是长江后浪推前浪！慕兄你日后可安享晚年了！”

慕公虚心道；“扬兄你过奖了……！”

智远此时忽想起郝东所交代的事情，遂对慕公道；“不知慕公可知秦戈又重出江湖之事！”

慕公闻此，心想，秦戈自败于自己之后！在旬阳自立门派，也不知是何原因，一直音训全无！他这次重出江湖不知是善是恶。遂摇头道不知？

智远道；“前几日，我与郝少侠在京城碰到过应天教三大护法！听他们说，要在慕公返乡途中加害于你。请慕公你务必要多加防范才是！”

慕公心想，难道他还念当年的一枪之仇么？遂点头谢过智远大师提醒，

再说慕世豪与郭森从花明楼回来，却巧遇见可欣与其丫鬟小摇在水云阁漫步。此处乃华山一景，有四季不枯之水从水云阁下漫出！淡淡清水，冬暖夏凉；漂浮落叶，缓缓北流淌！

世豪心想，虽说花明楼姑娘多，但没有一个能像可欣一样深深打动过我的，若不是因可欣昨日说那些话伤我，我也是绝对不会去花明楼那种烂地方的！但见昨日因自己失礼在先，今应当面向她陪个不是，也好改变自己在她心中印象！遂前来致歉道；“原是可欣小姐，请恕我昨日冒犯，失礼之处，还请多多谅解！“

可欣见这世豪为昨日之事向己诚意致歉，心想，我俩第一次见面，就给自己留下如此恶意形象！叫己如何好原谅他。但想起母亲之言，自己可要好好审视一下这慕公子人品到底如何！遂考验道；“那以公子之见，我该如何原谅你呢！”

世豪心想，可欣与我从相识到现在，她还从未与我答过话！这是她跟自己说的第一句话！说明她将要原谅我了。遂欣喜地道；“只要能让小姐原谅，无论任何要求，我都答应！”

可欣心想，听父母说；这慕公子身手不错！便想看看她身手到底如何？但眼下没有一个武艺好的可以与其比试。正纳闷间！忽见水云阁外，有数百步台阶与南厢房相连！台阶虽不陡，但平常人上去，都会揣气不止，满头大汉！她灵机一动道；“那好吧！听闻慕公子你身手不凡！我到想看看，公子你体力和耐力到底如何！”

世南心想，这可欣小姐原来还想考验我，俗话说！美女自古爱英雄！我就露两手给她瞧瞧。遂高兴地道；“那好！不知可欣小姐要我与谁比试？”

可欣笑指那条台阶道；“公子你看！那台阶好歹也有个数百步，对你们习武的人来说；要蹬上去，那简直就是易如反掌！但你若要往返二十次的话，那就是难如蹬天！你若能坚持下来，那就充分证明你耐力超强！因此，考验你的耐力就是我对你的惩罚！从而我就原谅你！”

世豪心想，自己曾练功拼体力，那区区数百步台阶，别说是往返二十次，就是五十次也不在话下！只因自己很久没练，恐其不能完成……！

可欣又问道；“公子怎么啦！难道有难度？”

世豪听得可欣之言，似有担心自己不能完成似的！作为男人，在姑娘面前又岂能认输丢脸！遂胸有成竹的道；“哼！”不就是二十来回么，你看我的……！便像风一样往返数圈后，体力逐渐下降，变得越来越慢！小摇与郭森在水云阁里为其加油……！直到二十圈完时，世豪趴在地上，双目金花闪闪，揣气不止！

郭森过来扶起世豪，慕世豪高兴道；“跑完了，我终于跑完了！”

郭森无奈的道；“你高兴个屁呀！那可欣和丫鬟都已经走了。”

世豪一听，知道己已经上当失态了！心中大怒骂道；“可恶！总有一天你会乖乖是我的！”

可欣与小摇回到南厢房，可欣大笑那世豪道；“真没想到，那慕公子原来是一个草包！竟真的跑完了二十个来回……！”

小摇道；“小姐，难道你不觉得那慕公子有那么一点可爱吗？他为了能得到你的原谅，竟拼了命的跑了二十个来回，这么好的公子，反被你当成草包！我真为他所感不值也！”

可欣见小摇为慕公子说理，毕竟体罚那慕公子实属太过份，昨日之事，自己应当不予计较！遂翘着嘴皮道；“好拉！人家只是逗他玩玩而已，”

小摇高兴道；“哪小姐不生他的气了！”

可欣笑道；“看他哪傻样，我才不会呢……！”

世豪憋着一肚子气回到自己房间，可心里一直想着可欣！虽说自己被她捉弄恼怒，但只要能与她在一起，自己甘愿被她捉弄！遂对郭森道；“这可欣真叫人又爱又恨！”

郭森笑道；“看得出表兄你已经对那可欣动了真感情了！”

世豪双手紧握拳头道；“是有那么一点！虽说我在她心目中印象不好，但我会加倍怒力，直到真正拥有她为止……！”

却说慕世南一行，因天冲道长和马佑有伤在身！行程不能过快。时至午后，距华山还有四五十里程！路边有一小溪，溪水清澈见底！他们一行下得马车，在溪边饮水、洗脸。世南问天冲道长、马掌门伤势是否要紧！

二者齐答，“不要紧！”世南又道；“此去华山只有四五十余里路程！我们得加紧时间，争取在天黑之时赶到华山！”

众人从之，上得马车，继续前进！

行得二三十里，前面有三交叉道；左边官道，右边小道；商人游客通走官道直进华阴城，小道直上华山后岭！虽说以至华山下，因赶路要紧！各位也无心观窗外那延绵起伏的琼山峻岭！

此时，从小道上下来一位打柴老翁。步伐阑跚！

世南施礼问道；“老人家，此去华山走哪条路较快？”

老翁道；“走小路崎岖，马车难驾驶！，你们还是走大道吧！大道阳关，不像小道那样有贼人出没！”

世南心想，想不到，在这大派华山之地，还有贼人出没么？遂好奇问道；“小道怎么会有贼人！”

那老翁着实道；“公子，你是外地人，不瞒实言，最近传闻，这华山后岭有一株千年何首乌；能延年益寿，治百病！所以有很多贼人都来寻找！直到身上盘缠用尽，都没有找到！便出来打劫，以维持寻何首乌所需！”

慕世南心想，原来是这样，既然此道有贼人，那我就偏向此道行，也好会会他们！遂谢过那老翁，驾马车直往小道行驶！

行不数里，忽听得山中有响动！慕世南知道是那贼人盯上我们了！此地密林荫荫，巨柏参天！郝东大赞道；“想不到这华山竟这般雄伟！真是不可思意！”

慕世南笑道；“是啊！华山之雄伟，在于它气势磅礴，似有孤傲众山小之魄！这五岳中的西岳，可算是名副其归！”

郝东好奇问道；“二哥，听刚才那位打柴老翁说，这山中有什么何首乌！这何首乌究竟是何东西？”

世南回答道；“何首乌是一种难得的良药，而千年何首乌那更是奇异难得！华山山有灵气，何首乌最适合在此处生长！”

郝东点头道；“原是这样！”二人正言谈间，马车以至一处深凹处，忽然；从小道前方窜出三人，拦住去路！

世南知道，那就是适才那老翁所说的山贼！遂停下马车，静待他们如何行动？

兰青惊道；小姐，前面有贼人也！

点因心想，慕公子武艺高强！那三贼人应该不是慕公子的对手吧！遂拉开车帘观那三贼人动静。

四保二话没说，冲到前车来，准备与那三贼人大干一场！被世南止住，看那三贼人耍如何花招？

那站在中间的贼人，占弓搭箭，瞄准赶车的慕世南！左边那位提刀恶道；“此路是我开，此树是我栽。要想从此过，留下买路财！”

郝东微惊，那老翁说得没错；此地可真有贼人也！竟敢来打劫我等？

世南冷笑问道；“此处是华山派之地，不知阁下是哪一派的？为何在华山之地为非作歹！”

“废话少说，还不快逃命去吧！”那持刀者凶道；

慕世南大怒道；“岂有此理！”其声大如雷！当场将那提刀者吓得心头一颤。慕世南又道；“想要钱，那倒要看你有多大本事？”

中间那搭箭者，见慕世南毫无惧意！听他声如雷势，想必内功颇为深厚！便冷漠地道；“好！那我到要看看你能否躲得过我手中这只箭！”他瞄准世南咽喉。在箭头将要射出时；慕世南止道；“且慢！”

那搭箭者高兴道；“怎么，你害怕了！”

世南笑道；“在贼人面前，我从无怕字！我是想说；若我躲过你这只箭，你是否会让我们过去！”

那搭箭者道；“只要你能躲过，我绝对顺利的放你们过去！

世南道；那好，君子一言，驷马难追！不过我还有一个请求？”

那搭弓者收敛弓箭不厌烦地道；“死到临头，那就快说吧！”

世南笑道；“如果我躲过你了你的箭，那就请你从此离开这华山，从哪里来，就回哪里去！日后不要在做此类打劫之事！你能做到么？”

搭弓者心想，离开这华山到没什么问题，但让自己日后不做贼，那是怎么也做不到的。不过自己神箭可是从来没有失过手就看那小子是如何死的！遂一面叫好，一面搭弓；只听得“唆”地一声！箭头直飞向世南咽喉！瞬间，世南右手伸出，竟一把接过来袭箭苗！

那搭弓者大惊！好快的手法，本以为他会以闪躲来避开，却没料竟用手来接箭！此等功底，不是十年、二十年就会练成，他年纪轻轻，就有如此功底，真实太不可思意！我练神箭三十年，他可是第一个能接住我神箭的人！

慕世南道；“怎么样，阁下应该实现你的诺言了吧！”

搭弓者惊道；“那是……那是……！侠士如此神勇，何不留下姓名，予以铭记此训！”

世南笑道；“在下慕世南，兄台还真是信守承诺之人！在下佩服不已！”

“不敢当……！不敢当！”搭弓者道；“我立马就离开这华山。告辞！”言毕遂将离去，忽从小道前方赶来几华山派弟子。大叫道；“贼众，休走！在我领地为非作歹，岂能一走了事么！”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第十六章）三兄低华山

（十六）

三兄抵华山

那三人止步。华山派弟子便毫不客气，上前便提剑围攻那三人。

三人虽功底不错，但在众多华山派弟子的围攻下，个个难以得出。那使弓箭者，左手拿弓，右手拿箭；并无伤华山弟子之意！但华山弟子并未在意，反倒认为对方不堪一击。遂越打越起劲！使弓者大怒吼道；“真是岂有此理！兄弟们，给我上！”言毕，只见伏在世南二辆马车后的丛林中，冲出一伙人来！个个手提刀枪，向华山弟子攻去！

郝东坐在马车上心想，想不到这伙山贼还挺多的，今天可有好戏看了！

四报见华山派弟子个个剑法精妙绝伦，遂闻其师天冲道长道；“师父！这华山派剑法招招精妙，与我们青城派相比，到底谁会更胜一筹？”

天冲笑道；“华山剑法以精妙为主，招招凶险！而我青城剑法，主要突出一个巧字，以巧制胜！所以，二者剑派都各有千秋！”

四保又问道；“原是这样，那师父何时才教我青城剑法？”

天冲道；“你天生神力，根基不错，只要你能够下苦去学，我随时都可以受你青城派最上乘剑法！”

四保高兴谢过师父！

正当那伙贼众冲来之时，慕世南急止道；“住手……！各位请住手！”

众人且收手，一华山派弟子问道；“你是谁？敢阻我等擒贼么！”

世南笑道；“在下慕世南，适才我已经与那位兄太说好，从现在开始，他们就离开这华山。从此不在做贼！你等是否可以兄台我的份上，就放他们一马！也好给他们一个改过自新的机会。”

众华山派弟子一听，此人是慕世南，慕公之子，好歹也要给几分薄面！遂好说道；“原是慕少侠，只是这群贼人作恶多端，师叔翠柏要我等将他们一一擒回去，若就这样放走他们，那我们该如何回去跟师叔交代！”

世南道；“即便这样，那待我上山后，自然给他解释！还望各位兄台就此罢手，以图双方平安！”

那几华山弟子无奈，只好收手道；“那好吧！今天我就看见慕少侠的份上，放他们一马。”言毕，便催那群贼人道；“你等还不快走！”

使弓箭者施礼谢道；“多谢慕少侠相助，若有机会，它日我定当回报！就此告辞！”言毕，与众伙而去，

那几华山派弟子在前引路，早有人报上青眉掌门。青眉与岳翠柏、慕公夫妇、扬盛、智远、静慈去后山接应！

点因与兰青做在马车上，自离开京城后，二者生平从未感到如此自由过！原本自由的心态随着马车颠簸而上下跳动着。兰青问点因道；“小姐，我们上华山后，又该做何打算？”

点因沉默片刻微笑道；“华山风景秀丽，游人颇多！我身上还有些盘缠，就在那里开一家刺绣坊，让过往的游客买去做纪念！你看何如？”

兰青高兴地道；“对啊！小姐的刺绣的手艺那可是天下一绝！相信生意一定会很红火的！”

点因谦虚笑道；“那也未必，天下刺绣的人那么多，不可能每个刺绣人的手艺都没有我好！”

兰青道；“那我不管，反正我就知道，你的刺绣活是最棒的！”

此时马车以至后山山门。慕公夫妇、智远大师等前来相迎！世南跳下马车，高兴施礼叫道；“爹、娘还有各位前辈，有劳你们亲自相迎！晚辈我不胜感激！”

青眉高兴道；“慕少侠，你的事迹，智远大师和静慈师太都已经给我说过了，真是英雄出少年哪！”

世南谦虚道；“不敢，前辈们见多识广，而我只是一个刚出道的牛犊而已！还望各位前辈日后多加栽培才是！”

众人闻此，更是钦佩慕世南之为人！

青眉、岳翠柏、扬盛各自手扶长须暗叹这慕世南，虽刚出江湖，其声望就以超过武林中任何一个新生辈！真不愧是慕公之子；无论胸襟，气度都与慕公不相上下！想必日后定有大所作为！难怪师太，大师对他是赞誉不已！扬盛赞道；“想不到贤侄你不仅气度不凡，而且还如此谦虚；扬某我实在是佩服不已！”

这扬盛虽有闻慕公二子，但之前从未见过面，

世南听他如此之言；心中琢磨；他将自己称为贤侄，莫非……；遂问道；“前辈莫非是家父经常向晚辈提起的江南一品庄庄主扬伯父？”

扬盛扶须大笑道；“正是我也！”

世南高兴叫道；“扬伯父，只因你我初次见面，所以晚辈才有所失礼，还请伯父你多多包含！”

扬盛见世南尊敬长辈而不失礼节，高兴道；“贤侄你不必客气！你能说出我是谁，我感谢你还来不及呢！”

天冲、马佑下得马车，与皆众抱拳施礼道；“各位有劳了！”

慕公还礼道；“二位伤势还未痊愈，怎么就忽然来华山了呢！”

天冲道长见此人气度非凡，想必就是慕公了。遂道；“慕公有所不知，庞弃等唐门弟子料知不是慕少侠对手，所以就逃离京城，来助其师攻其华山派！所以我等问讯，也就不管那么多，先来助华山派退敌再说！”

众人闻此皆惊！

青眉惊叹道；“原是这样，孟龙本有伏牛派朱干相助，而今又多了弟子庞弃之力。虽人多气盛，但我华山派如今有慕公、慕少侠以及诸位正派友人相助，相信他们也难以得逞！道长和马掌门虽有伤在身，但也要尽此等相助情，凭道我感激不尽！从今日起，我华山派对各位的大恩，定当以刻碑铭记！日后当感恩图报！”

马佑叫道；“好！事到如今，我正派之众不合力一致，那更待何时！既然慕公在此，那何不推选他为武林盟主，好团结我等攻克强敌！”马佑本是粗人，说话也直。

众人闻此，无不点头赞成！

慕公本想与大家共同退敌，对盟主之位并未想过。毕竟自己年过半百，哪有心思参与更多的武林大事，更何况！夫人又不情愿自己涉足武林，只因事关重大，才有相助之意。在此事后，自己定会退隐江湖，从此再也不问江湖事！遂推辞道；“承蒙各位抬举！这盟主之位，我不能胜任，”

青眉道；“墓公德高望重，人心所望，这盟主之位，唯你才能当之无愧啊！”

慕公道；“各位好意，慕某我心领了！这盟主之位，关系重大，所以不能唐突！各位都知道，下月十九日，在少林寺召开群雄大会，以选出一位杰出盟主来，所以，到那时再说吧！”

众人无奈，只好放下劝说念头！

慕南天见世南身后立着四保与郝东，确实和智远大师所说的与众不同，遂问世南道；“这二位就是你在京城所结拜的异性兄弟！”

世南笑道；“是的，爹！”他拍着四保的肩道；“这是我大哥世保、埃及人士，别看他全身发黑，他可有天生神力！现在可是晴成天冲道长之徒！”

四保施礼拜道；“慕伯父，”

他又拍着郝东肩膀道；“这位是我三弟，是罗马商人，别看他文资彬彬，他可是一身是胆！即将就要成为智远大师属下的俗家弟子！”

郝东也施礼拜道；“慕伯父，”

慕南天高兴不已，大赞道；“好！真不愧是，英雄出少年，你二位的事迹我以听说过了，长乐门之事，还多亏了你二位相助！”皆众称是！

郝东向各位施礼笑道；“多谢慕伯父夸赞，佛语云，救人一命，受造七级浮屠！唐门狡诈，而大师和道长等人，侠义胸怀！拼死相救他们，乃是理所应该！”

慕南天笑道；“想不到你一个异族之士，也懂一些佛法！看来，你与智远大师是有缘不浅啦！大师和道长能收你二位异族之士为徒，日后你二位定能将佛法、道法发扬光大的！”

郝东、四保见慕伯父虽有霸气之势，却还如此和谐可亲！二者之心既感佩服，又感温欣！在这异国之地，能与这么多英雄豪杰结识，实在是福分不浅！郝东笑道；“慕伯父过奖了……！”

青眉道长道；“正所谓！少年心高，你们三兄，相信日后定能在江湖上有所作为！”

慕公又见点因，相貌无比俊俏！遂问世南道；“这位姑娘是！”

慕世南不知该如何回答。遂只好介绍道；“这也是我在京城朋友，她叫点因，那位是兰青，他俩自小身世可怜！现在又无家可归！所以我也将她俩带来华山了！”

慕公与夫人反解其意，还以为她是世南在京城所结识的未婚媳妇！只因在众人面前不好说而已！见点因兰青向自己施礼道；“慕伯父、慕伯母！”慕公与夫人之心更是高兴，慕夫人赞道；“好俊俏的姑娘！既然你俩无家可归，那日后就跟我一起回慕南山庄，住在我家吧！”

点因心想，自己姑娘家的，哪能随随便便住进别人家，事情传出去多不好啊！还是自己开一家刺绣坊好些！但在众人面前，慕伯母美意，自己该如何拒绝？只能等到有闲时，才单独与她说清楚吧！遂谢过慕夫人。

慕夫人又问世南所牵着的小卓道；“哎哟……！这小姑娘蛮可爱的，来……奶奶抱抱！告诉奶奶，你叫什么名字！”

小卓笑道；“奶奶！我叫小卓，我婆婆去世了，是大哥哥收养了我！”

慕夫人闻此，又惊问道；“那你娘亲呢！”

小卓又道；“我娘亲跟我爹都以不在人世！”

慕夫人见小卓既懂事，又听话，心中自是喜欢不已！可身世竟如此可怜！自己自是同情。心想，世南有情有意，这跟他爹及其相象！王妹有世南此子，应该可以瞑目了！遂安慰小卓道；“小卓乖！以后就住在奶奶家里了，让奶奶护着你！”

小卓高兴道；“谢谢奶奶！”

此时天色渐暗，岳翠柏道；“好了各位，时候不早了！我们还是先上山再说吧！”

众人一同随青眉、岳翠柏上得山来！此时，华山派以备好酒菜，款待众义士！为世南三兄弟以及天冲马佑接风洗尘！

青眉、慕公、世南、四保、郝东、扬盛、智远大师、天冲道长、静慈师太和马佑掌门同坐一桌。岳翠柏、慕夫人、其女雪儿、慕世豪、点因、兰青、扬夫人、可欣、可凡、小卓同坐一席！慕世豪见其弟世南大败庞弃而得如此人望！心生嫉妒而不胡！遂忍住心中怒火对慕夫人道；“娘！我胃口不好！你等且慢慢享用，”言毕，遂冲冲离去！

可欣心想，这慕公子难道是在生我玩弄他之气么！真没想到，他竟如此小气！

慕夫人心中琢磨，这世豪定是又为世南之事而嫉妒心起，见他怒气冲冲而去，慕夫人向众失赔道；“各位请慢用，我去去就来！”

在旁的扬夫人问可欣道；“世豪他好象有怨气在心，是不是你今天得罪他了？”

可欣不好意思地道；“我只跟他开了个玩笑而已，没想到他竟这般当真！”

却说世豪出得大厅，慕夫人也跟了出来，问道；“怎么心情不好！”

世豪沉气叹道；“不是，真是我胃口不好！”

其子之心哪瞒得过这慕夫人，慕夫人摸着胸怀道；“我看你不是胃口不好，而是这里不舒服！”

世豪无言。

慕夫人又道；“怎么，是因世南之事而不高兴！兄弟之间，心怀宽广一点，要相互理解，相互支持！世南母亲走得早，但你们俩都是我的儿子，所以我不希望你们俩有什么矛盾！

世豪道；“娘；我并不是嫉妒世南，我而是生爹的气！去长乐门，他为什么让世南去，而不是我！若我去了，就不只是大败庞弃那么简单；我还要了他的人头！”

慕夫人心想，听他此言，似有心高气傲之味。还是夫君说得对，这孩子是该调教调教了！遂道；“你也别那么说！凡是不要总以为自己比别人强！得量力而行。你脾气这样，别说是你爹，就是我也不敢将去救人的重大事情交于你去完成！世南虽然比你小，但他做事比你沉稳多了！”

世豪闻此，心中更是怒火！为何人人都说世南好！自己又有哪一点比不上他！遂冲着慕夫人道；“好了娘；我有些困了，你自个儿去用餐吧！我去休息了。”言毕转身而去！

慕夫人摇头叹道；“如此德行，该如何教育！”无奈……！此时，雪儿也跟了出来，见哥以了无影踪。遂问道；“娘！哥呢？”

慕夫人摇头叹道；“你哥一意孤行！不知悔改，发脾气走了！”

雪儿惊道；“这哥也真是的，他胃口不好，就不要扫了大家的兴嘛！”

餐后，慕夫人独自回房，心中为世豪之事而闷闷不乐！点因前来拜访，见慕夫人心事重重。遂问道；“慕伯母有心事，”

慕夫人叹气道；“还不是为了我那不争气的世豪而烦！”

点因见慕夫人年纪虽近六十，可相貌一点业不显老；遂安慰道；“慕伯母不必如此难过！听人家说，烦闷之人易变老，慕伯母相貌如此年轻，还是少烦恼的好！”

慕夫人笑道；“我都年进六旬，还年轻么！”

点因微笑道；“慕伯母肌肤光洁，脸上毫无皱纹！那像是进六旬的人！”

女人都爱美，慕夫人闻得点因之言，心情自是舒阔些；遂高兴笑问道；“是吗？你这丫头可真会说话！听世南说，你的身世很可怜，你可否讲给慕伯母听听？”

点因着实叹道；“其实我是孤儿，无父无母，是京城春月楼的张妈妈将我抚养成人！教我读书、写字！”慕夫人闻得她是在春月楼长大，心头一惊！点因又道；“可就在前几日，我为保自己不受蒋翰侮辱，而与他结仇！多亏慕公子救了我，并求得张妈妈放我自由身！所以我无处可去，就随慕公子上华山来了！”

慕夫人心想，这点因原是春月楼之人，虽还未被玷污，但世南与她之事，若传了出去，岂不丢了自个名声！

点因见慕夫人未答理，便知其心正为此是所虑。遂又道；“其实慕公子也知道所谓名誉的重要性，可他还是要坚持求得张妈妈将我放出来。我知道，他不是为了我，他而是为了他自己做人的原则才如此！”

慕夫人心想，这世南重情重义，从不因任何事情而违背自己做人原则！点因虽系青楼女，但她甘于与别人结仇，都不负自己身体，可想她是知廉耻，懂珍爱的好姑娘！世南若不救她，就是不尽仁义的伪君子！点因如此可怜，自己应该同情才是，虽说个人名誉重要，但自己也身为女人，深深懂得，女人一世幸福最重要！遂感叹道；

“原是这样，点因，既然你已经无家可归，那何不留下来，就做我的干女儿吧！不知你是否愿意！”

点因自是愿意，但为其慕家声誉，只有推辞道；“多谢慕伯母美意，点因我不敢接受！”

慕夫人疑惑问道；“为什么？”点因实告道；“因为我生为青楼女子，若做了你干女儿，就会影响到慕伯母你一世声誉！所以我不愿。”

慕夫人见点因善解人意，真讨人喜欢！名誉固然重要，但作为一个好人更重要！若一个人称不上好人的人，他名誉固然不好！点因如此可怜，自己何尚不给她一个家的温暖和一个母亲的疼爱！遂微笑道；“你这孩子，说那里话！若你不愿意的话，总有一天，我的声誉就会大失殆尽的！”

点因疑惑问道；“那怎么可能呢？”

慕夫人笑道；“你想想，就连一个青楼女子都拒绝做我的干女儿，那我还有什么声誉可言！”

点因大悟，慕夫人又道；“怎么了，还不赶快叫我干娘！”

点因无奈，羞答答地叫道；“干娘……！”

慕夫人笑道；“这还差不多！”点因又道；“干娘，其实我来是有事情与你商量的！”

慕夫人问道；“不知有何事？”

点因道；“这华山下，是洛阳到京城的必经之路，商贩数多！而这华山上，风景秀丽，游客颇多！若在此处开一家刺绣坊，相信生意一定红火！”

慕夫人心想，原来点因是想在此开绣坊遂问之！

点因点头道；“恩！我出春月楼什么都不懂，就只懂刺绣活。所以就趁我现在还有一些盘缠，就在此地开一家刺绣坊来维持生计！不知干娘是否有意见”

慕夫人心想，这点因竟还会刺绣，如在此处开一家刺绣坊，生意固然不错；但我在岳阳，她在这华山，中间相隔千里，以后该如何相见！遂道；“此地人来人往，开店生意红火，但是你在这里人生地不熟，无人照应！不如你跟干娘一起回岳阳，就在岳阳开一家绣坊，相信生意定不比这里差！再说，如果干娘想见你的话，也方便一点！也好相互有个照应。”

点因心想，干娘说得有理，但自己岂不又要麻烦干娘了，再说慕公子对我有相助之恩，若我们相隔甚远，该如何相报！遂答应了干娘要求！

却说世南回房休息，心中一直在想，大哥世豪一向争强好胜！适才他定是因我大败庞弃，救出天冲道长和马掌门一事，而心中不乐！故才借胃口不好……！毕竟兄弟一场，好事生嫉妒是再所难免的！大哥有此心，自己应当谅解才是！相信此夜大哥难以入睡！不如前去探望探望。也好消除他对我的嫉妒心，增长兄弟间的情感。他独自来到世豪房间，见灯火未灭；遂敲响房门。

世豪与郭森正在商量世南之事，忽听得有叩门声。

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第十七章）险叹华山绝

（十七）

梦醉摘星台

却说世南怀着失落的心情，只身来到摘星台。仰望朗朗星月叹道；“同是同宗后，何必这无情！我与大哥难道真的是水火不容么！我不知道自己是否该逃避，还是该原谅他……！”

晚风掠过摘星台，掀起他的长襟飘飘，世南便觉一阵凄冷；他长叹一气！忽一坛花雕香，优美诗歌，动情音调打断了自己思绪！

孤夜飞愁言，

何奈月不知。

要问何解愁，

花雕最深思。

借住月光，世南视之，原是点因！遂惊问道；“怎么是你！”

点因微笑道；“我见你经过我的房间，神色悲愁，所以就跟了过来！没想到，你出身世家！还有这么多烦恼！”言毕，遂将花雕酒递给世南！

世南接过花雕叹道；“世上何人均无愁，只是无人相诉而已！这壶花雕酒还真和我意！谢谢你，点因！”言毕，遂痛饮一口！

点因看着世南，孤身是那样惆怅，唯独痛饮心凄凉！她之心中也为之难过起来！看着世南那般悲愁，自己才知，无论多么成功男儿亦有悲伤时！世南痛饮后又道；“好酒，看来这花雕，还真如你诗中所描绘的那般深知我心中愁！”

点因微笑道；“喝酒消愁，愁更愁！我写这首诗，主要描绘心愁之人对酒的一种依托，就像慕公子你一样。酒醉如梦，梦醒岂不又要面对心中愁么？”

世南没料点因竟如此好文采！心中佩服不已。遂道；“点因小姐所言，使我大梦初醒，我知道自己该怎么做了！”

点因闻此瞑眼一笑欣慰道；“朗朗夜空，星月皎洁，晚秋凄风，何动星月！”

世南知道，点因此言意欲为何！而心中自叹问道；“点因小姐你可知道此处是华山何地？”

点因微微摇头道；“不知道；难道慕公子你知道？”

世南沉着笑道；“此处就是华山著名景点摘星台！”

点因微惊，新奇问道；“摘星台，这名字可真新奇！我曾经也有听说过！”

世南笑道；“的确是新奇！因为这里是距天最近的地方，一伸手就能够摘下很多星星来！”

点因微笑问道；“是吗？那你帮我摘一颗看看！”

世南微微笑道；“我还没那么高，等我再长高一点再说吧！”点因闻此，低头偷偷微笑……！世南又道；“其实这摘星台之名，只是古人对这华山的一种比喻而已！说明这华山很高，站在上面就能将满天星辰摘下来！所以，才将此取名为摘星台！”

点因微笑问道；“那慕公子你曾经来过这华山吧？为何对此处这么了解！”

世南笑道；“是华山弟子告诉我的！”

点因道；“原来如此！那公子你可否听说过，这摘星台还有一个来历？”

世南惊问道；“不知是何来历？”

点因微笑道；“有人说；天上的繁星都代表我们每一个人，繁星越亮的，就代表那个人越有威望！相传三国时候的司马懿，就曾悄悄地在此处施法，将诸葛孔明的天星，移了个位；就导致孔明先生三月后病逝于五丈原！从此之后，有人就将此地称为移星台；后又改叫摘星台！”

世南闻此，遂玩笑问道；“原是这样，那要是我将牛郎星也移一下位呢？”

点因荡然一笑道；“那织女不恨死你才怪！”二人相视而笑！

世南感叹道；“只可惜！天下第一智，者孔明先生致死也不知道，自己天星以被人移动过！”

点因道；“其实这只是一个传说而已！传说是不必可信的……！”

秋夜幽幽，凉风飒飒！二人诉言至深。世南送点因回房后，正整待休息。慕夫人送来莲子羹！

世南见娘这般大夜给自己送来莲子羹，心中感动万分！遂惭愧地问道；“娘！怎么这么晚了你还没有休息！还给我做了莲子羹！”

慕夫人慈祥地道；“你呀！都这个时候才回来，还好意思说我！娘我可不比你，娘我白天有的是时间睡觉！”

世南拿来靠椅让娘坐下，乖乖地道；“是的，娘！孩儿知道了，以后早些睡觉就行了嘛！还害得娘这么大夜给我熬莲子羹！”

慕夫人将莲子羹递给世南道；“这就对了嘛！从小到大，你每晚都要喝一碗莲子羹才能够睡得着！你就赶快将它喝了吧！好早些睡觉！”

世南接过莲子羹，谢过娘后；一勺一勺喝在嘴里，甜在心里！是啊！从小到大，娘日日夜夜，不知疲倦地为自己送羹！令自己感到无比幸福！他虽不是自己生母，但却比生母都还可亲！他感叹道；“真好喝……！难怪我在京城那几夜睡不安稳，原来就是没有喝到娘给我做的莲子羹！

慕夫人微笑道；“好喝就慢慢把它喝完，不要急，慢慢喝！”世南大口大口喝起来！慕夫人见世南喝羹之样，甚似孩子般对母亲的一种感激之情！但世南已经长大成人，是该谈婚论嫁的时候了！遂对世南微笑笑道；“世南，你跟娘说实话，你中意点因吗？”

世南闻此，心中一愣！遂问道；“娘，你怎么问这个问题？”

慕夫人笑道；“呵！还不是关心你的将来嘛！”

世南不好意思地道；“其实点因小姐，不仅漂亮、才艺出众、而且知书答礼、善解人意……！”是一个好女孩！

慕夫人道；“想不到你还蛮了解她的嘛！从你适才的表情中我就知道，你对她肯定有那么一点意思！”

世南红着脸未言；继续喝莲子羹！慕夫人又道；“其实，当我第一次看见点因姑娘的时候，我就打心眼里喜欢她！虽说她出生、来历、身份不好！但她本人诚恳、纯情，这令我大为感动！你自己要把握住哦！像她这么好的女孩，世间很少！”

世南道；“知道了娘！你就去睡吧！这些事情我自己会处理好的！”

次日清晨，鸟语惊人醒，云雾漫山头。这华山正是修身养性之绝好之地！世南早起，上山晨练，却见天冲道长正在授大哥四保青城剑法。四保虽是初学，但对其剑法招式一学便会！似有很高的武学天赋！引得天冲道长在侧扶须点头，暗自感叹！

世南惊喜不已，这青城剑法精妙绝伦！不是一朝一夕就能够练成的，但愿大哥他不要半途而废，坚定信心，争取时早以学得绝技，好为武林除害！但见他师徒二人都在兴头上，自己更不好打搅！变绕道沿崎岖山路，往聚仙台而来！

传说这聚仙台可是神仙相聚之地！四面风景奇秀，仙气终日环绕！正是晨练的最佳去处！

世南到达聚仙台，却见聚仙台前，有二小姐观景，身形多娇、优雅动人！

再说这二女，正是扬可欣与其丫鬟小摇。二者都不惜因这华山之美，而大清晨前来欣赏！她俩一见道墓世南英俊潇洒、相貌堂堂！又是大英雄！心中自是爱慕！只因昨晚聚餐，二者各坐一席，背背相交而无法看清对方真容！但见世南以近几身，遂施礼叫住道；“想不到慕公子你竟如此有雅兴，也是前来观这华山景致的么？”

世南见此二小姐，正是昨夜聚餐时所见过的那俩姑娘，但不知其来历称呼；遂回礼问道；“不是！我只是想找个地方活动活动经脉而已！不知两未小姐是……？”

可欣介绍道；“我叫扬可欣，扬盛乃是我家父！”

世南惊道；“原是扬伯父之女儿！恕我冒昧，失礼之处还请小姐你多多原谅！”

可欣高兴微笑道；“哪里……！想不到公子你竟这般刻苦，难怪武艺那么高深！

世南笑道；“扬小姐过讲了！其实华山是一个修身养性、习武练功的绝佳之地。反正我现在正处华山，所以就前来试一试！”此时；世豪与郭森至，正见世南与可欣所谈甚欢，心中自是酸醋涌出！心想，真是冤家路窄，这世南该不是想勾搭自己心意的女人吧！为保持君子之风，遂前来招呼道；“原是世南，你怎么也有如此雅兴？前来欣赏华山之景！”

世南见世豪一脸笑容，心想，大哥今日心情不错，难道昨夜之事，他以想通而不在生气了么？遂施礼道；“原是大哥，我只是前来晨练而已！”言毕，却料世豪全未理睬自己，似傻狗一样前去招呼可欣；温柔地道；“可欣……！听说这华山之巅，日出非常漂亮……！”

可欣惊问道；“是吗？”

世豪笑道；“那是当然……！”

可欣心想，日出无穷美，代表新的一逞开始！若自己能跟心仪的人一起去看日出，那该有多么浪漫！他双目望着世南；很想世南能够开口带她一起去看日出！

可世南此时心情稍沉，还以为大哥不在生气了，与自己搭话，原只是在可欣面前做做样子，以显出自己君子风度而已！

世豪急崔道；“太阳马上就要出来了，走可欣，我带你去看吧！”

可欣很是不愿，但世豪连拉带哄，才将她带走！

郭森冷笑着警告道；“这可欣小姐可是大公子世豪所中意的，你以后少与她搭讪！”言毕，遂扬长而去！

世南返回自己房间，闷闷不乐……！忽闻得厢房外，传来一阵欢笑声，他打开窗户，只见三弟、与点因、兰青、小卓正坐在池塘小亭里闲聊！遂出得房间，前来相问道；“你们在聊些什么，谈得这番高兴？”

郝东笑道；“二哥！其实也没有什么！我只是在跟她们谈谈；我们三兄大闹长乐门之事！”

小卓笑道；“是呀！大哥哥，你好厉害！竟让那个叫蒋翰的恶霸脱光了衣服，又让黑哥哥痛打了一顿，给我婆婆出了气，我要谢谢你呢！”

世南抱起小卓笑道；“小卓，大哥哥答应你的事情，就一定能做到！对那些坏人就要严惩不殆！”

点因道；“好啦好啦……！各位还没有吃早餐吧！今天，我与兰青高兴，就去给你们做一些早餐吧！”

郝东与小卓高兴道好；

此时！四保练剑归来，忽听点因之言，遂急叫道；“别急……！别急！还有我呢！可别望了我那一份！”

点因道；“好啦！人人都有！”

世南问大哥道；“大哥，今天学了些什么经典剑法？”

四保高兴道；“我们青城剑法的确不凡，我今天所学到的也只是一小部分而已！”言毕，遂提起手中剑，来回挥舞炫耀道；“这是青城一绝，天师剑法中的仙人指路、舍身揽月、青瀑直下……！”

世南高兴道；“好哪……好哪！你不要在炫耀了，若被你师父天冲道长看见了，那你就惨了！”

四保疑惑问道；“为什么？我又没有做错事！”

世南告知道；“大哥你有所不知！在我们武林，各门各派的武艺绝学，都不是随便拿出来炫耀的；一防被别人偷学，二防伤到别人！所以你可要千万谨记！”

四保大悟道；“原是这样！幸得有二弟提醒，”

郝东无奈叹道；“大哥可好了，都已经练成天使剑法，再过两天，就是武林高手了！而我呢，还是老样子！”

四保道；“三弟别急，等你去到少林，凭你的资质，相信用不了多久就会学得少林功夫，而且绝对会不比我差！”

世南也安慰道；“是啊三弟！你可千万不要恢心，要相信自己，争取我们三兄日后在武林中更有作为！”

郝东点头……！

却说点因做好早餐，跟干娘慕夫人送去！正见慕夫人在梳妆打扮；她从铜镜中见到点因到来，遂高兴问道；“是点因吗？快来给干娘看看，这枚金簪插在哪儿最合适！”

点因接过金簪，帮干娘插上问道；“插在这里，好看吗？”

慕夫人满意地点点头！点因又道；“我猜想，干娘你都刚起床！所以作了些早点送过来，请干娘品尝品尝，是否合你胃口！”

慕夫人笑道；“好啊！真没想到，我这干女儿可比我那懒丫头雪儿要孝敬多了！养她这么大，她还从来没有给我做过早餐呢！”

点因微笑道；“是吗？家里面那么多仆人，那雪儿姐做了也是多余的嘛！“

慕夫人笑道；“但是，那不一样吧！不管味道好不好，都是她的一片心意！”言毕，又见点因所提来的早点惊道；“你这是绿豆糕、和糯米糕吧！我最喜欢吃绿豆糕了！”

点因道；“是吗？这里还有银耳红枣羹！既然干娘喜欢，那我以后天天做给你吃！”

慕夫人赞道；“一看就知道很好吃！”遂尝了一口惊道；“恩！真的很不错！你也尝尝吧！”

点因笑道；“不了，干娘，我马上还要给世南他们送去，”

慕夫人道；“那好！那你就去吧……！”

却说可欣与世豪一道看完日出回来，心中一直遗憾，未能与世南一道去看日出！虽说自己与世南才见一次面，但自己却对他有一种说不出来的好感！难道自己以对他有……！正思量间，忽听有人在池塘边的小亭里欢笑闲聊！她止步观时，正见有几人围着世南与一小姐下棋；不时传出阵阵叫好声！可欣很是羡慕他们这样欢聚场合！因为自己从小到大，除了和小摇外，还从未像他们这样，有这么多朋友一起玩乐！她心中自是悲叹！不知不觉中，自己以至小亭！只听得世南赞那小姐道；“想不到，点因你棋艺竟如此之高！令我连丢两局！”

点因微笑道；“不是吧！是公子你未尽全力而已！要不再来一局！”

“那好吧！”世南道；正重新整待对栾间，世南见可欣到来，

她向各位施礼打搅道；“看你们玩得如此有兴！我来此不会打扰你们吧！”

世南道；“不会，那不如我们一起玩吧！”

可欣当然愿意遂高兴道；“那好！但不知这几位是……！”

世南将点因、四保、郝东、兰青、小卓一一介绍完毕后。可欣也介绍了小摇！

世南邀可欣下棋，可欣道；“还是慕公子你下吧！我在旁观看就行！”

世南举棋与点因对栾。点因心想，看得出这可欣小姐对世南很有意思！大家同为女人，其心思自己怎能看不出来！虽说世南棋艺不如己，但在人家可欣面前，总不能让他丢脸吧！可转念又想，自己也中意世南，若自己让得这盘棋，会不会使那可欣更加欣赏世南呢？点因之心很是矛盾！毕竟，男人颜面最为重要！作为女人要识大体！当让世南在朋友面前赢得此局，而不失男人独特的自信感、和对方的尊重！她举棋漏出空挡，放世南轻松赢得此局！

世南高兴道；“想不到点因小姐没有注意到这一步棋，是我侥幸……！”

点因微笑道；“哪里……！是慕公子你棋艺有所进步而已！这盘棋，我自甘认输！”

郝东在旁称赞道；“真没想到，你们大唐人竟能发明出如此深奥的棋局来！真叫人佩服！”

世南笑道；“这只是我们大唐人休闲文化的方式而已！文人爱饮茶、下棋！而武者爱骑马、狩猎！”

郝东点头道；“原是如此！”

岳翠柏正巧经过，见几人所谈甚欢！遂前来招呼道；“慕少侠，想不到你几兄弟如此有雅兴！在这小亭畅谈；岂不辜负了这华山的大好景致？”

世南施礼问道；“原是翠柏前辈；这小亭幽雅别致，四面湖水环绕！此等景致难道不好么？”

翠柏笑道；“是吗？此处虽雅！但对我们华山来说，此景也只是庸俗而已！若各位真想一睹华山景致的话，那不如到华山北峰去看看吧！俗话说；华山天险，自古华山一条路！不上北峰就不算到过华山！”

众人闻此大惊！北峰真有那么险么？郝东惊喜地道；“是真的吗？那我到要看看这天下第一险山，究竟有多险！”

世南辞别翠柏，与郝东、四保、点因、兰青、小卓、可欣、小摇一同向北峰而去！

世豪见可欣与世南等人一同上北峰；遂与郭森跟了出来！

来到青柯坪，众人止步观望雄势挺拔的北峰，感叹不已！郝东惊道；“真乃高不可攀也！”众人手牵手背贴岩壁，头顶岩石，在悬崖中间一步一步向前移动！行至中央，脚下悬崖万丈！几女流之辈，吓得心脏蹦蹦直跳！遂不敢向下视之，纷纷闭上双目，慢慢向前移动！

上得苍龙岭，众人感叹不已！点因作诗感叹道；

玄天何造就，

鬼门啸幽灵！

北峰唯一路，

七魂失五魂！

世南叹道；“是啊！自古华山一条路，的确是名不虚传！”

郝东高兴道；“这华山之险，我算是亲身体会到了！的确令人惊心动魄！”

兰青担心道；“怎么办！等会儿我们返回的时候，岂不还要沿此路走么？我好害怕……小姐！”

可欣微笑道；“想不到点因姐还会作诗！真令我佩服不已！”

点因微笑道；“可欣妹妹不必如此，见这北峰险境，令我突发灵感而已！”

可欣高兴笑道；“真是太好了！能交到你们这群文武兼备的朋友，是我最大的幸福！”

此时；四保惊叫道；“大家快来看……！这条路比适才那条路还有险上数倍！”

众人一惊！遂去看之！好一条连接北峰的刃形山脊！旁有一石碑，精纹细雕“苍龙岭”三字！因岭呈苍黑色，势若游龙而得名！两侧悬崖万丈，人若要去北峰，便待无风之时，骑在岭上，慢慢向前挪动才能去到北峰！

点因又生灵感作诗道；

卧龙脊上行，

纵仙也惊魂！

何奈己凡身，

一睹尽失魂！

众人无不叹止！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第十八章）北峰现奇草

此时，世豪与郭森赶到，见皆众畏苍龙岭之险而止步；遂走上苍龙岭自夸道；“这华山虽险，但对一心想要征服它的人来说，这根本算不了什么！”言毕，遂让郭森留下，自己走给大家看，以显自己武艺精深！

此时，风正大，很容易将人吹翻在悬崖下！世豪徒步顶风而行，不多时，便走了过去！又施展绝顶轻功，呼呼飞了回来！

郝东与四保吃惊！想不到，他也有如此高的功底！

世豪炫耀道；“这华山也没什么特别的嘛？来……！可欣，让我带你过去！”言毕，未等可欣允许！遂抱着可欣呼呼走了过去！

可欣望着世南等人，用手使劲捶打世豪叫道；“放开我……！快放开我！”

世南担心众人安危，遂道；“各位，此地风大，为各位安全着想，不如我们等风聚下来才过去吧！”

四保道；“不行二弟，你看，你那大哥如此嚣张！实在是太轻视你这为弟了，难道我们三兄还输他不成！他敢此时过去，我等又有何不敢！”

郝东也道；“就是嘛二哥，就是爬，我也要爬过去！”

言毕，遂与四保一同骑在苍龙岭上，慢慢向前挪动！

世南见二兄有这般骨气，心中自是为其高兴！遂高兴道；“那好！不过请大家一定要多加小心！”言毕，便蹲下对小卓道；“小卓乖，你就在这里等大哥哥，等大哥哥将点因姐姐送过去了，才过来带你过去！”

小卓点头赞成！

世南牵住点因踏上那窄窄苍龙岭脊脉，脚下悬空，侧面大风呼呼！点因微闭双目，恐见得悬崖壁直，而心慌眼花！行至中段，风声更大！点因脚下一滑，差点跌落悬崖！幸得世南眼疾手快，一把将点因拉住而拥入自己怀中！点因蹦蹦快跳之心，很快就平寂！躺在世南怀中，看着世南那张沉稳英俊面容，很是感到安全！世南看着点因，安慰道；“不要怕！有我呢！”言毕，遂抱起点因走了过去！

世南返回接小卓，点因之心竟感幸福！对世南之情，更是爱入心扉！见世南冒险，遂担心地道；“慕公子，你要小心点……！”

可欣见世南抱着点因过得苍龙岭，心中很不是滋味！怪就怪那世豪，为何总在不该出现的时候出现！

兰青、小摇见自家小姐都以过了苍龙岭，二人放纵胆量，也跟着四保，郝东骑在苍龙岭向前挪动！

不多时，世南又将小卓背了过来；点因问道；“小卓，你害怕吗？”

小卓摇头道；“我不怕！有大哥哥呢！”

却说慕公正在房间看书，慕夫人入来。既爱又恨地指责道；“你呀！一天就知道看书、议事，对几个儿女不闻不问；天底下哪有像你这样做父亲的！”

慕公拿着书疑惑笑道；“儿女怎么啦！不都好好的嘛！”

慕夫人见其夫不解其意；遂提醒道；“他们是很好！但他们都以经成人了，我们做父母的也应该为他们做做打算才是！而你却不把这当回事？”

墓公此才大惑笑道；“家中不是还有你么？儿女之事做父亲的又怎么好安排？”

慕夫人道；“你呀！就知道死要面子！世豪与世南兄弟不合，难道你也不管么？”

慕公放下书叹道；“世豪脾气乃是自小酿成！我何尝没有劝过他，但他对我之言不但不听，反而还与我赌气！你说我该如何是好？”

慕夫人叹道；“为何世豪就那么不争气呢！你看世南多懂事，多孝顺！你呀以后还要多多跟世豪谈谈心才是？让他明白，所谓兄弟情份有多重要！”

慕公点头；慕夫人又道；“你觉得那点因姑娘如何！”

慕公称赞道；“点因很有礼貌、知书答礼、是个好姑娘！夫人突然问起她到底有何意？”

慕夫人微笑道；“我只是见她可怜；而同情于她！既然你都赞赏点因是个好姑娘！那不如我们招她为义女吧……！”

墓公闻此，扶须高兴笑道；“既然夫人都如此说了，我也没什么好说的！”

慕夫人见慕公如此高兴，是因为他不知道点因出至青楼，若他知道了，不知有何生气！反正此事时早都会被他知道的，还不如向他明说得好！以防以后枉生事端；遂道出点因来历来！

慕公闻此大惊生气道！“想不到这么好的女子竟是来自青楼！这入赘义女之事我不同意！”

慕夫人冷笑道；“你啊！我就知道说出来你一定会看低她；俗话说的好，出淤泥而不染，曜青莲而不忧！点因虽出自青楼，但她依旧冰清玉洁，楚楚动人！此等有良知，懂珍爱的姑娘，应得到尊重才是！”

慕公点头叹道；“还是夫人说得有理，这点因能有今天也不易啊！但至于招为义女之事你就免提了！”

慕夫人见慕公语调如此坚决，遂微笑劝道；“既然夫君都如此说了，那我也没什么好隐瞒的！我告诉你；我以经收得点因她为干女儿了！”

慕公闻此大惊道！“哎呀夫人！这么大的事，你为何就不与我商量呢？点因她虽是纯洁！但她始终背弃不了青楼女子的恶名！收她为干女儿岂不坏了我慕家名声！”

慕夫人见慕公如此爱名誉，遂气道；“你呀！为何名誉对你就那么重要？”慕公对墓夫人之言是气而不言！慕夫人无奈，使急降法道；“那好！我立马就去与点因断绝母子关系！看江湖中人，如何说你拒绝收一位身世可怜的青楼女为义女！”言毕遂假装离去。

慕公心想，夫人说得既是，反正事以至此，若拒绝，反令江湖中人说我无情无意！便止住劝道；“好啦……夫人！既然已经收了，又何来反悔之意！其实点因身世，我已不会放在心上！”

慕夫人听得夫君此言，心中暗笑！遂严肃地道；“那既然夫君同意此事，就这样定了！”

慕公无奈道；“同意，夫人都做主了，我还有不同意的么！”

慕夫人微笑道；“那好，既然夫君以同意，那我就实话实说吧！其实这几天来，世豪与世南兄弟不和，由于家庭原因，我担心世南心中会想，偌大的慕家唯自己最孤独，而世豪就会看在世南在这慕家没有人为其说话的份上，更会对世南不利！世南是一个自尊心很强的人，若两兄弟反目成仇，那我们慕家岂不是要大乱么！世南可是我从小捧在手心里长大的，我可不愿看到他自感孤独！更不愿看见他俩兄弟反目成仇！所以我收世南最好的朋友为义女，就是要让世南从此不再感孤独，因为在这慕家，自少还有点因在背后为世南说话！这样做，也好让世豪收敛收敛他对世南的那种轻调看法！你看我所想的周到吧！”

慕公听毕，大喜赞道；“的确周到！快……快叫慕籍通知慕家上下，让其都知道点因以是我慕南天义女，日后，家中任何大事、小事她都有权参加！”

再说世南与点因过得苍龙岭，大哥与三弟还骑在苍龙岭上，慢慢向前挪动！世豪与郭森见此嘲笑道；“什么大闹长乐门的英雄，原来竟是两只爬着走路的乌龟而已！”

郝东见世豪嘲笑自己与大哥，遂反讽刺笑道；“哼！如果我们是乌龟，那你就是癞哈蟆！人家可欣小姐不想跟你一起过去，而你却要赖着把别人拉过去！这就叫做癞蛤蟆想吃天鹅肉，不要脸！”言毕，便过得北峰来！

世豪闻此大怒！心想，这俩人，武功低微不说，竟这般侮辱自己！真是可恨道！“你……！”

可欣闻此捂嘴偷笑；心想，这慕世豪被骂癞蛤蟆乃当之无愧！时常搅乱自己与世南接触！

郝东见世豪心有所不甘，遂又道；“我怎么了我！你个癞蛤蟆难道还不服气么？”

郭森一旁忍无可忍大怒道；“臭小子，敢在你爷爷面前大言不惭！看我今天非打烂你俩舌跟不可！言毕遂使掌向郝东袭来。

四保见此，便挥拳迎击！二者相斗约么十于回合，郝东见大哥如此神勇！而暗自叫绝！想不到大哥练剑才一天，身体可比以前灵活多了！毕竟郭森也不是等闲之辈，四保能与他相斗十于回合，还算是进步不少！

郭森见四保还有几手，便收掌改使右拳猛袭其咽喉！四保有一身蛮力，使拳迎击！二者拳面相交，阻力反弹；各自后退数丈！郭森大惊！想不到这黑鬼功力竟如此深厚！他俩提着软绵绵的手，都不能使劲动弹！

世豪见二者不相上下，遂施飞腿！直踢四保胸膛；郝东大惊！见大哥未曾反应，便没来急多想，以身挡在大哥前！刹间，幸得世南出手及时，飞身将世豪飞腿挡开！

世南相问大哥、三弟可否受伤！二兄感激地摇头！

世豪见世南竟帮俩位外人欺负自家兄弟！心中更是恼怒！真是一波未平，一波又起！他使出全身之力，在世南三兄毫无防备之时，向世南踢去！此阴招正踢中世南胸膛，飞出数丈！

世南顿觉肺炸胸裂！一股热血“扑”地喷出！才知自己以命危！没想到世豪他竟这般阴险，出手竟这般毒辣！他之心又痛又恨，双目一黑！不醒人世！

点因见世南身命垂危！心头突然变凉！此时北风狂舞，落叶四飞！她托起世南面带血迹的头，拥入怀中，悲伤地叫道：“慕公子……！慕公子！”世南毫无反应！淤血不止，从嘴角涌出！点因难过地为他擦拭；发现世南以气息全无！她悲伤万分，用手抚摩着世南面庞，想起与世南所度过的几日美好时光！眼泪似水而下，淤血染红了她的手掌！她抱着世南痛哭不绝！

四保与郝东见二哥（弟）以去！悲伤地跪在世南遗体前自责痛哭！

可欣见世南以被世豪所害！既悲又恨骂道；“枉你俩还是兄弟；竟下手如此阴险！你这个无情无意、狼心狗肺的东西！以后别跟我来往了！”

世豪见世南以死！被吓得全身发抖！心中畏惧回去该如何向父亲交代？

世南以去，四保与郝东之心哪里肯甘！郝东顺手拾起一块石头，向世豪投将过去！骂道；“妈的，去死吧！”

世豪也没有闪躲，站着发呆！

四保忽将袭来骂道；“妈的；我跟你拼了！”兰青扯住道；“你又不是他对手，何必前去送死！”

四保怒道；“二弟是因我而去的，我兄弟三人曾在结拜时就有同生死之约！二弟都去了，我要为他报仇！”

郝东也怒道；“对！虽不能同年同月同日生，但求同年同月同日死！”

言闭；不顾兰青、可欣劝阻双双向世豪攻去！世豪见自己以失手将世南致死，更没有将四保郝东致死之意！只以闪躲躲避攻击！

小卓扒在世南身体上悲伤地哭道；“大哥哥……！你醒醒啊！婆婆走了，你答应过我，要陪着我的……大哥哥！”小卓痛哭又祈求道；“阎王爷爷；大哥哥他是好人呢！你就不要收他，把他放回来吧！我求求你了……！”

可欣见四保与郝东为世南报仇而大打出手！心头赞叹道；“兄弟无情可悲……！义兄有义可叹……！”

点因拥抱世南；默默滴泪，泪滴点点湿透土壤一团！至此狂风止啸；却有仙雾升起！此刻！一身形似人的怪异之物，从点因泪水凝聚的泥泞中而出；身泛金黄色光，升到世南躯体之上！

众人大惊！好奇异之事。郭森惊叫道；“那是……！那是千年何……何首乌！快……！快抓住它！”言毕，遂向何首乌扑来！

这千年何首乌本是有灵性之物！凡只有有缘者才能获得此物！

郝东心想，真是不可思议！这何首乌不是在华山后山么？怎么跑道这北峰来了？

世豪心测，这北峰之巅，毫无水源，单靠雨水，这何首乌是无法生存的！更不用说是千年了？再看此奇异之象，难道是因那小姐之泪，淋湿了那干燥土壤而激发了渴望雨水的千年何首乌么？

见郭森向何首乌扑去！那何首乌竟一头扎进了世南体内！郭森扑了个空；竟扑在世南身上！兰青、小卓正待将郭森赶开！说是不可思议，那更可说是神奇！原本气息全无的世南，此刻便觉浑身舒畅，一股热气涌上胸膛，沉往丹田！他顿觉自己功力大增，刹间便冲克了适才所受重伤！忽然，世南感知己身竟被人压着，他微微用功将那人推开，却料那郭森竟一个踉跄，拌倒数步之遥！郭森被吓得直呼“有……有鬼……！”他不顾自己疼痛，爬起来一溜烟跑得无影无踪！

皆众既感诧异，又觉惊奇！世南睁开双眼，只见自己全身血迹，躺在点因怀中！方才知己适才以死过一次！

点因见世南舒醒，心中自是喜不堪言！她抹去泪水，而不好意思地走开了！

世南知道点因是为己而落泪，心中很是高兴，见她害羞地走开，自己无比感动；

四保与郝东见世南起死回生，惊喜万分！遂立忙与世豪收手，急步前来问候！好奇异之事！郝东扶摸世南脸庞、身体，遂严肃地道；“还是人！还没有做鬼的……！”

世南至歉笑道；“令二位义兄担心了，适才我好像做了一梦；梦中你二位为我舍身取义，实乃令我感激不尽！”

郝东扶摸世南额头摇头道；“遭了！哪里都还正常，就是脑袋有些问题！”

世保也道；“就是嘛！谁叫我们是同生死的结义兄弟；还谈什么感激！哎……”言毕，便与郝东甩甩头得意笑笑而去。

小卓高兴地扑向世南怀中，为其擦拭血迹！兰青撇作眼、翘起嘴道；“真没想到，你的命还挺大的！我就说嘛；这老天怎么会只让好人死呢！”

世南见兰青眼圈淡红，遂知适才也哭过！真没想到他们竟这般关心我！他之心，很是欣慰！遂问道；“你小姐呢？她去了哪里？”

兰青盯着世南得意地道；“小姐嘛、你自己去找！走小卓跟姐姐回去了；”言毕，抱上小卓而去。

世南无奈；可欣道；“慕公子大难不死，可是大福不浅！所谓兄弟情分；他用眼瞟了一下世豪；“不要看得太深！当心他是故意对你存心不良；”言毕，与丫鬟小摇转身离去！

世豪见世南吸收了那何首乌而起死回生；心中震撼不已！见可欣以去，便似小狗一样跟随而去！

众人皆散！世南找到点因。

此时云雾散尽，秋高气爽！放眼万里开阔，心似雄鹰翱翔！点因站在北峰之巅，傲视山下众景而入神！

世南悠悠而来，道；“山之美、在于其险！人之美、在于其善！心高忌怀险，山矮忌怀善！”

点因见世南悠悠而至，遂微笑道；“那也未必？有人将男儿比作青山，将女子比为绿水；趟若青山凶险，而绿水柔弱；那岂不天下女子要尽皆吃亏？”

世南笑道；“这只是比喻罢了！适才我好像偷听到了阎王在说话；他说我是一座山，而我的灵魂就在我山脚下的碧水潭中！要想抓住我的灵魂，就必须潜下碧水潭，但那些小鬼个个都不敢潜水！所以我就躲在碧水里，才逃过此一劫！所谓山水，少了其中一字，就显得不是那么完美了！”

点因自明世南之言愚！心情幸福无比！真想不到世南也有浪漫的一面！遂掩面害羞而笑。

此时，轻风微起！二人四目相对，虽身未相近，但彼心互碰！交缠得是那么真挚，那么从容……！

点因问道；“你可知道适才究竟发生了什么事情？”

世南疑惑回忆道；“我只记得适才我被世豪打晕，醒来就在你怀中！大哥三弟正在为我报仇……！”

点因道；“那你知不知道，在你晕过去时所发生了什么事情？”

世南摇头不知遂问其详？

点因心想，世南死而复生，这种怪事，自己也不好说！遂推搪道；“其实也没什么！好了，时间不早了！我们下山吧！”

世南也未曾多问，叫住点因致谢！

点因好奇地笑问道；“你谢我干嘛！”

世南笑道；“我谢谢你适才在我重伤时，为我当枕头……！”

点因闻此，白嫩脸庞一阵晕红！羞答答地转过脸向山下而去……。

可欣与小摇见世豪一直跟着自己，心中讨厌致极！一心想要甩脱，却怎么也甩脱不了！一时大愤！却料世豪开口说话道；“可欣小姐请留步……！”

可欣生气地止步！心想，看他还有什么好说的！世豪赶上道；“可欣小姐；你适才之言是误会我也！我与世南是兄弟，我又怎能对他施毒手？刚刚只是我一时失手，才有所造成！”

可欣冷笑道；“你不用在我面前狡辩！我以将你的人品彻底看透；我们是没有什么好说的！”

世豪遗憾又道；“可欣小姐之言，使我深感遗憾？枉我对你一往情深！你却这样不信任我；”、

可欣冷笑道；“哼！可真是好笑！一个就连兄弟都敢害的人，难道还值得我去信任吗？若适才之事我没有在场，我当然不信！可这是我亲眼所见。就算你是失手，但以世南身手，你也不可能轻松击中他胸膛！而且下手如此之重。却说世南，他知你是长兄，所以对你便没有防备之心！”

世豪闻得她世南、世南的叫着，听得他心很不是滋味！遂讽刺道；“哼！左一句世南、右一句世南，难道你中意他？”

可欣冷笑道；“哼！我中意他又如何！他可不像你，骄傲自大、野心勃勃！”

世豪眉颜大怒！这世南哪点好，人人都这般护着他！遂又冷言讽刺道；“你中意他又如何！但看那世南的神色，他一直都很在意他身边的那个点因小姐呢！而你岂不是一相情愿、单相思么！”

可欣冷道；“那是我的事，不用你瞎操心！”

世豪醋意正浓冷笑道；“好……好……好！既然如此，那你就去单相思吧！说不定，你哪个世南现在正在山上和点因亲着呢！”言毕，只听得哐啷一声！可欣甩起一耳光，重重扇在世豪脸颊！世豪顿觉脸上一阵火辣，这可是生平第一次被女人扇耳光！他心中大怒；这上天为何对自己如此不公！什么好事都让世南占了！就连自己心仪的女人都为他而打我！他用手扶摸火辣灼热的脸，见可欣用那鄙视的目光盯着自己，遂咬牙切齿地道；“你可别望了，我们之间是有婚约的！”

可欣冷道；“婚约又算什么！我回去就叫娘将这婚约废了！”

世豪狠道；“那好，既然你不仁，那我也不义！”言闭，遂将小摇打晕在地。封锁可欣穴道！对其实行先占有为强！

可欣不能动弹！想叫却又叫不出声来，被世豪恶狼般地拖进丛林；他扶摸着可欣脸颊温柔地道；“你知道吗？你的美令我魂不守舍，为你痴狂！可你对我如此冷淡，辜负了我对你的一片真情！我好难过。这样做乃是你逼我的！真的对不起，我不能失去你！”言毕，遂解开可欣纽扣，吻上可欣额头！

可欣被封穴道；躺在丛林中，看着世豪禽兽般的举态，只能任其摆布！眼泪默默地流……！

忽然传来一阵咳嗽声！惊动了兴奋的世豪；他抬头一见，竟是四保、世南、郝东三兄及点因。他急忙整理好衣襟冷道；“你们到此干嘛！”

四保怒道；“光天化日，竟做如此无耻之事！枉你为慕伯父之子；竟如此卑鄙！看我今天不好好教训你，我誓不为人！”言毕，遂向世豪打来；世豪心想，单凭那黑鬼，自己还怕他么！但见世南，郝东都在场，自己岂敢以一敌三！他功深脚快，遂放出一番话道；“想教训我，你也不掂量掂量，你自己有几斤几两，今日我还有事在身，不便与你等纠缠，若待下次，我定不轻饶！”言毕遂纵身逃之。

点因为可欣系上纽扣，世南将其穴道解开；可欣扑向世南怀中痛哭！点因安慰道；“好了，那畜生已经走了，你就跟我们一道下山吧！我们会保护你的！”

他们一同回到厢房。

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第十九章）花楼正邪盟

午后斜阳入木窗；正义阁内敞亮一片；适才寂静若幽竹林，却忽然传来几高人相聚而喧哗之声！慕公、青眉道长、扬盛、智远大师、静慈师太、天冲道长、马佑掌门、岳翠柏齐坐正中堂内。慕公道；“各位掌门，现在唐门以齐聚我华山之下，以待时机而杀将上来！这华山地势虽易守难攻，但听师太和天冲道长所说；唐门等众，在攻他派之前，先是用毒将他派弟子毒倒，而后便趁机攻破他派据地！为保这华山安危，我们当加强防毒才是！不过因我们人多，唐门一派下毒手段又高明！所以我建议分散部署驻地，以防唐门一派将我们一网打尽！”

静慈师太赞道；“好！慕公所想及是，若华山临危，各分散营地便可趁机杀上华山，大家前后相应，里应外合；唐门定会大败！”

天冲道长点头道；“对！此方可是上全之计，一来免招唐门一网打尽，二来我们还可以进退自如！”

岳翠柏问道；“但不知墓公有何部署良策？”

墓公沉默片刻道；“华山弟子少，部署人员不必在多，当选武艺精深的各门派掌门才是？”

此言即出，马佑即马自荐道；“那好！若慕公不弃，我马佑干当此重任！”

智远大师、静慈师太、扬胜、天冲道长也均有此意！

慕公高兴道；“那好！既然各掌门都赞成，我们当立即部署！在华山西面，有一处破庙，正与华山之巅遥遥相望！在此地部署可进可退，有断唐门退路之要塞！智远大师、静慈师太、还有扬兄，你三人武艺精深，此地非你三人不可！只看华山之巅烽烟起，大家便可杀上华山来！而华山之北，乃是华阴小城；在此城部署，乃可知唐门行动情况，又可防唐门从北面进攻！天冲道长你与马佑掌门有伤在身，不便前去，我看就让我哪小子世南与其二义兄前去便可！不知几位你们意下如何？”

智远大师、静慈师太、扬盛自是高兴应允！天冲道长与马佑掌门心有所不爽道；“我二人伤势早以无大碍！何需养伤？”

天冲道长也道；“对！华阴城乃是孟龙所驻扎之处，而华山之北乃是对方主力进攻的必选之地！此地非同小可、不可勿视！我看就让我与马掌门一同前去协助慕少侠三兄才是？”

慕公见二掌门坚持说自己伤势以无大碍！也只好应允道！“那好！既然二掌门执意，我也只好允许！此部署乃是秘密，各位千万不要走漏风声，以防唐门知晓而对各掌门不利！”

众人高兴离去。

世南三兄与点因、兰青、一同在厢房正厅内诉其世豪之事；点因气愤道；“真没有想到，你大哥世豪竟是如此之人！我真为你以后而感到担心！”

郝东怒道；“是啊！像他这种无情无意，无耻之徒！二哥，你以后可要多加提防才是！”

四保粗道；“对，若不是看见他是二弟你兄弟的份上，今天他要是不跑；我定会拧了他脑袋，以泻我心头之气！”

世南心想，既然此事已经过了，我也不想重提！毕竟他还是这慕家后，若此事传至父母耳中，岂不要将他二老身体气坏！遂道；“好了！我们大家不必在重提此事，以免扫了大家愉快心情！你们就放心吧！日后我定当会对他有所防备的。”

此时；慕公到来。

小卓高兴地从门外跑进来叫道；“慕爷爷来了……！”

慕公高兴地抱起小卓问各位道；“你们在谈些什么呢？个个如此神色！”

几晚辈向慕公施礼！

慕公见点因还在以慕伯父相称自己，遂对她慈祥的纠正道；“你呀！都还在叫我慕伯父，你得改改口了！”

点因高兴地叫道；“是；干爹！”

世南闻此一惊，家父何时以收得点因为义女。

慕公高兴地道；“这就对了嘛！”

郝东搬来木椅请慕伯父入坐！慕公高兴道；“没想到你们三兄弟都聚在此处！来来来……！大家都请坐。”

几人围在桌前齐坐下！慕公又道；“其实我来此主要是跟你们讲，让你们三兄和天冲道长、马佑掌门一同前去华阴城驻扎；以防唐门之患！具体事由天冲道长和马掌门给你们安排！不知你们意下如何？”

世南疑惑道；“难道唐门一派以开始有所行动了么？”

慕公扶须摇头道；“暂时还没有！不过大家总不能放松警惕，去华阴城驻扎就是要以防不测！”

世南又道；“既然父亲有所安排，那我当即马前去！”四保、郝东二人都愿往！

慕公道；“那好！现在道长和马掌门正在北门外等侯你三人，就立马行动吧！”

世南三兄辞别慕公，心中自对点因有所不舍相离！慕公自是看在眼中。见世南不好在己面前与她诉相别之情，而转身出门去，遂对点因笑道；“你干娘以向我说过一些你的过去，令我大为感动！你应该知道，世南自小孤独；既然你与世南交好，那以后你得多陪陪他，不知你可否愿意？”

点因诚着点头道；“恩”

慕公见点因还愣着，遂指点道；“那好，你还不快随世南他们一起去……！小心后悔！”

点因高兴谢过干爹，与兰青抱着小卓辞别慕公而去！

世南三兄随天冲、马佑在华阴城内安扎好；只等唐门动静！三兄闲无事，遂想上城闲溜！天冲道长阻道；“现在天色以黑，我们得商量商量具体事务！好以备无患嘛！”

三兄虽有所扫兴，但道长之言也莫无道理！毕竟有要事在身。世南道；“那好！前辈所提及是，晚辈们自当遵从！”

点因见他们有要事相议，遂与兰青小卓一同上街买些酒菜回来为大家做晚餐！

却说世豪，他因世南三兄坏了自己好事而心中痛恨不已！回到自己房间，对做铜镜狠道；“慕世南！总会有一天，我会让你身败名裂！敢动我的女人，我是绝对不会善罢甘休的……！”他看着铜镜中自己那幅落魄像，一时哈哈大笑！许久……；慕公走了进来，见世豪如此模样，遂怒道；“你看看，人不像人，鬼不像鬼！你到底在搞什么名堂？”

世豪闻得是其父之声，遂冷目斜视坐在木椅上无言！

慕公心想，自己这样向世豪发怒也不是办法！毕竟自己是专程过来与他谈谈心事的，何必搞得如此之僵呢？遂好说叹道；“我说你啊！不要每天都这样神神秘秘的，其实你与世南都是我慕家的子孙，作为兄弟之间，又有何事不好商量呢！你作为大哥，就应该多想想，怎样将兄弟之间的关系搞好，就是最重要的！不要整天都做一些无谓的事情，而消磨了大好年华！”

世豪气道；“哼！什么事情都让世南做了，我还有什么好做的？”

慕公道；“我说你脾气为何就不能改一改，世南所做之事，我知道你也同样可以做到；就是你这脾气，高傲自大、我行我素！怕因此而勿了大事！若你将脾气改了，相信你定会出人头地！”

世豪闻此；冷道；“哼！出人头地又如何？我与世南从小到大，都没有做过一天真正的兄弟！我们虽同是慕氏后，但如陌路人！怪就怪我们之间的属性相克、水火不容吧！”

慕公闻此亦怒而沉住道；“你……！世南他究竟那点不好？那里又对不住你！”

世豪不厌烦地道；“世南他那点都好！不好的是我，是我在从中作梗，就不好了吗？”

慕公怒道；“你……！灵完不灵，屡教不改！我慕家怎就出了你这么个玩虐之子！”

世豪气道；“哼！还不是你自己没有教好；”

慕公闻此大怒！甩起一耳光！扇在世豪脸上，骂道；“你这个逆子……！”

一日挨两记耳光，世豪脸上顿时红肿起来！他抚摸着疼痛脸颊头也不回，气冲冲地出门而去！

慕公见他如此脾气，心头自是恼怒；气道；“你走，你走了以后，就别在给我回来……！”

世豪之心，很是难过！不知不觉中便到了花明楼，几佳丽前来招待！使世豪想起可欣在北峰时，所讲过的一些激言！自己一心一意对她，她却……！他叫来一壶美酒；心中越想越不是滋味！冲着各佳丽发怒道；“滚……！通通都给我滚！你们女人没一个是好东西！”

各佳丽见世豪这般狠样！不敢接近而退。

真是心仪女人皆无情！可他世南就不一样了，不仅有点因这样一位美人相伴，更有可欣等恋着他！这到底是为何？难道老天就只赐我这群花明楼的庸脂俗粉么？他提起酒！咕咕……下肚！

此刻；有弟子告知孟龙道；“那位姓慕的又来这花明楼了！”孟龙与朱干站在楼上观望。只见世豪一大壶酒，片刻间而饮得精光！接着又提上一壶大骂道；“贱人！都是贱人！枉我痴心一片，你为何要这样对我！”他言辞有些含糊。

孟龙知道这慕公子定是以有几分醉意！俗话说，酒后吐真言！见他如此痴情，可真是难得！

世豪饮完第二壶又放声大哭一阵！笑着哭道；“有情、无情！我只是想永远拥有你也……！老天不公平……；不公平！都怪你；都怪你慕世南！就是因为有你，我才一无是处，人人耻笑！是你夺走了我的女人！夺走了我的一切……！我要夺回来……；全都夺回来……！”

朱干心想，听那慕公子所说的慕世南难道就是大败庞弃的那位侠士么？真没有想到，原来这慕氏二兄竟有情仇！

世豪又哭道；“这不是我的错！可你为什么总是袒护慕世南，难道我就不是你儿子吗……？我有哪点不如他……！我不胡……；我不胡！”

此时，郭森入来，见世毫喝醉！遂扶着他道；“我就知道，你定会来这里！心情不好，喝酒没有用！还不如跟我回去吧！”

世豪甩开郭森手臂怒道；“我不回去……！他不认我这个儿子，我也不认他是我爹……！言毕遂生气地坐在桌旁。”

郭森见世豪如此固执遂提醒道；“表兄！你这是说的什么话！得罪你的是慕世南，又不是你爹！你爹说你，那是因为他对你好！你何必要生他之气呢？”

世豪虽醉，但心理明白，自己与爹关系搞僵，都是拜世南所赐！如今爹我想见，好似仇人！自己如何好回去！遂道；“我不回去！你要走，你自己走吧！”

郭森劝道；“表兄；其实我很理解你此时的感受！世南打败庞弃而得姨父宠爱，这又算得了什么？就凭表兄你的一身武艺，总有一天姨父会对你刮目相看的！无论怎样，表弟我都会支持你的！”

世豪见郭森算是了解自己心事！遂感叹道；“还是表弟理解我，来！咱俩坐下喝几杯！”

郭森从之。

朱干见此，遂心生一计！对孟龙道；“真想不到这堂堂慕公一家竟是多事春秋！看得出那位慕公子嫉妒心强，怨气颇重！若我们能劝得他跟我们合作的话，那就不用孟兄你亲自出马，便可轻而义举地将华山攻破！”

孟龙心想，华山有慕公相助，自己就怕此人！若这次真能轻易二举地攻破华山，除掉慕公，实乃是削了我一心头大患！但此事能成么？遂问朱干道；“他可是正派之士，想劝得他合作，那可是比蹬天还难！”

朱干笑道；“孟兄差也！看那慕公子时常到这花明楼来，也不是什么好人！更何况，听他旁边的那位公子所言，这慕氏两兄弟是为取慕公信任才生嫉妒之心！我们就从此处下手，他是不会不从的！”

孟龙点头问道；“那不知我该如何相劝他才是？”

朱干在他耳旁微言几句后；孟龙闻此遂高兴前去劝知！

世豪郭森二人正喝得起劲；孟龙走下楼施礼道；“二位可是慕公，慕将军的家人？”

世豪二人心惊！此人是如何认识我的？若他将自己在这花明搂之事告之其父，岂不又要令其父对自己产生不良印象！遂撇眼盯着孟龙。只见此人宽眉大脸，嘴大鼻长，身材魁梧，年纪四十；遂冷问道；“你是谁……？”

孟龙笑道；“我是你的未来之友——孟龙是也！”

郭森闻得此人竟是唐门掌门孟龙遂大惊问道；“那你想怎样……？”言未毕，世豪打断其言冷笑道；“好笑！你我正邪不两立，何谈成未来之友？”

孟龙笑道；“你我虽不是同道，但你我都有一个共同敌人！”

世豪冷笑道；“哼！可笑，你的敌人是整个武林正派之士，与我何干？”

孟龙奸笑道；“什么正派之士，与我都只是竞争对手而已！都在为武林盟主之位而做斗争！而我的敌人则是你的兄弟慕世南！”

世豪心想，世南大败庞弃而坏了他的好事，难免是有仇！遂冷道；“世南是我兄弟，与我又岂能说是敌人？”

孟龙道；“那也未必！当今武林，兄弟见利而反目成仇之事何处不有？慕世南坏我痛失京城重要之地，此仇我是非报不可！但你要记住，现在江湖中，慕世南的威望可比你要高得多！难道你就想，这一辈子被他的光环将你遮掩住么！若你我连手，借我唐门的名誉将他除掉，岂不是神不知、鬼不觉！”

世豪琢磨；这孟龙到底是何居心？借他名誉除去世南，对自己虽好；但到事后，他若落井下石将此事公诸于天下，自己岂不要身败名裂！遂冷笑道；“哼！此事我不感兴趣！你还是快走吧！”

孟龙又道；“那你自己要想清楚，它不仅关乎到你现在的处境，更关乎到你将来的成就！做为男人，当有男人独特的野心！才能够达到自己想要的目的！若你我能在同一线上，别说是什么慕世南，就是整个武林也是垂手可得！”

世豪心想，此言说得及是！自己为何会有今天这种地步，乃是因为自己野心不够大！嫉妒世南有何用，不付出行动就会永远落后于他！凭自己身手，借唐门之力，获取整个武林，坐上盟主之位，乃是轻易而举！到那时，还有谁会小看于我！虽说与唐门联手，有损自己名誉，但只要此事成功，还会有谁计较这些呢！遂沉没半晌道；“听孟掌门之言，实乃令我茅塞顿开！若要我答应此事，你必须答应我一个条件！”

孟龙喜道；“别说是一个，就是十个，我也愿意！”

世豪冷笑道；“那好，既然孟掌门如此爽快，那我就直说了！我要做你唐门统领，日后你们唐门所有人都得听我的，不知孟掌门你有无意见？”

孟龙闻此大怒！心想，这小子野心可真不小！要我唐门听命于他，若他借此机而与正派勾结，反过来在将我唐门一网打尽，那该如何是好？正思量间，朱干下得楼来，见世豪面未改色，言辞坚定！不像是在开玩笑！往往有如此神态者；想必定有一身本领？遂大笑着盛满一酌酒道；“想要做躺门统领；那可不是一件容易之事！那要到看你有多大本事才行！来，先喝了这杯再说！”言毕，内功暗起，右手猛将满杯酒挥出，“唬”——地一声！直飞向世豪；杯去酒留，可想速度之快！接着朱干左掌起，使掌猛拍桌面！振飞一只酒杯；他右手接过酒杯，滴滴美酒便掉在酒杯里！其身手流畅似水，快如闪电！不多不少，刚好半杯！

世豪“叭”一声！稳稳接过酒杯，不多不少，也刚好半杯！见朱干一身文人装扮，且温文而雅！却有如此身手，可算是不可思议！世豪心知，那人之意定是用此方式来讨教自己本领而已！遂又玩了一套飞去来去之法；只见酒杯从世豪手中放出，迅速旋转飞过，饶朱干身体一圈后，回到自己身前！他用手尖轻轻按下酒杯弦，酒杯随时弹起，在空中翻了数十个跟斗；他左手出掌，酒杯稳稳落入自己掌心！其身手潇洒自如！滴酒未矢，令人感叹不已！此时酒香溢出。世豪闻后赞道；“恩；好酒！来……，干！”言毕，便与朱干二人各自将半杯酒饮完！

朱干、孟龙见世豪如此身手，双双惊不堪言！想必慕南天定会还高一筹！二者由心底感叹！孟龙拍掌大赞道；“好！慕兄弟身手果然不凡！只不过，你又不懂我唐门的规矩，你又如何能领导我唐门呢？更何况，我乃堂堂一派之主，又岂甘屈服在你身之下！”

世豪冷笑道；“你虽是唐门之主，但缺泛对正派的了解；若不依我言，定会前功尽弃，成功渺茫！与其这样，还不如时早免罢！好保住自己性命……！”

孟龙冷笑道；“哼！正派之众又如何还不是在我唐门面前节节败退！你虽有些身手，但对我唐门同样也缺乏一定了解？”

世豪冷道；“那既然如此，此事就免谈！”

朱干见二人未能谈妥！心想，一山难容二虎！孟兄与那慕公子可谓是野心极大的猛虎，焉能友好相处！遂劝二者道；“慕兄弟，此事先不急下结论！”言毕遂将孟龙叫至一旁劝道；“孟兄何有此固执？那慕兄弟身手了得！若我们不与他合作，岂不又多出一位对我等前途有威胁的人？更何况，这慕兄弟可是我们对付正派之众最有力的棋子；我们就得好好利用他，等大事成功之后！那要出他这颗棋子还不容意么？所以你得委屈答应此事，待那慕兄弟没有利用价值时，我们才将他铲除掉！”

孟龙心想有理；遂赔礼答应世豪条件！

世豪心中早已将孟龙朱干心思琢磨透！如此不可一世的孟龙竟甘在自己跨下度日么？想必这其中定有什么对自己不利的隐情！不过自己也只是利用唐门而已，待时机成熟，只要出掉孟龙，盟主之位岂不是自己的么！若唐门弟子想要为其师报仇，可还有谁能是自己对手！更何况，唐门之众个个都是不仁义之辈；对孟龙也没有太深师徒情！孟龙一死，还有谁愿舍身而报这杀师之仇？他没多想，遂高兴道；“好！”

其实朱干之心早有盘算；若孟龙与慕公子二人合手夺得天下，便会龙争虎斗！而自己便可坐收鱼翁之利！见慕兄弟已经答应；遂高兴道；“好！既然慕兄弟已经答应，那我们不如一同去楼上喝两杯商量商量！”

此时郭森悄悄问世豪道；“你该不会真与他们联手对付正吧！？”

世豪冷笑一声微言道；“表兄不知！与唐门联手，乃是改变我的机会！虽说此事不光，有损我慕氏家族声誉！但我坚信，总会有一天，我定会完成大业而重竖我慕家之威！区区盟主又算得了什么？大唐江山乃是我的最终目标！”

郭森大惊！想不到这表兄竟有如此野心！若真能夺下整个大唐江山，那是在好不过，若夺不下呢……？自己该是支持他好，还是该离他而去？正琢磨间，世豪又道；“表兄休要顾忌！等我夺得江山后，自有你享福的！”

郭森闻此，也甘冒风险赌他一把，遂道；“那既然表兄你心意以决，做表弟的我一定支持！只是那可欣小姐你甘要放弃么？”

世豪冷道；“哼！女人，红颜祸水！她看不起我，日后我定要她后悔！等江山到手，天下女人，我想要谁，谁还不从！”

郭森闻此，默默点头！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第二十章）离奇缘再现

却说聚和公主返回皇宫后，以时度日，整日闷闷不乐！又闻得华山一带出现千年何首乌，好奇的她自是迫不及待地要去华山寻觅！但又碍父皇不许，遂未经许可，与丫鬟小喜扮成太监模样，与卫士扬福、周进一同混摸出皇宫！换上便装，又畏被别人识破自己公主身份，遂与小喜一同女扮男装；连夜向华山奔来！

这日清晨，天色刚朦亮；太监扬福一脸憔悴地道；“公主，我们以到了华山，现在该怎么办？”

聚和道；“连夜赶路，大家都已经累了！前面就是华阴城，我们不如先进城找个地方歇息一夜再说！不过，为了安全起见，以后你们都得叫我公子！知道么？”

几人应允！赶车向华阴疾驰而去。

慕世豪与郭森从花明楼出来，直向世南等人驻扎处而去。郭森不解问道；“我们为何要去此处？”

世豪奸笑道；“去跟他道个歉！”

郭森琢磨，他两水火不容，又岂能是诚心去道歉呢？见表兄如此神情，想必其中定有他意！遂大悟道；“哦……！原来你是……！”话到嘴边又吞了回去。世豪见此遂问道；“你想说什么，你就说吧！我不会怪你的！”

郭森道；“那好吧！其实我猜想，你此去与他修复好关系，乃是别有用意！待他对你毫无防备之时，你再至他于死地！是这样么？”

世豪冷笑道；“世南与我可是水火不两立；将他至于死地还算是便宜他了！我之意，是要将他身败名裂而任人唾骂！要他生不如死，才能一雪我心头之恨！”

郭森惊笑道；“对！最好能让他叫天天不灵，叫地地不应！……”

此时，以至世南所驻扎处。正袋郭森前去敲门；忽一辆马车疾驰而来；那赶车人正是扬福！见郭森穿越路中央，他急忙拽住缰绳；马车顿时急止！聚和与小喜顿时随贯性而摔出车外！大街乃是青石铺成，人若半空跌倒，不死即残！

扬福与周进略懂些武艺，见公主身危，二人本想舍身相护，却料自己早被马车抛得老高；哪能相助得了！眼看着公主将要跌至青石地上；几人大惊！刹间，只见郝东闪出，以身作垫！聚和“扑”一声！掉在郝东怀中！

聚和虽未受伤，但作为女儿身，这可是第一次亲近男人身体！更是在大街广众之下！她无比尴尬；慌忙从郝东身上爬起来。紧张地整理好衣襟，帽冠！忽见地上有一块白色玉佩！她大惊！这不是自己送给别人的白玉观音么！她急忙拾起瞧之。

郝东虽受了些皮外伤；但见那公子平安，遂才放下心来！见那公子拾起自己玉佩叫道；“那玉佩是我的……！”

原来郝东与四保、点因、兰青、小卓五人买得酒菜而归；正至门前，却遇此危情；郝东遂奋不顾身，舍身相救！无意中却掉了玉佩；聚和转过身来，一见此人竟是与自己有一面之缘的郝东！手中玉佩便是自己前几日在京城所赠送与他的！遂惊喜道；“怎么是你……？”

郝东见聚和长得眉清目秀、头戴锦花冠、手持纸扇，风度偏偏！也不知是从哪里来的公子哥儿，听他如此相问？像是相识自己！他被四保扶起来疑惑问道；“你难道认识我？”

聚和此才觉悟！原来自己身扮男装，他有如何认得出自己！遂掩饰道；“不不……！我是见你长相很特别，所以就……！”

郝东冷道；“哼！大惊小怪！还不快将玉佩还给我！”

聚合递来玉佩心想，想不到这玉佩他一直带在身上！遂探问之；“谢谢兄台相救！你这玉佩精致无暇，不知是从哪里买的？”

郝东接过玉佩，炫耀吻道；“它不是买的，是别人送的！”

聚和见他如此珍爱那玉佩，心中自是感动！又问道；“想必一定是你心上人吧？那你俩的感情一定非常的好！”

郝东叹道；“什么感情？我们只是有一面之缘而已！”

聚和洋装惊讶问道；“那你中意她么？”

郝东不好意思的道；“我中意她又如何！但她悟以为我是有心上人的！言毕遂叹之！”

聚和心中此时才明白！心中甚喜！又问道；“那你想不想她再次从你生命里出现？”

郝东不厌烦的道；“好啦！你还完没有完？真是的，像女人一样罗嗦！”

他虽未言出，但聚和心里一样所感欣慰！遂想考验考验郝东！便致歉道；“对不起！是兄台我多言；看你玉配这般精致！不如我出一千两，你将它卖给我；不知兄台可否愿意？”

郝东心想；既然那小姐有此份情谊相送此物；而自己又不缺钱！为何要卖？更何况，那小姐可是自己平身所遇，第一位能打动我心的女人！将这块玉佩保存起来做个纪念，岂不更好么？遂摇头拒绝！”

聚和又道；“两千两！”

郝东无动于衷地笑道；“我也很喜欢它！所以你出再多的钱，我也是不会卖的！”

聚和闻此，感动万分！遂洋装叹道；“那兄台不卖也罢！这里有一瓶金疮药；兄台拿去！包你适才所受之伤，定能在一日之内痊愈！”言毕，遂从怀中掏出金疮药，递给郝东！

郝东称谢！

世豪为表自己以改过自新，遂前来询问聚和伤情？

郝东、四保、点因等人见世豪此举，异常惊诧！只见那聚和“卟嚓”一声打开纸扇冷道；“还好有那位兄台相救！本公子没事！”

世豪洋装，他舒畅一口气道；“那就好……！都怪我那表兄一时没有注意到，才生得如此险情！请各位原谅……！”

聚和冷道；“算了！虚惊一场而已！”言毕又问郝东道；“哎……！兄台相救之恩，还未请教兄台大名，好来日再报！”

郝东笑道；“区区小事，不值提级！在下只是做我应做的事情而已！其名不足挂齿！”

聚和心想，真没有想到这郝公子做人还如此低调！反正自己也知他姓名，他不说也就罢了！

此时，世南闻得门外有动静；便知是大哥、三弟回来了！于是前来开门；门打开，只见三弟正与那手持纸扇的公子交谈！大哥四保推来一车菜；兰青直言笑道；“酒菜都已经买好了！你还站着干嘛！赶快搭把手，往里面搬啦！”

正待世南要搬酒菜；世豪叫道；“二弟！”

世南回身一见，正是世豪；心想，这可是世豪生平第一次，如此亲切称呼自己！难道他现在已经想明白而改过了么？他欣慰地叫道；“大哥！”

世豪惭愧地道；“二弟真是大人有大量！令我惭愧不已！难怪父亲对你有所偏好，自己现在才算明白！相信华山派有你这位新生侠辈，镇守此要害，唐门之众定是难以得逞的！”

世南谦虚笑道；“大哥过奖了！此处若换成是你，定能给唐门一个下马威的！”

世豪哈哈大笑道；“好！只要有我们两兄弟在，唐门要想颠覆整个武林，那是比瞪天还难！”见世豪这般心情，世南心中自是高兴不已！世豪又道；“不知二弟现在可有时间，我想与你好好谈谈！”

世南心想，大哥好不容易改过自新，自己心中也有许多话想对他说！遂爽快地答应！

二兄弟与郭森一同向迎宾楼而去；

点因心想，世豪能改过自新乃是好事！虽说二兄弟相谈甚欢，但郭森在旁却表情冷漠！难道这郭森对世南还有所埋怨么？她放心不下，遂跟着世南道；“我也要去……！”

世南道；“这是我俩兄弟所谈私事，你就别去了！”

世豪笑道；“二弟说那里话！听说父亲以收得这点因为义女，也就是我们一家兄妹！同去无妨！”

点因随同一起来到迎宾楼。这迎宾楼正处长洛街正中央；是连接长安至洛阳的必经酒楼；此时正是晨时，有少许商贩在此享用早餐！几人来到楼上，片刻茶水备至！世豪笑道；“二弟与我从小到大，还是第一次像今晨这样饮茶闲聊！”

世南笑道；“对！”

世豪又叹道；“想之前，大哥我做了许多对不起你的地方，二弟你可千万必要放在心上！”

世南急止道；“大哥可千万不要这么说！做为兄弟，我只希望以往过去的事情就让它过去！我们就不必再谈；从今往后，我两兄弟能够和睦相处，同心同力，将我慕家枪法发扬光大，为武林造福！”

世豪高兴道；“好！二弟志向远大，难怪父亲对你有所重用！”

世南笑道；“哪里！其实父亲对你我都要求甚严！大哥文韬武略，是我所不及！只因你脾气过大，才未得父亲重用才是！不过我相信从今往后，父亲对你的态度一定会大大改观的！在凭你的身手，定能够响名于整个武林！”

世豪笑道；“但愿如此吧……！”

茶叙毕；世南别过世豪郭森，与点因出得迎宾楼。点因见世南今个心情特好！遂恭贺；“好了；现在你们两兄弟终于和睦相处！日后你就少了一愁心事；”

世南心情舒畅地道；“是啊！我与大哥第一次如此亲切地交谈；从今往后我就不会因此事而烦劳了！”

点因反问道；“是吗？不过以我看，你大哥虽有诚意，但你那个表弟郭森则是表情冷漠，心中暗藏阴险！他俩可是同穿一个裤裆的，小心他俩又在酿坛一个什么惊天大阴谋？”

世南未把此言当回事，笑道；“点因、你多想了！那郭森自小表情就是这样，又有什么奇怪的呢？”

点因无奈！天下竟有郭森那般之人；但愿自己直觉是错误的吧！二人相行不数步，点因止步又道；“世南！现在我们也算是兄妹；你也该改改口，而不是直接叫我点因小姐？这样实在是太见外了！”言毕，她害羞地转过脸膀。

世南笑道；“对啊！照理说；我是你的长兄，你应该先叫我一声哥哥才对！”二人面面相对，点因羞红着脸，本想亲切地称他一声哥；话至嘴边又咽回去！她微微点头道；“其实我是很想称你一声哥的！可是不知为何却叫不出来？”

世南望着点因那张晕红脸庞，安慰道；“不用怕！我是不会笑你的！其实我也希望有你这样一个妹妹在我身边，给我鼓励、给我支持！虽说我是慕氏子孙，但我时感孤独！从小我就希望能够像今天这样，与大哥和好，能够有一位我喜欢的、可爱的妹妹在我身边，这样我就心满意足了！”

点因望着世南；自己心中何尝不是，自小就希望有一位疼自己的哥；有一个完整的家！遂激动泪下地叫道；“哥……！”

世南听得这声感动肺腑的声音，胸中柔情万丈！不由自主地激动叫道；“小妹……！”

点因面露微笑……！此时，一过路行人鲁莽冲撞而来；点因未能注意到，竟被撞进世南怀中！那过路行人见是二情侣，遂粗鲁地抛下一句“要亲热就搞快点！何必阻我去路？”

二人尴尬地看着那过路行人远去……；

却说世豪回到华山，郭森一路问道；“这慕世南现在已经上当，接下来我们该做何行动？”

世豪冷笑道；“别急嘛！好戏只是刚开始而已！”

郭森琢磨问道；“其实我一直在想，与唐门合作只是一种借力使力手段！既然我们相互利用，那我们不如与你爹将关系搞好；以出卖唐门利益，来换取你爹对你的信任！从此和姨父一起领导众正派之士，将他们一网打尽！从而获得全正派之士对你的赞许，推你坐上盟主之位，岂不更容易么？”

世豪冷笑道；“你此计虽妙！但大家都是正派中人，到那时！又有谁愿意听我命令，去灭这繁荣昌盛的唐室呢！更何况；家父忠义，他又怎能允许，容我这般放肆！所以与唐门合作，乃是我最佳之选！”

郭森闻后暗自点头！二者行至北厢房，正见慕公在小亭内饮茶看书！其威武英姿，露出一种习武人独特的看书气度！世豪毕恭毕敬地施礼叫道；“爹！”

慕公见是世豪，心中虽是怨恨！但见他对自己如此必恭必敬，心中所有恨子不成材之气，早已烟消云散！他瓢了一眼世豪与郭森；问道；“你回来干嘛？你还知道有我这个爹！”

世豪知道其父还在生自己气；遂认错道；“爹！难道你还在生我的气么？其实我昨夜想了一晚，我终于想明白了！曾经我做了许多对不起二弟的事，乃是我的错，都是我性格的错！所以我现在要加强克制自己，以换得我们兄弟和睦！更不令你们做父母的担心！”

慕公见世豪有改过自新之心；心中欣慰不已！遂站起身来，放下手中书道；“知道错了就好！知错能改，善莫大焉！你与世南都是我的好儿子！只要你们兄弟俩和好，那为父心情就少了许多烦脑！”

世豪道；“你放心吧爹！以前我做了那么多坏事，你们都能够原谅我，日后我仅以为介，不会在另你们失望了！”

慕公心情舒畅地道；“好！你我父子二十年来，还从未有像今天这样，高兴地谈过心！如今正处唐门之患的重要阶段，但愿我们三父子能够同心协力，灭掉唐门之焰；竖我正派声威！”

世豪爽快笑道；“是，爹！”

慕公心想；世豪以改过自新，夫人若知道此事，不知有多高兴！便道；“既然你已经回来了，你母亲她正为此事而焦躁不安呢！你快去房间看看她吧！”

世豪应允而去。

却说聚和碰巧所遇郝东，一时好奇地想，难道他们也是来寻找那千年何首乌的么？大唐这么大，自己竟与他如此有缘！冥冥之中就与他撞上了！行不多远，便有一家客栈，名为临缘客栈；聚和心中琢磨，临缘、临缘难道是我的缘份真的快要来临了么？遂与小喜、周进、扬福一同进得其中，要了几套上房；她打开窗户望外观其街景，恰巧与郝东所住处遥遥相望！就连人的面貌都能仔细看清楚！此时，郝东、四保、天冲、马佑正在室内品茶！聚和见那道长，与马佑，饮茶之色豪气！便知是江湖中人。于是又生琢磨；真想不到这异族之士郝东，竟认识如此多的武林豪杰！便令太监扬福前去打探他等到此到底所为何事！

杨福应允而去。忽然闻得有数骑飞驰声！聚和与小喜、周进三人急忙从窗户观其大街；只见那一行有数十人，为首者身背一药箱！看其装扮，正是西蜀之士；用西蜀方言吼道；“让开……！让开……！”

过路人无不闪躲！聚和心想，此非商人、又非军卒，此去匆匆，究竟所为何事……？

只见那数骑直奔花明楼而去。原来他们是唐门、孟龙门下三弟子吴必恭与其门徒；

早有急信报之孟龙，孟龙坐在二楼等候多时！吴必恭见到孟龙，拜于地下叫道；“师父在上，为徒我终没有负师父所托，耗尽五年零八个月，将师父所精心配制的乾坤大神丹炼成！”

孟龙大为高兴地道；“好！快快……！快将大神丹递上来我看看！”吴必恭从药箱中取出两粒大神丹，双手递给孟龙；孟龙双手接过大神丹，捧在手心瞧了瞧！此药用水晶盒盛装，药粒呈黑色，他很是爱不释手！对朱干炫耀道；“此大神丹可是我精心选用七十二种稀有药材、和三十二样动物胆囊炼制而成；其巨毒无比！可算是世间最毒之药！若有人服用正确的话，不仅对人体无害，反而会使人功力大增！就这么一粒，便会增加二十年内功！”

朱干惊道；“真有这么神奇……！”

孟龙大笑道；“当真如此！这可是我毕身心血！”

朱干大喜道；“这真是太好了！你若服用此神丹后，就是天下无敌了！这整个中原武林就是指日可待！你就赶快将这神丹服下去吧！”

孟龙叹道；“朱兄有所不知，我虽炼出乾坤大神丹，但我还不知服用之法！所以还得谨慎专研才是！”

孟龙暂别朱干，自己一人悄悄将两粒大神丹放入密室地窖内，以吸收地气，防止日光强射而失去药性！待满九日后，神丹吸收足够地气时取出，药效更佳！他藏好神丹，回道二楼。

朱干道；“昨夜听慕使豪密言；慕南天一屯兵两处，以防我等进攻！若我们此时假以伪攻华山，引出他们的两处屯兵，将他们消灭后，直上华山，将他们一网打尽！不知你意下何如？”

孟龙沉默道；“好是好；但朱兄你不是一直主张我与慕南天单打独斗么？如今我大神丹以炼成，只等我将大神丹服下，便不可怕他了！”

朱干道；“孟兄有所不知？我听探子回报，华山派现在正缺人手，比我们事先预计的要少多倍！就连两处屯兵，也只是虚张声势而已！其实人员也只是几位武艺高强的掌门人而已！若我们此时不进攻，那等其他正派赶来，岂不更难么？更何况，也不知到你那乾坤大神丹之法，到底要何时才能专研透！现在趁我们人多，再让世豪在其父慕南天毫无防备之时下毒，令其内功全失！我们便将其活捉，岂不令人畏服么？”

孟龙心想，朱干说得有理，机会难得！遂高兴道“好！不过要先劝其世豪同意才行！”

朱干笑道；“放心吧！以此人野心，他是一定会这么做的……！”

却说聚和在客栈待扬福之音。扬福匆匆而返，见聚和施礼道；“那郝东不是为千年何首乌而来！而是因一些江湖之事而临此！”

聚和沉默问道；“到底是何江湖事？”

扬福着报道；“听说蜀中唐门想灭天下所有正派之众，现在华山临危，他们此来就是相助华山派的！”

聚和道；“原来如此，难怪此处有西蜀之士出没！这华阴城虽小，想必定有一场浩劫了！”正言谈间，忽听得楼下有争执声！原是适才那身背药箱的西蜀之士，想要在此客栈住歇。却料客栈人员以满，而与掌柜的争执！

那吴必恭口出狂言，要将其所有住客赶走！自己要包下这里所有房间。

掌柜的理论道；“客官，这可不好吧！”

吴必恭怒道；“有什么不好！老子有的是钱！”

掌柜的道；“客官，这不是钱的问题；而是信誉问题！不如这样吧；等他们明日都退完房，你在来可否？”

吴必恭大怒道；“岂有此理！老子就是要现在包了，你又敢怎样？”他只手一挥，身后数十名大汉涌入大厅！大喉着敲打各客房门；

所有顾客开门与之争论！吴必恭将手中大刀向桌上一放，所有顾客都不敢多言！他再从袖中掏出一定金子，往柜台上一拍问道！“这下总够了吧！”

掌柜的看了看金子，未能有所动心！遂道；“你怎么如此蛮横不讲理！我们客栈一向都是信誉至上！”

聚和站在楼上摇着纸扇，见那掌柜如此信誉；实乃叫人感动！遂挖苦道；“哼！有钱就想在此耍大，你还嫩了点！掌柜的，我在给你两倍的钱，将他等给我轰出去！”

吴必恭见此人风度偏偏，定是一大户人家公子哥！遂出言道；“小小公子哥，竟出如此狂言！你可知道我是谁？”

聚和冷笑道；“我管你是谁，总之这里还轮不到你撒野！”

吴必恭大怒；“你……！这可是你自己找死，”言毕，便令二弟子上楼将他拿下来！

那二弟子跳上楼来！刹间，却被周进、扬福踢了下去！吴必恭见此大怒！亲自率众跳上楼，与周进、扬福大打出手……！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第二十一章）郝义士遇害

周进、扬福力保聚和、小喜，奋力杀出门外！门外唐门弟子似恶狼般围将过来；小喜焦急地道；“公子，他们人多，我们该怎么办……？”

聚和沉着道；“我们杀出去，”小喜、周进、扬福应允！在乱刀之中牵着聚和与小喜之手，奋力向外突！却怎么也杀不出重围！

唐门攻势迅猛！很快就将几位击散；聚和在刀光剑影中东躲西藏，乱刀一波胜于一波险！

四保、郝东见楼下有唐门打斗，遂急忙下楼相助那四人！幸得所到即时，聚和险逃过一劫！四保夺得柄剑；使青城剑法大海揽月，刺倒数唐门弟子！郝东见此，暗自称奇！大哥练剑数日，却进步如此神速！真是令人感叹！他拉着聚和的手，窜贼群，直往所住处而奔！

四保护住小喜，与扬福周进一同拖住唐门之众！小喜大叫道；“公子；你快走！等会儿，我们来找你！”

郝东拉着聚和以至楼下，见唐门之众追来！他本想推门而进，可转念一想，此乃我们秘密屯扎处，自己就此进去，岂不是要露馅么？便拉着聚和往小巷而逃！唐门弟子紧追不舍！二者窜过无数条窄巷，直到不闻唐门追众而止！他俩停下脚步，气揣不止！郝东问道；“他们可是唐门之众？”

聚和回答道；“对，他们就是蜀中唐门贼众；”

郝东又问道；“那他们为何要追杀你们？”

聚和实情相告！郝东大怒道；“真是岂有此理！这唐门也真是太猖狂了！”

聚和笑道；“就是！兄台一日两次救我！本公子也不知该如何报答？”

郝东道；“路见不平，拔刀相助；何须报答！”

聚和微笑道；“那既然如此，兄台应该将其大名告知我了吧！”

郝东着实相告道；“那既然兄台你敢于与唐门之众争议，可想你也是有正义感的人！也不知兄台你是如何称呼！”

聚和为掩饰自己之名沉默片刻道；“在下何聚，”

郝东惊道；“何惧（聚）！有何所惧，何所不惧？你名字竟如此特别！”

此时忽一唐门弟子追来，见二人在此！遂高呼道；“他们在这里！”

二人大惊，撒腿而逃……！

四保、小喜、扬福、周进四人，杀出重围；逃过唐门追捕，躲在小巷口，等待聚和与郝东！小喜焦急地道；“也不知道我家公子现在怎样了！到底逃过此劫没有？”

四保也担心地道；“别说是你家公子……！我三弟到现在都还没有回来呢！若不是为救你家公子，我三弟又怎么会失踪！”

小喜怒道；“你三弟……？你三弟哪有我家公子高贵……！算了，我们不说了，咱们还是分头去寻找吧！”

郝东与聚和窜出小巷，唐门之众任紧追其后！二人一转弯，便到了唐门老巢花明搂，二人也不知此是唐门老巢；遂匆匆窜了进去一看！里面全是身着蜀中长袍的唐门弟子！他俩大吃一惊！本想掉头而出，却见唐门弟子并不知自己被他同伙追捕，个个若无其事，抱着佳人狂饮！后面追兵以至门外；二者无奈，洋装成嫖客阔步入得大厅内！饶过后园闺房，二人叩响第三间房门！

一绿衣锦缎的美人前来开门！见郝东与聚和，一时疑惑？还未等得相问！郝东便将其嘴捂住！

聚和关好门，打开手中纸扇安慰道；“小姐别怕！我们只是避一下风声而已……！”

却说那几位唐门追兵入来，被唐门四弟子石玄蝎拦阻道；“你等来此干嘛！”

那几小弟子道；“我们是来收查几正派中人的！”

石玄蝎身材短小，一脸刀疤冷笑道；“哼！你们也不看看此处是何地，几个正派之士何敢跑到此处来撒野！还不赶快给我退下，扫了我等玩女人的兴致！”

那几追兵无奈，只好退去！

石玄蝎见那几弟子退去，一人独往后园闺房，敲响第三间房门！

郝东二人竟以为是追兵至，遂威胁那青楼小姐道；“可千万不要说我们就在这里！”

那小姐点头道；“二位请放心吧！这唐门之众我也讨厌！你们就藏在我那衣柜里吧！”言毕，遂打开衣柜让郝东、聚和藏入其内！自己前去开门。

这衣柜不宽；二人紧帖身躯，面面相对，动弹不得！郝东感觉胸前灼热一片，一双绵绵的东西紧帖着自己胸膛！他大惊道；“你……你……！你是女人！”衣柜内虽黑，但微微从门缝里透进的光线，能够看清对方的洁白脸貌！

聚和害羞得微微点头！

郝东怕有损一位姑娘家名节道；“不行……，我……我得在找个地方藏躲！”

聚和将其拉住低声道；“不行，来不及了！”

言毕，石玄蝎便入来；他张开双臂叫道；“哟……！我的小柳儿……！我的美人……！”

原来此女子名叫小柳，身得阿娜多姿、楚楚动人！她拒绝道；“石公子请自尊！”

石玄蝎淫笑道；“哎呀！自什么尊，你又不是什么黄花大闺女！”言毕，遂一吧搂过小柳，又淫笑道；“美人儿！我们来吧！”

小柳直呼；你放开我……！快放开我……！石玄蝎将小柳按倒在床头，慢慢脱去小柳上衣！呼吸急促地乱吻……！

郝东怒道；“***；真是禽兽不如！”忽又闻敲门声！

石玄蝎大惊！遂令小柳问是何人？

门外人道；“是我！快开门……！”

石玄蝎闻得此音，正是其师父孟龙！他急忙穿好衣裤，见旁有一衣柜，还未等得小柳阻止，便来藏入其中！谁知他刚打开衣柜，还未等得他有所反应，郝东手起拳落，正击中石玄蝎右眼！他大叫一声……！顿时鲜血崩流！倒在地上挣扎！

孟龙闻得房间内以出事情，未等小柳前来开门，遂手起一掌，振飞门板而入！正见四弟子躺在地上痛苦挣扎着；有二外人正爬出窗户而逃！孟龙迅速出手，两指猛地弹出一粒钢珠道；“哼！敢在我眼皮底下撒野；我就叫你去死！”

那钢珠直飞向郝东左手臂，郝东大叫一声！钢珠穿破左手皮肉，深入其内！一时血流不止！他不顾伤势疼痛，在聚和的搀扶下，继续往正街逃之。未逃数百米，郝东终支撑不住伤情巨痛，一时呼吸急促地瘫倒在地！他艰难地对聚和道；“你……！你赶快走，唐门人马上就要追来了……！”

聚和见郝东脸色发青，像是以中了巨毒！她大惊，原来是那人在那钢珠上抹有巨毒也！郝公子是为救自己而遭此劫，自己又岂能在如此关头离他而去！遂感激地道；“不……！我是不会离开你的！，你因救我而受伤，我又岂能舍你而去！要死，我就陪你一起死！”

郝东闻此，感动万分！要知道这可是第一次有女人对自己说这样的话！见她身着男儿装相貌堂堂，想必返回女儿装的话！一定会很漂亮……！只可惜；只可惜自己所中之毒定会很快吞蔑了我的性命，恐怕是在也看不到她身着女儿装的样子了！他遗憾而叹道；“你这又是何苦！不行；我可不想与你一起死！你快走，再不走就来不及了！”

聚和知道郝东之言是为自己好！她感动落泪，强制要背走郝东道；“不……！要走，咱们一起走！”

此时，唐门弟子追了上来！正待要擒拿二人时；忽然四保、周进、扬福、小喜赶到；以身保护二人安全！所幸孟龙以为那两人定是前来寻花问柳的，又身中自己的红花追魂散之毒，定没有余力而反抗！遂未派太多弟子前来追捕，四保急问三弟伤情？

郝东咬紧牙关，艰难地笑道；“没……没事！”四保见三弟流血过多！遂大怒地冲着唐门弟子道；“他***，竟敢伤我三弟，老子要了你们脑命！”言毕便提剑连刺数名唐门弟子！

唐门之众见这黑人竟这般勇猛，无不胆怯！眼睁睁地看着他们冲出人群而逃之！

四保驮着郝东，与聚和几人回到驻扎点；世南见三弟受伤大惊，遂担心地与天冲道长、马佑掌门商量道；“三弟中毒至深，得立马送上华山找神医青眉道长解毒才是！”

天冲道长点头道；“对！此事可万万不能耽搁，以防郝少侠他毒性加剧！”

马佑也点头道；“对，事不宜迟！你们得及马行动！这里有我和天冲道长，还有罗雄、你们就放心吧！”

世南、四保、点因、兰青、小卓别过天冲道长与马佑掌门，送郝东上华山！聚和愁道；“我也要去……！郝公子他是因我而受伤的，我想亲自照顾他，以表他舍身相救之恩！”

世南应允，几人一同送郝东上得华山；青眉道长冲冲前来治疗！

聚和焦急地求道；“青眉神医，你一定要将我这恩人救好！只要救好了，你要多少钱，我都会给你……！”

青眉安慰道；“放心吧这位公子！这郝少侠也是因我们华山才遭此劫的，我一定会竭尽全能的！”他言毕，把持郝东脉向，一时大惊失色！

世南见青眉脸色，遂知三弟所中此毒定难有解除之方！遂闻其详？

青眉道长摇头叹道；“郝少侠他脉搏虚弱，面目青紫！若我没猜错的话，他定是中了传说中的唐门独门毒药，红花追魂散！”

几人闻此大惊！红花追魂散，究竟是何巨毒！聚和担心问道；

青眉沉重着心情道；“红花追魂散乃是孟龙惯用之毒，此毒乃用数十余种毒性强烈的稀少植物汁液提炼而成，凡所中此毒者，定会在六个时辰之内而伤命！”

聚和难过地问道；“那不知郝公子他有救吗？”

青眉摇头叹道；“除非有唐门独门解药，否责这郝少侠他恐怕难过今晚……！”

聚和闻此，适才旋着的心忽然掉下！心恢意冷地求道；“道长！我求求你想想办法，看看还有没有其它办法可以医治！”

四保也求道；“对！道长号称神医……！相信你一定会有办法的！”

青眉道长叹道；“请恕我医术有限！不知道此毒的配制之方，所以要解此毒，我并没有把握！此毒蔓延迅速，若一一耽搁，就算是神仙下凡也无济于事！我也只能开几道方子，以延长郝少侠的生命时间，你们就赶快去唐门内盗解药吧！”

郝东躺在床上心想，盗解药！可是危险之事；自己以中了唐门之毒了！可不想大哥、二哥他们也中得此毒！遂艰难地道；“好了……！人生死有命！你们就别在为**心了！”

世南安慰劝道；“三弟别说如此见外之言！请别恢心；相信道长，相信我们一定会把你治好的！”

四保也点头！小卓掉泪哭道；“是啊！白哥哥；你一定要好起来，人家智远大师还在等你做他的徒弟呢！”

此时，慕公、岳翠柏二人冲冲前来探望！郝东想起床施礼；被慕公阻拦道；“郝少侠请勿动！这唐门之众真是可恶！出手竟如此之狠！也不知郝少侠伤势到底怎样？”

郝东感动地道：“多谢慕伯父关心，我……我还好着呢！”

青眉道长道；“郝少侠他中毒至深，我们必须找到解药！否则……！”

慕公闻此，心情忽然加重！就连道长都对此毒无可奈何，可想此毒性之烈……！

郝东见慕伯父心情沉重，遂沉感动地笑道；“慕伯父不必为我担心！死有何惧！为正义而死，我死而无憾！”说来他又开起玩笑道；“只可惜！我唯一遗憾的就是还没有娶上媳妇呢！”

慕公见郝东真不畏是英雄出少年！如此关头，还有心说笑来激励大家心情！遂慈祥地笑道；“都什么时候了，还有心开玩笑！”

四保也叹道；“对！三弟性格就是如此！只要三弟你能够坚持下来，难道还没有机会娶媳妇么？”

世南也道；“大哥说得是！你们罗马国百姓、同胞，还在等着你回去重振国威；你又岂能就一死了知呢！再说这毒药，既然唐门人能够配制出来，想必他就定会有解药！今晚我就潜入唐门为你盗取解药！”

四保也道；“对！还有我，我也去！”

郝东阻止道；“不行！唐门使毒阴险，我算是尝过了！二位长兄可千万不必为我去冒这个险！”

世南感动地道；“三弟此言差也！你我三兄弟在结义之时就以发过誓；不求同年同月同日生，但求同年同月同日死！此事我与大哥心意以决，你就安心静养……！”

此时，一华山弟子拿来刀具；青眉道长道；“好了各位！让我将他身上的钢珠拿出来，以免伤口感染而更难医治！”言毕，他掀开郝东衣袖，露出血淋淋的伤口；当场将聚和吓了一跳！闭上双目担心地道；“怎么办，流了这么多血……！”

慕公见此聚和生得眉清目秀，且见血而避之！遂心想，难道她是姑娘家！他仔细打量聚和举止；

聚和见慕将军正注意到自己；因自己在宫中经常与慕将军见面，慕将军对自己是在熟悉不过了！她怕自己身份显露而被慕将军遣送回皇宫，遂将脸转向一旁！扮出一幅若无其事之样；

慕公见聚和有所察觉，遂坦然问道；“不知这位公子是……？”

聚和无奈，为掩饰自己之貌，她灿烂大笑道；“我……我姓何，单名一个聚字！”

慕公琢磨，聚和，何聚！原来她真是聚和公主么？遂试探相问道？“何聚，此名字还挺有意思！你说是不是……，公主……！”

众人见慕公将那位公子称为公主，不由得大惊！正巧青眉道长将钢珠从郝东手臂上拔除，疼得他是惊讶地叫道；“他是……公……公主……！”

聚和见自己身份以被暴露；便向慕公施礼叫道；“慕伯伯！”

慕公大笑道；“我就知道是你嘛！怎么……放了高贵的公主身份你不做，跑到这里来做什么？”

聚和望着慕公翘着嘴唇道；“在皇宫里待得无聊，所以我就偷跑出来了！”

慕公惊道；“皇宫戒备森严！你怎可不经允许而擅自跑出来玩呢？这江湖凶险，你一个姑娘家的难道就不怕么？”

聚和公主笑道；“不怕！这辽阔大好河山，景色如此迷人，总比天天待在那无聊的皇宫好吧！”

慕公愁道；“话虽如此！但你有无想过，可能皇上现在，正在京城大肆其鼓地到处贴满布告寻你呢！”

聚和笑道；“不会的，我是公主身份，父皇他碍其颜面，他是不会大肆其鼓的来找我的！”

慕公问道；“那你不怕危险么？”

聚和笑道；“我都装扮成这样！除了慕伯伯你，还有谁能够认出我是女儿身？所以是不会有危险的！”

慕公见这聚和公主这般聪明伶俐！遂笑道；“那不行！我得叫人将你送回去才是！”

聚和知道慕伯伯是言出必从之人，她哪想回去！遂一幅撒娇摸样地道；“慕伯伯可千万不要把我送回去！就让我在此多玩几日吧！更何况，我的救命恩人现在伤势还未痊愈，在此时，我又岂能离他而去么？慕伯伯……！你就看在，我为报答我的救命恩人的份上，你就不要把我送走！等他伤势全好了，我自然就会回去的！”

慕公心想，这聚和公主竟还是一个重情重意之人！若此时将她送走，对她是一种遗憾，对己是一种残忍！遂详和地道；“那好吧！不过，你要答应我，不许离开这华山知道吗？”

聚和高兴地道；“是……慕伯伯！”

却说世豪此时正与孟龙、朱干商议进攻华山派之事宜；世豪沉着地道；“华山派人数虽少，但他们个个武艺精湛，我们万万不可胡乱行动！依我看，不如我们现在直接拔掉他们的两处秘密驻扎处才是！好为即将攻上华山派而做准备！”

朱干点头道；“慕公子所想，正合我意！我也正有此盘算。”

孟龙高兴地道；“好！既然如此，那我们今夜就行动！朱兄你有计谋，我就让庞弃、孔赫与你一道去拔掉西边破庙驻扎点！慕公子是我们的内应，不可令众正派之士对你产生怀疑；得尽快赶回华山派才是！我就与吴必恭、石玄蝎去拔掉这城内的第二个驻扎点！”

朱干应允！世豪返回。

夜幕深沉；月光升华，华阴城内行人希少时！孟龙领众弟子带上**草，来到城中驻扎处！

马佑、天冲道长与罗雄入睡正香！忽然！数十把草火抛进院落；草火释放迷烟，凡所闻得此烟者，定会在半个时辰之内而昏迷过去！三人大惊！急出门观止；却闻一股浓浓怪味扑鼻而来！三人顿觉胸闷眼花，以有昏迷之兆！天冲料知，想必定是唐门之众所为！此烟雾定是那草火所释放的！遂急忙屏住呼吸道；“不好！此可是迷烟！”三人急忙退至二楼。

马佑怒道；“真是岂有此理！难道唐门一派已经知道我们在这秘密之处了么？”

天冲虚开窗户望外观望！发现楼下全是唐门之众！孟龙以令弟子攻上楼来！天冲急忙道；“唐门弟子已经将我们团团围住了！看样我们这次定是插翅难逃了！”

马佑大怒道；“他***！即使是死，老子也要多杀他几条狗贼再说！”见唐门弟子冲将上来，马佑紧握大刀，接连砍倒数十人！

天冲与罗雄也前来共同御敌！杀退唐门弟子数次！孟龙见久攻不下，遂一时大怒！亲自操刀向天冲、马佑杀来！

天冲道长见孟龙亲自上阵！遂大怒骂道；“孟龙匹夫！你灭我青城派，今天我就好好地与你做过了断！”言毕遂提剑与孟龙相斗数十回合！

马佑见天冲道长以处下风！怕有所伤害，遂前来边助阵边道；“道长，我们快撤走吧！这人武艺高强，我们不是他对手！就快走吧！”

天冲大仇未报，正与他斗得眼红，那想离去，遂怒道；“哼！我不走；我与他有天大的仇恨！今天不是他死，就是我亡！”

马佑劝道；“君子报仇、十年不晚！更何况，我也与唐门有天大的仇恨，我也想取他狗头！但我们寡不敌众！还是保住我们自身，等以后在说吧！”

天冲心想，马掌门所说有理！即使今日我不能够报此仇，但留住青山在，来日相报也不迟！遂与罗雄二人先后从窗户跳出！马佑断后。

孟龙冷道；“哼！想逃，没那么容易！”言毕，遂使钢珠弹将过来！

马佑急用大刀挡开，跳窗而出！

孟龙大怒，冷冷地道；“他***，我看你们还要逃多远！快给我追！”

天冲三人奋力冲出重围！跃上一家屋顶；忽觉眼前一黑，三人相继昏迷过去！原来那**草之毒以生效！幸得此时月光隐没云层，唐门弟子相寻半夜，也无三人之影；失望而返！

却说朱干一伙以至西峰下的破庙处，

此时扬盛还未有入睡！忽听得庙外有动静！

由唐门人多，难免不会发出一丁点响声！但就这一点声音，对高手来说，难免不会察觉！他屏住呼吸静听，发现其来者数多，更是越来越逼进自己！他及马叫醒智远大师与静慈师太而诉其此事。

师太疑惑道；“是不是扬庄主你听错了！这黑夜走兽猖獗，难免会有所响动！”

扬盛沉着道；“不可能！若是野兽，那向我们这破庙围拢干什么？”

智远大师沉默道；“难道是唐门之众已经知道我们在此之事？”

正在疑惑间；忽见破庙外有火光飞进！刹间，火势熊熊，引燃了整个破庙！扬可凡冲进来慌张叫道；“不好！破庙着火了！”

众人急忙冲出破庙。朱干在外高举火把奸笑道；“各位快求饶吧！我以将你们团团包围了！”

静慈大惊；原来真是唐门之众！遂与大师、扬盛商量道；“真是岂有此理！现在破庙被毁，我们得冲出重围返回华山再说！

智远也道；“对！我与师太断后，扬庄主你与令公子护其家人先返回华山，我与师太随后便到！”

众人应允！奋力向外突！唐门虽人多，但智远大师几人武艺精深，很快就冲出重围！

朱干、庞弃、孔赫见此，拼命追杀，直至华山下，方才收手！

却说世南与四保二兄，趁夜深人静时，为救三弟郝东性命；遂冒险潜入花明楼盗取解药！正巧孟龙攻打驻扎处去了，花明搂内只留得护法辣蜘蛛——朱沙妮与少许唐门弟子把手。这朱沙妮乃是一美女！因所练《断冥神功》而致走火入魔后，其唇便变成黑色，双目发青，样子毒辣无比！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第二十二章）错盗乾坤丹

世南与四保将整个花明搂寻了个遍，也不见一粒丹药！

双双无奈聚在一处角落商量！四保疑惑相问；“他***，偌大的花明搂！解药到底所藏何处？”

世南琢磨；“难道有暗房！”

四保猜测；“不可能吧！这花明搂是何地方，修暗房有何用？更何况，此地若是有暗房，那我俩又怎能寻找得到？”世南点头；“也是！不如我们抓一个唐门弟子问问？”

四保暗暗点头；见一唐门弟子巡视而来。还未等得有所反应，便被四保擒住逼问；“快说，解药放在何处？”

那弟子被吓得直发抖！哆嗦半天道；“在……在掌门的房间！”

世南又问；“那你掌门的房间在哪里？”

那弟子见四保凶神恶煞；哪敢胡言，着实相诉；“就在后园天字一号房便是！二位可千万不要杀我，我说的绝是实话！”

四保见这唐门弟子竟这般怕死，遂笑道；“杀你没这个必要！不过死可免，但活罪难逃！”言毕，遂将那弟子打晕；与世南一同入得后园天字一号房。仔细寻觅密室所在处。二人并未发现异样，四保疑惑；“该不是那小子在胡说吧！岂有此理，等会儿出去我定要他好看！”

此房间摆设有致，书桌后有一幅山水名画，画中山水绝，一渔舟划破碧江水，独往上游去！四保一把扯下画卷，惭愧地道；“好一幅山水名画，却挂在一个不懂其韵的恶人房中！真是玷污了此画的铮铮上游愚！辱没了这与世无争的大好河山！”

世南见山水画后，有一神秘机关；是否是那密室机关？他过去按下机关，忽听轰隆一声响！密室门被打开，二人大为高兴！四保惊道；“天哪！可真是不可思议！”

二兄入得密室地窖，点燃亮火；只见里面满是丹药！四保又惊叹；“这么多丹药，到底哪瓶才是能解三弟之毒的解药？”

世南摇头愁道；“不知道；我俩就一样一样的找吧！”四保点头，二人将所有丹药翻了个遍，也无一瓶是解药！

四保自是发愁；“这全都是毒药！难道就没有那么一瓶是解药么？”正发愁间，忽见到孟龙最珍爱的乾坤大神丹！遂叫来世南道；“二弟！你看，这是否是我们所寻的解药！”

世南见之，此两粒药丸盛装在水晶盒内，色彩乌黑发亮；显得格外珍贵！世南小心地拿起水晶盒，见盒上并未标注有任何毒样。他又拿起旁边一小瓶药丸视之，一时大惊！此小瓶药丸就是三弟所中的红花追魂散！遂心中琢磨，这水晶盒内所装药丸与这红花追魂散之毒所放在一起，难道这水晶盒内之药丸就是解药么？见它包装如此精致，可想也定不是一般普通的药丸！不如我们就将它带回去让青眉神医鉴定瞧瞧！他让大哥四保收好药丸，忽听得密室外有多数脚步声！二人大惊，遂急忙出得密室；正遇朱沙妮带领数唐门弟子赶来。

朱沙妮见他二人从密室内而出冷道；“好大的胆子！竟跑到此处来行盗！给我拿下……！”她单手一挥；身后唐门弟子一涌而出！

二兄一见此女人，貌似妖魔，身披魔袍，手持降凤仗，冷目注视自己！二兄二话没说；待那些唐门弟子近身时，四保挺身与之交锋！世南直取那朱沙妮，

朱沙妮哪是世南对手，不数回合，便被踢飞在地！

朱沙妮心想，这小子武艺竟如此高深！也不知他潜入密室内所盗的是何物！若不将他擒住，待师父回来定会加罪于我的！由此，她豁出心障！使出美人计，要与他二人纠缠到底！待师父回来时，定能擒下他俩！见那二人相趁机溜出花明楼遂叫住道；“二位壮士且慢！”

二兄止步，见朱沙妮慢慢脱下魔袍，露出一方红肚兜。娇态狐媚地走过来妩媚笑道；“我们以兵剑相交，这多不好嘛……！你们男人怎么到这种地方来，都是偷偷摸摸的！本姑娘我现在有的是时间来陪你俩玩玩的！无论你俩想干什么，本姑娘都乐于奉陪！”

此缓兵之计哪逃得过世南与四保法眼！二者二话没说，转身便离去！

朱沙妮又叫道；“哎……！二位别走……！此地美人、美酒多的是，嫌我一人不够，我还可以多给你二位找两位！包将你二位伺候得胡胡贴贴！

四保见她妖里妖气讽刺嘲笑道；“见你都这样妖气，相信这里的姑娘也不怎样？我们二兄没有兴趣……！

岂有此理，真是敬酒不吃吃罚酒！朱沙妮大怒；大家给我上……！”朱沙妮连魔袍都未来得及穿，单披红肚兜，抓其降凤仗，便直取

世南，

世南微闪，朱沙妮打了个空！又使仗一挥，仗头放出暗器！直向世南逼来。

世南巧妙闪过，暗器正巧射中自己身后一唐门弟子胸膛，那弟子立即口吐白沫而毙命！世南心想，真不愧是唐门门徒，就连女子都是如此阴险！见对方投暗器施毒，世南即抓住朱沙妮手腕，猛力一折，对方降凤仗“叮当”一声掉在地上！他身手敏捷，又使腿将朱沙妮踢翻在地！二人趁机冲出花明搂。

真是刚出一险，又入魔口！此时孟龙正巧凯旋而归！见此二人好身本领，竟在自己老巢闹事！他大怒问道；“大胆！来者何人？竟在我地盘撒野！”

二兄见此人宽眉大脸，身材魁梧！听他口气，想必定是唐门中重要人物！遂道；“大丈夫行不改名，坐不改姓，慕世南是也！还不赶快将红花追魂散的解药交出来！”

此刻，朱沙妮以将二者入室盗解药之事报知孟龙，孟龙心想，原来他是为今日那潜入小柳房中的两位不宿之客拿解药的，这慕世南打败我大弟子，破我京城计划！此仇我还未及报，而今他却自动送上门来；真是自寻死路；遂冷道；“哼！解药；没有……！凡中我红花追魂散、在六个时辰之内必死无疑！”

世南心想，听青眉道长说过，那红花追魂散乃是孟龙专用毒药！难道此人就是唐门掌门孟龙？眼下时间紧迫；六个时辰即将要至，若还找不到解药的话，三弟他……！遂发怒道；“你到底交不交出解药！”

孟龙依旧冷目；“我说过，没有就是没有！即使是有，我也不会交给你的！”

世南大怒！内功暗起，汇集落叶在深夜间乱飞！刹间，顿觉杀气逼人，令人心惊胆寒！他汇聚天地之气，猛地向孟龙释放而出！瞬间，街上青石地板翻腾，尘土四起，一阵风似的直逼孟龙身躯！

孟龙大惊！此慕世南内功竟如此深厚！难怪大弟子庞弃会败在他手！瞬间中，见得青石地板和着滚滚尘土向自己袭来，他使小鹰爪手一一将青石地板挡开；却料滚滚尘土染脏了自己衣襟眉发！他大怒，两手各弹一粒钢珠穿过浓浓尘土，直射向世南！

世南即马闪过，钢珠“当当”击中身后墙内，

四保见此大惊，好厉害的手法！竟能够穿透墙壁！他正待用手指将其抠出；世南心想，三弟就是被此物所伤！真是不愧是唐门掌门人，竟能够远距离施毒！见大哥正要用手指将那两钢珠掏出，急阻止道；“大哥且慢，那可有巨毒！”四报扯下一片衣布，包裹着手指，将其拿出惊叹道；“好个毒珠，拿回去让青眉道长研究研究！”

此刻，一唐门弟子报道说；“不好了掌门！乾坤大神丹，以被他们所盗取，”

孟龙闻此，大怒！骂道；“好你个姓慕的，枉你为正派之士，竟做如此行窃之事！还不赶快将大神丹还给我！”

世南一听，原来自己所盗的不是三弟的解药！大神丹；名字还挺神奇的！见孟龙如此在乎我们手中的两颗神丹，想必此药决非一般神丹？遂冷笑道；“那好！我将大神丹还给你，但你要将红花追魂散的解药交给我们！你看如何？”

孟龙心想，这红花追魂散本无解药可解；但为得骗取自己耗费毕生心血的大神丹，他灵机一动，从怀中掏出一粒普通药丸道；“那好！这就是解药；你快将大神丹拿过来！”

世南闻得孟龙愿拿出解药交换，遂向大哥四保传递眼神道；“大哥，快把那大神丹给他吧！”

四保知此丹药定胜珍宝；心里哪里舍得！见二弟眼神之意，定是让自己将其掉包，他心领神会，从怀中拿出神丹，打开水晶盒仔细端详；发现此神丹正与那孟龙所弹出的钢珠一般大！在月光之下，竟闪出五色之光！他灵机一动，背着唐门众，取出神丹，将那两粒钢珠放入其内，遂冲着孟龙冷道；“你得先将解药仍过来，随后我才给你神丹！”

孟龙心想，我方人多，看他二人敢耍什么花招！遂道；“那好！大丈夫一言即出，驷马难追！你们可是正派之士，想必定会信守承诺！”言毕遂将那粒药丸弹向四保，

四保一把接过药丸！对着月光鉴赏鉴赏！

孟龙大吼道；“还不赶快将大神丹仍过来！是不是想反悔？”

四保冷道；“哼！我正派之士一向说话算话！”言毕便将大神丹仍给孟龙。与世南一同飞步而去；

孟龙高兴接过大神丹，暗自庆幸自己聪明！用一颗只能治疗风寒的百灵丹换回自己乾坤大神丹；他打开水晶盒盖，取出一粒大神丹对着月光瞧之；一时大惊！此神丹怎么放在手心沉甸甸的？他始才大悟！原来这正是自己所弹出去的两粒钢珠！他火冒三丈，将手中水晶盒猛地摔个粉碎！大怒道；“慕世南！你两人好大胆子……！竟敢在我头上玩花样！我不报此仇，我誓不罢休！”言毕又吩咐吴必恭、石玄蝎、朱沙妮三人，带上本门所有弟子与己一道前去追捕他二人；要回乾坤丹！三人应允而去！

却说聚和与点因在房间照顾郝东，点因见聚和身为公主，却扮成男儿遂笑问道；“我应该叫你何公子好呢！还是叫你公主好呢？”

聚和微笑道；“既然我身份以暴露，自然是女儿身，虽说我是公主，但现在我以在外，哪有像皇宫里一样的规矩！点因姐你以后就直接称呼我聚和吧！”

点因微微点头！

此时郝东难受昏迷过去，聚和与点因见此，很是担心，点因急忙前去相请青眉道长，留聚和在旁持侯，她望着郝东青紫面庞，想起从京城相识到今日在华阴城巧遇之事，心中伤悲而自问；难道自己与这郝公子就只有这么一点缘分么？都是自己的错，才让他受得如此剧伤！为何老天总是如此不公，只让好人难受，却让坏人寸心如意！见他昏迷中，自己好想与他分担这一切伤痛！眼看以至子夜时分，六个时辰及马将到；她心中很是担心而心神未定！

丫鬟小喜见她忧心仲仲而面目憔悴，遂关心道；“公主，你去休息吧！这里有我就够了！”

聚和叹气道；“郝公子是为我才遭到此劫的！他若不醒来，我就不会休息！”

小喜见公主执意，遂无奈地问道；“公主，我看你对这郝公子以动了真情了吧！”

聚和着实叹道；“我也不知道；在未遇到他之前，我以为自己是公主身份，就什么烦恼都没有都；什么都可以得到，但我错了！直到遇到他以后，特别是在现在，我才知道，原来公主也只是凡人而已！所深藏我内心深处的痴心妄想，原来也只是自己的单纯想法而已！这大概就是上苍在惩罚我，此生缘分中的悲凉一笔吧！如果他为我就这样长睡不起，那就允许我就在此为他相守一身！”言毕，她黯然泪下！

郝东昏迷中却感知到聚和此心情而落泪！他之手微微颤抖！

聚和见此惊喜不已，她紧握住郝东之手，高兴地叫道；“郝公子……！郝公子……！”

郝东微微睁开双目望着聚和，眼角流露出惭愧而又怜惜！他低沉着声音道；“多……多谢公主关心……！我……我死也瞑目了……！”

聚和高兴落泪微笑道；“郝公子不必说些不吉之言，你一定会好起来的！”

郝东见聚和为己掉下诚挚的眼泪，感动不已！遂安慰地微微点头笑道；“你……你不必为此难过！人的生死由……由老天决定！放宽心情，自然……自然会好的！你知道吗？在我中毒以来……，我……我最想在即将离去之时，能够亲眼看见你身着女儿装的真实女儿身份……！”

聚和微微点头应允！片刻便换好女儿装，出得房间，进到郝东身旁；

郝东见她身形多娇，步覆轻缈！花貌含蕊，害羞得晕红！他很是惊喜！原来这聚和公主就是自己在京城所遇到的那位心仪小姐！真是上天注定，我与她要旧缘重逢，重逢后又要永远别离！他心自是长叹，长叹这有缘无份的一丝遗憾！他遗憾着双目，而后毒火攻心，喷血而倒！

聚和知郝公子危在旦夕，她默默流泪；抓住郝东之手，心中无比凄凉！

小喜慌忙叫道；“郝公子……！你快醒醒……！”

点因冲冲找来青眉道长，小喜哀求道；“道长，你一定要救救他，郝公子他不行啦……！”

青眉道长伸手把脉感知，郝东脉搏以停止跳动遂遗憾摇头叹道；“郝少侠以去矣！”言毕又怒道；“只可惜这郝少侠为了匡扶正义而英年早逝！此仇，我们一定会让唐门血债血偿！”

聚和闻此，顿将昏将过去！

此刻；世南与四保将解药带回，冲冲入得房间来，一见此情，二人大为悲伤！怎么自己就没有感到呢？二兄“扑通”一声跪倒在地，痛哭道；“都怪我二兄来迟一步也！三弟，你为何就不多坚持一会儿呢！”

四保悲怒道；“三弟，请你放心，兄弟我二人是不会让你白白丢命的！请保佑我二兄能够打败那孟龙，取他首级以祭你的在天之灵！”言毕遂起身与世南一同去取那孟龙首级！却被青眉道长止住问道；“二位何去？”

四保怒道；“哼！孟龙毒死我三弟，我俩此去取他人头！”

青眉止道；“二位别急！你们适才去盗取解药，不知盗着没有？”

世南悲伤地道；“人都去了，要解药还有何用？”

青眉道；“那也未必，这郝少侠刚去不久，你快将解药交给我，或许还有用！”

二兄一听此言，心中稍微平静些！只要有一线生机也要试一试！四保急忙从怀中掏出那颗解药递给青眉道长道；“这就是解药！”

青眉接过解药一瞧，遗憾地道；“这何是解药？这分明就是各药房都有所售的百灵丹！”

世南心想，想不到那孟龙也耍了一手！竟用专治咳嗽的百灵丹来糊弄我们！真是岂有此理！

四保无奈，他又从怀中掏出另外两颗大神丹疑惑道；“既然那不是解药，那不如试一试这两粒！说不定这就是真正的解药！要不那孟龙怎么如此在乎这两粒药丸呢！”

青眉道长接过两粒乌黑发亮的药丸疑惑问道；“此药是否真的是解药？”

四保摇头不感肯定道；“我也不知道；听那孟龙说，此药叫什么大神丹来着！”

青眉心想，管它是否是解药！事情都到了这一地步，就只能试一试！见那郝少侠毒火攻心而死，一粒药丸恐其难解他体内之毒；不如让他一同将其两粒药丸服下！世南倒来温水！

小喜扶昏睡的聚和回房休息去；聚和忽然被惊醒！她难过地担心道；“郝公子……！不行……，我要去看郝公子！”小喜劝阻不住，聚和出得了房间门，只见青眉道长以经为郝公子服了两粒药丸；遂前来相问道；“道长以为郝公子服下解药了么？”

青眉点头道；“对！但不知这郝少侠是否能够醒过来？如果能够醒过来，那可是一大奇迹啊！”

聚和闻得此言；悬心而叹！她独坐窗前，望着天边弯月默默祈祷！

此刻；慕公、慕夫人、扬盛、夫妇、岳翠柏、天冲道长、马佑掌门、智远大师、静慈师太、以及晚辈慕世豪、郭森、扬可欣、扬可凡、罗雄、兰青、小卓、小摇、和慕籍，前来探望郝义士；一进门便见此情；遂知郝少侠他以……！

慕公关心地问世南道；“这郝义士他怎么了？”

世南难过地叹道；“三弟他以休也！都怪我回来迟了一步，才酿成有此结局！”言毕，他紧握拳头，狠打墙柱！

世豪闻此，心中惊喜不已！但透过甚喜心情隐陋出假意悲哀！劝世南道；“二弟不要伤心，就算是那郝少侠本命应有此一劫！”

世南长叹道；“多谢大哥关心，只是我兄弟三人情同手足，三弟遭此毒手，我心哪能平静得下！”

世豪假意地道；“怪就怪那孟龙，这个仇咱就先记着，日后有机会才报……！”

慕公见二兄和睦相处，关怀有加，心中自是欣慰！

世南一见到天冲道长等人遂疑惑问道；“道长与马佑掌门，你们不是在驻扎处么？怎么回华山来了！”

马佑怒道；“他***，唐门以知道我们的秘密驻扎处，今夜就派人来，趁我们不备，竟放毒烟攻之！若不是我们发现得早，拼命杀出重围，想必现在以身首异处了！”

静慈师太也道；“对！他们还一把火烧了我的破庙，使得我们无法容身；真是岂有此理！”

世南闻此，心中自是疑惑；还不及开口；智远大师琢磨道；“不过此两处所发生的事端可见，唐门以在我们华山派内安插了内线！要不决不会使两处秘密据点同时遭到忽然袭击！”

慕公点头道；“大师说得既是！不过华山派几百人，难免会有走漏风声的事情！还好你们都以平安而归！以我在沙场多年经验来看，既然唐门一夜竟连断我左右臂，想必不久他们定会大举进攻我们华山！使我们头手无应，一网打尽！”

智远点头道；“对！唯今之计，我们大家应要多加提防才是！”

各位点头而应，智远走进郝东身旁叹道；“郝义士大闹长乐门，救我等出水火，可没有想到今日他却遭到唐门所害！此乃是我正派之众的一大打击！”

马佑也怒道；“对！此仇，我们正派之众当群起而报之！”

智远闻此遂遗憾地作揖道；“我佛慈悲！但愿这郝施主能够逃过此劫！阿弥陀佛……！”

天冲见四保与世南二人悲伤万分！遂安慰道；“是呀！大师说得及是，四保、世南你二人就将心情放宽点，说不定你们三弟他立马就会醒过来呢？”言毕，忽一华山弟子疾步入来，报信道；“不好了！唐门之众现正聚我华山下，要求讨还什么……什么大神丹！不然就会杀上山来……！

皆众一听；心似洪流汹涌；正想前去报害郝东之仇！他们却自个送上门来；四保怒道；“来得正好！我们正想一雪此恨！”

慕公道；“唐门此时突来，是为了世南与四保二兄所盗的解药有关！待我等同去会会他等再说！”

众豪杰随慕公而去，只留点因聚和等众女流照护郝东！

却说唐门弟子，吴必恭、石玄蝎、朱沙妮以摆好阵势，只待众正派之士下山来。正巧遇到朱干、庞弃、孔赫一行凯旋而归，朱干疑问道；“各位聚此所为何事！”

吴必恭道；“奉师父之命，前来追拿所盗乾坤大神丹之贼！”

朱干大惊，问道；“难道大神丹是被华山派之众所盗么？”

吴必恭点头道是；

庞弃冷道；“哼！真是天赐良机，我正想趁此夜将他一干人等一网打尽！既然他们自己招事，今夜我等就将这华山派拿下，以追回大神丹也不失所谓的江湖道义！”

孔赫奸笑道；“对！听说这华山派来了一位叫什么……点因的京城大美女！我倒要将她擒住，以弥补我今夜所需！”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第二十三章）追讨失药债

孔赫与众唐门师兄弟正言谈间，忽然慕公帅众正派之众而至；他气势如虹问道；“各位深夜造访，想必别有用心吧！”

此时以至下夜，黑峰林冷，凉风兮兮，一缆弯月淡淡，映照各位脸膀；庞弃等唐门之众见慕公飒姿英立，不怒自威之势，心中那股强力之势，早已灭了三分！庞弃自是感叹！想必这位就是众正派之士所钦佩的慕南天慕将军！还未及时相问他名时；忽一阵疾风过，吹来落叶纷飞！一人从半空而下，狂笑道；“枉你们号称正派之士，竟做此类偷盗之事！还不快将我大神丹交出来！”

原来此人正是唐门掌门孟龙，见他来势之风，便知此人内功颇为深厚！但为不失正派之威，慕公心想，幸得自己以在这华山做了周密部署！若孟龙此举想大肆进攻我们华山派的话！也不会那么简单！遂打添士气冷笑道；“阁下好生内功，不过这是华山，不容你在此处耀武扬威！”言毕，内功暗起，强劲内功强劲内功从体内猛地碰出！击中孟龙身旁大树，孟龙亲感一阵凉风掠过，大树顿时被剥去了外皮！

孟龙等人大惊！好强劲的功底！真不愧是当年威振武林的双绝之一！可以透视比较出，自己与他内功功底到底相差多少！孟龙自叹不如！但在众弟子面前怎能丢脸；遂冷笑道；“慕公就是慕公！总之今夜你不交出大神丹，我是决不会善罢甘休的！”

慕公冷道笑；“大神丹是我叫人所盗，不过是因救人才如此的！你想要解药，那可是来晚一步，现在它以被别人服下！”

孟龙闻此大惊，心想，那可是自己花了五年心血才炼成的，竟被他等拿去救人，真是岂有此理！遂怒道；“既然如此，那就别怪我不客气！”言毕遂吩咐庞弃、孔赫等众弟子血洗华山派！此言即出，朱干急忙劝阻道；“孟兄且慢！他们虽得大神丹，但这大神丹巨毒无比！他们拿去也无用，而你还可以从新炼制！看慕公身手超群，若今夜我等攻打华山派，胜算定是渺茫！不如待明日与慕世豪一同商量后，我们才做细细打算；”

孟龙怒火哪如此轻易消除，遂怒道；“真是岂有此理！我今夜岂能就此罢休！就是殉我所有唐门弟子，我也要一雪此恨！”

朱干见劝阻不过，自是无奈！正巧此时郭森偷偷从丛林而出；混进唐门人群中，安排石玄蝎传信给孟龙道；“慕公知道你们以取了他们的秘密据点！断了他们退路，所以他在这华山所有天险处，设下了防备！若你们此时冒然进攻的话，定会全部葬身在这险要的华山当中！”

郭森将口信带到，遂又消失而去！石玄蝎将其口信传至孟龙耳中；

孟龙哪里相信那慕世豪之言；反正我方人多，我就不相信他慕南天会有什么三头六臂；能抵挡住我近千名弟子！遂不加客气地道；“哼！他慕世豪可是那慕南天之子，想灭我攻上华山派之机！此言岂能相信！传我命令，急马进攻华山……！”

却说聚和与点因等几人在房间内，房间内寂静一片，聚和终坐立不安，担心道；“郝公子服下解药这么久了，怎么还不醒来……！”

小喜也道；“是啊！真是急死人了……！”

点因安慰道；“你们就不要着急嘛！相信郝公子他吉人自会有天象的！我们就再耐心地等候一会儿！”言毕，忽听得兰青惊喜地叫道；“小姐……！你们快来看，郝公子他手在颤动！”

众人大为惊喜，纷纷前去观察！聚和长叹一气，拭去泪水安心地道；“好！这郝公子他有救了！”她正要伸出手探郝东气息时，郝东大叫着从床头坐起道；“好热……！我好热……！”

几人见此高兴不已！小卓拿来纸扇，还未及打开，郝东便已难忍心中那股灼热，提起劲，直往门外冲去！谁知，刚迈出一步，便觉全身轻似燕，体内力量无穷！他一时大惊！怎突地自己有这般力量；他既惊奇又觉好玩！大步狂奔出门外，刹间消失得无影无踪！

聚和、点因等人大惊！这郝公子怎么会有这般身手！见他一步一丈地奔出，纷纷追出门外却不见其影！

点因惊诧地道；“怎么这郝公子好象变了一个人似的！轻功竟如此之好！”

聚和见郝东不知影踪，遂疑惑担心道；“这该怎么办！连人影都不见了，也不知他的余毒是否以全解了么？”

点因道；“不如我们前去找找世南和四保，或许郝公子以寻他们二兄长去了！”

几位同往华山下，正见慕公所帅正派之士与唐门之众对恃！

世南见点因与聚和等人到来，料必定是三弟出了事！遂问道；“你们怎么来了？难道三弟他……？”

点因见世南相问；遂知郝公子定未来此！遂道；“没有，郝公子他适才已经醒来了！”

世南四保闻此，自是高兴不已！放下沉重心情惊喜问道；“那三弟人呢？”

点因摇头道；“我们不知道；他一醒来，好像就变了一个人似的，一睁眼就飞出去了！我们哪知他以去到何处？”

四保惊问道；“飞出去了，你是在说笑吧！”

点因着实道；“是真的，不信你就问聚和吧！”

聚和未见到郝东，心情失落地点头；

点因疑惑道；“好啦……！郝公子现在去向不明，我们就赶快去寻找吧！”

此时，孟龙密令弟子吴必恭帅一部分弟子向华山后山攻去！朱干又劝阻道；“孟兄你不要固执己见，你想想，慕南天他可是大唐名将，是一个打仗排兵布阵的高手！难道还不会防备么？今夜进攻华山派时机还不成熟……，”

还未等朱干将言说完；孟龙怒责道；“朱干！你不要在劝了，以损了我们士气！我心意已决，谁也无法改变我进攻华山的决定！”

朱干被责，心中自是不爽！但又无奈……！

却说郝东独自一人以下得华山，在一处空地停止！他不可思议地看着自己手脚，以往从山上下得华山需要半个时辰，而现在只要一瞬间！他大为感叹此等怪情！遂试着慢慢运足内功，一掌击中身前一株碗口大小的柏树！树木顿时断成两截！他一时大惊，想不到自己竟有如此大的力量！他又试着击断数棵翠柏，不由得大喜！想不到自己也与大哥一样，有天生神力了！看以后在江湖中，还怕谁也！正当他欣喜时；忽闻得林外有动静！郝东心想；奇怪，这夜半三更的，还有谁在此出没？待自己出去看个清楚；

他出得林来，只见前方有一群黑影；个个手持刀枪，偷偷地向华山派后门而去！郝东琢磨，这群人不像是华山派弟子，在夜行时也不起明火，难道是前几日来这华山途中所遇的那伙寻何首乌的贼盗么？借助朦胧月光，他慢慢跟近仔细观察；发现对方衣着大惊！他们个个身着布衣，布衣边沿与袖口均绣有各样花纹！头裹青布带，一种西蜀人士打扮！他在花明楼里见过唐门之士便穿此衣；便知他们就是唐门之众；难道他们以开始对华山派下手了么？真是岂有此理！用毒毒我，还未去找他等算帐；他们却主动送上门来！今夜不给他等一点颜色瞧瞧，他们就不知道我郝东和所有正派之士好欺！也好验验自己这忽入其来的天生神力究竟有多么厉害！于此，他跳出从林，拦去唐门众人去路！

唐门之众见前方有一人拦住自己过往去路！遂惊问道；“在下何人？还不赶快给我等让道！”

郝东冷笑道；“哼！是要你们人头的人！”

那为首者正是唐门三弟子吴必恭，他闻得此言，遂冷笑道；“就凭你一人，简直就是找死！弟兄们，给我上……！”言毕众人提刀齐涌而上；郝东虽有数十年内功在身，但不懂得些粗浅招式，见唐门个个手提刀枪，吓得他转身而溜！

吴必恭等人紧追不舍！前面就是后山门，若将他们引向山门前，岂不是让他们夺了我们华山派后门么？郝东心想，不行，自己就是死，也要将他们挡在后门之外！他拾起一根木棍，凭借一身内功，与唐门等众奋力冲杀！

后山门前有数十位精悍的华山派弟子把手！听到林子中有人撕杀声；一弟子惊问？

另一弟子道；“管他呢！我等只要好好的把守好这后门关口就行了……！”

不多时，郝东奋力击倒数十人后，夺得一把长刀正待要与吴必恭撕杀！吴必恭先前知道，华山派高手如云；也不知道这郝东是一个只有内功的半水货高手；心中自虚！引残兵败将逃往孟龙处报告道；“师父……！后山那边有埋伏！那人好生厉害；以打死我派数十名弟子！”

孟龙闻此大惊！真想不到那慕世豪所说的是真的！这慕公以布置好了防线，正等着我们去送死！遂问朱干道；“朱兄，眼下我们该如何是好！”

朱干冷笑道；“慕公就是慕公，唯今之计，我们还是以慕世豪之言，先退回花明楼再做商议！”

此时，唐门弟子孔赫一眼望见在正派中有几美人儿！那位与慕世南亲近的美女，想必就是京城美女点因吧！她果然生得眉清目秀，遂胡言大语道；“想不到点因姑娘你也在此，”

点因大惊！见对方陌生，不知是如何知道自己姓名的？遂问道；“你是谁？”

孔赫当着皆众之面，脸也不红地又胡言道；“呵！才几日，怎么你就不认识我啦！那一夜在春月楼里，我们俩不是……嘿嘿……！”他露出一幅奸笑！

皆众大惊；

点因闻此，自是生气不已！此人真是可恶，自己一个女儿家，怎能由他如此胡言！遂生气地道；“你胡说！”

兰青骂道；“你他***，谁跟你那个……！你也不撒泡尿照照自己那副丑样，只能胡言乱语，诬陷人家清白！”

孔赫见这丫鬟口齿伶俐，自己定是说不过她；遂又胡言笑道；“好了……好了……！我不跟你争了，总之那一夜，我好爽……好爽！”

点因好生无辜，平白无辜受人诬陷自己清白之身！叫自己如何好辩答？她用一双无奈的眼神盯住孔赫那嚣张面容！真恨不得将他碎尸万段！

慕世南见点因神情，虽受诬陷；但她并未紧张！对那孔赫的胡言乱语，其心中定是可恨至及！他相信点因，定是清白的；因为自己是最为清楚，当初孔赫等唐门之众杀到京城之时，与自己去到京城相差不到一日，再说那时点因她还未有做佳人呢！正当点因被张妈妈弄去做佳人那夜，她就逃出了春月楼！一路与己在一起，又岂能如那孔赫所说的与她……！想必定是那孔赫曾败于我手而心有不甘，自己与点因好，这旁人都知道！他之意定是想借此机来报复自己，真是难为点因了，平白无辜地受到这般诬陷！真是岂有此理！遂冲着孔赫怒道；“哼！你在胡言，我就拧了你脑袋！”

孔赫立马闭口，

孟龙帅众弟子返逞！一路庞弃问孔赫道；“二师弟，你在京城又何时与那位点因姑娘好上了？”

孔赫哈哈大笑道；“哪有啊！其实我根本就不认识那点因姑娘；只是听那慕世豪讲，这慕世南与点因彼此都有意思！而点因又是慕公义女，你想想，若慕公与慕世南知道点因与我有染的话，堂堂慕氏家族还会有安宁么？”

庞弃大悟道；“好！想不到二师弟此举可真不愧是一道妙计！哼；敢坏我长乐门大事，此等教训，乃是活该……！”

世南、四保、点因、聚和见唐门等众以退，纷纷分散去寻找郝东下落！

郝东得喜自己也有一身神力，遂迫不及待地找其大哥、二哥、诉其怪异！但回到房间，见房间内空无一人！他坐在圆桌旁，盛满一杯清茶；静待大哥、二哥、聚和回来！

此时，青眉道长与慕公、智远大师等人返回，见郝东以醒，且气色饱满，面目红匀！正独自清闲品茶；

郝东起身施礼；各位是又惊又喜！真想不到这唐门解药竟如此管用！

青眉道长大喜道；“郝少侠不必行礼，你中毒刚好；需要静心修养才是！来……，让我来给你在把把脉，看看你体内是否还存有余毒！”

郝东伸出左手，青眉仔细诊断一时大惊！发现郝东体内竟有一股及强的真气流动！他一时疑惑不解！

慕公问道；“道长，这郝义士伤势可好？”

青眉紧锁眉头道；“奇怪，这郝少侠体内余毒竟消失得如此之快！更奇怪的是，在他体内有一股及强的真气在上下运行！此真气所能释放出的能量就连我自己也无法抵挡！”

众人闻此，异常吃惊！

慕世豪闻得青眉之言，心中哪里相信此是事实！心想，可真是荒谬！能中红花追魂散不死，乃是奇迹！更不用说是增长内功；若真如青眉所言，那日后，我要对付世南三兄就更不易了！

智远大师闻此，遂提议让郝施主运集真气试一试？

郝东当场手起掌落，“啪”地一声，击在桌面上，圆桌顿时破裂而倒！

众人无不称奇！

智远大师作揖道；“真想不到郝施主原来是深藏不露！频僧失敬……失敬！”

郝东解释道；“不是的大师！我也不知道这是什么原因，总之是我服了那解药以后，就感觉体内热气腾腾！精力充实！”

青眉扶须琢磨道；“难道这郝少侠所服之药并不是什么解药？而是孟龙所自制的增功丸！要不然他怎么这般在乎这两粒药丸，而来我们华山讨要呢！”

慕公疑惑问道；“这或许也是，那慕少侠体内所中之毒又是怎么解除的呢？”

青眉也不敢断定是否是彼此药效相冲所至，遂摇头道；“我也不知！”

马佑高兴道；“哎呀！管他是怎么解除的，郝少侠已经好了！这是好事！老天爷不收他，真是可喜可贺！”

世南、四保点因、聚和寻郝东不到，遂回房间而来！见各位正聚于此；便知，想必定是三弟他已经回来了！遂冲冲入得房间，一见三弟平安无事，方才安心道；“三弟，你可让我等好找！”

郝东致歉笑道；“对不起大哥、二哥！多亏了你们舍身为我盗得解药！现在我以痊愈！”

四保高兴道；“那就好！”

聚和见郝东精神面貌涣然一新，心中自是高兴而又担心！她望着郝东满面笑容；忽然觉得彼此之间的离别之情就在眼前！虽然自己有万分不愿，但这慕伯伯定会强迫地将自己送回皇宫！

再说慕夫人似是看透聚和心思！遂笑问道；“怎么啦公主？是不是要为即将离别而心情沉重！”

聚和点头叹道；“是的，慕伯母！”

郝东闻得聚和即将要离开；心想，自己与聚和相处不久，虽说自己很是中意她，但她是公主身份，自己只是一个江湖浪子而已！岂敢与她高攀？他心中自知此情定难圆！让她回皇宫，总比在这腥风血雨的江湖中飘荡安全吧！见公主心思郁闷，想必定是不愿离开这华山；自己也正想挽留她多住几日；遂灵机一动笑道；“怎么公主这么快就要离开这华山，你不是说要等到我完全康复了才走么？”

聚和见郝东挽留自己；心中很是安尉，而高兴地微微转过脸庞红着脸偷笑！

慕夫人见聚和片刻间心情变化如此之大，心中便知一二；遂笑问郝东道；“适才郝公子不是说你已经痊愈了么？怎么这会儿你又开始变话了！”

郝东搔搔脑袋；红着脸傻笑道；“嘿嘿……！我适才说我痊愈，是为了让大哥二哥放心呢！”

慕夫人知道郝东心思！遂摇头又笑道；“你们俩啊！我真闹不懂……！好了，就让公主在此多留几日吧！”

聚和闻此；高兴不已！高兴谢道；“多谢慕伯母！”

慕夫人微笑道；“你不用谢我，要谢就谢那郝少侠吧！”

次日清晨；华山云雾环罩，夕阳东升；慕夫人刚起得床来，点因送来早点；她高兴接过早点慢慢品尝！点因拿出一幅刺绣送给慕夫人微笑道；“干娘，这是我亲手为你刺的福寿图；把它送于你代表福寿安康、寿比南山！”

慕夫人接过锦绣欣赏；山水相容，景致别异！将它刺于锦缎中，犹如真景一般！慕夫人自是喜欢不已！遂赞道；“好精致的刺绣！点因，你可真是心灵手巧！我活这把年纪，还是第一次见过这么高贵的刺绣！”

点因高兴地微笑道；“谢谢干娘夸赞！”

慕夫人放下刺绣，想起那吴必恭之言，心中阴影忽起遂道；“点因，这几日让你照顾世南，可辛苦你了！世南虽不是我亲生，但他从小就是我一手带大，他的性格我是在清楚不过了，只要是他认定的事情，他是绝对不会放手的！你一定要将他当成自己亲哥哥一样，在背后给他支持；干娘的这点要求不知你是否肯答应？”

点因当然乐于答应；遂从之！

慕夫人又问道；“你今年也是十八吧！”

点因点头；慕夫人笑道；女人十八一支花！也该给你找个合适的对象了；话到此处，点因才明白原来干娘所说这么多，是在蜿蜒地告诉自己，只能与世南成为兄妹！这大概是昨夜被那人诬陷所致吧！毕竟这慕家是堂堂世家，名声胜过一切！自己虽然清白，但又有谁能够相信呢！无奈自己出自花楼，与世南相守，原也只是梦中而已！她心情忽地变冷；低头勉强地道；“不忙，再过一阵再说……！”

慕夫人笑道；“那好！到时候你有了意中人，就对我说，让干娘我去为你做主！”

点因虽是心疼；但干娘都如此说了，自己能奈何？闻干娘关怀之词，只能隐苦点头应允后；辞离而去！

点因刚离走，世南便至；见娘正拿着一幅锦绣欣赏！遂前来施礼叫道；“娘！这么精致的刺绣是在哪里买的！”

慕夫人笑道；“是我干女儿送的！”

世南闻得是点因所送，遂亲自观摩一番！赞道；“真想不到这点因还有这般才能！”

慕夫人见世南如此；遂收起锦绣道；“是呀！我这干女儿心灵手巧；同情答礼！你以后待她可要像亲妹妹一样！知道吗？”

世南点头；

慕夫人又道；“点因人虽好，但她出身不好；你可千万不要对她用情！这样有损我们慕家声誉！”

世南闻此心中一惊！要不是自己亲自听见此言，自己哪敢相信此言就是娘亲口所说的！难道她是有信昨夜孔赫的片面污蔑之词么？点因清白，自己绝对敢肯定！遂为点因说话道；“娘何出此言！点因冰清玉洁，纯情剔透！你没有理由去排斥她；”

慕夫人问道；“你怎么知道她是冰清玉洁呢！就算是事实，但她出自青楼，江湖人也会说闲话的！”

世南苦道；“娘……！之前你对点因看法不是这样的；难道你是信昨夜那唐门弟子孔赫之言么？他曾败于我手，对我怀恨在心！说出如此胡言，乃是在报复我也！娘可千万不可相信他的一面之词！现在我对点因已经用情致深；岂能说放弃就能放弃的！”

慕夫人见世南以用情致深，想刻意去拆散一对情侣；很难！就算点因是属清白；但现在武林中都知道她是出自青楼！世南与她，名誉何存……！哎！看着世南所言肺腑；自己有何尝不想成全他们！但为了慕家声誉，我也只能做回无情人了！遂叹道；“世南……！你怎么就不明白我之意呢！就算点因清白；还不是要被人说闲话！我并不是看不上点因，我这么做，无非就是为了我们慕家，为了你的将来作想！”

世南知道母亲是为自己好；自己在劝她也无济于事！遂叹道；“好了娘！我也有这么大了，这件事情就让我自己去做主吧！”

慕夫人执意道；“不行，你是我儿子，儿子婚配都是由父母做主！今天我就要知道你的恳切答案！”

世南无奈道；“娘！父母之命，当然做孩儿的不得不从！但此事是关乎自己一身的终身大事，你得让我好好考虑考虑吧！”

慕夫人心想他言也对，遂慈祥地道；“那好吧！你可自己要想清楚……！”

世南告辞而去！慕夫人坐在桌前，用手轻轻敲打自己额头；心想，看样子，让世南放弃此事，那可是比蹬天还难！唯今之计，就是要让点因回避世南！给他一种冷淡之感，才能让世南回头！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第二十四章）狼豺私心论

却说郝东与聚和漫步王莽台，这王莽台，就是华山中央王莽岭上的一个观日台。日出、云海是此处最有魅力的景观！此时云海漫山头，山峰隐现！气势如大江奔流，姿态万千，宛如仙境一般！好一波景致，引得二人大为赞叹！郝东笑道；“真想不到原来你是公主！如今这大唐盛世！你却放了好好的公主不做，跑到这里来做什么！”

聚和微笑道；“做公主不自由！成天在那深宫里，哪有在外逍遥自在！华山真美！真不枉我此来一程！”

郝东摇头笑道；“我还从未见过向你这样爱贪玩的公主！”

聚和微笑道；“是吗？有一句话说得很好！人生一世何其短，何不逍遥面对此生！你知道吗？这华山虽险，但总是有人愿意去征服它！他们就是为寻求在这征服过程中的快乐与刺激也！所以这就不是贪玩；而是一种有意义的事！”

郝东点头笑道；“原来公主你是在追求一种与旁人不同的人生而已！”

聚和微微笑问道；“那不知公子你在追求些什么呢？”

郝东微笑叹道；“我与公主所追求的不一样！因为在我们国家年年战争频发，民不聊生！迫使我浪迹天涯，自由一生！如此虚度时日！我不敢说自己在追求些什么！但我知道，我的民族受苦，我想以后能为他们做些什么！”

聚和闻此，自是感动不已！想不到这郝公子竟是一位爱国之士！只因我大唐与他国国情不一样，所追求的理念自是各异！但他所做的要比自己所追求的更有意义得多！由此，她不由得从心底钦佩遂道；“真想不到郝公子竟如此爱国！我是钦佩不已！”

郝东沉默微笑无语！似是触言生情！

聚和心灵感知，也不在提级此事！遂转开话题问道；“不知公子可知这华山乃是五岳之一？”

郝东摇头道；“不知道！不过我听别人说过五岳；但就是不知这五岳之意！”

聚和微笑着解释道；“这五岳就是我大唐的五座名山，分布在大唐四方；华山在西边，所以就简称西岳！”

郝东又点头问道；“原来如此！那不知其他四座呢？”

聚和一一回答道；“其它四座就是东岳泰山、南岳衡山、北岳恒山、和中岳嵩山！个个景色别异、名迹遍布！”

郝东闻此，大豁道；“原来如此！有机会，自己一定要去看看！其实公主你女扮男装，还真有几分公子哥儿的气势！”

聚和炫耀问道；“那是当然了！我之所以女扮男装，就是不让别人认出我是公主身份！不知道公子你听说过在这华山之地，有一株千年何首乌之事么？”

郝东大惊问道；“原来公主也是前来寻这千年何首乌的么？”

聚和点头微笑道；“对！我是想寻找到它，为父皇补补身子！”

郝东闻此，很是佩服聚和是一位孝女！聚和又问道；“听公子口气，那一定是知道了？”

郝东点头道；“我不但知道此事；我还亲眼见过那何首乌钻进了二哥体内！”

聚和微惊！遂问道；“你是说；那何首乌以被世南吃了么？”

郝东异常惊诧道；“我也不知道！总之那天，二哥被一掌击中，当场命伤北峰！可不知什么原因；一株身形似人的怪异之物，从泥土中冒出！钻进了二哥体内，二哥便神奇般地复活了！”

聚和闻此，好是惊讶！想不到这千年何首乌真有传说中的仙灵之气！只有有缘人才能够得到！自己虽想用此物为其父皇补身子，但与其无缘！遂遗憾叹道；“想不到这千年何首乌真有如此神奇！只可惜我无缘看见！也罢……！”

却说孟龙自撤回花明楼，心中就一直不快！在房间坐立不安，来回走动一通夜！脑子里全是自己的大神丹！忽然一弟子前来报说；“慕世豪以至堂外，等候师父商议要事！”

孟龙起身便往！

世豪与朱干见孟龙到来；几人相互施礼！

孟龙谢世豪道；“多谢慕兄弟昨夜报信至！要不昨夜我等就葬身在华山中！”

世豪冷笑道；“孟掌们不必客气！你我以有同谋之约，给你帮助，就是在帮助我自己！”

朱干点头道；“慕兄弟说得及是，相信日后你我的合作定会越来越好的！”

孟龙点头道；“对！只要我们诚心合作，日后好共享天下！”

世豪点头道；“但愿如此吧！”

孟龙又道；“不知慕兄弟可知，我昨夜丢了两粒很重要的药丸！”

世豪心想，这两粒药丸对这孟龙如此重要；难道真如那青眉道长所说的，是什么增功丸么？遂试探地问道；“你是说被慕世南二兄所盗的那两粒解药吧！”

孟龙喜道；“对……对……！那你现在知不知到那两粒解药所在何处？”

世豪心想，这孟龙可真是老奸巨滑！事到如此都不愿说出那两粒药丸究竟是何物，还依旧说是解药！遂冷笑道；“昨夜我看见那两粒药丸在青眉道长手中；由于青眉所虑此两粒解药所含巨毒；所以就没有让郝东解服。”

孟龙闻此，心方才平静些！遂大喜道；“那真是太好了！不知慕兄弟是否愿意在帮我一次？”

世豪心想，想必他定是叫自己去帮他盗回来！遂疑问道；“不知孟掌门有何所需？”

孟龙笑道；“是这样的；那两粒解药对我是非常重要！慕兄弟你是华山正派中人，若要盗得解药，那是轻一二举！所以我想让你帮我盗回我那两粒解药！我孟某定当感激不尽！”

世豪暗笑；两粒解药有那么重要么？遂又冷道；“孟掌门所托，我自当会全力以赴！不过就在今晨，由那郝东毒性发作，青眉道长以将那两粒解药让其服下了！”

孟龙闻此，一时怒火冲冠！他强忍住怒火问道；“那……那位郝东现在可好？”

慕世豪摇头道；“不知道；我下山的时候，他还没有醒过来！”

孟龙心想，反正那乾坤大神丹以被别人服用了；此秘密现在说出来也并无大碍，遂着实道；“不满慕兄弟你说，其实那两粒药丸不是什么解药，而是我精心花了五年时间所密制的乾坤大神丹！此神丹有助增功力之效；一粒就相当于平常人所要花二十年才能修炼来的成就！不过此神丹所含巨毒；凡随便服用者，定会当场毙命！”

世豪心想，原来是乾坤大神丹，竟如此神奇！只可惜自己知道得太迟，要不然自己定会设法将其收于自己囊中！难怪那郝东会莫名其妙地内功大增！他转念又想，此神丹所含巨毒，难道是因为郝东体内所中之毒与那乾坤大神丹所含之毒，毒性相冲，而以毒攻毒；既治好了他体内之毒，又助增了他的内功么？这小子，可真是因祸得福；不可思议！遂洋装惊异道；“有这么神奇！难怪孟掌门对这两粒丹药如此在乎！”

孟龙无奈地咧齿道；“坏我大事，总有一天；我会让他们血债血偿……！慕兄弟可知，攻下这华山派，是我最大的心愿！我是一天都不想再等了！所以就请慕兄弟你务必尽快为我寻得时机，帮我夺下这华山就是我们日后成功的关键！”

世豪点头阴险地笑道；“孟长门情放心，俗话说；心急吃不了热豆腐！如今还不到进攻华山的时候，我们也只有在耐心等待等待！”

朱干也赞成道；“对！请孟兄你务必要坚持住，相信定会有一天，华山派总会有防备松懈之时！到时给他们一个出其不意，一举将其攻下！”

孟龙点头……！世豪又道；“如今那些正派之士士气正盛！我们要想时早攻上华山，不如先设法让所有正派之士与我爹和世南不和；从而使得他们因此而分歧！你们便可趁机而入！不知你们意下如何？”

孟龙愁道；“此计虽好！但慕南天可是所有正派之士所尊崇仰慕者！想要离间他们，谈何容易！”

世豪冷笑道；“话虽如此！但只要是人，定都会有私心！”

孟龙反问道；“那以慕兄弟所言，他们正派之众均有图利之徒咯！”

世豪点头！

孟龙又道；“那以你之见，智远大师乃出自佛门，一心向佛；从不争强好胜！他相助华山派，不知是所图何利？”

世豪冷笑道；“智远大师虽修为高，受世人尊重！但他出自少林，此举是为巩固他少林派的北斗自尊之称号！”

孟龙闻之，点头有理！遂又问道；“此言虽有理；那不知杭州一品庄庄主扬盛呢？他与我唐门也别无瓜葛，相助华山派，此乃又是所图何利？”

世豪又冷笑道；“扬庄主武艺精深！有江南第一剑之称号！此举主要是为显他派之势力！二来则是凑热闹！不然他怎会连家人一起带来这华山危险之地？倘若华山派能成功阻击你们唐门攻势，从而他们一品庄会永享盛名！若华山派被你们拿下，他们纵然会见事不对，而借家人在此为由，镌家人而去！由此可见，他又怎能舍己之身与华山派同生共存呢？”

孟龙连连点头又问道；“那天冲道长、静慈师太和马佑掌门呢？”

世豪又答道；“天冲、静慈、马佑都是惨遭灭门之主，与华山派合力，乃是同病相连，各自所需而已！”

孟龙又问道；“那既然如此，不知你家父慕南天呢？”

世豪闻此冷笑道；“家父为人义搏云天，众所周知！要离间他虽说不易，但离间他身边之人，舍他而去，岂不使他处于孤势之中么？”

孟龙高兴道；“好！”

朱干笑道；“慕兄弟所言甚是！朱某不才，略有小计谋！此事我看就由我去办；不知可否？”

孟龙、世豪当然愿意！遂应允后高兴而散！

却说郝东、聚和散步而归，正巧所遇智远大师；二者相互施礼！智远大师笑道；“郝少侠如今可是因祸得福，身手不凡！”

郝东虚心笑道；“哪里……！不知大师可曾记得，要收我为徒之事么？”

智远笑道；“当然记得！但如今你内功或许在我之上，拜于我门下，岂不是亏待了你！”

郝东着实道；“大师武功盖世；拜你为师，乃是我之愿望！又何谈亏待！更何况，我虽有内功在身，但我对武艺拳法一概不知！所以还请大师你多多指点才是！”

智远见郝东诚意有加；心想，他内功深厚，不懂武艺，岂不浪费了自己一身好内功么？如今江湖浩劫，授他一些防身，不算是罪过吧！遂点头道；“那既然如此，日后每晨、每傍晚去青柯坪，我们相互指点！”

郝东闻此，心中高兴不已！遂立马跪拜于地，叫道；“谢谢师父！”

智远急忙扶起郝东交代道；“郝少侠请不必如此！”

郝东疑惑道；“你以愿授我武艺，也就是我师父，这又有何不可？”

智远道；“如今武林浩劫，我指点你，乃是为武林造福！日后在外，你可千万不要说是我之徒！因为我还未有经师兄弟商量，私自授你少林武艺，此乃罪大恶及！”

郝东无奈，只要能够学到少林武艺为武林除害！自于自己是何派身份，到日后与大师一同上少林再说吧！遂点头道是！

大师见郝东答应，高兴地点头而去！

聚和笑道；“还以为你真想与大师一样做和尚呢！”

郝东笑道；“是呀！做和尚多好！又清又闲；这不是你所追求的自由么？”

聚和知道郝东故意说来！遂微笑道；“做和尚是好！但无美酒佳人相陪，也应是一种拘束吧！”

郝东笑道；“所谓美酒佳人也只是心灵上的一种享乐而已！哪有像大师一样宏扬佛法，普度众生有意义！”

聚和见郝东如此说来，遂撒娇地反问道；“那我呢？”

郝东闻此巧语道；“你不一样，你似美酒中极品——红葡萄酒，又香又甜！又似佳人中的红粉——公主是也！谁遇上你，还不懂得珍惜！”

聚和闻此嫣然一笑！

郝义士蜜情正开始萌芽！而世南爱情却……！午后黄昏，他一人沉闷地回到自己房间，打开窗户，望着窗外那一幕柳叶入坠池塘凄景，想起清晨母亲之言；由心而长叹！此刻不知从何处飘来一阵琴音呤唱道；

樵叶飞，

夜莺歌；

没路枯岭日西落！

野菊黄，

田埂坡；

风过散香醉心国！

幽寺晚钟声，

轻扰红叶落！

红豆缀深秋，

浅塘布残荷！

几念相思成蹉跎！

红尘路绝孤飞鹤，

空对苍穹祈神佛！

独守深秋景，

此身谁能和……！

好一道红秋落寞的凄凉景色！歌声忧伤至绝，可想呤歌之人，与己一样，同处爱情之难，真情难求的感伤之中！从歌声飘来处寻去，正是从点因房间传出！只见点因扶着琴，望着窗外凄景独自发呆！

世南见此，心中一阵感痛！用情多么专一的女子，自己又何能狠心让她失望！他悄悄来到点因房间外。房门虚开；他轻推门而入！兰青、小卓不知何去，房间内只有点因一人！

点因所感世南近在身旁；遂转身回头一看，世南就在自己身后！她既惊又喜；微笑地道；、“二哥，怎么会是你？”

世南道；“我听到你的歌声就过来了！看你无精打采，貌若神游！是不是我娘她给你说了些什么？”

点因心想，世南是位孝子，干娘又是一位好母亲！自己可不想他们为己而伤了和气！遂摇头道；“没有！”

世南闻此安慰道；“没有就好！那不知你为何这般心事重重？”

点因微笑道；“也没有什么！我只是看见窗外落叶纷飞，这深秋之景竟如此凄凉；才使我感知，这人生的失落之味！所以才有忧伤之感！”

世南笑道；“原来是这样。这深秋景虽是凄凉！但到来年春，它又恢复生机！人生也是如此，虽有风雨沥沥，但总会晴朗万里！所以你就不要为这凄凉之景而生伤感之情！”

点因点头道；“其实我还在想，假如有那么一天，你我各自分离，你会忘记我吗？”

世南心想，点因今天是怎么了，怎么想起问这等平白无故的问题？莫非真是娘给她谈了一些关于我俩的事情？那她何要隐瞒？遂疑惑道；“好端端的，你为何要离开我呢？”

点因水灵双目望着世南道；“假如……！我只是说假如！”

世南握住点因纤纤娇手叹道；“假如真有那么一天，我是不可能忘记你的，我会怀着等待的心情，等待我们再次重逢！”

点因闻此，虽说很是欣慰！但她知道，自己与世南之间迟早都会各分东西；各有所归！这段佳恋，也只是美梦之后的现实而已！遂又低沉试探问道；“那要是我们在也没有重逢的机会呢？”

世南笑道；“不会的！即使是有，就是天涯海角，我也要把你找回来！”

点因失落心情终有甜甜一笑！

此时，兰青抱着小卓进得房来。见此一幕遂笑道；“你们俩可真没有情趣！外面景色那么好，却偏偏关在这屋里谈情说爱……！”言未毕，被点因诧止。

兰青无奈道；“好……！好……好！我不逗了！小姐，慕夫人正找你呢！”

点因疑问道；“找我……？”

兰青点头道；“对啊！适才我路过厢房，正巧遇见了慕夫人！”

世南知道其母定是因己未能答应她的要求，而来找点因商议！只见点因正要离去，世南拉住点因娇手，刚想说让其别去！可话至嘴边又收了回来；

点因问道；“你还有什么事吗？”

世南心想，毕竟她是我尊敬的母亲；她让点因去，自己又怎能好留！他松开点因娇手沉默道；“没事，你去吧！”

点因来到慕夫人房间，慕夫人邀坐客气道；“点因，我们相处虽不久，但我们之间的感情以超乎寻常！我真为我自己能够收得你这位干女儿而感到高兴！你那么善良，又善解人意；有时侯，我真想……！”言至此慕夫人止言。

点因明白干娘心中想说之言！只因怕伤害到自己而不好说出口！遂直言微笑道；“干娘！你有什么心理话，就尽管说吧！我们不是外人。”

慕夫人见点因如此善解人意，反来安慰自己大胆说出口！遂叹道；“那好吧！事情以至此，我也不在隐瞒了！其实你我相认，我是打心眼地喜欢你！虽说你出自青楼，但我相信你纯洁清白！虽然我这么想，但外面流言蜚语、旁人会这么想吗？世南他从心底喜欢你！你们俩也很般配！但你总不愿看到，世南他有一天身败名裂么？”

点因明白其意，她望着桌上三彩瓷壶中，那釉胚所绘的双飞蝴蝶画；一言不发！心想，虽说干娘此意是为她慕家名生作想，但她说的也莫无道理！如果我是真心实意的为世南好，就应该选择离开他；慕夫人又道；“适才我跟世南商量过你们之间的事，可世南这孩子他就是不听……！”

点因又想，难怪适才来干娘这里的时候，世南会拉住自己的手有所不舍！原来他是知道干娘会跟自己商量这些事情；而担心自己答应干娘要求！又见干娘为世南为难；而世南又担心自己答应干娘要求，自己该如何是好！忍痛割爱，世南他也只是伤心一时而已！她心中一阵酸痛！微闭双目长叹道；“好了干娘！你不要再说了，我知道我该怎么做，明天我就离开这华山！与世南从此不在相见。”

慕夫人闻此；既高兴又担心，高兴是点因愿意不与世南往来！担心是点因离开这里，以后该怎么办！遂拉住点因之手道；“点因，干娘之意，不是要让你离开我们；而是要你与世南保持一定距离！”

点因之心很是伤心！打自己从小到大都未曾有过的刺心之痛！她听着干娘之言，泪水不禁地哗哗下落！真想不舍隔离的爱，却忽然割得好痛！她拭去泪水道；“不行的干娘！我与世南彼此相爱，若我留下来，就算我回避他，他也会伤心的！我也不想看到他为我而伤心！所以我不想留下，我爱他，就应该为他好！只要他能够懂我这颗心就行了！”

慕夫人望着点因那张满面热泪的脸庞，内心也很矛盾；多么懂情的姑娘！多么深爱的一对鸳鸯！就这样被自己无情的拆散了！她心中一阵内疚；但为了这慕家声誉，自己也只好棒打鸳鸯而背弃这世代骂名！遂长叹地点头道；“那好吧！天涯海角，你在外又没有亲人可依；我就是你唯一的亲人！只要你不忘记我，以后时常回来看看我就行了！”

点因点头告辞而去。回到自己房间，世南问道；“娘跟你说了些什么？”

点因心想，此事不能告诉世南，以免他挽留自己而不能离开！遂装出一幅若无其事微笑道；“没有说些什么！她只是谢谢我送给她如此珍贵的刺绣而已！”

世南知道，点因是在隐瞒自己，以母亲之德，若她要谢别人，定会亲自上门！哪能让别人去她处才能致谢之理！见点因年相瞒，自己也总不能想逼囚犯一样去威逼她吧！遂道；“原是这样，”

点因微笑道；“你今天是怎么了？神秘兮兮的；”

世南道；“没有什么，大概是因为我太关心你吧！好了，我先回房，若有事就直接与我商量！……”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第二十五章）深情痛别离

却说四保跟其师学艺，武功大有长进；天师剑法以能使得出神入化！天冲道长大为赞叹！见四保天资如此之高，才几日，就有如此成就，真想不到我天冲、我青城派将在油尽灯枯之时，收得如此好徒；实乃老天相佑，不绝我青城派！见四保舞完天师剑法后，遂叫到身边扶着长须点头笑道；“如今你以熟练掌握天师剑法！明晨我就再授你我们青城一绝，日月心法！此心法能够吸收日月之精华，凡修炼此功者，定会功力大增！”四保闻之，高兴拜谢！

此刻郝东与聚和到来，为大哥表祝贺！

四保见郝东精神焕发、红光满面，终日与聚和形影不离！便知两人以坠入蜜情之中！遂高兴道；“看你们两现在这样，我也就放心了！”

郝东与聚和不知其意，遂疑惑问道；“我们两又怎么了？不知大哥所言是何意？”

四保笑道；“三弟难道忘了在京城时，都是我的一面谎言，才让公主她误会你么？所以我心中内疚，如今真相大白，我当然放心了！”

郝东笑道；“原来是这样！大哥，我今儿特别高兴！不如你我兄弟一起找二哥喝酒去？”

四保高兴道；“好！我正愁今儿个清闲！反正我们三兄，也好久没有在一起喝个酒了！就照三弟意思吧！”二兄一同前去邀世南，让聚和前去请点因、兰青、小卓！

却说点因见世南离去，遂愁着脸，坐在桌旁长叹！

兰青问道；“怎么啦小姐？是不是有什么心事？”

点因点头问道；“兰青，你说两个彼此相爱的人，若忽然间分开，心中会是什么滋味？”

兰青思量道；“我又没有爱过，我也不知道！不过我想，他们彼此之间都应该非常失落，看什么都没有颜色，吃什么都没有滋味吧！”

点因又问道；“是吗？那你说若我现在离开世南，世南他失落心情要多久才能缓过来？”

兰青见小姐今日情绪有些反常；遂反问道；“小姐，你问如此多的问题，难道你真想离开慕公子么？”

点因点头！兰青疑惑道；“我不知道；人家慕公子对你那么好！你为何想要离开他？”

点因叹道；“有些事情说出来，你也不会明白！你想想，以我青楼身份，若真与世南在一起，岂不影响了他的名誉？所以我想要离开他！”

兰青心想，小姐怎么会有如此想法！人家慕公子都不在乎，她却……！这岂不是欺骗别人感情么？遂道；“小姐，虽说什么是爱我不知道；人家慕公子现在已经对你用情至深，你这样做，就是欺骗了他的感情！早知有今日，那何不在当初就拒绝与他往来，也免令人家受这伤害！以慕公子的性格，那我相信失去你，他定会生死不如！”

点因听罢，自感自己确实如此愧对世南，但干娘反对我与世南交往，自己又能如何！与其在这里与世南相爱而不能圆，还不如一去千里，以免耽搁了他的青春！就算自己遗憾千年，只要世南以后能够幸福，今生也算满足了！遂叹道；“真爱付出易，真情收回难！希望世南他能够知道我的难言之隐！因为我爱他，所以才为他将来着想！”

兰青摇头叹道；“问世间情为何物，只叫人生死相许，而你呢？却偏要选择逃避！我真搞不懂？”

小卓愁着问道；“大哥哥那么好，点因姐姐你真的舍得离开他吗？”

点因微笑道；“小卓，你现在还小，以后你长大了就会明白的！”

小卓道；“那你们走了，留下我怎么办？”

点因笑道；“不是还有大哥哥吗？”

小卓翘着嘴唇道；“大哥哥他很忙的！我可不想和你们两个分开！”

点因安慰道；“小卓乖，以后姐姐我们还会回来看你的；不过在点因姐姐我还没有离开你大哥哥之前，你可不许告诉他哦！”

小卓点头；

聚和、小喜到来；见几人都在，遂邀得点因三人与世南三兄一起下得华山，入得蓬莱酒家；为郝东因祸得福，为四保武艺提高而庆贺！

夜下，华山微风轻扶青柏哗哗！暮山溪涧、空旷寂静！点因与世南坐于溪涧草坪，只闻溪水哗哗，暮色忧人！可谓情人深恋蜜影尽，浪子何知此夜愁？世南自感这夜下温馨！而点因却为这最后一夜惆怅轻叹！遂作诗道；

此夜悲歌苦，

明去不复还！

真情唯可留，

独带思满怀！

世南点头笑问道；“好一句真情唯可留，独带思满怀！实乃令人惆怅感叹！”此诗是否是你所作吗？

点因见世南那幅傻傻之貌，遂沉思片刻微笑谎言道；“是司马相如吧！”

世南疑惑道；“不会吧！司马相如怎么会做此类诗呢？难道你真的要走？”

点因笑道；“恩！我明天就走！”

世南心中微惊！遂沉默问道；“那你要到哪里去？”

点因笑道；“我呀！我就到司马相如的墓前，去问问他到底作过这首诗没有！”

世南见点因之样，以为是在开玩笑而已！遂笑道；“问他，都去世这么多年了……！”言至此处，点因打断其言微笑地问道；“假如我真的走了，你会怪我吗？”

世南笑道；“怪，我当然怪了！我怪那个叫什么司马相如的引你去的……！”

点因暝嘴一笑！又道；“那我问的是事实呢？”

世南寻思道；“不怪，凡是人都会厌倦在一个地方！出去走走透透气，也是很正常嘛！”

点因望着世南又问道；“那要是我永远也不回来呢？”

世南心想，点因与己如此深爱，她又怎能舍心离我而去？更不用说这里还有她在这世上唯一的亲人干爹、与干娘！若她离开了我们，她又能去往何处？她言之意，大概是为了试探她在我心目中到底处在那种地位！遂道；“我也不会怪你，因为你选择离开我，大概就是因为我不够好，不够体贴，所以你才会离开！”

点因闻此叹道；“你很好！可你说为何在这个世上，有些深爱的情侣却总是难在一起？”

世南摇头叹道；“这我也不知道；大概是因为他们之间的缘分还没有到吧！”

点因轻叹；心中很是感伤！台起头仰望天边冷月叹道；“情为何物，牵动彼此心魂！却牵不到长久！月老啊月老，你为何就不帮帮这人世间的真爱情侣们呢？”

世南闻此，伤感道；“是啊，只可惜月老他不在职；”言毕他遂作诗又道；真可谓……

目探天外月宫冷，

想必月老四海游。

不问身职寻欢去，

不闻世间情何愁！

点因闻此，遂笑道；“想不到二哥你也会作诗？”

世南想起其母亲之言遂叹气笑道；“感同身受而已！”

点因微笑道；“想来这月老也真是的，让我问问他！”遂也作诗一首道；

苍穹夜下孤影寒，

冷月遍洒华山巅。

只声高语问月老，

月老何在将线牵！

世南笑道；“其实这月老也瞒辛苦的！人世间那么多因缘，就唯他一人经管，你说；他能管理得过来吗？”

点因托着下巴，望着溪水闪闪，闻松柏哗哗！她从怀中掏出一只红色吉祥结握在手心；递给世南微笑道；“这是我亲手为你所编织的，我希望你能够时常将它带在身边，它会给你带来吉祥的！”

世南接过带着点因余温地吉祥结，放在手中打开；是多么精致的吉祥结，一串长丝飘飘！若将它配于自己腰间，可更显几分美气！若将它配于兵器上，又更现几分优雅！他自是爱不释手！倍感珍惜！遂高兴地道；“这真是太漂亮了！”他急忙将其配于腰前谢道；“我一定会好好珍藏的！”他将点因拥入怀中！

点因见世南如此珍惜，遂假问道；“是吗？”

世南笑道；“当然是的，因为它是你亲手为我所织！我又怎能不珍惜！”

点因心中自是高兴，心想，这吉祥结，乃是吉祥物，希望它能够保佑世南这一世吉祥如意！而世南哪里知道，这点因送给他的吉祥结，过了今夜便就是纪念物品！就要各分东西！

夜下清风不尽，却吹不断二者心思缠绵！看似万里星空，却无法挽留住这夜星辰坠落，面对昨日那道夕阳而去！

晨时的露珠晶莹剔透，滚落松叶尖尘，犹如少女泪滴！划过林阴间歇，掉入枯叶烂枝中！大地虽能恢复夕日光泽，而逝去的时间却再也无法重现！此时点因的心，就如这清晨之景般湿润！她早早与兰青二人，站立华山山口；是多么的想留，却不能回头，她望着华山内一处处景致，云海踊跃、松涛骇浪！心里想起与世南所在一起度过的喜悦，默默地掉泪轻叹；

此时，慕夫人与雪儿和小卓一同前来相送；虽有赠钱赠物，但点因拒授之！

慕夫人挽留道；“我看你俩还是留下来吧！我们相互也好有个照顾！”

点因摇头轻叹道；“多谢干娘好意！只是和世南在一起，我们都无法拒绝彼此的爱意！只有我离开他，他才能够彻底忘记我们这段爱恋！”

慕夫人见点因为世南一世名誉，而舍痛割爱！真是难为她了；遂遗憾道；“点因，可真是委屈你了！送你钱财，你又不要！但这对玉琢你无论如何也得也得收下，毕竟你作为我的干女儿，干娘我还没有送给你什么东西呢！就当是我送给你的纪念品吧！”

点因这才将玉琢收下；

慕夫人又问道；“江湖凶险，也不知你们此去何处？”

点因叹道；“我也不知道，不过我相信总会有我落脚的地方吧！”

慕夫人沉默心想，两个女子在外，若没有地方落脚，那是多么艰难！他们是为了世南所去，难道我就忍心令我的干女儿浪迹天涯么！遂道；“这样吧！此去不远的黄河对岸就是莴城，那是我娘家之地；你若不嫌弃，就去那里有一个郭姓大户人家，让他们收留！我立马写书一封，让你一同带去，好得到照应！”

点因心想，这样虽好，但我总不能总是这样让人照顾吧，遂谢道；“多谢干娘好意！此去虽难，但我也有自己的打算！”

慕夫人没有强求；遂叹道；“那好吧！也不知我们日后何时才能够相见？”

点因抹去泪水微笑道；“放心吧干娘！等我们安顿好了住处，若逢逢年过节，我会去岳阳探望你的！”

慕夫人叹道；“那好吧！请你们一路一定要多加保重！”

小卓哭道；“点因姐姐，你们一定要回来看我们！我会想你们的！”

点因微微点头笑道；“放心吧小卓；你以后一定要好好地听***话！可千万不要调皮哦！”

小卓点头；点因又对慕夫人告别道；“干娘！你自己也要多加保重！就此拜别……！”

幕夫人望着点因消失的背影；心头久久不能平静！是自己愧对了点因！遂轻叹道；“多好的姑娘！只可惜……！”

点因以远去，是怀着思念的心情而去，怀着沉重而又迷茫的心而去！可她那里知道，自己心中人，此时甜梦缠绵，待醒来后，不知心中是多么地伤心！自己就这样而去，虽有兰青一同，也觉是一种孤独！此时她才深知自己与世南相处不过数天，竟如此深爱着她！在心中挥之不去，抹之不绝！无奈这命运的作弄，从此孤走天涯！好似落叶，飘往何处归根……！正当她情绪低落地步入这条通往洛阳的大街，心中所感一阵孤怜！此时，几辆贵族马车，从京城方向疾驰而过，扬起尘风，掀动点因衣襟飘飘，她便觉一阵凄寒！

却说这几辆马车，直往桂花客栈而去！这桂花客栈乃是这小小华阴城最为豪华的旅店；马车上，一行下得数十男女，看其穿着华丽，想必这群人身份及高！看那妇人虽有四十左右，可依旧青春倩亮，楚楚动人！她搀扶一老，下得马车；这老人，冠冕堂皇，气势磅礴！有九五只尊之貌！一丫鬟前来邀二人入桂花客栈道；“老爷、夫人，客栈里边我们都已经安排好了！你们就快进去吧！”

二人在前，其余随从武士随后；他们入得客栈私下议事道；“我们这次前来，为隐其身份，最好不要惊动本地的地方衙门；此地的安保问题，就由程卿家负责吧！至于寻其公主之事，就由魏征、魏卿家前去寻其下落！”原来此妇人与那老人正是苏妃与当今圣上、李世民！此来华阴，正是为寻聚和公主而来；

魏征与程咬金二人恭谨领命而去；话说这魏征，本对聚和公主在了解不过，他知道聚和公主爱游山玩水，来到这华阴城，定是上华山去了！遂带着两侍卫，前往华山打探！

青眉道长正在晨练，忽有弟子报说；“有一老者带着两武士上山，我们为提防是唐门奸细！便将其捆绑，关在柴房之中，看师父该如何处理？”

青眉一面舞剑一面道；“此事暂放着，等我沉练后再说！”

那弟子应允而去！

却说慕夫人回到房间，慕公晨练而归，见夫人沉闷地坐在桌前，似心事重重！遂问之道；“怎么了？一大清早的，就这幅心情？”

慕夫人叹道；“点因走了！这孩子，怪可怜的，是被我给逼走的！”说来泪水长流；

慕公问道；“那你为何要逼走她？”

慕夫人哭道；“是我自私，都怪我，要不是因为世南名誉，我又怎么舍得让我刚收的干女儿离开我呢！多好的姑娘，就这样被我给逼走了！她走得是那样的孤独，是那么的痛苦！而我却为一己私意，竟狠狠地拆散了她与世南之间的缘份！我真是太狠心了！”

慕公闻此，遂将其拥入怀中安慰道；“好了，夫人！你就不要自责了！为夫能够理解你现在的感受；点因她是一个好女孩，相信她也定能够理解你的心情的！你就安心地让她走吧！但愿她能够找到比我们家世南更好的另一半！”

慕夫人拭去泪水叹道；“但愿如此吧！”

世南只因昨夜熬夜太深，一贯早起晨练的他一见天色大明；遂与往常一样，到华山山中活动筋骨！时候虽晚了些，但也比没有锻炼得好！正当他饶过后圆时，忽发现智远大师正在授三弟少林无艺！

郝东使棍，打完一套棍法后，即惊又喜道；“想不到这少林棍法竟如此精妙！”

智远见这郝东是位武学好才；天赋及高！才半柱香时间，便记住了整套棍法套路！他自是高兴不已！笑道；“这少林棍法，攻防兼备，无坚不摧！郝少侠能在短短的时辰内，就学会此套棍法！实乃令我惊喜不已！”

世南在旁自是高兴；想不到这大师竟背着众师弟授三弟少林派绝学！也不怕受自己受他寺杖法么？他可真是担心在旁还有其他人目睹而走漏风声！他转念又想，反正三弟时早都是要拜大师为师的；大师早一天授艺与迟一天授艺只是时间问题！更何况三弟现在以有一身内功，若时早学得一些绝技，定会立马成为武艺高强的侠士！现在也正处江湖动荡之时，三弟能尽早炼就一身本领，为江湖出害！岂不更好么！

郝东谢大师道；“多谢师……大师传授！我初学不懂，日后还请大师多多指点才是！”

智远大师笑道；“应当……应当！看你学艺之心高涨，明晨我在授你少林伏魔掌！”

郝东高兴拜谢！

智远笑道；“好了；今天就到此为止！明晨我们在再此相论！”

大师离去，郝东又使棍独炼！世南见大师以去，遂前来为三弟郝东祝贺道；“三弟棍法如水，真没有想到，你竟能在这么短的时间内，将其棍法炼至如此地步，真是可喜可贺！”

郝东一见是二哥，遂止住笑道；“原是二哥，怎么，你都看见了？”

世南笑道；“我当然看到了！这少林棍法，乃是少林僧侣必学之术！若能炼就人棍合一，其威力远胜刀枪！”

郝东笑道；“是吗？那要炼就人棍合一的境界，也不知要多少年！”

世南笑道；“以三弟资质，相信也用不了多久！只要你能够将棍法炼好，那日后使刀枪就更易手了！好了，你就慢慢炼吧！我就不防碍你了。”

世南晨炼归来，返回自己房间，心中一直在想，怎么今晨没有看见点因散步呢？是不是自己晨练过晚，她早已回房了！他来到点因房间，发现房门紧闭，门外以上锁；他便觉奇怪，以为点因、兰青出去还未有归，遂坐在小亭中等候！

此时，小卓哭着走了过来叫道；“大哥哥……！”

世南见小卓哭成这样，遂抱起问道；“小卓乖！你怎么啦？”

小卓道；“我想点因姐姐了；”

世南安慰道；“小卓不要哭，点因姐姐等会儿就要回来了！”

小卓哭道；“不会的，点因姐姐她是不会回来了……！她与兰青姐姐今天一大早就离开了！”

世南闻此，遂惊问道；“那你点因姐姐为何要离开？”

小卓摇头道；“我也不知道，她临走的时候，还留了一封信给你；”她从兜里掏出那封书信递给世南，

世南急忙撤开书信，信中所描；二哥，当你看到这封信时，我已经独走天涯，离你而去；别问我为何要离开；只因为我爱你太深，而不想你因为我而失去名誉！其实爱一个人，像我这样选择离开，也算是对你一种浓浓的爱吧！我不乞求些什么，我只希望你从此幸福平安！忘记我吧！因为我再也不会回来；请你多多保重！落名点因；世南看罢，心想，难怪昨天她会问自己那么多莫名其妙的问题！原来是因为她真有离开自己之意。他拿着信件，手不知不觉而颤抖！伤心地望着池塘红金鱼，痴痴地流下男人最为珍贵的眼泪！

小卓见大哥哥心情不好，遂摇醒世南叫道；“大哥哥……！你怎么啦？”

世南叹道；“我没事！来小卓，到你奶奶那里去吧！大哥哥我想要清静清静！”

小卓点头道；“知道了，大哥哥；你可不要在伤心了！”言毕乖乖而去。由于她担心大哥哥，遂悄悄躲入墙角看着大哥哥！

世南心如刀割，万分心痛！他恨点因就这样抛弃自己而去，就这样令自己从温馨的梦境中坠入现实的伤心！自问道；“难道你也不知到，我也如此深爱着你！你怎么舍得让我如此伤心欲绝！名誉对我并不重要，我只在乎你！”他从腰间摘下吉祥结，想起之前与点因一起开心浪漫的日子，心中悲恨交加！他望着飘悠悠的吉祥结，又想起昨夜自己对点因所说过，无论天涯海角，我都要找到你！遂又自叹道；“难道这是老天要故意考验我的么？这段情恋，我依然是不会放手的！不经历风雨的情侣，即使再一起也不会幸福！我一定会找到你点因……！”

此时；杨可欣到来，见世南心事重重，其实她知道，点因小姐以离他而去；令世南打击很大，见她伤心难过，遂前来安慰！她走进世南身旁，有理地叫道；“慕公子，”

世南见是杨可欣遂失落地道；“是杨小姐！”

杨可欣装出一副不知情而问道；“看慕公子你心事重重，是否是遇见何种难解之事么？”

世南摇头叹道；“没事，是真没有事！”

可欣微笑问道；“是吗？依我看，你的心里像是有很多伤心事，只是你不愿说出来而已！”

世南闻此，遂冷笑叹问道；“伤心又如何！不知怎么，这伤心竟是如此刺破我心扉的痛！”

可欣问道；“那不知慕公子因何事而伤心呢？”

世南悲叹道；“红枫染秋叶，枫叶飞何方……？”

可欣心想，原来这慕公子竟是如此在乎这点因小姐，不然他又怎会将自己比作枫树，将点因比作枫叶呢！这点因也真够傻的，放着这么好的男人不要，若换成是自己，非与他捆在一起不可！她为此而轻叹！见世南握住一只吉祥结发呆；遂问道；“这吉祥结好漂亮！可否将它借于我瞧瞧？”

世南允许；

可欣高兴地赞道；“好精致！不知你是在哪里买的？我也想去买一只”

世南叹道；“此物是人所送！在大街上根本买不到！”

可欣沉默问道；“是点因姐送的吧？她可真是心灵手巧！：言毕遂将吉祥结还给世南，

世南接过吉祥结，将其挂于腰间；点头道；“好了杨姑娘！我想清净清净！即使没有什么事，我就先告辞了！”

可欣告辞道；“那好吧！请走好！”见世南背影渐渐远去，她正想离去，忽发现地上有一红色吉祥结，她立马拾起一看，此不是适才世南的那只吉祥结么？原来适才世南在挂吉祥结时，不小心掉在地上了！可欣本想叫住世南，可世南早已不见影踪！

小卓见可欣拾到了大哥哥的吉祥结，本想前来帮其大哥哥取回，忽见一人一闪而过，吓得她心惊胆跳！因为自己太小，她也不知道那人躲在暗处干什么，遂慌忙前去找大哥哥！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第二十六章）冤死寒溪涧

（二十六）

却说那黑衣人，原正是郭森，他是授世豪所托，前来监视可欣的；因发现这可欣又与世南交往，遂要去告诉世豪；才巧被藏在暗处的小卓看见！当他返回世豪房间，世豪以离去，去到华阴城了！他知道世豪定是去到花明楼；遂即下得华山，去往花明楼；途中正遇见朱干，二人相互问理！朱干问道；“郭兄去往何处？”

郭森道；“我是去找世豪！不知朱兄你是否知其影踪？”

朱干摇头道；“不知！看你步覆急促，想是定有要事与他商量吧？”

郭森点头道；“还不是因世豪所中意之人找他！可怜世豪英武不凡，可人家姑娘心中就只有世南呐！让我去监视她，又有何用！”

朱干笑道；“也对！不就是女人嘛！他又何必要在这一棵树上吊死；”

郭森也笑道；“不就是嘛！适才我看见那小姐拾到了慕世南的吉祥结，那可真是爱不释手！可想她对慕世南有多么心动！哎……！我真为世豪所感不值！

朱干闻此，遂问道；“哦！真有这事；那不知那姑娘是哪家小姐？竟如此挑剔；”

郭森点头道；“是江南一品庄杨盛之女儿……；”

朱干心想，原是如此，毕竟出自名门之家，娇身贯养惯了！这慕家与杨家交情甚深，倘若能在他们两家之间做做小事，令他们自相残杀；到底看看这江南第一剑厉害，还是双绝之一的慕公厉害！他脑筋一转，遂拉着郭森借一旁说话，他俩小声细语地商量后，郭森惊道；“不行！她可是世豪的意中人！若让他知道了，又岂能放过我！”

朱干奸笑道；“放心吧！一个不喜欢他的女子，值得他去爱么？更何况，红颜祸水；男人要想成就大业，就得不惜一切！等功成业就之时，天下像她这样的女人，还难找么？到时候世豪谢你还来不及！若你心中还有担心的话；就说是我说的，我是主谋！这样不就行了么？”

郭森心想，也是，为了世豪能够大业早成，自己就应当去给他制造这个机会！遂答应了朱干；

当他返回华山，正见可欣一人在寒溪边；手中拿着世南的吉祥结发呆！微风轻轻，吉祥结飘飘！倒影寒溪中更觉寒意阵阵！

郭森见四下里无人，遂抽出长剑，悄悄逼近可欣身后，捂住她嘴！快刀从颈部划过；可怜可欣大好年华，就这样死如其冤！热血染红寒溪拌枫叶飘去远方！

却说世南心里伤心，自感孤独！他只身一人下得华山，收寻点因下落！这华阴城虽小，可在人来人往中，哪能见点因身影！他失落孤怜地进得一个叫盼情楼的酒家；喝得一醉糊涂！举杯唱道；

悠悠岁月酒，

独醉盼情楼；

相思何从去，

唯泪心中留……！

“小二，再给……再给我来一壶！杏花村……！”

小二酒到，“客官，总共二两钱！”

世南掏出二两银子，付了酒钱，抱着酒壶，出得酒楼；一路昏昏糊糊返华山而去。

话分两头，此时杨盛夫妇正在商议世豪与其女可欣之事；夫人道；“男大当婚，女大当嫁！可我家可欣对那世豪一点感觉都没有，人家世豪也算是才品兼备；可她怎么就是看不上呢？你说我们该咋办才好！”

杨盛愁眉道；“我又怎么知道！儿女婚事最应该的是由你们女当家的做主；”

杨夫人怨道；“你这是什么话！难道你不是她父亲么？”

杨盛无奈道；“是，当然是了！只是男人在这方面没有天赋；哪有什么办法！”

杨夫人又怨道；“我看哪，不是你没有这方面的天赋，只因你放不下你这张老脸才是！”

杨盛道；“是，是我放不下这张老脸，总可以了吧！整天都家里嘀咕类似的事情！你不觉烦，我还觉烦呢！”言毕，忽听丫鬟小摇哭着入来急道；“夫人、老爷不好了……！小姐她……！”

杨盛夫妇见小摇惊慌失措、悲伤万分，遂知一定是出了何事！遂问道；“怎么了小摇？”

小摇伤心地哭道；“小……小姐她被人……害死了！”

杨盛夫妇一听，简直不敢相信自己耳朵，一个好端端的人，怎么就无缘无故地被别人害了呢？看小摇脸色苍白，焦急万分；不像是在说谎！杨夫人顿觉眼前一黑，昏将过去！被机下人扶进房中。

杨盛悲伤地问道；“那你小姐现在在哪里？你快带我去看看！”

此时杨盛之子，杨可凡至，见其爹相貌悲伤，心灵急噪不安！不知所发生何事；遂问道；

杨盛伤心地道；“你姐……！你姐她……！”他摇了摇头；深深地叹了口气！与杨可凡一同前往寒溪涧。

青眉道长、岳翠柏、天冲道长和静慈师太闻讯也赶来出事点；

这寒溪涧乃华山的一处溪口，四面环山，唯中一条深涧穿山而过，溪水向北流出；杨盛等人赶到，发现其女正躺在溪涧的草地之中；其咽喉处，一道深深致命伤口，鲜血以凝结！想必以亡数个时辰。

杨盛见此，双腿即软，扑通一声，瘫倒在地，趴在可欣遗躯上痛哭欲绝骂道；“你个不孝女！为爹叫你不要来华山，你却偏要来；一来这华山，你就……！可真没有想到，这华山原来就是你的葬身之处啊！可欣……；若你能让爹知道，是谁害死了你，我定将他千刀万剐不可……！”

天冲见此情，自是为其所感遗憾！正是花好年华，却遭如此毒手；也不知是谁干的！遂相劝杨盛道；“杨兄且不要伤心难过！人死不能复身，请接哀顺便吧！”

师太见可欣手中紧握着一只红色吉祥结，她将吉祥结从可欣手中取下，交给杨盛问道；“不知这东西是否是令千金之物？”

杨盛摇头道；“不是，可欣她从不配这类物品！”

静慈师太心想，即不是可欣之物，想必就是所害可欣的那凶手之物！可欣之伤乃是剑伤，此物正是配于剑首的吉祥结；凶手在害可欣之时，便被可欣扯下了此物！凶手一去，可欣却还死死地抓着这个东西，想必此物的主人就是所害可欣的凶手！但不知这凶手为何要谋害可欣姑娘呢？她遂将此事说出；

杨盛便觉有理！遂从师太手中要过吉祥结一瞧，此物的确是配于刀剑之物！便狠道；“哼！我一定要找到你这可恶的凶手，为我女儿报仇……！”

青眉道长见自己华山上竟发生了这类事情，实在是惭愧！遂惭愧地道；“真没有想到令千金竟伤命于我华山！乃是我华山派未保护周到所至；我身为华山掌门，理当受杨兄你责罚！此事若被我查出，我华山派也应当会为令千金一雪此恨！”

毕竟，事情发生在这华山派内，华山派责任重大，杨盛见这青眉掌门亲自致歉，遂没有计较！便道；“事情已经发生了，责罚有何用！我只希望，你们华山派能够竟快找到凶手；为我女儿早日洗雪此怨仇！”

青眉道；“那是当然！”

杨盛问小摇道；“小姐被害时，你难道就没有看到谁是凶手么？”

小摇摇头哭道；“没有，因为小姐她不愿我在她身边，她说；她想一个人出去走走！所以我就同意了！”

杨可凡问道；“那我家姐在被害之前，有没有去过其他地方？和一些什么样的人交往？”

小摇想道；“今晨我见小姐她心事重重！在出事之前，她说；她去看看慕世南公子！之后我就不知道了！直到适才不久，我见小姐一直未归，所以就前来找她；听旁人说，她往这寒溪涧来了，所以我才找到这里；”

杨可凡心想，我姐她去慕世南那里干嘛？她一向乐观开朗，怎么会有心事？

正巧此时慕公夫妇、智远大师、马佑闻讯赶来！见事发凄凉；遂遗憾地深深叹道；“想不到这华山派内部，竟还有人为非作歹！想必此人一定是内贼？因为其他门派根本就不可能深入到这防守森严的华山内部为害！杨兄，请你不要太过于伤心！事情总会有个水落石出的一天！”

杨盛点头，可泪水依旧不止长流！毕竟有缘成为父女相处近二十年；情缘深厚，他哪敢相信这是事实！

慕夫人心想，可怜这可欣姑娘！与世豪婚约未成，就大好之年早逝！此婚事……哎！她轻叹一声，就怪自家世豪他没有这个福气！正思量间忽听溪口上有人唱道；

一飘去万里，

终年不复归。

唯有沉心酒，

相思盛满杯！

好一首相思满杯，正中杨盛思女心怀！他止泪望去，与众一道大吃一惊！此人正是慕世南；因他思点因心切，抱着酒壶，独自窜来！

慕公见其子醉得是一塌糊涂！哪里还有什么大闹长乐门的那种气势风范！他脸色一沉，遂骂道；“你这是为何？竟如此不像话！”

世南一见是自己父亲，未有多言，摇晃着身躯转身往回去！

慕夫人知道，世南他定是因思点因心切，所以要借酒消愁；才醉得如此难堪！见世南情绪低落，心里不好受！遂即前来扶着世南安慰道；“都醉成这样了，快；快回房休息去！”

世南虽醉酒，但心里明白，点因之去，全乃因母亲所逼！他扯开母亲手，酒言道；“娘！是你……！是你让点因走……走的！对吧……！你快……快将点因还……还给我……！”

慕夫人安慰道；“世南，你醉了！快快回去清醒清醒！”

“不！我不回去……！”世南大吼道；“点因，你……你到底在哪里……！”他一见杨盛手中竟拿着点因送给自己的吉祥结；遂即刻高兴起来！摇晃身躯来到杨盛身前，伸手要道；“杨……杨伯父……！你手中的……东西是……是我的……！我找了好……好久都没……没有找到……！”

皆众大惊！“这吉祥结怎么会是你的呢？”杨盛问道；“听我家丫鬟小摇说；我家可欣今晨去过你那里？”

世南含糊道；“是……！是去过……！这吉祥结真……真的是……是我的……！不信……你问……问可欣……！”

杨可凡疑问地逼问道；“那我姐去你那里做什么？两个人单独相处，难道也只是闲聊了几句？”

世南闻杨可凡语气不爽道；“我们不闲聊……！难道还……还要做什么……？”

杨可凡大怒责问道；“是吗？我看你是作贼心虚吧！”

世南闻此一惊！这杨公子到底是何意？毕竟自己醉酒，但心中明白；可欣乃是我大哥的未婚妻！那杨公子如此说来，好象是我与他姐有染似的？遂怒道；“杨可凡……！你……你如此责……责问我！到底……到底是何居心……！”

杨可凡黑沉着脸冷道；“我之意；你自己心中有数！何必在这里假装不知情？”

世南摇晃头脑冷静地道；“想不到……！杨……杨小姐……竟有你这么一位……一位不知事理……事理的兄弟……！”

杨可凡大怒道；“你……！哼！不知你是真不知情呢？还是假不知情呢？那我就实话告诉你；我姐之死，就是被这吉祥结的主人所害！你既然承认这是你物，那你还想抵赖么……？”

慕公夫妇闻此大惊！这世南是自己看着长大的！对其子的脾性他们是再了解不过；无论有何大的事，他也是不会滥杀无辜的！

世南闻得可欣以被害；心头大惊！适才还醉意浓浓，却即马被惊醒！他望着杨伯父身后躺着的可欣，心中自感怜惜！早晨还是好好的，怎么这会儿就……！原来这可欣在被害时，手中就一直握住自己的吉祥结，难免会影起其他人对我的猜测！遂疑惑道；“竟有如此巧合！我的吉祥结虽在她手，但她被害之事，我是真的不知情！”

杨可凡冷道；“哼！是你不想承认吧！那你又有何证据证明你没有害过我姐？”

世南心想；自己别过杨小姐后，就去华阴城找点因去了，沿途又没有别人看见过我！我该到哪里去找证据！正寻思间；四保、郝东、聚和、还有兰青、小喜领着小卓到来；小卓道；“大哥哥他是属清白的！这我可以做证，当时大哥哥他与可欣姐在谈完话以后，他先离去，却不小心将那吉祥结掉在了地上，就被可欣姐捡到了！这我是看到一清二楚，所以可欣姐遇害就与我大哥哥的吉祥结无关！”

四保、郝东见世南喝得大醉，遂前来搀扶关心问道；“二弟，你怎么喝得如此大醉？没有事吧！快……！快回房休息！”

正待二兄要搀扶世南回房；世南止道；“不行……！我的吉祥结还在他手中；那可是点因她送给我的！我要拿回来……！”

杨可凡心想，小童之言难道能够相信么？更何况！他们又是一伙的；遂叫道；“且慢！话还没有讲清楚，就这样走了，就是回避；单凭那小姑娘之言大家岂能相信？总之此事在未弄清楚之前，你慕世南是难逃干系！”

郝东心想，这杨公子竟这般不讲理！家姐遇害，他自己心中难受；这我们可以理解；但他如此过份指明就是二哥所为！以二哥为人，就是让他去死，他也是不会杀害一个柔弱女子！遂发怒道；“哼！岂有此理！杨可凡，枉你为名家之后；竟如此不明是非！适才我听别人所说；杨小姐之伤乃是剑伤，我二哥只惯使枪，不惯用剑；这大家都知道？更何况；那吉祥结就算是从剑首上扯下来的，可为何一点损伤都没有？难道这一切的一切，都不值得你去深思么？”

皆众闻得郝义士言语有理，看样那可欣被害的确与世南无关！

杨可凡既马哑口！为何自己就没有想到呢？自己难道真是错怪了慕世南么？

杨盛点头道；“郝少侠所言及是，伦理推断这慕少侠的确与杀害我女儿之事无关！适才逆子对你有太多不敬，请你原谅！这吉祥结即是慕少侠之物，那我就将它退还给你；以表歉意！”

世南见杨伯父亲自为其子致歉，心中冤屈适才消落！他施礼道；“没关系，杨公子他是报仇心切，此心情我能够理解！”言毕遂接过吉祥结又道；“多谢杨伯父归还我此物，若有一天，让我抓到所害杨小姐的凶手，我哦定当亲自将他绑至你府上，任你处置！”

杨盛回礼道；“那好！伯父我就在此谢过……！”

误会消除；慕夫人与郝东四保、聚和等将世南扶回房中！聚和问慕夫人道；“慕伯母，怎么世南他有心事么？竟喝得如此大醉！”

慕夫人叹道；“磁石也怪我！若我坚决不让点因离开的话，世南他也不会有现在这般落魄！”

聚和闻此心惊道；“点因姐她走了！她怎么能在这个时候离开世南呢？难怪这世南受到如此打击，所以才大醉！”

慕夫人暗叹！多么可怜的世南，多么可怜的一对情人；自己竟然这么狠心……！才酿成如此结果！也不知道点因她现在可好，若世南他一直像现在这样低沉下去，那我又该如何是好呢……？

世豪返回华山，忽闻自己心中人可欣被害身亡！他伤心不已；虽说那可欣对自己一点情份都没有！但毕竟自己与她可是指腹为婚的配侣！自己对她爱慕致深，她就这样莫名其妙而去，留下自己该为谁而活？他长叹一声！去到杨盛厢房。伤心问杨盛道；“杨伯父，可欣她为何会被谋杀？”

杨盛摇头叹道；“我也不知道！可欣她为人处事一向随和，从来就没有得罪过谁，怎么就会有人对她下手呢？我实在是想不通！”

世豪心想，既不是因仇被害！难道是有人在故意对其下手么？这样做，又出自何目的？他又道；“杨伯父，我与可欣是有指腹为婚之约，所以可欣被害之事，也就是我世豪之事！”

杨盛叹道；“现在人都已经走了！你说这话没有意思！”

世豪叹道；“其实杨伯父不知，可欣在我心中早已烙下印迹！她被害，我也是非常难过！所以我一定要查出谁才是真正的凶手，为她报此一仇！”

杨盛闻此长叹！世豪又请求道；“不知杨伯父可否允许我再见见可欣最后一面？”

杨盛应允！将世豪带进祠堂；可欣遗躯被装进棺材，棺材还未有封盖；

世豪一见到可欣那张苍白脸旁，心中自是说不出的难过！他走进棺材拉住可欣似冰冷的手伤心道；“你怎么就这样去了呢？你真是太狠心了……！在世时，你对我无情，去了，你也对我无义！连我看都不看；我真的好难过！我一定要报此仇，让我如此伤心之仇……！”他望着可欣那道深深至命伤口，泪水长流！可谓是在恶毒之人也有他软弱的一面！

杨盛见这世豪竟这般痴情；自是感动不已！遂相劝安慰道；“好了！贤侄，可欣以去，日后你的路还很漫长；你有这份心意，老夫万分感动！过了午时，我就会带着可欣回杭州去；这华山之地乃是我余生难忘的悲伤之地！你就多加保重吧！”

世豪拭去泪水，惊问道；“回杭州？也不知到我们又要何时才能够从逢！”

杨盛叹道；“一切随缘吧！”

二人出得祠堂；世豪告别杨盛，一路琢磨可欣死因；难道是唐门所为！不可能，唐门若要害、也得害像杨盛这样的大人物！岂可害像可欣这般柔弱女子？更何况！这华山戒备森严，唐门要深入其内害可欣，谈何容易！该不会是与杨伯父有深仇大恨的其他门派之士吧？但在这华山派中，全都是一些与杨伯父有深交知己的同道之士，又岂能相害他女儿呢？他越想越不明白。不知不觉中，便到了自己房间；此时以是午时时分；郭森入来，他闭上房门，取下配剑，喝了杯凉茶道；“他***，都什么季节了，这天气怎么还这般炎热！”

世豪一见郭森手持配剑，心想，这郭森一向出门从不配剑，而今却怎么偏偏要配剑呢？自己让他去监视可欣，他配剑干什么？他想起可欣之伤乃是剑伤，心里什么都明白了！难怪我一上午都不见他的人影。遂问道；“表弟一上午都不见影踪，不知去何处了？”

郭森坐下道；“我去花明楼了，与朱干两人喝了两杯！”

世豪闻此，遂想起朱干在花明搂所说过一句话；朱某不才，略有小计，至于离间正派之士就交给我去做吧！他恍然大悟；难道这表弟是受那朱干利用？用此计就是要让杨伯父推出结盟之约！真没想到此计还收到一定成效！这朱干也可真够狠的，华山派那么多人，却怎么偏偏选中可欣来下手呢？遂冷问道；“是吗？那你去花明楼还配什么剑！”

郭森谎称道；“此剑我有许久没有用过了，所以把它带出去见光见光……！”

世豪冷笑问道；“哼！是吗？该不会是拿可欣之性命来见光吧！”

此时慕夫人正巧路过，忽听世豪与郭森在屋内聊事；这大白天的，闭着房门干什么；该不是在谈一些见不得光的事吧？她本想敲门问个明白；却忽然听得郭森道；“世豪，你说哪里话！人家可欣可是你未结发之妻，我又怎能去害她呢？”

世豪闻此遂诈言冷道；“哼！那也未毕，人心难测啊？你不说我也知道，定是朱干指使你去这么做的！”

郭森大惊，世豪他是怎么知道的？难道是那朱干以向他说了此事么？遂承认道；“其实杀害可欣是一条良策也！我这么做，也无非是为了你！本想要加害慕世南一把，但没有想到慕世南他竟侥幸辩解了误会！”

世豪心想，原真是他所为！遂大怒道；“好了！不要说是为了我好，杀害我最爱的人，我发过誓的；只要抓住凶手，我定当将他碎尸万锻！不要以为你是我表弟，我就会放过你！你就拿命来吧！”

郭森见世豪怒气冲冠，因为一女人竟要对自己下手；一时吓得发抖！见世豪出掌击来，他心慌道；“慢着！真没有想到你竟为了一个女人就要对我下手！不就是一个女人么？等到将来成就大业之后，别说一个女人，就是百个女人有岂在话下？再说了，你与唐门结盟又是为何；还不是因为能够时早成就大业么？而我为你所做的一切，还不是想助你能够时早坐上盟主之位，时早统一江山！可到头来落得如此下场，我死不瞑目！”他生气得低下头。

世豪收住手心想，表弟对我中心不二，有时自己得力助手！更何况，害可欣主谋乃是朱干，表弟他只是受其利用而已！我自己是怎么了；竟差一点折了自己一臂！遂安慰道；“好兄弟；是我被怒气冲昏头了；请你不要生我的气！我世豪能有你这般兄弟相助，还怕夺江山不易么？”

郭森适才松一口气道；“没事！只要你能够理解我就好！”

慕夫人在房外听得是一清二楚！心中惊诧；悲痛万分！真没有想到这可欣之死原是其子联合唐门为陷害世南所至！枉以为世豪他以改过自新，原来也只是在我们面前装摸做样敷衍我们而已！好掩饰与唐门勾结之嫌疑！真是逆子难教好，竟还做夺这大唐江山之梦！为其子步入这一步而长叹晚矣！

世豪听得门外有叹气声声；遂叫道；“谁！是谁在外边……！”由于他担心此事遭泄露功亏一篑，遂与郭森呼地打开房门，冲出房间；手起掌落，一掌击中慕夫人胸膛！

慕夫人即地倒下，口吐鲜血，微微用手指着世豪骂道；“你……你这个逆……逆子……！言未毕，遂揣不上最后一口气而魂归西天！真可是；可怜持家女中杰，不武自豪人称绝；无意命伤亲子手，亲脉如此瞑难灭！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

(第二十七章）一日三痛悲

世豪大惊！自己竟然失手将打死母亲！这该如何是好？他吓得脸色苍白、全身发颤！若被父亲知道了，非得要了我命不可！干脆一不做，二不休；厢房后有一口枯井，不如将母亲丢进枯井！神不知，鬼不觉……！

郭森惊道；“这样不可！没有三年不漏的茅屋；既然事情一发至此，那我们何不……！”他言语轻沉，恐其被别人听见！

世豪闻此，便觉主意不错，遂点头应允！

话说点因、兰青二人一路沿野道向洛阳而去。行至汤家堡；此处荒野，经常有贼人出没！兰青从行李袋中拿出两个黄梨道；“小姐，都午后了！我们走了这么久，怎么都还没有遇见一个集市？好饿！来……我们吃个梨充充饥吧！”

点因拿着梨正要吃；忽然，呼呼从林子里窜出三四名贼人来！手提明晃大刀，拦住点因、兰青去路！二姑娘见事不对，遂双双将手中黄梨向贼人仍去，往回而逃！

那为首的贼人对其他几位兄弟道；“嘿嘿……！兄弟们，今儿个我们运气不错；还是两位貌若天仙的姑娘呢！”言毕，他一把接过黄梨，咬了一口又道；“恩！味道还不错！兄弟们，给我追……！”

未跑多远，点因、兰青便被那几贼人擒住！二姑娘大叫道；“放开我……！你们快放开我……！”

那为首者夺过行李袋，伸手掏出几锭银两，便觉银两过少；挤了挤眉头，又伸手从里面掏出一个黄梨，边吃边道；“哼！银子虽少了点，但这个还蛮甜的！我说你们两姑娘家胆子还真够大的啊！竟敢走这贼人常出没之道！”

点因盯住那贼首问道；“你们想怎样？快放开我！”

那为首者冷笑道；“哼！放开你，难道你没有看出我们是贼人么？我就实话告诉你，我们就是汤家堡的众贼之一！要我放了你，就算我同意，但我这几位兄弟也不同意！”

兰青骂道；“***！这到底是什么世道，竟有如此多贼人！”

那贼人吃完黄梨，仍了梨骨，又伸手向行李袋中掏来掏去，看样他是还没有吃够；可袋中梨以被他吃了个光！他无奈地伸出手问道；“没啦……！咱就这么少呢？”

此时，一身被长弓，面相俊朗、身骑黑崇马、好似威武的公子到来；身后还跟有数名随从。

那几贼人一见到此人，遂立马放开了点因、兰青；乖乖地站立当旁！

骑马者摆开手势，示意不许做声！

只见那为首的贼人将头伸进行李袋中翻来覆去地找着梨！忽然发觉身旁清净许多，遂知不对！急马转过身瞧之，大惊！低声叫道；“堡主……！”

那堡主黑沉着脸责备道；“我不是说过；我们日后不在做打劫之事么？难道你们已经全都忘记了？”

那贼首无言，低着头，似有悔错之意！

那堡主下得马来，从贼首手中夺过行李袋，交还给点因赔礼道；“二位小姐请原谅！这几位是我的手下，令你们失惊了！”

点因一见此堡主之貌，忽然想起在来华山途中，所见过的那位寻千年何首乌的打劫贼人；遂惊问道；“是你……！”

这堡主见点因之貌，似曾在何处见过，可就一时想不起来！遂疑问道；

点因笑道；“一面相交而已！不知公子还曾记得，你们在华山打劫我们马车之事么？我们就是在那里见过一面！”

那堡主恍然大悟问道；“对……！原来是你们！不知慕恩公现在在哪里？”

点因微笑道；“他现在在华山，为防唐门之患而助华山派退敌！看公子如此年轻，竟是堂堂堡主，实在令人意外！”

堡主自介道；“我姓汤，单名一个成字！你以后就叫我汤成吧！还多亏有了慕恩公指点，才让我有了今天，一个不是贼盗的堂堂堡主！”

点因笑道；“公子可真是信守承诺！小女子佩服；”

汤成叹道；“这不算什么，与慕恩公相比，他为匡扶正义与唐门贼派对决；而我呢……？也只是偷享太平也而已！看二位小姐一身行装，不知要去往何处？”

点因道；“去洛阳！”

杨成惊道；“去洛阳！此去路险，更何况潼关一带有瘟疫发生；不如你二位，先到我汤家堡住上些时日，待瘟疫过后才去洛阳，你们看如何？”

点因微惊；途中有瘟疫！幸得遇到这汤公子相告，不然自己与兰青不知，定会悟入其中！虽作为姑娘家，不能随意到他人家里歇住；但若此时返回华阴城，又遇上世南该怎么办？遂答应了汤成之情！一同去到汤家堡。

却说杨盛一家带着可欣遗体将要返回杭州；慕公、世豪、青眉道长等掌门人纷纷前来相送！杨盛告辞道；“诸位请留步！我杨盛本想与大家一同惩治唐门之患，但没有想到，却出了这种事情；真是家门不幸！还望各位英雄请原谅……！待我回杭州处理好小女丧事后，再来与大家共同论战！”

慕公亦告辞道；“杨兄一路走好！此去千里，切勿因伤心而害了自己身体！”

杨盛感动地道；“放心吧慕兄！小女遂刚逝，但我这把老躯不是那么容易被气垮的！好了，诸位；时候不早了，我们后会有期！保重……！”

众人行辞礼，杨盛一家乘马车而去……！

世南酒醒后，心自空虚孤僻！很是怀念点因在身旁的日子；又想起自己因怀念点因而与母亲起纠纷之事；实乃是自己太大不敬！遂穿好衣服，去到母亲房间赔礼道歉！也好问问母亲点因到底去往何处！他推开母亲房间，见其母躺在地上，一动不动；他心大惊！遂觉一阵不祥预感，即马扶起慕夫人叫道；“娘……娘！“可母亲以走后多时！气息早尽！

他抱紧母亲，一股悲痛和着泪水从心底踊跃而出！大叫道；“娘……娘……！你怎么了娘……？”

正巧慕公、世豪、郭森送杨盛而返；一见此情，均觉惊诧！世南抱着母亲遗体发呆！慕公见其夫人一动不动，嘴角有暗暗血迹，遂知发生何事！

世豪、郭森洋装吃惊！立马前去扶慕夫人！发现以气绝身亡！悲伤地惊叫道；“娘……娘……你快醒醒！到底是谁把你害成了这样……！”

世豪掀开其母衣襟，发现胸膛有一红掌印！大惊地责备道；“世南……！你……，你怎么会做出这种事情！”慕公慌忙近身看时；悲痛万分！想不到自己夫人以死后多时！更是被降魔掌所伤！这降魔掌乃是自己从八绝枪中演变而出，因行走江湖带枪不便，遂才创造出这降魔掌！这套掌法，唯有自己与世豪、世南会使；世豪一直与己在一起，想必这定是世南所为！难怪那世豪，他会责备世南！

世豪又悲痛地指责道；“世南，你好狠！她虽不是你亲母，但她可是一把养你到大的母亲啊……！你竟下如此毒手？”

世南此刻才明白，原来是世豪他在加害自己；真是好恶毒，竟用母亲性命来加害我！但奈于无证据；只好解释道；“我没有……！她是我娘，我又有何目的对自己母亲下手？”

世豪冷道；“哼！你敢说没有目的，你还不是因为娘将你和点因拆散而怀恨在心，才有了杀害我娘之心的么？”

慕公指着世南含泪悲痛道；“哼！能够使我慕家独学降魔掌的就只有我们父子三人！你还想狡辩？真没有想到，你会为一个女人，就连你娘都敢杀！真是孽子……孽子啊！”

世豪悲怒道；“爹！少跟他说那么多话！就让我除掉这慕家的罪人；好为娘报仇！”

世南知道没有证据，自己是跳进黄河也洗不清！见其父竟这般不信任自己，本是空虚、悲痛的心，又生起委屈来！这可是爹第一次骂自己是孽子；他好生难过！遂下跪于慕公之前，落泪伤心道；“爹！我没有……！请你相信我！”

世豪担心其父心软而放过世南；遂从身后一掌，将世南击倒在慕公跟前！痛苦地骂道；“杀害自己母亲，人人得而诛之！我真的好怨恨你，怨恨你杀害了我娘……！这一掌，是我替我娘打的！她养你这么久，你却这样对她！”言毕，又从世南胸膛猛击一掌！

可怜的世南当场震飞出门外！胸中热血“卟”地从口中崩出！他挣垂着重伤，望着其父，多么希望他能够阻止这世豪对自己如此所为！可见其父紧闭双目长叹！是悲伤令他掩饰了对自己的这种可怜！

世豪出得门外；又冷目道；“哼！这一掌是我为我自己打的，我悔恨当初为什么就要认你这位兄弟！”

此时雪儿到来；一见此情！即差点昏死过去！

世豪又悲痛地道；“爹！让我杀了他……！我再也不想看见这个假仁假义的虚伪君子！”言毕遂出掌，正待要击毙世南时！雪儿一把拉住他悲痛道；“大哥！你冷静冷静……！”

慕公只是落泪；怨就怨自己为这江湖之事而少跟世南教导！才导致世南他会走到如此地步！

世南身受重伤，艰难地从地上爬起！他怨恨其父对自己的不信任，痛恨其兄世豪竟这般加害于己，下如此重手！更是痛心于母亲的死不瞑目！他望着苍天，拖着重伤，迈着螨跚的脚步，痛心地孤影而去！

世豪被雪儿缠住，遂挣脱叫住道；“慕世南，你休想离去！今日我非报此仇不可！”

慕公心想；现在夫人以去，杀了世南也不能解恨！遂叫住世豪悲痛道；“就让他去吧！从此我慕南天就与他父子情绝！”

世豪无奈而止！

慕公痛苦欲绝道；“夫人！都怪我没有在你身边，才让那孽子有机可乘！你走了，我好伤心难过……！”

世豪与郭森悄悄用眼神传递此事圆满之意！

世南身带重伤，孤独地下得华山！此时天色渐暗！他身心惧惫、伤处锯痛！迷糊中入得一间破庙；庙内所供奉一樽弥勒大佛！生得大肚皮，一张亲和笑脸！笑得是那样自在！世南拖着伤，并未在意那樽笑佛摸样；随便找了一处墙角躺下！想起今日所发生这么多痛心的事情，他不尽地悲叹而泣！可畏是一日三痛！何人能感受这失去真爱流离、失去亲人之悲、和失去父亲的信任而撕破父子情谊之痛！他望着那樽无忧无虑的笑佛长叹……！

此时大雨忽袭！本来这秋季雨少，更不用说是大雨！而这雨下得好突然，好是凄凉！雨水穿透破庙屋顶，滴滴掉进庙内，却依然洗不去弥勒佛的那张自在笑脸！世南卷宿着身躯，冻得直发抖……！

却说这雨夜，点因做了一梦！梦得干娘从棺内而出，向她肯求道；“点因你不要怕！世南他现在有危险，你快去帮帮他……！”点因当场被惊醒！好怪异的梦？她立即推醒兰青道；“我做了一个梦！”

兰青打着哈欠道；“梦就梦了呗！”

点因心有不安道；“不是，我梦见干娘了！她对我说；世南他有危险，要我快去帮帮他！”

兰青厌烦道；“哎呀小姐！做梦又不是真的，慕公子武艺高强，他能又有什么危险！还是快睡觉吧！”

点因不安道；“不，我睡不着！我总觉得此梦很异常；不行，我得去找找汤堡主，让他派人上华山帮我打探一下！”

兰青无奈地道；“我说小姐！都这么晚了，外面又下着雨，相信汤堡主早就睡着了！你此去打搅他，岂不坏了人家好梦！更何况，你又是一个姑娘家的，这三更半夜去找一个男人，传出去多不好听！还是待天亮在说吧！”

点因心想，兰青说得有理！只好打消此念头，望着窗外飞雨而叹！此时雨入窗台，她自感一阵凄凉！

四保与郝东哪肯相信兄弟世南会做出弑母之事！因担心世南出事，遂冒风雨寒冻，将夜下华山寻了个遍！也不见世南踪影；四保疑惑道；“二弟他会到什么地方去呢？”

郝东想道；“这华山中我们已经寻了个遍，该不是二哥他已经下得华山了吧？”

四保点头道；“也是，二弟他身受重伤，定走不了多远！三弟，不如我们一同在下华山去找找吧？”

二兄同往山下寻去！一路泥泞雨露，湿透了二兄长襟；两人好是担心世南此时处境；郝东一路寻走，一路想到谋害慕伯母之事，究竟是谁所为？遂对大哥四保道出；

四保道；“反正我知道二弟他是不会做这类事情的！定是有人想趁此来陷害二弟！”

郝东默默点头道；“对！听岳翠柏前辈说；慕伯母是命丧在降魔掌之下，而降魔掌就只有慕伯父与世豪、二哥他们三人会使，将慕伯父与二哥排除，就只有世豪了，难道就是他？”

四保问道；“不会吧！再怎么说慕伯母也是他亲生母亲；他再坏，也不可能去杀了母亲来陷害二弟吧！又何况那世豪不是已经改过自新了么？”

郝东猜疑道；“那也未必！以我看，他是人面兽心！做回好人是他故意装出来的；不知大哥可曾记得，前几日我们在北峰时，那世豪就用一掌将二哥打死！可见他心之毒辣！这么恶毒的人，怎么就那么容易变好！再说你我二兄，与二哥相处这些日子，又何时见过二哥习惯用掌去伤人呢？也只唯世豪才有这么卑鄙！”

四保点头道；“三弟说得及是，我虽不会推理，但绝对相信二弟他不会如此残忍！”

郝东道；“所以我敢断定害慕伯母之事定是慕世豪所为！”

四保点头道；“那你看，我们是否该去跟慕伯父谈谈此事？”

郝东细思道；“暂且不急！在我们还没有充足的证据之前，说也是白说！”

四保叹道；“那好吧！二弟他身受重伤，这老天又下着雨，真是急人了……！二人在往山下寻去！”

一夜骤雨聚！二兄空手而归！面容憔悴、心情失落……！兄弟他究竟所在何处……？

却说世豪经一夜细想，担心此事瞒不过多久，就会败露！遂与郭森商议；

郭森道；“不如让我下山去找孟龙和朱干商量！看看他们有何办法！”

世豪思量道；“去你是一定要去的！今日办理母亲后事，我走不开；你去到唐门，务必要让孟掌门竟快攻上这华山，越快越好！因为此事我们隐瞒不了多久，世南他不回来还好，若他回来了就会真相大白！到时候我们就会前功尽弃！再说家父现在正处于情绪失落之时！此时攻上华山乃是良机矣！”

郭森点头正待要离去；世豪又补充叫道；“表弟且慢！世南他现在不知所在何处？唐门人多眼线广！你此去务必要让他们找到世南，除去而后快！只有杀了他，此事才能永远地埋藏下去！”他言语表情奸诈！面若尸冷！

郭森点头应允而去！

世豪来至其父慕公厢房；只见青眉道长、智远大师、静慈师太、天冲道长、马佑掌门、岳翠柏、聚和公主与小卓同聚于厢房大厅！为慕夫人遭此不幸而掉哀！

青眉道长为己未能做好主人义务而惭愧悲痛地道；“没有想到我华山派中接二连三地出现此种事情！我身为一门之长，其心真是愧对你等同道好友！”

慕公悲沉地叹道；“道长你不必如此！此乃我之家务事，与你们华山无关！”

马佑接着道；“话虽如此！但我敢断言，此事绝不会是世南所为！”马佑本是粗人，说话自是语重直率！

慕公未答理！

天冲道长也道；“是啊！以世南为人，又岂会做出如此大逆不道之事？可想此事定另有蹊跷；请慕公三思！将世南找回来吧！”

智远大师也说情道；“对！听说郝少侠他身受重伤，而昨夜又下了一昼大雨；想必他定还未有走多远，现在我们去找，或许还来得及！”

世豪闻得众掌门为之求情；担心其父心动！遂冷道；“哼！害我母亲之事，我虽未亲眼看见，但是那降魔掌印证据确凿，各位掌门还有什么好怀疑的？”

小卓见那慕世豪打伤了自己大哥哥，却还在此处出言诬陷！遂哭道；“哼！是你……！是你打伤了我大哥哥……！是你害了我奶奶还差不多！你……你快将我的大哥哥、还有奶奶还给我……！”

世豪冷笑道；“哼！乳臭未干！竟如此没有教养！”

聚和扯住小卓道；“小卓别哭！好人自有好报，坏人他自会遭报应的！”

小卓气道；“哼！害了我奶奶和大哥哥；我狠你……！”

慕公深知世南这孩子一向孝敬有加！心怀德广！害人之事虽从未所为，可所害夫人之事，除自己与世豪一起去送杨盛之外，能使降魔掌的就只有他！不是他还有何人！遂闭目暗叹道；“好了诸位！是否是世南，我心中自有推断！就请你们不必再为他求情，现在我以与他断绝父子关系！从此以后，他的生死与我无关！”

皆众见慕公言语坚决，纷纷为之而遗憾长叹！

世豪放下心来，脸上漏出一丝奸笑……！

聚和问道；“难道慕伯伯心中真有此意！若是你真的冤枉他了怎么办？”

慕公长叹无语！

聚和又默笑道；“以我看，假若慕伯伯你真的冤枉了世南，那此时，那真正凶手定会敞心奸笑！”

世豪闻此，遂立即收住奸笑；指责道；“公主所言，难道还怀疑他人么？母亲死在世南怀中，这是我与父亲亲眼所见；难道还有假！”

聚和见世豪毫无悲伤之意，遂冷笑道；“哼！慕伯母走了，难道你还不觉悲伤？世南是你弟弟；难道你也真想将他也至之死地么？”

世豪闻此，适才装出一幅悲痛道；“母亲走了，谁说我不伤心！为了让母亲能够死也瞑目；所以我要报仇，他世南定会难辞其纠！

好啦……！慕公叹道；“夫人刚走，你们在此争论，扰乱灵堂！实乃不敬也！

聚和与世豪二人因争论而彼此不快，双双闭口！

慕公叹道；“诸位！今是我为夫人送丧之日；我不希望再因世南之事而扰了夫人安宁……！”

众人无语；慕公家事，不好在插嘴！

慕公又拱手向青眉道；“还请青眉掌门能够为我准备些柴火，我要将夫人尸首火化，待我们退敌后，才带她回家乡安葬！”

青眉闻此，心中很是感动！慕公可真是眶扶正义、仗义诺终！家中出了此等大事，也要相助我华山派，而实现初来时的一己诺言！感动地道；“慕公为正义而不顾家中大事，实乃令凭道感动不已！柴火我立马去准备，只等吉时临至！”

慕公点头……！

点因一早托汤堡主，派人上华山打探消息；探子回报道；“哼！那华山派戒备森严，我们根本就进不去！不过我听他们几个守关弟子说；什么慕将军的夫人死了！慕恩公他现在也不知影踪，还有什么……受了重伤，是死是活他们也不知道！”

点因、兰青闻得此事；心情即沉！悲惑道；“怎么可能！干娘她不是好好的，怎么会说走就走……！到底是出了何事？世南他又怎么会受伤、有怎么会一去无影踪？难道是唐门一派以攻上华山了么？”

那探子摇头道；“没有！好象是因为慕恩公杀害了慕夫人，所以才遭到慕将军与其大子慕世豪将他赶出了华山！哎……！”说来他又叹道；“最可恨的就是那慕世豪还出手将他打成了重伤……！”

点因心情难以平静，忽瘫坐于桌前！不相信地摇头落泪道；“不会的……！我不相信世南他会害干娘……！想必在这其中定有内情；难怪昨夜干娘她会托梦给我！说世南他有危险，要我去帮帮他！”言毕，又起身坐立不安地道；“不行……！我得立即上华山找世南去……！”

汤成叹道；“点因小姐不必着急！别说是你，就是我也不会相信慕恩公他决不会做此类事情！这样吧！为寻恩公，我汤成也应当前往，以报夕日相助、提点之恩！”言毕遂让汤遥、文醒点其人马，与点因、兰青一同上华山寻慕恩公！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第二十八章）舍命救世南

（二十八）

却说唐皇李世民与苏妃在桂花客栈等候魏征消息；“这魏征以去一日一夜，别说是公主消息，就连自己也消失了么？好歹也稍个信回来吧！真是岂有此理，回来我定治他罪不可！”李世民道；

站在旁边的程咬金知道皇上他只是说气话而已！遂玩笑道；“这可是华阴城，有华山美景！我看那魏老儿定是去了华山，留念那华山美景，心中哪还有你皇上啊！回来不用你治罪，我帮你教训他！”

这程咬金与李世民玩笑惯了，感情也深厚！所以李世民并不在乎，他知程卿家是在玩笑胡言！遂也跟着绞言道；“是啊！华山之险，闻名天下！华山的确是个好地方！不如程卿家与我御驾亲征，一起去尝尝那华山险苦！”

程咬金知道这皇上是在激励自己这把老骨头！华山那么高，自己哪上得去！正待要言，又听苏妃指责道；“到现在都还无聚和的消息呢？可你还有心思去华山赏景！”

李世民道；“人家也只是说一说而已！你看我们这把老骨头别说是让我俩爬华山，就是让我俩望一望，也觉汗颜！”

苏妃冷道；“哼！谁还不知你鬼也！”

魏征与两侍卫被华山弟子关进柴房一日一夜！可真把魏征憋够矣！他一阵抱怨道；“到底要关我们到何时啊！我们又没有得罪他们？真是的，吃得这么差，也不给我们松松梆，哎哟……！我全身都没有知觉了！”

那俩侍卫道也埋怨道；“哼！就是；他们也不看看我们是谁，竟如此怠慢我等！”

魏征还从未受过这般苦难！遂大怒道；“哼！等我……等我们出去！我定治他个无故关押朝廷命官之罪不可……！”

正当他被气急之时，房门忽然被打开！青眉道长与其两弟子入来；施礼道；“几位受惊了！由于我华山正处于戒备之期，无论何人擅闯都是如此……！”言语未毕；魏征遂怒道；“闯……！我们闯什么闯……！我们只是来寻人的！还不快将我们放出去！”

青眉遂叫人为其松绑致歉道；“几位，实在是抱歉！是我们错关了好人；你们快走吧！”

魏征松了松筋骨；气道；“走……！怎么走啊！你无故关押我们，我们还没有找你算帐呢！”

青眉心想，是自己错怪在先，难免那老头会刁难我！遂赔礼问道；“那不知前辈你要如何惩治我呢？”

魏征想到，自己肚皮空空！遂要求青眉弄了一大桌好吃的吃下！

青眉问道；“听前辈所言，你们是到这华山来寻人的么？但不知是寻何人？”

魏征心想，聚和公主可是皇室家族，若这道长怀有它心的话；岂不是害了公主！再说自己是来寻聚和公主下落的，若不询问，又岂能找到其下落！他心中自感为难；闷了半晌无言！

青眉又道；“那既然前辈你不想说；那我也就不问了！我立马派人将你们送下山去！”

魏征心想，华山这么大，自己都还没有开始去寻找，就要被他送下山；实乃太过份了吧！遂倚老卖老地赖道；“哼！关我们一日一夜，就想这么一顿饭就把我们给打发了吧？不行……！”

青眉见这老头无赖！纵眉为难问道；“那不知前辈还有何意思？难道还要我亲自抬你下山不成？”

魏征见这青眉身为江湖中人，待己还有几分尊长礼仪！看他被自己搞得为难眉愁！更显几分乖傻！遂得意望形地道；“哈哈……！你抬我下山还够那个身份！不过我还没有找到公主；等我找到聚……！”所言致此，他即马止住！自己竟得意忘形说出公主也……！他用手捂住失言之嘴；表情失异！

青眉听得他所说公主……；心想，该不是找聚和公主吧！看那他文人气质，衣衫华丽！还有几分官摸样；莫非他真是皇帝派来寻聚和下落的！遂惊问道；“前辈所说的公主，不知是否是聚和公主？”

魏征吃惊！自己还没有说出公主名字也，这道长又是何知道的？遂惊问道；

青眉明白公主身份，岂敢跟旁人如实相告下落！遂反问魏征道；“那不知前辈是……？”

魏征心想，反正自己已经透露了公主之事，也不便隐瞒自己身份；遂直言道；“我是魏征；你还未回答我的问题？”

青眉心惊！原是魏征魏大人！传他为官清廉，深受百姓爱戴！真没有想到他竟被自己关押；如此可笑之事，若被他追其胡乱关押朝廷命官之罪；自己岂不要发配充军！但反转又想，这老头无比耍赖，在怎么看也不像是受百姓爱戴的魏大人？他心中茫然、不敢肯定！遂疑问道；“你真是魏大人么？”

魏征掏出令牌炫耀道；“这个还有假么？”

青眉见此大惊道；“原真是魏大人！请恕频道不知；关押之罪，频道自当领罚！”

魏征见这道长还算知罚！遂未做追究，坐在桌旁道；“罚！我看就免了吧！只要你说出聚和公主消息来；我们一切都好商量！”

青眉一面令弟子找来聚和公主，一面如实与魏征如实相告！片刻聚和到来；她知道这魏征是父皇派来找回自己的，只是没有想到他竟这么快就寻找到了这里；二者见面，聚和施礼叫道；“魏伯伯！”

魏征一见到聚和大喜道！；“果然是聚和公主！”遂即还礼！

聚和问道；“不知魏伯伯你怎么知道我就在这华山？”

魏征大笑道；“你呀你！都出来这么久，这天下哪有你父皇不知道的消息！可把他给急坏了！快跟我回去，你父皇还在山下等你呢！”

聚和闻得父皇也来了；惊问道；“怎么父皇他也来了？”

魏征祥和地道；“还不是因为想你呗！担心你出事，所以就亲自来了！”

聚和心想，真是难为父皇了，他一把年纪，竟为寻己奔波！虽然自己并不想离开这华山，更不想与郝东长别，但父皇不远千里寻到此处，若知道我的消息，不知有多么高兴！反正我也有好久没有见到父皇了，心中也瞒想念他的！就与魏大人一起去吧！遂回答道；“那好吧！不过我得去跟他们道个别！”

魏征应允；聚和立去。俩侍卫问魏大人道；“魏大人真神人也！你是怎么知道公主她就在这华山？”

魏征笑道；“公主爱贪玩！华山就是此处唯一好玩之地！公主既然到了这里，难道还不上华山好好玩玩么？”

两侍卫适才明白，点头称绝！

话说世南经一夜风雨，不仅伤势加剧，更染上了风寒！一颗伤痕累累的心拌着思念深痛而心恢意冷！就这样而去，一了百了！免得活受罪；但为了自己母亲之仇，为了自己蒙受这不白之冤，自己不能死！自己要为母亲报仇，还清自己清白！他努力地拖着毫无知觉的身躯，试着爬起来！忽听破庙外，一阵急促的脚步声；来者人多，已包围了整间破庙！他趴在门缝向外探视；见那群人手持大刀正向这破庙搜索而来！他知道那就是唐门之众；可奇怪的是，他们来这破庙究竟想寻找什么？见他们以至破庙前，世南也只好拖着身躯避避这唐门之众；毕竟他们与自己也有怨仇！

唐门弟子破门而入得庙内！为首者正是孔赫！他挥手让兄弟们收遍庙内，并未发现慕世南之影！那些弟子遂报道；“二师兄！这庙里根本就没有慕世南之影！”

孔赫疑惑道；“难道他已逃走了么？听那郭森说；他已受了重伤，应该走不了多远！走，我们在四处搜搜……！”

世南隐于笑佛后，听得孔赫之言而心惊！遂琢磨；郭森！想不到他竟与唐门有勾结！竟让唐门之众来搜寻自己；真是岂有此理！我们慕家也算待他不薄，他竟这般要至自己于死地！想起我们在华阴城的秘密驻扎处，定是他向唐门透露了信息！原来他不仅想要自己性命，更还想要华山失守！他多想返回华山，向父亲道出此事；但想起父亲与己断绝关系之言，自己就这样回到华山，他会见我么？他会相信我么？他之心难以平静！与笑佛背靠着背坐下。深深长叹……！

忽然孔赫率众师兄弟返回道；“他***！我就不信，他受了伤，还能够长翅飞走！来人啦！就是把这坐破庙给我撤掉，我也得将他找出来不可！”

众人领命；在破庙内彻底搜查。

世南知今昔是难逃过此劫；这间破庙虽是破旧不堪；但也是这笑佛的唯一避风处！若真如那孔赫之言，因己而将这破庙撤了，岂不是对它的一大不敬！便现身叫道；“孔赫！你不就是想抓我吗？还不快些动手！”

众人一看世南虽受到重伤，却还有如此气势！均不敢上前擒拿！

孔赫惊叹道；“想不到你慕世南虽有伤在身，也不失你猛虎之威！实乃令我钦佩！但只可惜我是授命之托，就别怪在下了了！来人……！你们还杵在那里干什么？快把他给我带走！”

众人提着胆，才将世南带走！行不出三五里，孟龙带人便至！孔赫便将世南带至孟龙身旁！邀功拜道；“师父！慕世南他果然没出你所料，就藏在前面的破庙里！”

孟龙高兴地道；“好！把他给我带上来！”

几人将世南带至，孟龙得意地道；“好你个慕世南！坏我长乐门之事、盗我乾坤大神丹、此气我好生难咽！今你终落我手，我是非要好好折磨你不可！”

世南冷笑道；“哼！人生死由命；更何况；我已早将生死置之度外！今落你手，随你便……！”

孟龙心想，这慕世南不但武艺高强，更有忠义外传！若自己能够得到他相助，那可比那慕世豪安心得多！遂不计长乐门、大神丹之事；笑叹道；“可怜你一身本领！如今竟落到如此地步！如果你愿意为我从事的话；我就即马放了你！”

世南骂道；“哼！要我归降你们唐门，别妄想！从古至今都是邪不胜正，我相信总会有一天，我会亲自取了你的人头，来祭所有被你所害死的正派之士！”

孟龙怒道；“哼！好你个慕世南！既你不忠我用，留你也是祸害！是你让我尝到了失去大神丹的痛苦；那我就让你尝尝所谓心绞痛的滋味！”言毕，遂将一粒药丸强注入世南口内；此药丸味及苦！甚似蕴涵了人生一世所积累的苦！正如他此时心情一样，无比悲苦！世南被强制咽下；问道；“你给我吃的是何药？”

孟龙哈哈大笑道；“是每日三痛丹，你服了它，就会享受所谓心绞痛的滋味！其每日发作三次，令人痛不欲生；且一次比一次剧烈！直到二十日后，便会急毒攻心而死！哈哈……！”

世南冷目狠瞪孟龙道；“你好卑鄙……！”

孟龙一阵冷笑！遂叫人将世南带回花明楼；

点因、汤成一行为寻世南而马不停蹄地赶至华山下；点因心想，华山派戒备森严；我们人多，不便全部上山；遂对汤成道；“汤堡主，我们人多，不便全部上山！不如就你我还有兰青三人上去吧！其他人全部在此等候，你看如何？”

汤成心想，点因说得有理！毕竟人多复杂！岂能不叫他派提防？又何况自己又不是去惹事生非；何必要带众兄弟一起上山！遂答应了点因！吩咐众兄弟在此等候！正待几人即要上山时，忽然听得山后有一阵脚步声！点因心想，该不是华山派弟子吧！通过密林间歇望去，遂吃惊的道；“不好！是唐门弟子！”

汤成视之惊问道；“他们所抓的那人，不就是恩公么？”

点因仔细观察，那人正是世南！见他面貌枯黄、憔悴！衣袍襟褛、行动维难！也不只他究竟受了多少折磨？她之心一阵凄痛！恨不得即马长上两对翅膀，飞入唐门弟子中，救世南出魔群！她心如刀割地心疼道；“是他……！真是他！不行，世南有难，我要救他……！”

汤成止道；“别急！我有办法！”言毕遂率众而去。

点因叫住关心道；“汤堡主，唐门使毒厉害！你们当要小心提防！”

汤成笑道；“放心吧！我自有方法！”

汤成率众兄弟潜伏于一处深谷之上；料此处定是那群唐门之众的必经之路。众兄弟各配弓箭已埋伏周全！眼看唐门唐门之众已深入伏击区；汤成令众兄弟齐放箭弩！刹间飞箭如雨，射得唐门之众哀号一遍；中箭者无数！

孟龙大惊；料测此定是华山派所为！真想不到他们竟然训练出这么一群令人生畏的弓箭队来！

世南自是佩服这只弓箭队的战斗力！竟能箭箭中敌！

由汤成一伙埋伏得精细，很难让唐门之众看见己身所位！孟龙虽有万夫不挡之勇，却无良策！大怒问道；“你们是谁！竟然暗箭伤人，算什么英雄好汉！有种的就现身出来我们单挑！”

汤成知那说话者定是唐门之首！遂拈弓塔箭瞄准孟龙胸膛射出；箭羽呼唆而去！

孟龙见箭羽向自己逼近！遂使出鹰爪毒魔功抓住箭支，却料此箭力猛！自己虽抓住箭支，但却被余力振退数丈；方才制服此箭！他大惊！好厉害的箭法，不知是何高手所射出？他探望密林深处，却见灌林一片，何来人影？他一时激怒！使出鹰爪毒魔功隔山打牛之招，向灌林内猛弹数颗钢珠！一时胡乱击伤数名弓箭手！

汤成心想，原来唐门之首孟龙也不过如此！虽是接过自己神箭，但却被这支箭羽余力振退数步！人家恩公曾轻一二举地就将此箭接下！看样他之功底定在恩公之下！遂又拈弓搭箭向孟龙脑门射去！

世南见此，心想，好熟息的箭法！自己像是在何处领教过！正寻思间，忽又一箭射向孟龙胸膛！

孟龙心虚而不敢赤手接箭，遂急以躲避使钢珠向箭羽袭来处弹去！

汤成大惊！急塔箭瞄准钢珠射出！二器在空中相撞落地！

孟龙大为惊讶！竟有如此精准！遂令众强攻谷上密林！

唐门人多势大！不许久，便攻占谷上！

汤成率众余部奋力抵挡；却难敌唐门人多之势！不多时，数二十余名弓箭手便折去了一大半！汤遥紧张急道；“堡主；对方人多，我们还是快撤退吧！”

汤成怒道；“不行！未救出恩公，我是不会撤离的！”

汤遥无奈！与汤成一道杀条血路，向世南靠近！

世南见此二义士正是自己在华山后所遇的那群贼盗！一时大为感动叹道；“各位义士！你们还是快走吧！唐门人多，又岂能为了我而葬送了众兄弟的性命！”

汤成一面砍杀一面回道；“不！今日若救不出恩公，我等也甘愿与恩公一同去死！”

世南无奈，只恨自己有重伤在身，不能与此等义士共同应战！

孟龙见汤成英勇无比，一路杀倒自己数名弟子！遂亲自与汤成相斗数回合；

汤成箭法虽猛，但武艺稍逊！他那里是孟龙对手；几回合下来便接不上招！

点因见汤成已陷入危境，一时心急如焚！怎么办……！若汤堡主遇险，那世南该如何救得出！

再说四保与郝东寻世南一夜，不见其影；遂又下山寻找！却听得山谷中有打斗声，便一同前去看过究竟；只见自己所寻的二哥（二弟）竟在唐门手中！有几义士为救其兄而大打出手！

点因正着急间；忽见四保与郝东到来，一时大喜道；“四保、郝公子，你们来得刚好！快快救救你二弟吧！他就在唐门手中；”

四保惊问道；“是点因姑娘！原来你还没有走；我们即马就去就二弟！你就放心吧！”

点因关心道；“那就请二位多加小心！”

四保、郝东点头；双双向唐门之众杀去！四保夺得柄剑，使天师剑法杀出；郝东拾得木棍，使少林棍法狂扫！片刻便杀得数十名唐门弟子；

唐门之众被杀得心惊胆战！一条血路大开；不多时，二兄便近得兄弟世南身旁！

世南见二兄弟武艺大有长进！遂惊叹道；“大哥、三弟；真没有想到你二人武艺竟练到了如此地步！”

四保笑问道；“赶二弟你还相差甚远呢！不知道二弟你伤势要不要紧？”

世南忍住伤痛笑道；“暂无大碍！”

郝东道；“那就好！此处不宜久留；我们还是先冲出重围再说！”

汤成、汤遥、文醒护住世南奋力向华山内突出；四保郝东断后！

孟龙见四保、郝东均到，遂大快高兴道；“好！既然你们三兄都已聚齐；今天我就要你们三兄同葬于此！醒得日后生患！”

四保喝道；“那就尽管放马过来！”

孟龙见他等毫无惧意，遂大怒！使出小波密掌直袭四保之北位穴顶！

四保闪过，使天师剑法相对！二者相斗数十回合，孟龙暗自惊叹！想不到这黑鬼拜青城派不久，竟已练成天师剑法！且能练得如此精论；可谓是一个武学奇才！只可惜，他入错了师门！遂冷笑道；“哼！你天师剑法虽已练得出神入画！但也难敌我小波密掌！”

四保冷道；“哼！你小波密掌也不过如此！那就看我今日，是如何胜你那小波密掌的！”言毕，二者各出绝学争锋相对！

小波密掌乃属西域武学；掌性属刚！四保与之相斗数十回合，心想，这掌法果然言谈不虚！掌掌毙命！自己本是初步江湖，对许多武学，还从未见闻其精！又岂知这小波密掌是出自何门何派？应用何招事相对！自己自然是吃亏不少……！遂收手嚷道；“孟龙；你耍赖！我所用的天师剑法，你是在熟悉不过了！而你所使出的什么什么掌掌法，我就连听都未有听闻过！更不用说如何去破解了！”

孟龙笑道；“怎么！知道我的厉害了？现在求饶，我还可以放你一条生路！”

四保冷笑道；“你妄想！就是是死，我也要拖你下去！”二者越斗越猛！

郝东与孔赫相斗数十回合，难分高下！汤成前来助阵！形成以二敌一之势；

郝东知道，孔赫要胜自己，那时非常之难！遂对汤成道；“这位兄台！你先带我二哥冲出重围再说；至于我们自会脱身！”

汤成道；“那好！请你等多加小心！我就先带恩公去了！”他搀扶世南在汤遥、文醒护佑下奋力突围！

虽说唐们缺了朱干、庞弃等武艺稍强的弟子相助，但他有人多气盛之势！汤成纵有几分身手，也难突他们多层重围！

点因在谷上观察，心想，若在拖下去，四保、汤堡主他们定会精疲力竭而被擒也！她心生一计，遂让兰青将谷顶所有小树用藤条相连在一起；用力拉动藤条，小树哗哗震动！她自己般来几块大石头，将石头从谷顶上推下……！以助增声势！遂大声地叫道；“慕伯伯！快……快！他们就在山下！我们一举冲下去，定能将孟龙擒住……！

孟龙闻此，抬头一看，谷顶丛林处处有动静！且有大石从谷顶落下；匝死匝伤数名弟子！他惊慌，真以为是慕南天率华山等众赶到；在看此地，深处谷底内！地势险要，不可久留！遂慌忙命孔赫，即马撤回所有人马！向谷外逃去！

世南、四保、郝东、汤成等众一望，哪里有慕公及其华山弟子身影！

兰青哈哈大笑地从丛林中窜出赞道；“想不到，此等雕虫小技他们也会相信！还多亏小姐她能够想出此计来！要不然，大家想突围，也不知要等到何时！”

众人适才大悟！这点因可还真有良策，竟这般轻易让我们脱困！

点因与世南相拥而泣！世南悲喜交加问道：“你到那里去了？你知道我有多么的担心你！”

点因望着世南，心疼地道；“对不起世南，我不知道我走了会给你带来这么大的伤害！”

郝东笑道；“哟……哟！相别不就一日，竟这般亲热！实在令我羡慕羡慕……！”

四保笑道；“是啊！唐门刚走，此处不宜亲热，依我看，你们还是上华山去亲热吧！”

世南、点因脸红，放开彼此！

点因对汤成致谢道；“适才多谢汤堡主能够舍身相助世南，待世南伤情好转，我定当亲自登门致谢！”

汤成施礼道；“点因小姐说哪里话！恩公对我有恩，既然恩公有难，我又岂能不相助呢？又何况；各位都是正义之士，如今江湖不太平，我作为一介武夫，又岂能坐视不理！若各位日后有何事需要我的话，我汤成定会再所不辞！”

汤成如此丈义，世南三兄钦佩在心！正感谢间；慕公、青眉道长、天冲、静慈、慕世豪、等众闻讯赶来相助！一见三兄大败唐门孟龙之众，实乃惊喜万分！遂前来道感叹之情！却料世南毒性发着；心痛得双目悲惨、脸色苍白！他双手按住胸口，强忍不住那似蚁虫蜂刺之痛而撕心裂肺地惨叫一声倒地翻腾！

听得世南痛苦惨叫；众人皆惊！点因好是担心，听得他惨叫，像是痛在自己心！她心急地问道；“世南；你怎么了……！你不要吓唬我……！”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第二十九章）一语破阴沉

（二十九）

世南疼入心髓，双手抱腹难语。这每日三疼散竟这般折磨人，发作起来可真是生不如死！

慕公见世南如此狼狈；心中虽有些心疼！但想起他所犯下的滔天大罪；使自己不可关怀！

世豪在旁冷道；“哼！装摸做样，想讨别人同情！”

四保不爽，怒斥道；“慕世豪；你少在这里胡言乱语！以你之为人，我又岂能不知你心有鬼？”

世豪冷视四保狠道；“难道我说错了么？他害我母亲，我还未取他性命来消我之恨呢！”

提到慕夫人，点因心头一阵难过！世南岂能谋害干娘；遂怒斥世豪问道；“你口口声声诬陷世南，到底对你有何企图？世南为人，在场各位都知道！岂能做出谋害干娘之事？依我看，该不会是你吧！做出此类大逆不道之事，拿世南来背黑锅！真是阴险卑鄙！”

点因虽说是气话，但正中世豪心怀！不做亏心事，岂怕鬼敲门！他担心起来；硬嘴道；“你……！”可话至嘴旁又收回去；

了无证据，旁人也不会在意，这只是点因的一面之言！

青眉道长急封世南任督二穴，探脉疑问道；“好奇怪的脉象！时强时弱，难道慕少侠你是中了唐门之毒？”

任督二脉被封，世南稍有好转，遂点头称是！

青眉叹道；“难怪你脉象不稳！想必,定是中了孟龙的每日三痛散吧？”

神医就是神医！世南自是钦叹道；“前辈高见；不知你是怎么知道的？”

青眉道；“这没什么！我为医师多年，对唐门之毒虽不完全了解，但对这每日三痛散是再了解不过的！”

言语至此，难道这青眉道长会解此毒！点因脸露喜色心问道；

青眉点头道；“能解此毒当不难，但要找到能解此毒的两种解药，那就难上加难了！”

到底是何解药，竟如此难寻觅！众人皆惊；点因疑惑问道；

青眉摇头叹道；“两种解药都在千里之外，慕少侠所中之毒虽在半月内没有生命危险！但此毒每日发作三次，且每次更为剧烈！若在期限内，还没有找到解药的话；慕少侠也就……！”

点因闻得所言，知其难！但为救得世南，自己岂能为难而退！遂道；“再远我也要找到解药！道长你快说，究竟是何解药吧？”

天冲道；“一是南国武夷之境，吸日月之精华的灵精草；二是北国长白天池顶，吸天地之灵气的千年天池参！二者南北各方，加起来上万里路程！单就你一个女子岂能做到？”

点因道；“这我不管！只要能够救得世南性命，就是上刀山、下火海！我也愿意！”

一女流之辈竟有这般信念！旁人闻此无不感叹！但一路贼人猛兽，她又不会一点武艺！岂可让她孤身前往！郝东道；“点因小姐不必如此！我与二哥是生死之交！生死同命；寻解药之事，我看就由我与大哥一同前去吧！你就流在这里照顾好二哥才是最重要的！”

四保也道；“对！我与三弟各走一方，我下南方武夷寻灵精草！三弟北上长白取天池参！这样就可以更快地将解药取回！不知你们意下如何？”

此言有理！郝东、点因点头应允！郝东道；“事不宜迟，我们当立马动身才是！还望青眉道长能够给我二兄弟准备两匹快马！”

青眉点头允许！点因扶世南上华山，

世豪心想，若世南上了华山，岂不要查出真相么；自己得想法将他赶出华山才是。遂冷道；“今天是我娘的焚尽之日，我不想让你这个没有狼心狗肺的东西去骚扰我娘的魂灵！这华山不容你上去，请你离开！”

点因冷视世豪道；“哼！这华山又不是你的家门，人家掌门人都允许，你有何资格在此阻碍世南上山？”

世豪冷道；“我是没有资格；但这华山之内又不是你养伤养病之处！唐门若攻山，谁还顾得上他！更何况我和他之间还有弑母之仇，你若不怕，就让他上去吧！我定会寻机非报此仇不可！”

青眉道长劝道；“世豪少侠你这又是何必呢？慕夫人被害岂是世南所为，你这是误会也！何必要争的过兄弟反目？”

世南闻得世豪之言，好生气愤！冷道；“你是在威胁我……？难道你是怕我将事情的真相查出来么？”

世豪冷笑反问道；“笑话！害母亲的人是你，难道你还想找人顶替你的罪过不成？”

慕公知道世豪是报仇心切，才与他争论不休！怒道；“好啦……！焚尽吉日快到，你岂能为他争论而误了吉时！我慕家是不会容大逆不道之人的！我们关系以绝，你自己快走吧！”

此言即出，世豪遂松一口气！见世南还无去意，遂高调地道；“怎么，你还想赖在这里不成？”

世南斜视世豪，对其兽言，并无理睬！见其父将自己赶走，他心好难过！扑通一下跪到在慕公身旁叫道；“爹……！我是被冤的，你怎么就不相信我呢？爹……！”

慕公见世南如此；一时大怒，还不认错，不知悔改！遂气得甩手转身怒冲冲而去！

世豪冷笑道；“哼！叫你走你不走，这下可好，父亲被你给气走了！”

世南受冤！心理难受；他恨不得即马就将慕世豪碎尸万段！以报弑母诬陷之仇！遂大怒道；“慕世豪！你伤尽天良，诬陷好人；今天我就是死，也要将你拉下去不可！”言毕，却因一时激动而至伤情加重，即马昏死过去！

世豪冷道；“哼！看你那落魄样，也想和我斗……！”言毕遂转身离去。

青眉道长道；“这慕少侠是因激动过度，才至昏迷！得尽快找一个安静的地方让他好好调养才是！”说来又叹道；“哎！这慕家之事，我等也不好插手，既然慕公不愿见其慕少侠，那不如我再给他找一个地方歇脚；你们看可否方便！”

点因心想，世南生命垂危，又无自我保护之力！若道长所指的住处被那慕世豪晓得的话；他又岂能放过世南！遂问道；“不知那歇脚处是否在华山内？”

青眉点头道；“对！不过相距慕公厢房甚远；地方也偏僻，是很难碰见公慕与慕世豪的！”

点因闻此，遂才放心！谢过从之……！

世南渐渐舒醒；想起父亲绝言，他之心突然冷凉！问点因道；“我们要去哪里？”

点因道；“道长在华山上给我们找了一个非常隐蔽的地方，我们就去那里！”

世南心想，自己在外与唐门结仇，这华山虽是安全之地，但此处乃是自己忧伤之源，慕家不容我，上华山有何用！他大为悲伤，天下之大，何处可容我！遂起身叹道；“不……！我不上华山，”

点因道；“你现在都成这样了，更何况又与唐门结仇！这华山上才是你最安全的避难处！”

世南叹道；“华山虽安全，但对我而言，这里也只是我生命中最痛最伤心之处！我无法去面对这里的一切伤景！更何况那里还有一些无法正视我的人！”他眼角湿润而长叹一口气！汤成闻此遂邀请道；“既然恩公你不上华山，那不如就去我堡上，也好相互有个照应；等到你体内之毒解开以后再说吧！”

见汤堡主口口声声称自己恩公，世南过于不去地道；“汤兄你不必如此，恩公二字我愧不敢当！日后你就叫我世南兄吧！”

汤成点头施礼高兴道；“那好吧！不知世南兄你意下如何？”

世南回礼道；“既然汤兄如此厚邀，为兄我也别无它去，也就不在推辞；”

汤成高兴道；“好！有世南兄大驾我汤家堡，是我这堡主有福！”言毕，遂叫汤遥牵来自己坐骑黄鬓马，对世南道；“世南兄你受伤在身，行动不便，就乘我之坐骑吧！”

世南高兴谢过，又对青眉道长施礼告辞道；“多谢前辈一番好意，只是我有太多的心事而不愿相留，前辈好意，晚辈心领了……！”

青眉告辞道；“慕少侠不必客气！华山大门永远会为你打开；请你一路多加保重……！”

世南告辞道；“那是，不过在我临走之前，我还要先告戒各位前辈几句，请你们务必要多加防备郭森，他心怀不轨，恐对你等和这华山派不利！”

青眉道长疑惑；不知其意，遂问其详？

世南遂将破庙之事告知各位，众人大惊！静慈道；“真想不到，他竟是如此之人，那想必我们在华山外所设的两处秘密驻扎点，应是他向唐门告的密！”

青眉点头，见世南即要去，遂道；“放心，我们定会小心此人的！”

世南与众拱手道别后，双膝跪倒在荒野小路前，面对茫茫雄势华山只声高语叹道；“娘！请原谅我未能来看你，是做孩儿不孝，孩儿我在此给你磕头了！你放心，我总会有一天定将凶手抓至你坟前，要他好好忏悔！”言毕，又道出其父慕公来；“爹！你虽然对我有误会，但你永远都是我爹，请你以后多加保重……！”

如此孝子，却受到这般不公，青眉、天冲、静慈等人无不心寒、感动！

四保与郝东扶起世南，安慰道；“放心吧二哥，你的心意，相信慕伯母和慕伯伯，他们定会知道的！”世南闭目长叹！又想到，大哥与三弟此去为我寻解药，定是险苦重重！遂担心地道；“大哥、三弟；此去为我寻解药，可是万难重重，若遇困境，解药你们大可不必为我寻找，一定要好好的保重自己！”

郝东道；“那怎么行，上次我中毒在身，大哥和二哥你们也不顾生死，潜入唐门为我盗解药，此兄弟情份，我又岂能忘记，就是自己粉身碎骨也要为你寻回解药！”

四保道；“我三兄同甘共死，二弟请勿为我们担心，不寻回解药，我决不回来！”

世南倍受感动，兄弟情分，可真是恩重如山！遂施礼致谢道；“大哥、三弟、你们这又是何必？此路途遥远，这份情谊，为兄我实乃难报！就允许我在此先谢过你二兄的这番深情吧！”言闭遂将下跪表谢。

郝东四保急阻止道；“二哥（二弟），这万万不可，你有伤势在身，赶快上马，去汤成兄那里好好养伤，我与大哥自当会好好保重自己的。”

世南辞别二兄和各位前辈，与点因、汤成同往汤家堡而去。因担心小卓无人照料，遂让兰青、汤遥前去接小卓下山……。

聚和因要离去，正寻慕公、郝东二人诉其道别之情；却找不着人影。在一个华山派弟子哪里知道，原来他们都已经下了华山；她只能在慕公厢房外等候！片刻，只见与世豪、郭森归来；遂叫住道；“慕伯伯！”

慕公正在反思世南之事，心中自是矛盾重重；忽闻公主叫来，适才回过神来止步问道；“原是公主，有什么事吗？”

聚和知道慕伯伯因是思念慕伯母心切，所以心事重重；遂安抚道；“慕伯伯，慕伯母她都已经走了，看你像现在这样，我都为你深感难过！”

慕公叹谢道；“多谢公主关心，夫人走，我心虽难受，但最令我忧心的就是世南；这么懂事的孩子，怎么就做出这么令人费解的叛逆之事呢？”看他今日中毒受伤，我心虽恨他，但不知怎么，我还会为此心疼；”

聚和惊问道；“怎么会中毒呢？严重吗？”

慕公摇头长叹；

聚和从慕公感伤的神色中看出事情定是很严重。虽说他误会了世南，但毕竟世南也是他之后，他会心疼，证明他还是很在乎世南的：遂安慰道；“慕伯伯不必如此，当保重身体重要！其实我与世南相处虽然不久，但我觉得世南他不是那种肆无忌禅之人，我到觉得他是那种深重感情之人，他不仅能与四保、郝东俩位异族之士兄弟情深，与点因姐情深似海，有对慕伯母尊重有加，有岂是不肖之人呢？慕伯伯你会为他心疼，那就说明你还是蛮在乎他的！慕伯母已经走了，你们慕家可不能散，相信慕伯母他定会保佑慕公子不会有事的！至于慕夫人被害之事，以我看定另有他人所为，”

慕公心想，是啊，世南他自小就有孝心，又重情重义，岂能糊涂到为一段感情而伤害亲情的愚蠢地步呢！他深深地叹气道；“我也很想此事不是世南所为，但是我亲眼看到夫人就死在他怀中！岂能叫我不会生疑？”

聚和微笑道；“慕伯伯难道就没有去推测么？慕公子重情，慕伯母去了，他定会非常难过，所以就抱着慕伯母悲痛万分！若慕伯母之死真是他所为，那他为何不选择逃避？”

闻得此言，慕公心境稍觉明朗，公主说得对，都怪自己为一时冲动而与他断了父子情谊，使得他恨我离去，也不知道他是否会原谅我的过失……？

聚和微笑道；“放心吧慕伯伯，世南他不是那种记怨之人，更何况，你又是他父亲，他又怎能与你计较呢！”

慕公摇头叹道；“但愿如此吧！”

聚和道；“慕伯伯，其实我来找你，是因为我即马要回去了，所以前来给你道别。”

墓公问道；“难道公主你玩够了么？那我即马派人送你回去。”

聚和谢过道；“不了，魏征魏伯伯以来华山，现在正在迎宾阁等我！”

慕公惊问道；“魏征是怎么知道你在这里的？这魏老头子，消息还挺灵通的。若不是因我现在身处江湖中，不便与他见上一面，所以还请公主你在他面前为我隐瞒此事！”

聚和点头道；“这我知道，其实我真的不想离你们而去，不过听魏伯伯说我父皇来了，现在就在华阴城里，所以我也没有办法，若不是因父皇亲自前来，我才不会回去呢！慕公问道；“怎么皇上也来了，他能弃国事而前来寻你，可想他是多么的在乎你！你日后可一定要听你父皇的话，不要在到这江湖上瞎跑了；”

聚和点头道；“恩，也不知道又要等到何时才能在与慕伯伯你相见？”

慕公笑道；“那要看你与我这慕伯伯有没有缘分了？如果他日有机会，你到了岳阳，可一定要来我家做客！”

聚和高兴点头道；“我会的，伯母走了，以后就请慕伯伯你多加保重！”

慕公点头道；“放心吧！”

聚和辞别慕公，又来到郝东房间，只见郝东正收拾行李似要远行，

郝东见聚和到来，一面收拾行李一面道；“我说正要去找你，你怎么就来了？”

聚和疑问道；“怎么你要出远门？”

郝东收住手道；“对，我这次要去十几日，回来你肯定回皇宫了，也不知道我们日后还有无见面的机会？”

聚和问道；“那你要到那里去，怎么需要这么久么？”

郝东拉住聚和深情地道；“我要去长白山天池”

聚和惊问道；“长白山天池，那是多么美丽的地方，但不知你去哪里做什么？”

郝东叹道；“二哥中了唐门之毒，只有寻得长白山天池参和武夷灵精草，才能够解其毒，所以我是为寻天池参而去！”

聚和想到，长白山乃北国璀璨，一方净土！自己可真想与郝公子一起去看看那千里北国风景，但因父皇亲自来接我，自己又岂敢在在外浪迹！可郝公子此去长白山，而己又要回皇宫，那日后我们彼此相见的机会甚少，此段情缘难道就只能维持到此时了么？她长叹！好不容易遇到他，才相处数日，老天爷就要拆散我们，为何我们之间缘分如此之浅？自己要是不是公主身份那该多好，见郝东收拾行囊冲冲，便知他将即马动身，可自己心中实在有太多话要对他说，遂轻问道；“那你可否在推辞两天才去长白山？”

郝东道；“不行的，二哥之毒一天都不能够在耽搁，等我回来后，我会到皇宫去找你的！”

聚和叹道；“皇宫戒备森严，别说是你，就是一些地方官员，想要进皇宫，也要得到皇上的诏书才行，你又怎能找得到我呢？其实我此来的目的，也就是要对你说，我也要即马回皇宫了，因为我父皇来了，他以派人来到这华山，现在正在迎宾阁等我与他们同去见父皇！”

郝东闻此微惊；心想，这大唐国君国事繁忙，竟对其女儿这般疼爱，真不愧是一位慈父之君！公主此去，日后恐怕我们在也无法想见了？有这样一位慈父之君，难道会允许自己疼爱有加的女儿与我这样一位异族之士终身相处么？他开始担心，担心自己与聚和的这段刚萌芽的感情，就这样被催化了！他望着聚和那张白净脸旁，无奈地问道；“你会想我吗？”

聚和羞涩地微微点头。

郝东又问道；“那你是否会因此难过？”

聚和点头不语；面露无奈之态！

郝东长叹一气难过地道；“其实我早以知道会有这么一天，你毕竟是公主，我们之间相差甚远，都怪我，怪我自己抵御不了你的美，抵御不了你那东方气质的温柔！才导致你有这么难过！其实我多么希望今天这日永远都不要到来，但毕竟这不是现实。”他双目迟疑，与聚和双目对视，又深情地问道；“公主，我们之间的缘分难道就会这样尽了么？”

聚和摇头不知；

郝东又叹道；“与你这段日子以来，是我今生最开心的，最值得回味的时光！如果就这样分开，我真有不舍……！”

聚和感动得眼角稍润，深情地安慰道；“郝公子你不必难过，我们只是离别而已，不是缘份尽了！其实我也不舍离你而去，只要你愿意，我会一直等着你，无论你身在何处，可千万要记住，在千里之遥，还有我一直在为你守侯！为你祈祷，我就知足了……！”

郝东将聚和拥入怀中，深情地道；“谢谢你公主！这大概是你我之间命运的安排吧！无论是谁也逃不过命运的捉弄；只要我们彼此挂牵，彼此心心不变，我们就会挺过去！终将会圆梦幸福的！你放心，我是不会让你相等太就的！无论我身在何处，我心都会装着你，从此就不怕挫折，不怕寂寞，而心甘情愿受这离别相思之苦！但愿能够换来最终幸福，我就心满意足了！”

聚和泪如雨下，感动得与郝东紧紧相拥，难分难舍！

此时青眉道长差弟子牵来快马，四保进房间邀郝东上路。刚跨进门，只见三弟与公主相拥诉离别之情。遂笑道；“怎么你们不舍分开啊！那不如三弟你就别去了，此事就由我一人去办。”

郝东与公主见被大哥和青眉道长看见，遂不好意思地松开手道；“不行，此事我非去不可！倘若大哥你一人去的话，那定会耽误了时辰不可。二哥生命重于一切，大哥你就别玩话了！”

青眉道长笑道；“好了，快马我已经准备好了。既然你们二兄弟都已经准备好了，那就即马动身上路吧？以免耽误了行程。”

聚和为郝东提起行李，送至门外。众义士纷纷前来相送。

聚和见两华山弟子牵来两匹马，此两匹快马生得鬓滑耳长，虽有好马之像，但后退无力；以这马之速，根本就不可能在半月内从长白山返回。遂问青眉道长道；“前辈，不知此两匹快马一日能行多远？”

“八百里吧！”青眉道！

聚和笑道；“八百里！此去长白山好歹也有近万里路，以此马之速，就是终日不休地奔驰去长白山，也要**日，又何况还要寻找天池参，又要耽误一两日，还有返来的行程呢？这半月之内能够返回来么？”

众人心想，公主说得既是，就算是乘骑真正的千里马，也是很难在半月中返回的。这该怎么办才好……！难道就要眼睁睁看着慕少侠就此而去么？四保、郝东焦急……！

青眉道长愁到；“那该怎么办？此两匹马可是我华山最快的两匹了！”

聚和微笑道；“办法还有一个，那就是只有我去求父皇，要他下令，让郝公子和四保乘我大唐各驿站最快之马，每到一站，所换乘一骑，这样定不会耽误路途！”

众人闻此，大喜；只要有聚和公主出面相助就好了！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三十章）李世民借马

（三十）

慕公被公主相劝后，心中一直在反思误会世南之事；其子中毒，乃是其己之过，若不是因为自己将他赶出这华山，又岂能遇上唐门之众呢？好可怜的孩子，忍受了何多委屈！就怪自己处事不当，才误会了我的世南！希望这劫他能够平安度过吧。又闻公主要出面求皇上相助，自己心中倍感感激，遂施礼致谢道；“多谢公主能为世南之事而出面相助，慕某我实在感激不尽！”

众人见慕公对误会世南之事以思量开通，而无不高兴！聚和公主高兴地道；“放心吧慕伯伯；此事就包在我身上！相信父皇他一定会答应的。好了，时间不早了，我们当立即下山找父皇去；就请慕伯伯、还有各位前辈多加保重！”言毕，正待与四保、郝东将去；

慕公嘱咐道；“郝少侠且慢！你所去的长白山乃是族栗末部落之地，你当要注意女真部落的蛮横暴力，切不可与之大动干戈！”

郝东拱手谢道；“放心吧慕伯伯，我自会小心的！”

四保道；“三弟，既然长白山一带有危险，那不如就由我代你去，你去武夷山吧？”

郝东知大哥是在担心自己，遂回道；“不行，我听说长白山现在以是冰封雪盖之地，大哥你是埃及炎热之地人士，不熟悉、也不适应那及寒气候，只有我去才最适合！”

四保道；“那好吧，请你务必要多加小心才是！”

慕公见他们兄弟为世南之事不惜一切，而感激不尽。枉以为只有我们大唐江湖中人才这么意气风发，可真没有想到，他两异族之士也有如此重情重意；这三人交结可谓是中原武林的缩影，更是我们全世界各大民族团结、互助的标志！遂感动地致谢道；“多谢四保、郝少侠！世南能与你样情意的兄弟结交，乃是他修来的福气！此路遥远，你们可要小心；请多加保重！”

四保、郝东均以还礼，四保道；“慕伯伯，二弟他能为我与三弟之危，而不顾己身相救我俩，我俩为他所做此等小事，又算得了什么！更何况，我们可是生死之交，救二弟，乃是我俩责无旁贷之事！也请慕伯伯你多加保重吧！”

慕公闻此，叹止钦佩！遂点头道；“好……！”

四保走近师父天冲道长身旁拜礼道；“师父，弟子要走了，你当要多注意好身体，”

天冲道长双手扶起四保慈祥地道；“放心吧！为师我这把老骨头硬郎着呢，路途艰险，你也要注意小心；若有空闲之余，就得多练习一下我授于你的《日月心法》，它能助你内功倍增的！“

四保允从道；“是！师父，为徒定谨尊师父之言，决不会辜负师父的一番栽培！”

天冲暗叹，遂点头道；“好……！”

郝东走近智远大师，本想好好与他诉一番离别之情的，但念及大师曾经说过，可千万不要在众人面前说自己是他之徒；遂感怀深长地施礼道；“大师保重！”

智远还礼作揖道；“阿弥佗佛……！保重！”

几人辞别众豪杰直往山下而去。青眉道长来到迎宾阁，见魏大人与其二卫士以等候聚和公主多时。遂道；“魏大人，公主她以下得华山，回到她父皇身边去了！”

魏征微惊，“这是怎么回事，怎么就走了呢？临走时也不跟我说一声？”

青眉道长言道；由于事情紧急，她便没有来得及告诉你，所以我替她来向你通报一声。”

魏征扶着虚，点头道；“原来是这样……”言毕便带上二卫士与小喜、杨福、周进，告辞青眉道长而去。

却说聚和一行以至桂花客栈，还未来得及待侍卫通报，便冲冲闯入客栈内，见到其父皇李世民。

李世民与苏妃都在，坐于大厅正中饮茶；聚和高兴叫道；“父皇、娘亲！你们怎么也来此地啦……？”

李世民一见到聚和大惊；正愁还没有消息，这么一个活生生的大活人在这里，已经回来了！遂严肃地道；“还不是都因为你，都怪我把你给惯坏了！出得皇宫也就罢了，还跑到这么远的地方来；怎么想飞出皇宫，从此不管父皇了？”

聚和撒娇地道；“不是啦父皇！你对我这般好，女儿舍得丢弃父皇呢？我只是看见父皇你整日为国操劳、日理万机，所以才到这华山里为父皇寻找千年何首乌，好替你补补身子！”

李世民也听说过华山内有千年何首乌出现，但没有想到自己女儿会为自己亲自前来寻找。有此孝心，自己当然高兴；遂故意道；“你真会油腔滑调，是你自己贪玩，还说是为你父皇寻何首乌而来；这华山上哪有什么千年何首乌！我为什么没有听说过。”

聚和急道；“是真的，父皇！你没有听说过是因为你身在皇宫内，哪里知道这些江湖怪异之事？”

李世民见聚和这般焦急，故慈祥笑道；“好……好……好！就算是你说的有吧！其实父皇我活到这把年纪，也不在意用什么千年何首乌来补补身体，我只希望我的女儿们，个个都平安、孝顺！”

聚和见父皇还只是勉强相信自己，遂又撒娇道；“真的有啊父皇！不信你问问这华阴城里的百姓们？”

苏妃在旁不厌烦地责问道；“好啦，刚一回来就与父皇争论不休，千年何首乌乃是属世间罕见，哪有这么容易，巧合地在这华山中出现！我看你是编故事来欺骗你父皇而恕你贪玩之罪吧？”

聚和一脸无辜像貌，好气道；“不是的娘亲，女儿在贪玩也不敢去欺骗父皇啊！他可是皇帝，欺骗他不就是犯上了欺君之罪么？女儿即使有天大的胆儿，也不敢去犯此罪的！哦；对吧父皇？”她向其父兜去眼神。

李世民心领神会，无非就是想要自己出面阻止起娘亲的严厉指责。像此类把戏，在其父女与苏妃之间时有上演；遂道；“好了苏妃，既然女儿已经平安归来，就是我们心中最大的安慰，就不要在追究她的过错了。”

苏妃不厌烦地道；“你呀你，就是这样，这女儿都被你给惯坏了！到现在都还替她说话。”

李世民无奈地笑问聚和道；“聚和，你娘说我很惯你，你说我惯了你吗？”

聚和翘着嘴皮道；“没有，父皇从来就没有惯过我。”

李世民笑道；“哦！你看女儿都说我没有惯过她，而你又怎么说我惯了她呢？”

苏妃无奈地道；“我看你父女俩是一个鼻子出气，我真拿你们没有办法。”言毕又问聚和道；“怎么就只有你一个人回来呢？那魏征魏大人怎么没有跟你一起回来？

聚和此时才想起魏伯伯还在华山上，方才知悟，敲着脑门道；“糟糕！魏伯伯他还在华山迎宾阁内等我呢！怪就怪我自己走时冲冲，而忘记通知他了！”

李世民笑道；“呵！你还放那魏老儿鸽子；当心他回来跟你撕嘴皮子！”

聚和娇道；“不会的，魏伯伯他是最疼爱我的。父皇，这次我上华山结识了好多的英雄豪杰，像父皇你曾经所结识的瓦岗英雄是一样的，他们个个都义气风发，正义凛然！他们并不知道我的身份，听他们说；千百年来，还从未有哪朝哪代有像今天这么太平盛世！他们要为匡扶我大唐江山、将这种太平维持下去而不惜一切！”

李世民笑问道；“是吗？那你说说，你所结识的豪杰都有那些？”

聚和数道；“有少林派智远大师，呵！他练的少林二指禅，真是神乎其神！一出手就可以电石如泥！还有青城派的天冲道长，他的天师剑法可谓是出神入化，令人钦佩！还有娥眉派的静慈师太、华山派的青眉道长、岳翠柏、长乐门的马佑掌门、和大闹长乐门的异肤三兄，他们个个都身怀绝技，气势逼人！”

李世民笑问道；“是吗？你所说的异肤三兄，他们是哪三人呢？”

聚和高兴地炫耀道；“他们就是四保、郝东、和慕……。”她即马止住言语；因念及慕伯伯提醒之言，江湖之事不与官府挂钩；若我将慕世南说出去，那自然而然，父皇也就知道慕伯伯了！不行，我答应过慕伯伯，不会在父皇面前提起他；遂又道；“哎呀！我记不起另一位侠士名字了！”

李世民冷笑道；“是吗？以我看，是你不想说而已！不要以为父皇我在皇宫里什么都不知道，告诉你，父皇我清楚得很，另一位是慕将军之子慕世南是吧？”

聚和大惊，真没有想到父皇消息竟这般灵通！既然他已经知道，自己也不好再隐瞒，遂装出一幅惊喜之样道；“对……对……对……！就是慕世南！父皇你是怎么知道的？”

李世民冷笑道；“他们三人在京城闹得那么轰轰烈烈，难道就只有我不知道？其实我不仅知道这些，我还知道那慕老头儿现在也在华山，对吧！”

聚和惊讶道；“父皇你真神了也！是谁告诉你的？”

李世民笑道；“这天下都是我的，难道这天下之事我还不清楚么？这慕老头儿也真是的，明知我以到此处，也不来与我见见面。难道我会吃了他不成！”

聚和闻此，遂解释道；“不是的父皇，其实慕伯伯他也是有苦衷的，所以才没来与你见面。”

李世民知道那慕老儿必定跟聚和说了些什么，遂笑道；“这我知道，江湖人，江湖事，不与官府打交道吧！更何况我还是一国之君呢，怎便和我来往！也罢……也罢！”

聚和道；“真没有想到，父皇你竟然还知道这么多江湖规矩，”

李世民道；“这算不了什么，因为父皇当年也曾在江湖中浪迹过，江湖规矩我还略知一二！”

苏妃在旁插话道；“看你俩父女谈什么江湖之事啊！我们可是皇室家族，谈那些所谓的江湖之事有何用么？”

李世民道；“哎呀！苏妃，你又没有在江湖中呆过，你是不知道江湖中人那种正义豪爽之脾性，你难道没有看见公主对那些江湖中人有多么感兴趣么？她虽一介女流，都能为慕老儿与其子世南隐瞒实名，这是什么，这是义气，也是信守承诺！我们应该为有这么好的女儿而感到高兴才是！”

苏妃道；“哼！高兴，不把我给气死才怪！”话虽如此，但其实是心疼爱得很！

聚和道；“好了，你们就不用在争论了。父皇，其实我哦适才急冲冲地从华山下来，是因为有急事要找你相助的！”

李世民道；“有什么事那么急呢？”

聚和道；“是这样的，那慕世南现在以中毒至深，需要长白山的天池参和武夷山的灵精草才能想救；若在半月内，还未找到这两样灵药的话，那他就会……！”说到此，她又补充道；“你想想，慕世南可是慕伯伯之子，若他有个什么三长两短的话，那慕伯伯他不是要被……！又何况慕世南他大闹长乐门，为京城民众除了大害，如此正义之人就这样……，那我大唐岂不是又少了一位人才！”

李世民笑道；“原来是这样，我还以为你是因为想父皇才急冲冲地下得华山的也！”

聚和闻此，撒娇又补充道；“这也占一个嘛！父皇对女儿这么好，女儿我又怎能不想父皇呢？父皇，你就答应帮助一下那慕世南吧！”

李世民端着清茶，饮后道；“这慕世南行侠丈义，身手不凡，可谓是英雄出少年，此种人才我自当会救的，但不知你要我怎样去相助他？”

聚和倍加高兴道；“其实很简单，只要父皇你下一条命令，让世南的二异兄骑我朝官道驿站之马，每到一站换乘一匹，因为只有这样，他们才能在半月内寻找到解药从万里之遥而返回，若用一般快马的话，那是不可能从万里之遥长白山返回来的！”

李世民心想，这事好办；遂答应道；“那好吧！但不知慕世南的二位兄弟他们何时起程？”

聚和道；“因事情紧急，不能有半点耽误！所以他们二兄现在正在客栈外等候消息呢，准备立马起程！”

李世民闻此心想，异肤三兄、真想不到，他们三兄弟竟然如此情同手足！不惧路途艰险遥远，而为慕世南寻找解药，我到想看看他们长相如何！遂对聚和道；“他们就在客栈外，那你去将他俩叫进来我瞧瞧？”

聚和道；“是父皇！”

四保与郝东闻得大唐皇帝要召见自己，心中激动不已！片刻与聚和一同进得客栈大厅。

程咬金因因担心二外族之士会对皇上不利，遂从门外而入，站立李世民身前。

四保与郝东一见到唐皇李世民遂跪拜称道；“皇上！”

李世民见此二人一黑一白，难怪有人将他们三兄弟安上了异肤三兄之称号！真不愧是名副其实！遂邀二位坐下。自己坐于中堂，安详地对四保道；“你是四保，埃及人士是吧？”

四保大惊，想不到这大唐国君竟也知己名矣！更知自己是来自何方！遂起身施礼道；“皇上圣明，在下正是！”

李世民笑道；“你俩今不必拘礼！就把我这个大唐之君当成你们江湖中人即可；快快请坐！”四保坐下，李世民又问郝东道；“你叫郝东，罗马人士对吧？”

郝东拱手施礼道；“皇上高见，不知你是如何知道我俩姓名和来历的呢？”

李世民大笑道；“呵……！你二位与墓世南大闹长乐门，在京城是传得个沸沸扬扬的，我又岂能不知道！再说你们埃及国与罗马国虽与我大唐相隔万里，但我们国国之间有通商来往，所以还略知一二！我本有派出使者去到你二贵国交好之意，但出于路途遥远，恐其使者一去难返，所以就打消了这个念头。”

郝东道；“皇上英明，倘若我们罗马国与埃及国与大唐交好的话，相信我们几国之间商业会更加繁荣的，人民更会相互了解而友好的！”

李世民笑道；“对，想不到郝侠士你竟还懂一些国事！若有机会，我希望你与四保侠士能够成为我大唐的使者，能够为你国与我大唐架起一道友好的桥梁，带去我大唐子民对你们罗马国、埃及国的一声友好问候！”

郝东见这大唐国君竟如此友善。治国为民竟如此有方！难怪这大唐国富民强。他从心底钦佩不已！遂谦虚道；“皇上过奖了，大唐国富民强，真乃我国所不及，与你朝接交，乃是我们二国之福！若有机会，我们定当会充当使者，为我们几国友谊而贡献！”

李世民爽快道；“好……！”言毕遂又问四保道；“四保少侠，听说你来我大唐已有两年之久，不知你对我大唐的民俗、民风、还有国情有如何看法？”

四保细思片刻道；“大唐国太民安，民风淳朴，热情上进！商贸更是繁荣、物产丰富！我作为外族之士，这是我对大唐国情、民风最基本的看法！正所谓强国得来与百姓支持，百姓富庶得来于皇上的英明之治！”

李世民大笑道；“是吗？那不知贵国国情、名风如何？”

四保叹道；“皇上有所不知，我国刚从罗马帝国中分解出来，人民勤劳友善，现正处重建国家的希望之中！”

李世民点头道；“原来如此，想必以贵国百姓的勤劳智慧，定能重建好你自己的国家！”

四保施礼谢道；“多谢皇上金口，但愿我的民族，他们能在万里之遥感应到大唐皇帝对我们的友好！相信他们定会建好我们自己的国家！”言至此，他情绪低落又道；“只可惜，我现身处大唐，不能与他们同甘苦，为自己国家贡献一分力！”

李世民见四保虽相貌粗鲁，却有如此一颗爱国之心，实乃从心底佩服！遂安慰道；“四保少侠不必如此，你如此忠国爱国！相信你的民族定会谅解你的！其实我想见二位，也就是想了解一下你们二国的国情、民风、与我大唐有何不同！看你二位爱国心切，相信你们的国家制度定不会有逊我大唐制度的！可我有一事不明白，你俩不远万里来我大唐，可为何偏偏在危及生命的江湖中闯荡呢？”

郝东恭谨地道；“皇上有所不知，中原武林奇人义士颇多，个个武艺绝伦！这在我们国家的国情中，是没有的！更何况，那些奇人义士不止身手不凡，而且性情豪爽、行侠丈义、打抱不平，乃是我与大哥无尽的仰慕！幸遇二哥慕世南，八拜交结成生死兄弟，才能跟随他在这中原江湖中闯荡！一来可以与一些奇人异士结交，二来还可以在江湖上为民除害，三则还可以学习到这大唐的武艺精髓！以便日后回国，而为我国做出应有的贡献！”说到此，郝东情绪也骤然低落起来叹道；“可没有想到，如今二哥他身中巨毒，若在半月内没有解药的话，那他将……！”他热泪盈眶，与四保一同跪拜在皇上跟前求道；“所以还请皇上您能够开恩，相助我二哥吧！”

四保也道；“对，皇上，我二弟他是你的子民，而我二兄对大唐忠诚友好！若您能够相助我二弟，我四保日后甘愿为大唐做一切事务！以报答你乃至大唐国对我二人的最大恩惠！”

李世民见他俩兄弟竟如此铁心，枉以为只有我大唐人才如此义气，没有想到，他俩异国之士也有如此的重情谊！遂故意吓唬道；“原来是这样，那你俩可知，此去长白山和武夷山路途遥远，危机四伏，随时都有危及生命之险！”

四保坚定地道；“那我不管，只要能够寻找到解药，为我二弟驱除体内之毒，就是死我也心甘情愿！”

郝东也道；“对，二哥有情有意，我二兄岂能因险而弃他不顾！纵然是刀山火海，我也再所不辞！”

李世民听罢，连连点头，好生重情义士，可真如自己当年！遂叫二人起身，备好两份手谕，盖上皇印，递交给四保、郝东道；“你二人就拿着它去驿站去马吧！凡在我大唐内，无论哪家驿站都会借马于你们！”

二兄高兴拜谢；辞去唐皇，便冲冲来到驿站取马。

聚和亲自相送，不舍地叮嘱道；“郝公子，你一路一定要多加小心才是，还有一定要时刻记住我对你说过的话！我等着你！”

郝东点头道；“放心吧！从长白山回来，我一定会去京城找你的，但愿你自己也要多加保重！好了，送君千里，终有一别，你就回去吧！我与大哥还要赶路呢！”

聚和点头，站在驿站前，遥望郝东、四保二兄骑马远去背影，久久不舍离开！真是，两厢离别两依依，但愿时早聚！

郝东骑马回望聚和，只见她那痴痴期待之影，心中酸疼至及！真不想与她分开，但愿她能够好好的吧！遂深深叹道；“聚和，你快回去吧！也别望了我谅的今世之约！”

聚和沉闷的心终有平寂！直到在也见不到郝东背影才返回……！

郝东与四保一路马不停蹄。郝东道；“大哥、真想不到这大唐皇帝貌似威武，但其内心竟是如此和蔼可亲！”

四保也赞道；“也是，若我国也有他这么一位皇上治理的话，相信我的国家国力，一定会更加强盛的！难怪这大唐子民会如此拥护这位千年难遇的治世明君！”

郝东点头道“是；前面就快要到潼关了，照地图上所指，不如我们两兄弟一起到洛阳后才分开，你看可否？”

四保道；“那好，洛阳乃是南来北往的交通要道，我两在那里分开，也不会耽搁行程！从此到洛阳还有上百里路程，我们得加紧赶路才行！”

二兄飞奔而去……！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三十一章）毒火攻心惨

（三十一）

却说孟龙回到花明楼，他那里知道那慕世南被救走之事乃是用计所诈！心中一直不甘，他怒气腾腾地骂道；“他***，这些正派中人可真阴险，竟躲在暗处来偷袭我们，幸亏我见事不对，走得急时，要不然定会身陷他等的围困；”

弟子孔赫庆幸道；“是啊！我们能从正派之众的包围之中逃出，乃是不幸中的大幸！何况那慕世南现以中得师父的每日三痛散，其小命以不长矣！日后他就不会对我们构成威胁！所以请师父你息怒，我们应当高兴才是！”言至此，郭森传言至。

孟龙邀其上坐！

郭森道；“孟掌门，我兄这次叫我来，是想问你，慕世南以被你抓住，不知你为何又将他放了？“

孟龙长叹道；”还不是因为你们正派之士赶到，将我等弟子围困，若不是因我见事不对，而拼命撤出重围的话，相信现在定会慕南天所擒了！”毕竟没有抓回慕世南，孟龙心中一直很气愤！

郭森也不是故意放走世南，遂笑道；“孟掌门你失策矣！其实那是点因姑娘的一点小计谋，用慕公之名来恐吓你等的！只可惜，到嘴的肉都飞了；”他长叹一气！

孟龙大惊问道；“郭兄弟所言数实？”

郭森点头道；“当然如此！当我与姨父慕公等人赶到现场时，你们已经撤走多时！是慕世南之兄郝东告诉我们的，她用此等小计就将你等给骗了！”

孟龙适才大悟，心中自是所感可惜；如此好的机会，却被一女子给搞砸了！遂大怒道；“真是岂有此理！我孟龙行走江湖多年，还从来就没有上过女人的当。可真没有想到，今日竟栽在那点因手里！这口怨气，我是非出不可！”

郭森道；“除这点因事小，等日后再说吧！我来的目的，就是受我兄所托，前来与你和朱兄商量一下，可否尽早打攻华山之事？”

孟龙闻此，惊喜道；“尽早……！那就明天吧，反正我已经都等不及了！老早就将朱干等本门弟子秘密布置在华山之后，只等我一声令下，便可将华山移为平地！”

郭森道；“那好！华山派现在内讧以过，正直士气恢复之期，若我们此时不在攻华山的话，那日后定更难有机会了！我表兄与我以在华山内设想了一个周密的计划，只要能够得到孟掌门的南海软筋散，让我带回去，暗中下到华山弟子所用的酒食之中，待他们用餐后而毒性发作，我们便可轻一二举地将他们一网打尽！你看何如？”

孟龙高兴地道；“那好！就照你与世豪兄的意思办！”

却说世南与点因来到汤家堡，汤成设宴热诚款待！由世南伤势加重，来到此处毒性再次发作；只能放弃扑宴。汤成便令人请来本地有名医师为其治理。那大夫摸过世南脉搏许久，也拿不出结论，连连摇头叹道；“这慕少侠有严重内伤，又染风寒；本就难以治疗！可没有想到，他体内竟还有一种奇怪之毒，我自愧医术不精，无法解其体内之毒！只能够开几道药方，治疗他的内伤和风寒！”

汤成道；“那好吧！就请丁大夫你赶快开药方。”

片刻药方开好。他将其递交给汤成交代道；“这药方上的药全都是一些名贵药材，药价也比较昂贵！在我们汤家堡这个地方是买不到的，你得派人即马到华阴城、或是潼关、才能买到！”

汤成接过药方，谢过丁大夫，又令文醒急去华阴抓药！丁大夫刚去，世南毒**性发作！心似虫蚁叮咬、刀刮火烧！他双手压住胸膛，面色苍白、从床头翻来覆去地滚落床下；惨不忍睹！

点因见此，好生心疼！与兰青、小卓急忙前去扶扯！可世南痛入心髓、生不如死！真想立即结束自己的生命。他见汤成一旁焦急！遂痛不欲绝的哀求道；“汤兄……！你……你可否尽快的给我一剑……？好让我彻底的解脱……！”

汤成岂能应从！也前来扶扯道；“慕兄你在忍忍！文醒前去抓药很快就会回来了！”

点因心想，世南本是意志坚定男儿！在此他能说出这番话，可想此毒带给他心是多么之痛，自己可是感同深受而伤心难过！见他面色苍白、惨痛万分！自己更是万分心疼而提心吊胆。她心疼抓紧世南那冰凉颤抖的手道；“世南、你不可说出这么难听的话！你还年轻，你不可放弃！就算是为了我、为了你们慕家、更为了你自己的清白！你一定要坚持撑下去！”

世南双目绝望，一日三痛散，次次欲法剧烈！无法忍受！他别无选择，再次苦苦哀求道；“点因……我……我无法再坚持这种剧烈撕心之痛！你……你就成全我吧……！”

汤成知道世南痛苦不堪！好个强势男儿，都被折磨成这样！这孟龙好生卑鄙！都怨自己未能练就好一身神箭之功，而未能取到他之恶命为此雪恨！他抓住世南臂膀，学着青眉道长之方，封闭世南仁督二穴，好减轻他那忍无可忍的剧烈疼痛；可是并不起效！

世南痛苦地道；“没……没有用的！我……我自己也尝试过多次！汤兄，你……你就还是成全了我吧！”

小卓见大哥哥如此，她悲伤地痛苦道；“大哥哥，你千万不要放弃啊！你在我奶奶临死之前说过，你一定得好好照顾我的？你可千万别丢下我一个人不管哪……！”

汤成心想，既然封闭仁督二穴不管用，也就只有在去问问青眉道长，还有没有其它能减少慕兄痛苦的办法。遂冲冲拱手告辞道；“慕兄，你先别说这些，在坚持坚持！我立马上华山去找那青眉道长，问问他还有无其它方法可止此一时之痛！”言毕遂疾步而去。

世南苦撑着对小卓安慰道；“乖小卓，大……大哥哥我这次若逃不过此劫，还有你大姐姐呢！她……她会好好照顾你的……！”

小卓痛哭；“不……！大哥哥！我只要你！你不能放弃！”

兰青见世南如此，虽有同情，但不可原谅！大家极力相劝，但他执意不改其念！遂指责激怒道；“枉以为你是一位铁血男儿，但万万没有你竟如此脆弱！竟为了这点小事而丧失了大闹长乐门之威！看你现在这般落魄之样，我真为我家小姐而感到难过，她怎么就看上了你这么没有意志的家伙；顶着无比艰巨的重任，竟如此轻易说出放弃的懦夫！”

点因见其丫鬟对世南竟如此出言不逊！遂指责道；“兰青，你在胡说些什么？二哥之痛你是无法感受的！如果可以替代的话，我甘愿为二哥受尽这一切折磨！”

兰青直言，正激励了世南想死意念！他望着点因那张泪花滚滚的双目；知其毒性在己体，而痛在她心！面对这撕心裂肺之痛，自己撑得如此之苦！又岂能让点因来为己替代这一切折磨！我不能倒下去，为了点因、为了自己、为了……！遂咬紧牙缝、苦忍剧痛道；“点因、兰青说得对，我不应该这般轻易说出放弃之言！自你在华山离开我以后，我就受到了心灵折磨！今天我俩好不容易再次重逢，希望火焰再次升起，我得坚强起来，好好活下去，为你、为母亲之仇、我得坚强地撑过去……！”

点因闻此，遂才放下心来，高兴得不知言语！紧紧抓住世南之手许久，望着世南苍白脸颊，微微点头道；“好！我会一直守侯你，直到你好起来为止！”

世南心痛依剧，难忍时遂叫兰青找来半截木棍咬在口中！以慰藉这咬牙切齿的痛！

却说汤成以上得华山，找到了青眉道长。叙述世南情况后问其还有无其它止痛之方？

青眉道长摇头叹道；“中一日三痛散，毒入心髓，生不如死！这世间还没有止痛之妙药；唯有封仁督二穴，令其体内血脉逆返，才能解其心中血压之苦！但时常封锁此穴位，也不是最好的办法；因为世南所中之毒，每日欲发三次，每次都更为剧烈！若时常封锁仁督二穴的话，轻者便会至仁督血脉破裂、重者便可致心脏无法顶住体内血压而爆裂！所以唯一办法，也只有忍受！等待四保、郝东寻回解药才能解除那难忍之痛！”

汤成心想，这孟龙可真恶毒！竟用这种强烈剧毒来折磨慕兄！他好生担心世南无法忍住剧痛到解药寻回的那天；遂深长地叹道；“这上天可真不公！竟让一位好人忍受如此深痛折磨，但愿世南兄他能够坚强些，而强挺过去！”

青眉点头道；“对，世南他现在所受着凡人不一样的折磨，剧毒带给他的剧痛而已；而他心灵之伤带给他的才是难言放弃之念！慕公现在对他的态度以有变化，对他们父子俩断绝关系之事以有悔意！你回去将此事告诉他，让他好好珍重才是！”

汤成点头，辞别青眉道长匆匆下得华山。赶回汤家堡天色以黑！见世南以熟睡多时，嘴中使劲咬着一截木棍；此才感悟到原来世南兄尽有如此坚强！他适才放心而钦佩不已！

点因见汤堡主返来，遂轻轻示意不要大声而惊动了正在熟睡的世南！

汤成理会，轻轻地坐在桌前饮完茶。点因借步门外问道；“汤堡主一路辛苦了！不知那青眉道长他怎么说？”

汤成将青眉之言详叙一番！

点因闻此，很是提心吊胆！极难见其焦急表情无奈地道；“这该怎么办……？忍住剧痛要撑半月，世南他能够忍受得到么？”

汤成又道；“听青眉道长所说，现在慕公已经对与世南兄断绝父子关系之事而有悔意！等世南兄他醒来以后，你告诉他，让他心灵不要再为此事而多生烦恼！”

点因点头；

却说世南，他做了一梦；梦见其父慕公中得唐门之众暗算。全身血迹斑斑，在潮湿阴暗的林中潜逃！却因太过疲惫而血流过多而昏迷过去；孟龙等人追到，大笑着举起狂刀道；“慕南天，你也有今天！”言毕，遂一刀致慕公而亡！世南他即被此梦吓醒；坐卧床头，吐出木棍大叫道；“爹……！爹！”他气揣吁吁、心情紧张！

点因、汤成、兰青闻得世南之声，匆匆返回房间小心询问？

世南道；“我……我梦见我爹，他有危险！”

点因安慰道；“没有事的，这只是做梦而已！干爹他现在在华山，华山上有那么多高手相拥护，他又怎么会有事呢？”

汤成见到那截从世南兄口中掉落地上的木棍，竟被他深深咬掉了一道缺口！那上面齿印清楚可见。可想此毒带给世南兄之痛是多么剧烈！若非一般毅力坚强之人岂能强挺过来！他是心胡口胡！

世南焦急地道；“不……！我有预感，我想即马上华山去。”

点因安抚道；“现在天色都已经这么晚了，怎么上华山？等到明晨，我陪你一起上华山看望干爹去！也好顺便给干娘上注香。”

汤成也道；“点因说得即是，世南兄你有伤在身，行动不便，无论如何今晚你也不能离开！等到明晨，我也亲自护送你们上华山，你看如何？”

世南见此，遂从之！

此时，文醒送来药汤，由点因亲自一勺一勺地递至他嘴旁道；“这是汤堡主特地找大夫为你拿的最好的药，喝了它你的内伤与风寒才会尽快好起来，快喝了它……！”

世南谢道；“多谢汤兄你如此照顾！我实在是感激不尽！”

汤成道；“世南兄何以致谢，我有今日乃是受你所感化！能为你做一些小事乃是我应该的，何足挂齿！”

世南道；“好！我慕世南一生最敬重信守承诺、重情重义之士，汤兄你不惧身危舍身救我，又这般盛待于我，恐怕此身我是很难还清汤兄你对我的这份情谊！请受我慕世南一拜吧！”

汤成急阻止道；“世南兄不必如此！你是我在武林中唯一敬重之义士！我受你感化，此乃是报之前你所感化之恩！只要你能好好地在这里养伤就行了，其它之事你就不必再谈论了！你看那汤药都快要凉了，快趁热将它喝了吧！”

点因见世南将药汤喝完；放下心来后，却发现小卓不在！不知跑到何处去了？

兰青与汤成出得房外寻找。留点因照顾世南。

二者在房院外的花园之中寻找到了小卓！发现她一人竟跪在小亭边乞求道；“老天爷爷，我小卓求求你，一定要保佑我大哥哥能够尽快好起来，从此不要再受这种心痛的折磨！如果可以，我每天都会跪在这里为大哥哥乞福的！”

好可爱的女孩，汤成喜欢不已！小小年纪竟如此重情意，兰青前来扶起小卓道；“小卓，大哥哥现在已经醒来了，我们快进去看看吧！”

小卓高兴而去！

却说慕公也做了一梦，梦中有一堵墙，墙内有世南在渴求地叫道；“放我出去……！快放我出去啊爹……！这里又黑暗、又潮湿！你就放我出去吧！”

他听得世南那无助的渴求只声，慌张地叫道；“世南……！世南！是你吗？爹我马上就放你出去。”他见前面有一道出门，遂急忙打开；门内漆黑一片。他入得门内，在漆黑的空间中寻找世南；可世南之音渐行渐远！慕公向世南那即将消失之音追去，却发现他正与夫人一起！慕公高兴地叫道；“夫人、世南你们都已经回来了，真是太好了，我们一家人又团聚了！”

慕夫人冷道；“什么团聚，我这次来是要接世南走的。”

慕公惊问道；“接世南走，去什么地方？”

慕夫人道；“去到一个永远都没有苦受、永远都没有人能够怀疑他的地方！”

慕公拉住慕夫人的手挽留道；“夫人，你别走，你别将世南带走！好不好。”

慕夫人扯开手冷道；“我不将世南带走，难道要留下他在这里受委屈么？你就不必在留了，我已经已下定决心！走，世南、我们走……！”他拉着世南幽幽而去。

慕公在后面直追，叫道；“夫人，你把世南留下吧！”前面是道悬崖，慕夫人拉着世南，站在悬崖边道；“我们走了，你自己就保重吧！”言毕遂拉着世南一同跳进了深不见底的悬崖！世南申出手，希望其爹能够将他拉上去，遂喊道；“爹……！爹……！”

可慕公未能拉住世南之手，趴在悬崖边痛苦地喊道；“世南……！夫人……！”

他受惊吓而醒，原来是一场梦；到底向自己预示着什么？慕公紧张地揣着气琢磨；难道是世南他出事了，身受唐门之毒，又受自己诬陷之苦，也不知道他是否能够挺过去！他越想越是担心起来，遂披上外衣，出得房门，站在残荷亭边仰望天空那弯金月长叹！微风撩起他的衣襟，深感一阵凄凉！原本多好的一个家，却搞得如此妻离子散，这究竟是为什么？可怜的世南，你是否能够坚持住呢……！

再说点因陪同世南漫步汤家堡后花园，望见那弯金月，世南深深地叹道；“从小我就很喜欢在花园里看月色，而每看月色的时候，爹总是要将我抱进屋内，对我说；月亮是夜下情侣私语的知己，是流浪他乡之人思故的朋友，与我们小孩无关而不要我看！后来我长大了才知道，原来是因为爹他怕我在外面着凉，而故意说出来打消我赏月的念头！”

点因叹道；“有爹可真好，其实我也喜欢那明月的幽静，那月光的清朗！每当我在发愁的时候，我都会望着天空的月亮祈祷，我虽不像你有父亲的疼爱，但我能在那皎洁的月光之中，将自己的孤独、自己的失落慢慢化解掉！因为明天，天依旧要亮，好事一定会来！”

世南深感点因之言无非就是提醒自己、安抚情绪而已！是啊，正如她所说；明晨依旧会亮，好事一定会来！真希望父亲他能够三思，如今母亲被害，家不成家！偌大的慕家若能够时早团圆，能够查出害娘真凶，为娘报仇，那该多好！遂长叹道；“是啊！月有阴晴圆缺、人有悲欢离合！父亲虽错怪我，可我就这样一气而去，真是不孝矣；又怎能对得起我慕家的列祖列宗！母亲去逝、父亲定是因伤心过及而才致错怪我，做子的当理解才是！真希望家父他能够想通而原谅我。”

点因安慰道；“你有这种想法，我为你感到欣慰；打你在做梦而相叫爹时，我就知道；你不去华山乃不是你的本意，你只想干爹他能够亲口让你留在华山！但干爹他没有这么做，我还以为你与干爹在这个心结上从此很难调和，不过你有这种想法，那我就放心了！再说今天汤堡主从青眉道长那里得知，现在干爹他正为你这事而改变了对你的看法！反正明天我们就要上华山见干爹去，到时候，你好好给他道个歉，相信干爹他定能够原谅你的！”

世南惊问道；“是吗？”

点因点头道；“当然是真的，说不定干爹他现在也正在遥望那弯金月而思念你呢！”

世南此刻心情忽然开朗，真想明晨时间尽快到来！遂抓住点因纤手深情地道；“真是太好了点因！今生我能够遇上你，乃是我的福份，是上天给我的恩赐！现在母亲以去，在我身边的也只有你安慰，给我疼爱！你可否答应我，日后你再也不要离开我好吗？”

点因点头深情地道：“我也不想离开你啊！可我一想到我的身世会令你名誉全失、受人耻笑！与此这样，那我还不如时早放弃。因为你以是我心中的一切，为了你，我甘愿放弃这一切；只要你幸福，我就心满意足了！”

世南叹道；“什么幸福，没有你我终身都不会幸福！我什么名誉都可以不要，因为你比我的名誉更重要！你不知道，在你走了以后，我心中是多么失落，多么的难过！我甚至开始恨你，恨你的草率，恨你丢下我独自伤心而不顾悄悄地离去！可是这不管用，同样不能排除我心中因为思念而难受！我求你，今生你再也不要放弃我好吗？”

点因感动得眼角泪闪！原来自己在世南心中有这般重要！是自己对不起他，令他受尽这般折磨！遂躺在世南怀中轻轻答应道；“恩！”

月光下，二人紧紧相拥，一起享受这重逢之夜的温馨、享受这浪漫月光下的两心相合之悦！渐渐而陶醉其中……！

清晨缺月西归，朝阳开来，华山青云慢慢散尽；正是华山弟子享用早餐时分！雪儿为其父慕公送上早点，见父亲正独自坐在大堂正中长叹，似是一夜未眠遂放下早点安抚道；“爹！娘走了以后，看你终日沉闷寡言、默叹不休；女儿我心里好难受！爹，身体重要啊！相信娘在九泉之下知道你现在像这样子，她定不得安息的！”

慕公叹道；“放心吧雪儿！爹我只是心事太多，一时睡不着而已；相信过一阵子就好了！”

雪儿叹道；“那好吧爹；我给你做了早点，你快趁热把它吃了吧！等吃完后，在好好的补上一觉，什么都不要想，知道了吗？”

慕公微笑道；“那好吧！你放在那里回去休息，我等会儿再吃；”

雪儿知道爹他是没有胃口；遂道；“不行！我要亲自看着父亲你将它吃完；我才放心！”

慕公无奈，遂从糕点盘里拿起一块桂花糕问道；“雪儿，你说你三弟世南他会害你娘亲吗？”

雪儿沉默道；“爹；其实以三弟人品，我是怎么也不会相信他会害娘亲！我知道，爹与三弟现在已经闹得断绝了父子关系；其实娘去了，三弟他心中也必定会非常难过！又受爹你的错怪，相信他现在比我们谁都要更加难过！”

慕公闻后长叹！雪儿又道；“爹；我们还是把三弟叫回来吧！毕竟在那个什么汤家堡的地方不安全！又何况，三弟他受伤在身、又中唐门之毒，把他接回来，也好有个照应！相信三弟他定会理解、原谅你错怪他的心情的！”

其实慕公也何尝不想将世南接回华山，但又怕世南他不愿意，又恐世豪、雪儿反对；故而才未能做出决定！既然雪儿她这般明世理，跟自己所想一致；那就将世南接回来吧！遂点头答应！

雪儿高兴地道；“那好，等爹你将早点吃完，我就去跟大哥说；我们一起去汤家堡把三弟接回来；好全家团聚！”

慕公闻此，自是欣喜！但不知我们全家出动，世南他会随我们回来么？他自己也没底！就怪自己为一时糊涂才造成的结局竟是如此的难以收场！真是不应该啊……！他拿起桂花糕，很快就吃完了。

雪儿在旁偷偷着乐，原来父亲他不是没有胃口，而是因念三弟茶不思、饭不香矣！想到自己吃完早点就去接三弟好一家团聚，遂才这般快的吃完早点！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三十二章）华山沦陷幕

（三十二）

却说天冲道长在享用早餐之时，忽觉味有别；遂未能进用，闻了闻早餐后大惊！不好；有人在早餐内下了南海软筋散之毒！因自己曾在长乐门中就中过此毒，所以便对其毒之味深有感触！只是这早餐内的味道要稍稍淡些。他顾不及多想，遂急忙通知所有华山所有众勿用早餐；可惜为时以晚！只有智远大师、马佑掌门、和静慈师太等一干曾中过此毒而有察觉者外，其他人皆以用过早餐，毒性正待发作！

慕公在吃完雪儿做过的早点后，忽觉身子不适而全身发软！遂问雪儿道；“你在这早点里面加了些什么？怎么我吃完后，感觉全身无力、毫无精神！”

雪儿心想，这桂花糕乃是自己亲手所做，就加了些甜糖，也没有再加过其它东西！这大概是爹他因整夜未眠而身体太累的缘故吧！遂道之……；

慕公心想；也是，自己两夜未眠，难免会有此症状！真想不到自己身体竟这般容易垮掉，他轻叹自己真的老矣！

忽然天冲道长神色慌张、匆匆入来报道；“不好了慕公；有人在我们的食物中下了药，我们正派之众全都中了唐门之毒！”

慕公闻此大惊！遂想起身前去探视；可刚一动身，忽感手脚疲软，全身无力！幸得雪儿急忙将他扶住而未能摔倒；

天冲道长见慕公此况，才知自己来晚一步，慕公他也中毒矣！遂慌张问道；“慕公，你没有事吧？”

慕公道；“这是怎么回事？难道我自己也中毒了么？”

天冲问道；“那不知慕公你全身发软，手脚无力呢？”

慕公急道；“对……”

天冲焦急慌张地叹道；“哎……！都怪我来晚一步，慕公你也中了唐门之毒！这该怎么办？”

慕公沉着问到；“不知此药究竟是何药？是否会危及生命？”

天冲焦急道；“慕公有所不知，此毒药名叫南海软筋散，蕴涵一种特别的香味！我曾在长乐门中就无意中过此毒；所以对此毒有一定了解；遂才有所察觉！它虽无危及生命之效，但却会令人全身瘫软！”

此刻智远、马佑、静慈和罗雄搀扶也以中毒的青眉和岳翠柏至。见慕公也以中毒；纷纷面露焦躁！

雪儿闻其父亲原来是中毒了，遂慌张的道；“这怎么可能呢？早餐是我亲手为父亲所做，怎么会有毒？”

智远无奈地叹道；“其实此毒不在你所用的食物之中，而是在我们所用的水源里！真想不到我们华山戒备森严，却还有此类事件发生；想必定是谋害杨庄主之女杨可欣的那位内贼所为？”

各位点头，慕公叹道；“真没有想到这内贼竟是如此深藏不露！想必不时唐门就会攻上山来，为了安全起见，你们还是快下山去吧！去少林寺找智光大师让他团结武林人士前来救我等！”

青眉、岳翠柏也点头道；“对！唐门攻山在即，你们在不走就来不及了！”

其实大家知道，他们此言只是不想拖累我们而已！从华山到少林寺好歹也有个数百里路程，岂能远水解得了近渴！智远大师道；“慕公能为我正派之众而舍去一切，而我们正派之众岂能在危急之时而舍你而去，”

马佑也道；“对，要走大家一起走，要留大家一起留！如果我们没有慕公的领导，就是走出去了，也难与唐门匹敌！正所谓留着青山在，不怕没柴烧！就是牺牲我等性命，也要将慕公及青眉掌门等背出去！”

慕公自叹；眼下我们势力不再，各位情意令自己大为感动！只是带着我等下山，会延误他们的行程而招致唐门徒众轻易捉拿！

雪儿一旁也劝道；“爹，各位前辈说得对，我们得已保存势力，不能就这样轻易放弃，娘之仇我们还没有报呢？更何况还牺牲了那么多的正义之士，我们不能坐以待毙！”

慕公还未说出原由，却被天冲、雪儿扶起慕公，马佑、罗雄扶起青眉等正待要出门下山！忽然世豪神色慌张前来报道；“不好了爹！山下有好多唐门弟子攻上来了！”

众人大惊！想不到竟来得如此神速！

世豪见爹中毒，心中暗喜；这回这些正派之士定会被一网打尽了！遂洋装惊慌之态问道；“爹……！你怎么啦？”

雪儿急道；“爹他中毒了！快快想办法将我们护送出去吧！”

世豪焦急；“中毒……！中什么毒啊……！山下全都是唐门弟子，我又怎么护送得了！”言毕，郭森也前来报道说；“不好了，后山、和东西两峰也出现了好多唐门弟子；”

智远长叹，前后无路！遂道；“哎……！来不及了，看来我们都会葬身在这这华山上了！”

众人有些心慌！慕公问道；“青眉道长，不知你们华山上还有无其它避难之处？”

青眉道长想到了北峰，遂道；“只有北峰了！那里地势险要，易守难攻！苍龙岭便是其唯一之路，当初我师父为防元世充大军进攻关中平原而将我华山派一洗而空，所以就在北峰上修建了临时避难所；我又在上面储备了近一月粮水，又在苍龙岭上伏下了暗器机关！若唐门敢冒失险攻的话，都会葬身在那苍龙岭下！”

静慈师太高兴道；“那真是太好了，我们在派一个武艺高强者冲出重围通知世南和四保、郝东三兄！让他们尽快组织其它正派之士，前来营救我们！”

世豪心想；想不到这青眉老道竟还留了一手！不过为时也晚了；只要父亲之毒一日未解，这武林中还有谁是我的对手！就算他们退守北峰，也只是在那里等死而已！眼下自己最大的敌人就是三弟世南，或许只有他才能破这唐门毒阵。不行，自己得亲自去唐门以防世南才是；反正他现在以中得一日三痛散之毒，不如先趁此机将他除之而后患！遂灵机一动道；“静慈师太说得既是，既然现在我们难以冲出重围，就请你们赶快退守北峰吧！至于通报三弟之事，就由我甘愿冒死去尝试一番！找到三弟后，我们联手共同组织其他正派，救诸位脱身唐门重围之中！不知你们意下如何？”

众人闻得世豪自荐，毕竟他们是兄弟，兄弟齐心营救其父；乃是理所当然！并未对他之前对世南有太大成见而抱有半丝怀疑！个个称好。

智远大师道；“那好！以慕公子身手，相信定能冲出重围，也是我们在此的最好人选！”众人点头赞成！唯慕公反对道；“不行，我担心你们兄弟不合，又怎能够齐心联手呢？”

世豪道；“放心吧爹；虽说我与三弟有过误会，但我现在知道害娘之凶不是他所为，所以你的担心是多余的，更何况，现在又是爹和诸位面临危险的紧要关头，我若不与三弟联手，又怎能顺利地救出爹和各位前辈呢？所以我就求求爹，让我去吧！我决不会令你们失望的！”

静慈师太也道；“慕公，既然令公子心意以绝，你就放心让他去吧！好让他们兄弟多多合作，相信他们兄弟俩定不会辜负你的期望的！”众人点头道对……！

慕公心想也是，那就依了师太之意，遂叹道；“那好！但愿你们二兄一定要好好的和睦相处，共同努力，我们就在北峰等着你们！”

世豪喜道；“是的爹！那我即马告辞！”

慕公点头道；“那你自己一定要多加小心，保重……！”

世豪应允，遂吩咐郭森道；“表弟，我走了，你和雪儿一定要好好照顾爹，这里就拜托你了！”

郭森心里理会，无非就是要让自己在此充当内应吧！遂点头答道；“放心吧表哥，此处有我，不会出差错！”

世豪点头告辞而去！

忽一伤残弟子前来报道；“不好了，唐门人多势重，以冲破了我们前山和后山关卡，杀进来了！”

青眉问道；“那我们华山派现在还剩多少弟子？”

那弟子道；“除去所有中毒师兄弟以外，现在我们还剩不到三十名！”

青眉吩咐道；“那好，你赶快传令下去，吩咐我派所有弟子放弃抵抗，大家一起退守北峰！”

那弟子应允慌忙退去！

马佑道；“事不宜迟，我们也赶快上北峰吧？”皆众全部撤上北峰！

却说世南、汤成、汤遥、文醒四人各骑好马载着点因、兰青、小卓以至华山下，世南问道；“不知汤兄你百步穿扬是何从练来？怎么在江湖上很少见你露面！”

汤成笑道；“这是我汤家独家绝技，但遗憾的是到了我这一代，却未将此百步穿杨之功练精！说来他自嘲道；因为我胆小而很少涉足江湖，所以他们不知也！”

世南笑道；“汤兄说笑了，你箭法精准，力大无穷！又何谈遗憾！不过我一直在想，不就只是你箭法好，可就连你手下的弓箭手其战斗力也不会比大唐军中的弓箭手差！也不知你是用何方法能够训练出这等有素的弓箭手来？”

汤成笑道；“世南兄过奖了！我只是给他们灌输了一些拉弓的基本要领而已，这纯粹就是他们天资过高的充分体现吧！”

世南笑道；“难怪，我就是说嘛！天资过高的弓箭手，也要有天资更高的师父教导才是！若有机会，我也想跟汤兄你练习练习弓箭术，不知可不可以？”

汤成笑道；“只要世南兄你愿意，又何尝不可……！”正行进间，汤遥惊道；“不好，你们看，前面好像是唐门之众？”

几人停马探视；可真是唐门之众，难道他们以开始攻华山了？

此时，唐门大弟子庞弃从华山而下，高兴地道；“各位，我们不用摧灰之力，就将华山派攻破了！现在以慕南天为首的各位正派之众，被我们包围在北峰之上！他们都以中毒，已经是油尽灯枯了；根本就没有反抗之力！”

众唐门弟子闻此消息；个个欢呼雀跃道；“唯我唐门，得天独尊……！”其声似巨雷，震荡整个华山……！

世南大惊；慌道；“怎么办？我爹现在被他们困在北峰；若不及时将他们从北峰救出来，他们定会因缺水断粮而亡的！”

汤成见唐门大势气盛，遂道；“唐门人多，我们不可打草惊蛇！”

世南大怒道；“真是岂有此理！若不是因我中毒在身，我定会杀进去，非救出父亲和各位前辈不可！”

汤成劝道；“世南兄先别急，待我们先回堡里商量，看看还有无其它好的营救之方！尔后才来施救他们也不迟！你看如何？”

慕世南沉默片刻道；“汤兄说得既是！不过我心中总是放不下我爹和各位义士！我想请你帮我派两名探子，前去探探我爹他们所中的是何毒？”

汤成点头答应；遂立即派了两名探子前往！

世南又叹道；“也不知道大哥和三弟他们要何时才能够返来？”

点因愁道；“路途如此遥远，恐怕也要再等个数十日之久吧！”

世南无奈，仰天长叹……！

却说四保、郝东经日夜兼程，以至洛阳城。这洛阳城乃是连接东西南北的重要地方！也是历史悠久、名迹遍布的文化名城！其繁荣程度可与京城长安篦美！二兄准备好干粮，来不及一顾这繁荣商业名城而相互别离！四保道；“三弟，此去长白山一定得多加小心，我们所剩时日不多，当日夜兼程、速去速回！”

郝东点头道；“放心吧大哥！你去武夷山也是一样，也要保重！我倒想看看是你先返回还是我先返回！”

四保笑道；“那好吧！我们就来比一比！”

郝东兴奋地道；“那好，时间紧迫，我们赶路要紧！”

二者告辞后各自往南北奔去。

华山上黑云阴沉！夕日华山道院却被唐门无情霸占！众正派义士退至北峰之巅。北峰之险，在于它四面环崖，唯苍龙岭一条路！只要派三五几人便可扼守住苍龙岭北峰一头！唐门就是百万大众，要想攻上北峰也应是望尘莫及！

慕公一旁担心道；“也不知世豪他现在以冲出重围没有？”

智远大师道；“放心吧！世豪之身手，我在他晨练之时见过，也应该与世南旗鼓相当，冲出重围对他而言，也只是小事一桩！”

皆众点头；慕公又叹道；“但愿如此吧！真没有想到，我慕南天征战沙场多年，今天竟栽在了这帮小小唐门之手！令诸位身陷如此困境，真是我之过失矣……！”

智远大师作揖道；“慕公何出此言，这次失利乃是我们防务疏忽所致，若我们没有慕公你相助的话，相信早已被唐门攻陷了！唯今之计，我们当静下心来，等候令公子的消息吧！”

慕公点头又道；“现在我们正派之中有唐门眼线，此人若不时早查出来，我们定会后患无穷！”

郭森闻此，即毛骨束然！

青眉道长心想，不知是否是世南所指的郭森？但奈无证据，自己也不好枉下结论！遂试探道；“慕公说得既是，可这内贼深藏不露，又没留下任何线索，我们何从下手！说不定他现在已经知道我们要查自己，而对自己的行动有所防备！”言语至此，他细观郭森神态。可郭森老奸巨滑、不动声色！

慕公长叹道；“道长说得既是，不过总有一天事情会水落石出；”

天冲道长也道；“对，现在我们当以防务唐门要紧，就由我与马佑掌门守夜晚，智远大师与师太守白天吧！不知你们意下如何？”

大师、师太点头应允；

慕公又问青眉道长道；“我等无意中得此毒，不知道长你可有方法解掉此毒？”

青眉叹道；“南海软筋散乃是唐门独门密药，我不了解它的配制之方，就不能够解了，恐怕这天下也只有唐门自己才能够解了！”

众人无奈，岳翠柏骂道；“卑鄙、无耻！这唐门实在令人痛恨……！”

青眉道长叹道；“我作为一代名医，都未能察觉到食物中有毒！反而还自己中了毒，真是可笑！与己自称一代神医，简直是徒有虚名而害了各位！”

天冲道长劝道；“青眉掌门不必如此，唐门用毒阴险，防不胜防！我与大师等人曾在长乐门就中过此毒，所以就有了防备之心！你如今中了此毒乃属大意，就不必自责了……！”

慕公也道；“对，如今华山派虽被攻陷，但弟子伤亡不大，还有东山再起之时；所以青眉道长你不要一览全部罪过，总之我们都有过失啊！”

众人默默点头……！

却说汤成派出的两位探子返回汤家堡通报道；“正派之众现以真的退守北峰，他们所中的是什么南海软筋散，未中毒者是寥寥无几！现在唐门一派以在北峰的唯一通道布下了重兵，准备围众义士于水尽粮绝！”

世南又问道；“那我爹他是否也已经中得此毒？”

那探子回道；“属下不清楚，不过以慕将军身手，就是华山上只剩他一个人没有中毒，唐门之众也不是那么容易攻上华山的！所以我断言，可能慕将军他也以中了此毒！唐门便会如此轻一二举地攻陷了华山！”

世南闻此细想；南海软筋散，自己曾在长乐门见过此毒，虽不至人性命，但会令人手脚发软；也不知二姐和管家慕籍现在怎么样，会不会也都中了毒呢？

点因问探子道；“那你可之慕将军他们能否坚持多久？”

探子回道；“听他们说，那些华山派弟子早在唐门攻山之前就在北峰之上准备了月余水粮，所以应该能够坚持一月之久吧！”

汤成惊喜道；“这就好办了，待世南你那二义兄寻找到解药回来后，解除掉你体内之毒，我们就可以合力杀上华山，救出他们！”

此消息可是转机，世南同是惊喜不已！却料自己毒性再次发作，胸口一阵闷热后，心似千刀宰割！众人急忙将他扶进房间，点因着急道；“世南，你要挺住，你一定要挺住啊……！”

世南坚强地道；“恩！放心吧！为了救出我爹，我一定会挺住的！”言后又对汤成道；“汤兄，你是否在派他们两人上华山，若有关于我爹的消息，就立马来通知我！”

汤成点头道；“放心，此事我自当会办！”

世南谢过！正当那两探子准备去时，忽一探子报道说；“堡主，适才我在回来的途中，看见有数十名华山弟子向我汤家堡而来；听说华山派所有弟子都已经撤上北峰，怎么还有一小股华山弟子侥幸逃出那唐门的从围呢？我怀疑此事定有蹊跷？所以还请堡主你务必要多加防范才是！属下告辞……；”言毕而去。

汤成心想，华山派与我汤家堡并无交结，就是避难也不会选择我们汤家堡吧！此来我处，到底是所为什么？难道就如那探子所说的事有蹊跷？遂叫来文醒带上一小股兄弟前去问过究竟！

文醒令命而去。

却说这群华山弟子，原是唐门人众装扮！为不让汤家堡之众起疑；才穿上华山派道袍，扮成华山派弟子，在慕世豪的带领下，前来取世南之性命！正行得不多远，便被文醒挡住问道；“此来何人，来我汤家堡所为何事？”

慕世豪施礼道；“在下慕世豪，是慕世南之兄，来这汤家堡是有急事要找我三弟慕世南商议的，就有劳你去通报一声！”

文醒心想，原来是找慕大侠的，看他们个个道袍整洁，哪像是刚从重围中杀出，还自称是慕大侠之兄；谁相信！遂道；“这里没有慕世南此人，你就快离开吧！”

慕世豪怒道；“我明明昨天看见你家堡主将我三弟请到了你们汤家堡，又怎么会没有他人呢？你是在糊弄我们吧？”

文醒想到昨日在华山下，所有正派之士中，的确有他这个人，遂道；“你早说嘛；醒得我还胡乱猜测你的身份！好了你等着，我去给你通报一声！”

此刻世南毒性稍有平静；文醒前来报知汤成道；“堡主，那人自称是慕大侠大哥，说有要是要与慕大侠商议！”

世南心想，是慕世豪，他对自己可谓是势不两立，他专程来此究竟是所为何事？难道也是因为父亲的事而前来与我商量的么？遂道；“那就请你让他进来吧！”

文醒正待要去，世南又忽然想到华山刚被攻陷，凭世豪之身手，虽能轻易从重围中冲出，但与他同来的华山弟子怎么也那般轻易冲出重围呢？遂叫住文醒道；“文兄且慢！与我大哥同到的弟子，你确定是唐门弟子吗？”

文醒道；“没错，看他们道袍，我敢确定就是唐门弟子！只不过他们穿着整洁，不像是刚从重围中拼杀出来的！”

汤成问世南道；“怎么有问题？”

世南点头细加思索地道；“适才探子不是说；正派之众未中毒者不是寥寥无几么？怎么还会有数十名华山弟子从山上冲下来？又如文兄所说的，他们个个身着整洁，不像是从重围打斗中冲出来的！难道此事真有蹊跷？”

汤成问道；“他是你大哥，应该不会有事吧？”

世南叹道；“话虽如此，但我这大哥从来与我都是水火不容，早有害我之心！我这内伤，就是拜他所赐！”

汤成大惊道；“真想不到你大哥原来是这种人！那我们现在该怎么办？”

世南道；“既然他已经来了，就让他进来，看看他到底想做些什么？”

汤成点头道；“那好就让他进来，我去多叫人手，以防万一！”

世豪见文醒前去通报，遂低声吩咐众人道；“你们可是唐门之中最勇猛的弟子，等会儿到了里面，大家就分散行动，将堡内所有人一概杀尽！”

众人令命。文醒前来相邀道；“慕公子请吧！”

这汤家堡里四面石墙高筑，分东西两门，文醒引世毫一伙从西门而入；刚入门内，世毫遂向众人施递眼神；将开门之士咔嚓一声砍倒在地！令其众人关上大门，一个也不能放过！

文醒见此大惊！真不如慕大侠所料，原来他们真是来者不善！幸亏我们也有防备！还未等得世豪出手伤己之时，他便一骨碌躲在香炉后！

世豪冷道；“哼……！想逃；没那么容易！”遂施出呼轮掌向文醒击去；此呼轮掌法乃是斗转星移**中的一招式，可隔空破物，取十步之内任何活物性命！

文醒见掌气来袭，吓得他靠在香炉后，不敢妄动！只听得喀嚓一声；那掌气击中香炉，香炉顿时断为两半！

好厉害的掌法，文醒吓得双腿疲软！

世豪又冷道：“哼……！我看你还怎么躲！”他又聚集掌气向文醒击出，文醒吓得大呼；“我将休矣……！”正情急时分，一股热流从空中掠过，正与世豪所释放的掌气相撞而止！救得文醒一命！

文醒吃惊！向救得自己那人放眼望去，原是慕世南慕大侠也，他在己情危之时出手救了自己！他好生感到幸运，要不是慕大侠急时出手，我命可真休也！遂使劲挪动身躯，向慕大侠身旁避去！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三十三章）恶人露真容

（三十二）

却说天冲道长在享用早餐之时，忽觉其味有别；遂未能进用，闻了闻早餐后大惊！不好；有人在早餐内下了南海软筋散之毒！因自己曾在长乐门中就中过此毒，所以便对其毒之味深有感触！只是这早餐内的味道要稍稍淡些。他顾不及多想，遂急忙通知所有华山门众勿用早餐；可惜为时以晚！只有智远大师、马佑掌门、和静慈师太等一干曾中过此毒而有察觉者外，其他人皆以用过早餐，毒性正待发作！

慕公在吃完雪儿做过的早点后，忽觉身子不适而全身发软！遂问雪儿道；“你在这早点里面加了些什么？怎么我吃完后，感觉全身无力、毫无精神！”

雪儿心想，这桂花糕乃是自己亲手所做，就加了些甜糖，也没有再加过其它东西！这大概是爹他因整夜未眠而身体太累的缘故吧！遂道之……；

慕公心想；也是，自己两夜未眠，难免会有此症状！真想不到自己身体竟这般容易垮掉，他轻叹自己真的老矣！

忽然天冲道长神色慌张、匆匆入来报道；“不好了慕公；有人在我们的食物中下了药，我们正派之众全都中了唐门之毒！”

慕公闻此大惊！遂想起身前去探视；可刚一动身，忽感手脚疲软，全身无力！幸得雪儿急忙将他扶住而未能摔倒；

天冲道长见慕公此况，才知自己来晚一步，慕公他也中毒矣！遂慌张问道；“慕公，你没有事吧？”

慕公道；“这是怎么回事？难道我自己也中毒了么？”

天冲问道；“那不知慕公你全身发软，手脚无力呢？”

慕公急道；“对……”

天冲焦急慌张地叹道；“哎……！都怪我来晚一步，慕公你也中了唐门之毒！这该怎么办？”

慕公沉着问到；“不知此药究竟是何药？是否会危及生命？”

天冲焦急道；“慕公有所不知，此毒药名叫南海软筋散，蕴涵一种特别的香味！我曾在长乐门中就无意中过此毒；所以对此毒有一定了解；遂才有所察觉！它虽无危及生命之效，但却会令人全身瘫软！”

此刻智远、马佑、静慈和罗雄搀扶也以中毒的青眉和岳翠柏至。见慕公也以中毒；纷纷面露焦躁！

雪儿闻其父亲原来是中毒了，遂慌张的道；“这怎么可能呢？早餐是我亲手为父亲所做，怎么会有毒？”

智远无奈地叹道；“其实此毒不在你所用的食物之中，而是在我们所用的水源里！真想不到我们华山戒备森严，却还有此类事件发生；想必定是谋害杨庄主之女杨可欣的那位内贼所为？”

各位点头，慕公叹道；“真没有想到这内贼竟是如此深藏不露！想必不时唐门就会攻上山来，为了安全起见，你们还是快下山去吧！去少林寺找智光大师让他团结武林人士前来救我等！”

青眉、岳翠柏也点头道；“对！唐门攻山在即，你们在不走就来不及了！”

其实大家知道，他们此言只是不想拖累我们而已！从华山到少林寺好歹也有个数百里路程，岂能远水解得了近渴！智远大师道；“慕公能为我正派之众而舍去一切，而我们正派之众岂能在危急之时而舍你而去，”

马佑也道；“对，要走大家一起走，要留大家一起留！如果我们没有慕公的领导，就是走出去了，也难与唐门匹敌！正所谓留着青山在，不怕没柴烧！就是牺牲我等性命，也要将慕公及青眉掌门等背出去！”

慕公自叹；眼下我们势力不再，各位情意令自己大为感动！只是带着我等下山，会延误他们的行程而招致唐门徒众轻易捉拿！

雪儿一旁也劝道；“爹，各位前辈说得对，我们得已保存势力，不能就这样轻易放弃，娘之仇我们还没有报呢？更何况还牺牲了那么多的正义之士，我们不能坐以待毙！”

慕公还未说出原由，却被天冲、雪儿扶起慕公，马佑、罗雄扶起青眉等正待要出门下山！忽然世豪神色慌张前来报道；“不好了爹！山下有好多唐门弟子攻上来了！”

众人大惊！想不到竟来得如此神速！

世豪见爹中毒，心中暗喜；这回这些正派之士定会被一网打尽了！遂洋装惊慌之态问道；“爹……！你怎么啦？”

雪儿急道；“爹他中毒了！快快想办法将我们护送出去吧！”

世豪焦急；“中毒……！中什么毒啊……！山下全都是唐门弟子，我又怎么护送得了！”言毕，郭森也前来报道说；“不好了，后山、和东西两峰也出现了好多唐门弟子；”

智远长叹，前后无路！遂道；“哎……！来不及了，看来我们都会葬身在这这华山上了！”

众人有些心慌！慕公问道；“青眉道长，不知你们华山上还有无其它避难之处？”

青眉道长想到了北峰，遂道；“只有北峰了！那里地势险要，易守难攻！苍龙岭便是其唯一之路，当初我师父为防元世充大军进攻关中平原而将我华山派一洗而空，所以就在北峰上修建了临时避难所；我又在上面储备了近一月粮水，又在苍龙岭上伏下了暗器机关！若唐门敢冒失险攻的话，都会葬身在那苍龙岭下！”

静慈师太高兴道；“那真是太好了，我们在派一个武艺高强者冲出重围通知世南和四保、郝东三兄！让他们尽快组织其它正派之士，前来营救我们！”

世豪心想；想不到这青眉老道竟还留了一手！不过为时也晚了；只要父亲之毒一日未解，这武林中还有谁是我的对手！就算他们退守北峰，也只是在那里等死而已！眼下自己最大的敌人就是三弟世南，或许只有他才能破这唐门毒阵。不行，自己得亲自去唐门以防世南才是；反正他现在以中得一日三痛散之毒，不如先趁此机将他除之而后患！遂灵机一动道；“静慈师太说得既是，既然现在我们难以冲出重围，就请你们赶快退守北峰吧！至于通报三弟之事，就由我甘愿冒死去尝试一番！找到三弟后，我们联手共同组织其他正派，救诸位脱身唐门重围之中！不知你们意下如何？”

众人闻得世豪自荐，毕竟他们是兄弟，兄弟齐心营救其父；乃是理所当然！并未对他之前对世南有太大成见而抱有半丝怀疑！个个称好。

智远大师道；“那好！以慕公子身手，相信定能冲出重围，也是我们在此的最好人选！”众人点头赞成！唯慕公反对道；“不行，我担心你们兄弟不合，又怎能够齐心联手呢？”

世豪道；“放心吧爹；虽说我与三弟有过误会，但我现在知道害娘之凶不是他所为，所以你的担心是多余的，更何况，现在又是爹和诸位面临危险的紧要关头，我若不与三弟联手，又怎能顺利地救出爹和各位前辈呢？所以我就求求爹，让我去吧！我决不会令你们失望的！”

静慈师太也道；“慕公，既然令公子心意以绝，你就放心让他去吧！好让他们兄弟多多合作，相信他们兄弟俩定不会辜负你的期望的！”众人点头道对……！

慕公心想也是，那就依了师太之意，遂叹道；“那好！但愿你们二兄一定要好好的和睦相处，共同努力，我们就在北峰等着你们！”

世豪喜道；“是的爹！那我即马告辞！”

慕公点头道；“那你自己一定要多加小心，保重……！”

世豪应允，遂吩咐郭森道；“表弟，我走了，你和雪儿一定要好好照顾爹，这里就拜托你了！”

郭森心里理会，无非就是要让自己在此充当内应吧！遂点头答道；“放心吧表哥，此处有我，不会出差错！”

世豪点头告辞而去！

忽一伤残弟子前来报道；“不好了，唐门人多势重，以冲破了我们前山和后山关卡，杀进来了！”

青眉问道；“那我们华山派现在还剩多少弟子？”

那弟子道；“除去所有中毒师兄弟以外，现在我们还剩不到三十名！”

青眉吩咐道；“那好，你赶快传令下去，吩咐我派所有弟子放弃抵抗，大家一起退守北峰！”

那弟子应允慌忙退去！

马佑道；“事不宜迟，我们也赶快上北峰吧？”皆众全部撤上北峰！

却说世南、汤成、汤遥、文醒四人各骑好马载着点因、兰青、小卓以至华山下，世南问道；“不知汤兄你百步穿扬是何从练来？怎么在江湖上很少见你露面！”

汤成笑道；“这是我汤家独家绝技，但遗憾的是到了我这一代，却未将此百步穿杨之功练精！说来他自嘲道；因为我胆小而很少涉足江湖，所以他们不知也！”

世南笑道；“汤兄说笑了，你箭法精准，力大无穷！又何谈遗憾！不过我一直在想，不就只是你箭法好，可就连你手下的弓箭手其战斗力也不会比大唐军中的弓箭手差！也不知你是用何方法能够训练出这等有素的弓箭手来？”

汤成笑道；“世南兄过奖了！我只是给他们灌输了一些拉弓的基本要领而已，这纯粹就是他们天资过高的充分体现吧！”

世南笑道；“难怪，我就是说嘛！天资过高的弓箭手，也要有天资更高的师父教导才是！若有机会，我也想跟汤兄你练习练习弓箭术，不知可不可以？”

汤成笑道；“只要世南兄你愿意，又何尝不可……！”正行进间，汤遥惊道；“不好，你们看，前面好像是唐门之众？”

几人停马探视；可真是唐门之众，难道他们以开始攻华山了？

此时，唐门大弟子庞弃从华山而下，高兴地道；“各位，我们不用摧灰之力，就将华山派攻破了！现在以慕南天为首的各位正派之众，被我们包围在北峰之上！他们都以中毒，已经是油尽灯枯了；根本就没有反抗之力！”

众唐门弟子闻此消息；个个欢呼雀跃道；“唯我唐门，得天独尊……！”其声似巨雷，震荡整个华山……！

世南大惊；慌道；“怎么办？我爹现在被他们困在北峰；若不及时将他们从北峰救出来，他们定会因缺水断粮而亡的！”

汤成见唐门大势气盛，遂道；“唐门人多，我们不可打草惊蛇！”

世南大怒道；“真是岂有此理！若不是因我中毒在身，我定会杀进去，非救出父亲和各位前辈不可！”

汤成劝道；“世南兄先别急，待我们先回堡里商量，看看还有无其它好的营救之方！尔后才来施救他们也不迟！你看如何？”

慕世南沉默片刻道；“汤兄说得既是！不过我心中总是放不下我爹和各位义士！我想请你帮我派两名探子，前去探探我爹他们所中的是何毒？”

汤成点头答应；遂立即派了两名探子前往！

世南又叹道；“也不知道大哥和三弟他们要何时才能够返来？”

点因愁道；“路途如此遥远，恐怕也要再等个数十日之久吧！”

世南无奈，仰天长叹……！

却说四保、郝东经日夜兼程，以至洛阳城。这洛阳城乃是连接东西南北的重要地方！也是历史悠久、名迹遍布的文化名城！其繁荣程度可与京城长安篦美！二兄准备好干粮，来不及一顾这繁荣商业名城而相互别离！四保道；“三弟，此去长白山一定得多加小心，我们所剩时日不多，当日夜兼程、速去速回！”

郝东点头道；“放心吧大哥！你去武夷山也是一样，也要保重！我倒想看看是你先返回还是我先返回！”

四保笑道；“那好吧！我们就来比一比！”

郝东兴奋地道；“那好，时间紧迫，我们赶路要紧！”

二者告辞后各自往南北奔去。

华山上黑云阴沉！夕日华山道院却被唐门无情霸占！众正派义士退至北峰之巅。北峰之险，在于它四面环崖，唯苍龙岭一条路！只要派三五几人便可扼守住苍龙岭北峰一头！唐门就是百万大众，要想攻上北峰也应是望尘莫及！

慕公一旁担心道；“也不知世豪他现在以冲出重围没有？”

智远大师道；“放心吧！世豪之身手，我在他晨练之时见过，也应该与世南旗鼓相当，冲出重围对他而言，也只是小事一桩！”

皆众点头；慕公又叹道；“但愿如此吧！真没有想到，我慕南天征战沙场多年，今天竟栽在了这帮小小唐门之手！令诸位身陷如此困境，真是我之过失矣……！”

智远大师作揖道；“慕公何出此言，这次失利乃是我们防务疏忽所致，若我们没有慕公你相助的话，相信早已被唐门攻陷了！唯今之计，我们当静下心来，等候令公子的消息吧！”

慕公点头又道；“现在我们正派之中有唐门眼线，此人若不时早查出来，我们定会后患无穷！”

郭森闻此，即毛骨束然！

青眉道长心想，不知是否是世南所指的郭森？但奈无证据，自己也不好枉下结论！遂试探道；“慕公说得既是，可这内贼深藏不露，又没留下任何线索，我们何从下手！说不定他现在已经知道我们要查自己，而对自己的行动有所防备！”言语至此，他细观郭森神态。可郭森老奸巨滑、不动声色！

慕公长叹道；“道长说得既是，不过总有一天事情会水落石出；”

天冲道长也道；“对，现在我们当以防务唐门要紧，就由我与马佑掌门守夜晚，智远大师与师太守白天吧！不知你们意下如何？”

大师、师太点头应允；

慕公又问青眉道长道；“我等无意中得此毒，不知道长你可有方法解掉此毒？”

青眉叹道；“南海软筋散乃是唐门独门密药，我不了解它的配制之方，就不能够解了，恐怕这天下也只有唐门自己才能够解了！”

众人无奈，岳翠柏骂道；“卑鄙、无耻！这唐门实在令人痛恨……！”

青眉道长叹道；“我作为一代名医，都未能察觉到食物中有毒！反而还自己中了毒，真是可笑！与己自称一代神医，简直是徒有虚名而害了各位！”

天冲道长劝道；“青眉掌门不必如此，唐门用毒阴险，防不胜防！我与大师等人曾在长乐门就中过此毒，所以就有了防备之心！你如今中了此毒乃属大意，就不必自责了……！”

慕公也道；“对，如今华山派虽被攻陷，但弟子伤亡不大，还有东山再起之时；所以青眉道长你不要一览全部罪过，总之我们都有过失啊！”

众人默默点头……！

却说汤成派出的两位探子返回汤家堡通报道；“正派之众现以真的退守北峰，他们所中的是什么南海软筋散，未中毒者是寥寥无几！现在唐门一派以在北峰的唯一通道布下了重兵，准备围众义士于水尽粮绝！”

世南又问道；“那我爹他是否也已经中得此毒？”

那探子回道；“属下不清楚，不过以慕将军身手，就是华山上只剩他一个人没有中毒，唐门之众也不是那么容易攻上华山的！所以我断言，可能慕将军他也以中了此毒！唐门便会如此轻一二举地攻陷了华山！”

世南闻此细想；南海软筋散，自己曾在长乐门见过此毒，虽不至人性命，但会令人手脚发软；也不知二姐和管家慕籍现在怎么样，会不会也都中了毒呢？

点因问探子道；“那你可之慕将军他们能否坚持多久？”

探子回道；“听他们说，那些华山派弟子早在唐门攻山之前就在北峰之上准备了月余水粮，所以应该能够坚持一月之久吧！”

汤成惊喜道；“这就好办了，待世南你那二义兄寻找到解药回来后，解除掉你体内之毒，我们就可以合力杀上华山，救出他们！”

此消息可是转机，世南同是惊喜不已！却料自己毒性再次发作，胸口一阵闷热后，心似千刀宰割！众人急忙将他扶进房间，点因着急道；“世南，你要挺住，你一定要挺住啊……！”

世南坚强地道；“恩！放心吧！为了救出我爹，我一定会挺住的！”言后又对汤成道；“汤兄，你是否在派他们两人上华山，若有关于我爹的消息，就立马来通知我！”

汤成点头道；“放心，此事我自当会办！”

世南谢过！正当那两探子准备去时，忽一探子报道说；“堡主，适才我在回来的途中，看见有数十名华山弟子向我汤家堡而来；听说华山派所有弟子都已经撤上北峰，怎么还有一小股华山弟子侥幸逃出那唐门的从围呢？我怀疑此事定有蹊跷？所以还请堡主你务必要多加防范才是！属下告辞……；”言毕而去。

汤成心想，华山派与我汤家堡并无交结，就是避难也不会选择我们汤家堡吧！此来我处，到底是所为什么？难道就如那探子所说的事有蹊跷？遂叫来文醒带上一小股兄弟前去问过究竟！

文醒令命而去。

却说这群华山弟子，原是唐门人众装扮！为不让汤家堡之众起疑；才穿上华山派道袍，扮成华山派弟子，在慕世豪的带领下，前来取世南之性命！正行得不多远，便被文醒挡住问道；“此来何人，来我汤家堡所为何事？”

慕世豪施礼道；“在下慕世豪，是慕世南之兄，来这汤家堡是有急事要找我三弟慕世南商议的，就有劳你去通报一声！”

文醒心想，原来是找慕大侠的，看他们个个道袍整洁，哪像是刚从重围中杀出，还自称是慕大侠之兄；谁相信！遂道；“这里没有慕世南此人，你就快离开吧！”

慕世豪怒道；“我明明昨天看见你家堡主将我三弟请到了你们汤家堡，又怎么会没有他人呢？你是在糊弄我们吧？”

文醒想到昨日在华山下，所有正派之士中，的确有他这个人，遂道；“你早说嘛；醒得我还胡乱猜测你的身份！好了你等着，我去给你通报一声！”

此刻世南毒性稍有平静；文醒前来报知汤成道；“堡主，那人自称是慕大侠大哥，说有要是要与慕大侠商议！”

世南心想，是慕世豪，他对自己可谓是势不两立，他专程来此究竟是所为何事？难道也是因为父亲的事而前来与我商量的么？遂道；“那就请你让他进来吧！”

文醒正待要去，世南又忽然想到华山刚被攻陷，凭世豪之身手，虽能轻易从重围中冲出，但与他同来的华山弟子怎么也那般轻易冲出重围呢？遂叫住文醒道；“文兄且慢！与我大哥同到的弟子，你确定是唐门弟子吗？”

文醒道；“没错，看他们道袍，我敢确定就是唐门弟子！只不过他们穿着整洁，不像是刚从重围中拼杀出来的！”

汤成问世南道；“怎么有问题？”

世南点头细加思索地道；“适才探子不是说；正派之众未中毒者不是寥寥无几么？怎么还会有数十名华山弟子从山上冲下来？又如文兄所说的，他们个个身着整洁，不像是从重围打斗中冲出来的！难道此事真有蹊跷？”

汤成问道；“他是你大哥，应该不会有事吧？”

世南叹道；“话虽如此，但我这大哥从来与我都是水火不容，早有害我之心！我这内伤，就是拜他所赐！”

汤成大惊道；“真想不到你大哥原来是这种人！那我们现在该怎么办？”

世南道；“既然他已经来了，就让他进来，看看他到底想做些什么？”

汤成点头道；“那好就让他进来，我去多叫人手，以防万一！”

世豪见文醒前去通报，遂低声吩咐众人道；“你们可是唐门之中最勇猛的弟子，等会儿到了里面，大家就分散行动，将堡内所有人一概杀尽！”

众人令命。文醒前来相邀道；“慕公子请吧！”

这汤家堡里四面石墙高筑，分东西两门，文醒引世毫一伙从西门而入；刚入门内，世毫遂向众人施递眼神；将开门之士咔嚓一声砍倒在地！令其众人关上大门，一个也不能放过！

文醒见此大惊！真不如慕大侠所料，原来他们真是来者不善！幸亏我们也有防备！还未等得世豪出手伤己之时，他便一骨碌躲在香炉后！

世豪冷道；“哼……！想逃；没那么容易！”遂施出呼轮掌向文醒击去；此呼轮掌法乃是斗转星移**中的一招式，可隔空破物，取十步之内任何活物性命！

文醒见掌气来袭，吓得他靠在香炉后，不敢妄动！只听得喀嚓一声；那掌气击中香炉，香炉顿时断为两半！

好厉害的掌法，文醒吓得双腿疲软！

世豪又冷道：“哼……！我看你还怎么躲！”他又聚集掌气向文醒击出，文醒吓得大呼；“我将休矣……！”正情急时分，一股热流从空中掠过，正与世豪所释放的掌气相撞而止！救得文醒一命！

文醒吃惊！向救得自己那人放眼望去，原是慕世南慕大侠也，他在己情危之时出手救了自己！他好生感到幸运，要不是慕大侠急时出手，我命可真休也！遂使劲挪动身躯，向慕大侠身旁避去！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三十四章）计退唐门众

（三十四）

却说孟龙一身怨气；回到营地指挥弟子救火。一弟子报道；“风太大，又没有水，根本就扑不灭！”

孟龙大怒骂道；“他***朱干，到底给老子出的是什么臭计策，竟让我损失这般惨重……！回去我定处置你不可！”

此时，一弟子又慌张前来报道；“不好了！东门那边也遭到了攻击，我方师兄弟死伤无数！”

孟龙大惊！即刻赶至东门外看时，汤瑶便即马撤回堡中。孟龙大怒地骂道；“慕世南，你个缩头乌龟，我与你势不两立！”

正在气头之间，一弟子又报道；“不好了掌门师父，西门那边又遭到了攻击……！”原来是世南又组织了一小队人马，与汤瑶配合；用声东击西之法玩得孟龙团团转，弟子死无计数！

孟龙仰天长叹！只能令其弟子将营地后移五十丈；又派弟子上华山，将镇守北峰要地的三弟子吴必恭与五弟子朱沙妮调来；再派人去华阴城运**草，用**草所燃烧后释放的迷烟攻之！几传信弟子而去，孟龙心想，我将营地后移五十丈，这下我看你们还敢来么……！即使敢来，也不会像之前那般迅速地撤回堡内；正询思间，一弟子又报道道；“掌门；西门外我们又遭到了攻击！”

孟龙闻此大喜道；好！他***，这次我非得抓他几个来削削他们的锐气！遂匆匆赶至西门外。却料那些弓箭手个个骑着骏马，且依旧能箭无虚发！只见孟龙到来，便即打马撤回！

孟龙无可奈何！失落地骂道；“你们有种的就别跑！王八蛋……！”此刻天色渐明，唐门营地一遍狼迹、尸横遍地！原本近千名弟子以折去一大半；孟龙与剩余数百名弟子精疲力尽地坐在营地中央，等待吴必恭和朱沙妮引援兵到来；却料汤成又令一队人马杀出，所向颇扉；杀得唐门弟子惊魂失措、哀号一遍！

孟龙见此，即夺得匹骏马，与汤成火拼；由一夜疲惫，精力不支，与汤成猛斗三四十回合，汤成才败下阵来；引众兄弟退回堡内！

却看唐门弟子所剩无几，孟龙悲痛欲绝！真没想到，自己从蜀中到中原，一路从未败过，却在此败得如此凄惨！真是可悲、可叹……！

汤成蹬上城楼见得世南激动得哈哈大笑道；“那些唐门弟子可真是不堪一击！但遗憾的就是没有取到那孟龙的人头；”

世南也笑道；“是啊！相信这一仗，孟龙他定会终身难忘！”

却说文醒与二探子见唐门之众一夜竟被消灭得如此干净而惊异不已！见几剩余唐门弟子没有注意到自己，便悄悄溜过营帐区，来到西门外叫门而入！遂对世南、汤成报道；“不好了；唐门三弟子吴必恭又带来近千名援军，还运来了**草，正向我们汤家堡而来；”

汤成大惊；原来文醒与二探子因昨夜无法进得堡内，所以就碾转到了华阴城住歇，一早醒来，便见唐门之众运**草而过；经细细打探才知，原是吴必恭引增援弟子运**草经此处前往汤家堡；他们闻得此消息，便马不停蹄地赶回告知此事；

世南心想，唐门定是想用**草所释放出的迷烟来袭击我们，如今正是吹北风之时，他们若在汤家堡北面点燃此草，迷烟便会随北风吹进汤家堡内；那我等岂部要一网打尽么？他令汤瑶引一队人马前去半途阻截，只管烧毒草，不可恋战！

汤瑶正待要去，忽一弟子上得城楼报道说；“我们仓库箭支以不足，得先弄一些箭支来补充仓库才是？”

汤成大惊问道；“现在正是临敌关头，没有箭支那该如何是好？”

世南心想；虽可以出城，在唐门营地中捡些未被火烧废地箭支，但也不可能支持多久；更何况，待对方**草一运来，那汤家堡兄弟不是要坐以待毙么？汤成问道；“世南兄，以此形势，你看我们该如何是好？”

世南叹道；“箭支是我们的利器，没有箭支我们就只能任人宰割！更何况；他们又运来了**草，与此这样，那我们不如撤出汤家堡；”

汤成疑惑惊道；“撤出汤家堡，可这是我祖上传下的基业，难道就这样白白地让给唐门了？”

世南劝道；“汤兄为此感到难过，俗话说，留住青山在、不怕没柴烧！此刻正是非常时期，所有兄弟的性命最重要，至于这汤家堡，日后我们还有机会夺回来的嘛！”

汤瑶也劝道；“对啊堡主，老堡主他不是一直希望你能照顾好我们汤家堡所有兄弟、带我们走上正道，现在我们已经改邪归正了，所以他在九泉之下也会高兴的；如今我们汤家堡危在旦夕，应以保重势力为重，不可因为不舍而冒险牺牲我们所有兄弟！”

汤成心想，世南兄与汤瑶虽说得及是，可这汤家堡是祖代经历多少心血才建成的一座坚实堡垒，就这样放弃，心中实乃不舍；可为了众兄弟之命，自己也只能够忍受割爱、舍这份基业而去，遂只好点头允许。与众人一同来到祠堂祭祀，汤成在中、汤瑶、文腥在后，各持香烛点燃道；“列祖列宗在上，请原谅我这次所作出的决定，但愿你们泉下有灵，能够保佑我们时早夺回我们这汤家堡，重固我祖上基业而发扬光大！”言毕，插上香烛，与众出得祠堂，跨上骏马，因孟龙在西门遂悄悄出东门而走；

吴必恭带援军运**草至。孟龙见援军至，自是高兴不已；望着汤家堡恨道；“好个汤家堡，害我损失这多弟子，这次我定要铲平你们不可！”他见汤家堡西门城墙上虽有风旗飘飘，可不见一个人影；心中琢磨，难道他们又在玩什么花样儿来对付我？如此最好，我到要看看是他们计谋厉害还是我的**草厉害！他一阵冷笑……！遂令吴必恭派遣数百名弟子守住东门而去，又令朱沙妮到北面点燃**草，随北风吹进堡内；自己亲自守西门，好将他们一网打尽！

片刻间，北面处处清烟升起，其势弥漫遍野、避阳遮日；被北风吹进汤家堡内！孟龙见此势态，遂放言豪语道；“这次我看你们就是插翅也难飞出我这迷烟阵！”时过半香，孟龙却一直没有听到堡内有半点声响！心想，难道他们以全部被迷烟迷倒了么？遂高兴地令众弟子攻入堡中；却料堡内以是人去楼空，何来人影！他适才明白，原来他们早已撤走，更莫名其妙的是令自己乱打空城！好生气愤；而仰天长啸……！其声似雄师长吼、惊雷狂劈……！听得众弟子是胆战心惊！

世南一行离开汤家堡径直往东而行；行至一小镇，汤成问道；“不知世南兄，我们要去往何处？”

世南道；“去洛阳，哪里南来北往的江湖人士较多，我们可以在那里多组织一些正派之士，共同对付唐门！也好时早救出被围困在华山上的众正义之士、和夺回你们汤家堡！”

汤成点头又问道；“这样虽说很好，但世南兄你有中毒在身，倘若你大哥和三弟寻解药返来后，而找不到你在何处该怎么办？”

点因闻此；遂笑道；“放心吧汤大哥，洛阳城乃是南来北往的必经之地，也是华山、长白山与武夷山之间的要道口，想必四保与郝东他俩定会从此处返回的；我们可派人日夜守住洛阳城各大路口，只要一见到他俩，就可以引他们来见我们！”

汤成高兴道好；“不过我们这一路人马太多，很容易引起唐门注意；不如我们分散几队前行，再派几人前去华阴城，其一可以打听被围义士消息，其二倘若郝大侠与四保大侠没有选择经洛阳而返回华阴城的话，也好起到联络作用！”

世南点头道；“汤兄所想周到，就照你的意思办！”

孟龙自败汤家堡，吃了闷亏而心有不爽地回到华山；令人叫来朱干骂道；“这就是你所谓的好计策！竟令我所带去的弟子全部殉难！吃此番败仗，受这口恶气；我不处罚你，实乃难消心头之恨！”骂毕，遂叫人将朱干拖出去打五十大板！

几弟子正要动手；世豪哈哈嘲笑道；“如果早依我所言，今天哪会弄成这种地步！怎么样孟掌门，你们也尝到了他们那厉害的滋味了吧？”

各弟子见此情，无奈停手观他们内讧。你……！孟龙大怒道；“若不是因为你，我又岂能会牺牲那么多弟子？”

世豪冷问道；“是吗？我看你是吃了亏才如此怪我的吧！其实朱干的计谋是不错，可是你没有好好运用才是……！”

孟龙正值气头上；这哪能怪是自己之错；分明就怪当初不应该去才是。那慕世豪与自己不爽，见自己打了败仗，他心中当然高兴而嘲笑自己；遂大怒道；“慕世豪，你少在这里嘲笑我，有种的你自己也去试一试？”

世豪心想，反正你已经吃了败仗，干自己何事？遂冷笑道；“好……好！我不说；我出去行了吧！”他神色嚣张地离开了大厅。

孟龙见各弟子发愣，遂怒道；“你们看什么？还不赶快给我拖出去打……！”

众弟子将朱干拖出大厅，打得他是皮开肉绽、叫苦连天！

朱干挨了五十大板，自是怀恨在心，忍住痛回到自己房间；坐也不能坐，只好趴在床上心想；这孟龙好生嚣张，我跟他密谋多年，他却这般不留情面！今日受这五十仗法，它日我定会让他后悔！此时慕世毫到来，见朱干被打成这样，遂挑拨道；“真没有想到，这孟龙竟如此恶毒，朱兄你跟他多年，他都下如此之手，真叫人心寒呐……！”

朱干叹道；“是啊！可人在屋檐下，不得不低头！”

世豪笑道；“朱兄此言差也，其实以朱兄才智，完全可以弃他而另谋它处！那孟龙虽有一定身手，但不是一块将才之料！与他一起要干番大业，谈何容易？所以我们俩应该一起化被动为主动，转客为主！将这番大业一直干到底！不知朱兄意否？”

朱干听得世豪绝言，心知此人野心可比孟龙大，心智要比孟龙多。与他一同干事业，虽有不利己日后与他权利抗衡，但做事业的成功几率要大得多！遂问道；“那不知我们该如何话化被动为主动呢？”

世豪笑道；“你放心，只要你我精诚合作，事情定会有大功告成的那么一天！”

朱干心想，孟龙以让自己失去信心，世豪也与他水火不容，那不如就依他之言吧！反客为主不是更好么？遂点头答应。二者便秘密商议，该如何对付孟龙的计策……！朱干听完慕和世豪之计大喜赞道；“好个借刀杀人之计，不漏半点声色就可至他与死地、又能获得他手下人马，我朱干实在佩服……！”

却说慕公与众义士商议世豪是否以找到世南之事，忽罗雄怒气匆匆前来报道；“他***唐门弟子讽刺、嘲笑我们是缩头乌龟，师太他气不过，现在正与那庞弃在苍龙岭上要一绝胜负！”

原来此事正是朱干受世豪之计，纵拥唐门弟子与正派人士在苍龙岭上发生摩擦而续后计！

慕公等人闻得此事，大惊；遂叫罗雄与一些未能中得毒的弟子抬着自己与青眉道长，下得苍龙岭观阻；只见静慈师太飞身与庞弃斗得正来兴，二者无论是谁，若有半尺不慎，便会有掉进龙嵴两侧万丈悬崖之危！

朱干忍住仗后之痛，站在苍龙岭那侧，观看庞弃大战静慈师太而暗自冷笑！又见慕公、智远大师等众均以到场，遂又让唐门弟子喝道；“唯我唐门、得天独尊……！”

马佑闻此嘛道；“我呸……！看你们还能嚣张到几时！”

智远恐唐门使诈而害了师太，遂叫道；“师太，此地地势险要，你还是快撤回来吧！”

师太边打边道；“哼！这帮晚辈无礼，今天我不好好杀杀他们的锐气，我就难咽这口气！”

智远无奈，默默念着阿弥陀佛……！

朱干见此大喜；遂即马前去报知孟龙道；“不好了孟兄……！那些正派之士在苍龙岭那边骂你是缩头乌龟；庞弃气不过，现正在苍龙岭上与静慈师太大打出手！”

孟龙怒问道；“岂有此理；他们果真骂我是缩头乌龟？”

朱干点头道；“还不只是说这个呢；他们还说你卑鄙、无耻！用如此下三滥手段才攻破这华山，你若真的有种，就亲自前去与他们斗过你死我活！”

真是欺人太甚，竟敢来挑衅我；反正慕南天以中毒，我看他们正派之众还会有谁是我的对手！遂冷道；“哼！老虎不发威，当我是病猫！老子难道还怕了他们不成？走，随我前去看看……！”

他俩一同来到苍龙岭那端；只见弟子庞弃与那师太斗得正勇，难分高下！遂纵身一跃，上得苍龙岭指着静慈骂道；“好你个老妮，竟然不顾长辈身份，欺我之徒，算什么好汉？”

众人见孟龙到来，大惊！静慈师太怒道；“总比你用毒袭人强吧！你现在来得正好；还不快把解药交出来？不要以为我正派之众怕了你，我今天就要用苍龙岭这地势险要之地，为我派和所有武林正义之士报仇！”

此刻狂风大作，吹得人身难立！孟龙望了望苍龙岭两侧那万丈悬崖，心中自感怯意！但在众弟子面前，岂能失为师之威！再说那静慈师太，一直是自己的手下败将，难道还怕她么？遂令弟子庞弃退回；指着师太冷道；“哼！解药，门都没有！我到要看看你还有何本事来为他们报仇；”

二者各使绝技相斗数十回合，渐渐地静慈师太以处得下风！众正派人士个个捏一把冷汗！弟子秀慧更是焦急地叫道；“师父，孟龙阴险，你快撤回来吧！”

师太骂道；“就是因为他阴险，所以今日我非杀了他不可，若杀不了此老贼，我就决不退回！秀慧、你给我听着，若师父我今天死了，你就是娥眉派新任掌门人，一定要记住重建本派，为我、为所有殉难弟子报仇！”

众正派义士见师太心意以绝，既是钦佩她之胆略，又是担心她之安全！天冲道长提剑一跃，上得苍龙岭相助师太道；“师太，你快回去吧！这里由我顶着；”

师太道；“不行，孟龙与我势不两立，我岂能就此罢手！”

天冲道；“那好，就让我与你一起并肩作战！”

孟龙冷道；“枉你们自称正派之人，竟以多欺少！既然都想找死，那就让我成全你们！”言毕使出鹰爪毒魔功逼向师太和道长；其功在他的手爪中是变化无常，高深莫测！二人合力，勉强能够敌上数招！孟龙虚实之中，挥出一把粉末毒物；二人知此含剧毒！所幸此地风大，孟龙挥出，即被大风吹散！二人大喜；真乃天助，遂使狠招强攻孟龙要害；

孟龙大惊，此处风大，鹰爪毒魔功不能发挥正常！见他俩攻来，自己急闪；遂换钢珠弹过，

静慈、天冲慌忙闪躲，却料孟龙手起掌快，一掌击中静慈胸膛；静慈一踉跄，又因风大，她重心难稳，即失足坠落苍龙岭！天冲大惊，顾不及自身之危，纵身悬崖下，一把拉住静慈师太，将手中宝剑猛地插进悬崖峭壁之上！一手紧紧抓住剑柄，一手紧紧拉住静慈，悬吊在悬崖中央！

孟龙见之，即哈哈大笑道；“跟我斗，你们自寻死路！”言毕，又使钢珠向天冲弹去！钢珠刚一离手，忽然苍龙岭两侧暗箭四起；孟龙大惊！想不到他们竟在此处伏下了机关暗器！

原来青眉道长见天冲、师太身处危险，情危之中，遂令弟子打开了暗器机关；刹间，刀箭似骤雨密集，就连飞鸟都难逃其厄运！孟龙纵有三头六臂，也难以从中得出！在刀光乱箭中闪来挡去。却料被飞刀划伤了手臂，他惊出一身冷汗！遂使左手抓得数支暗箭，右手抓得数支飞刀，向华山弟子投去，当场毙命数名华山派弟子！

皆众吃惊！朱干暗想，孟龙就是孟龙，虽说有万夫不挡之勇，但在这密集似雨的暗箭中，我看他还能坚持多久！遂一阵冷笑……！

天冲道长为救师太，哪能顾及到孟龙所弹来的钢珠，瞬间便击中自己右臂！热血一涌而出，他忍住剧痛而紧紧抓住师太；

师太见此，即担心又感激地道；“道长，你快放手吧！你已经受伤，就别在管我了！”

天冲忍住痛道；“不，师太；我还能够坚持下去，我是不会放手的……！”道长……！师太求道；……！

天冲知道那钢珠之上抹有红花追魂散之毒，曾经郝少侠就中过此毒！他便觉腹痛难忍，热血喷出！他使出全身余力，将师太拉上北峰，自己却坠落悬崖！口中还叫着四保之名……！

皆正派众悲痛万分，师太痛哭叫道；“道长……！道长……！”

苍龙岭下葬英雄，

红日落没送秋风。

一语道去万年长，

一事道来心凄凉。

夕日青城断孤峰，

何来苍龙腾云空。

波平波起波不绝，

风平风息生豪杰。

悬崖千丈，道长何有身还？师太没落，长跪在崖前心想，道长临走前，叫着四保之名，可想他最放心不下的就是四保！他可是背负重建青城派的唯一传人！遂悲泣道；“都是我的错，你若不是因救我，又岂能坠崖！道长……！我们蜀中两派不可绝啊！四保年纪尚轻，又刚入门道，我恐他难以背负青城一切重任！你就这么走了，我不知如何报答；你放心，只要有我静慈在世一天，我定会全力相助四保的！”

唐门众弟子见其师被暗箭所困，个个惊慌失色！庞弃遂骂道；“暗箭伤人，你正派之众难道就只会做此类卑鄙之事么？师父，你小心一点，”

这苍龙岭地势狭窄，在密集暗箭中，孟龙又不好左右闪躲，此时狂风欲吹欲大，他艰难移动步伐，若稍有不慎，便有被狂风吹落悬崖之危！见暗器袭来，他只有扭转下腹，上下躲之！却料脚下一滑，即要翻落悬崖，他吓得大叫一声，幸得自己眼疾手快，一把抓住苍龙岭边沿，整个身躯以悬在悬崖之上惊道；“难道我孟龙今日真的会葬身在此处么……！”话音刚落，突从石缝中射出支暗箭来，扑哧一声，刺破孟龙之腹！他惊叫一声……，坠入悬崖之下！

唐们弟子见孟龙亡，慌乱一片；庞弃怒道；“你们害死了我师父，我要报仇……！”言毕，遂与孔赫、石玄蝎、吴必恭、朱沙妮一同冲向北峰！却被朱干挡住道；“你们疯啦！没看见那苍龙岭上有暗器么？”

五师兄无奈，止步大骂……！

朱干又劝道；“现在孟兄以去，你们大骂又有何用？你看看……如今你们唐门以是群龙无首，都溃散成什么样子了？唯今之计，也只有重新推选一位有号召力的本门弟子，带领大家完成你们师父所没有完成的遗愿！这才是最重要的，”

庞弃等五师兄心想，朱干说得对，师父一走，论武当属大师兄庞弃最为厉害，论号召力，他也当之无愧！众人便选出庞弃为新任掌门人！

朱干心想，庞弃是粗人，处世少主见，让他做唐门掌门，自己好控制；遂高兴地道；“既然各位推崇，此乃人心所向！庞兄你德才兼备，这唐门掌门也只惟有你才能胜任！”

庞弃高兴谢道；“多谢大家抬举，只是师父刚去，我就接替掌门，实乃是对他的一大不敬矣！”

朱干道；“庞兄何出此言，孟兄虽去，可你们仇人还在对面山上嚣张呢！你若不接替掌门，又有谁来下达命令呢？相信孟兄他在九泉之下也会赞成的！”

对……！孔赫也道；“大师兄你就不要在推辞了！当以大局为重！”

在众劝之下，庞弃方才答应道；“那好吧！为报师父之仇，为重振我唐门之威，我庞弃肝脑涂地也不负众望！现在我下令，孔赫为本门蜀中堂堂主、吴必恭为巴渠堂堂主、石玄蝎为汉中堂堂主、朱沙妮为关中堂堂主！为继师父大业，为师父报仇，我们再接再厉……！”

众弟子大喜，高举刀枪庆贺道；“唯我唐门、天下独尊……！”

庞弃止道；“好……！现在我以第四代唐门掌门身份下令，五师妹即刻带数人下苍龙岭寻其师父之躯。巴渠堂堂主严守千佛崖，以防正派之士趁机杀将过来。”

众堂主令命而去；

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三十五章）武夷访圣人

（三十五）

孟龙虽亡，可各正派之众怎么也高兴不起来；天冲道长英勇仗义之壮举令他们悲痛万分，师太起身抹去泪水恨道；“孟龙该死，以他一命岂可陪我道长一命！我发誓，不屠尽唐门弟子，我决不罢休！”

马佑也道；“对……！如今孟龙以亡，可唐门弟子依旧还没有退去之意，先让我过去搓搓他们锐气，也好时早救大家于这重围之中！”智远也道；“对，老衲也正有此意！”

慕公点头道；“好，不过大家一定要小心那庞弃，他能与师太打成平手，想必他决非那么容易对付；况且师太你又受得重伤，唐门弟子又因其师被害而有报仇心切，此去若难得逞，大家便即马撤回！”

智远、马佑、师太即告辞而去。片刻突入唐门阵中；唐门因刚逝掌门而士气低落，各弟子慌成一片！庞弃前来迎敌智远，难分高下！孔赫、石玄蝎二人迎敌马佑，马佑身处下风。朱干、吴必恭合力迎击静慈；静慈因有伤在身而难以全力以赴！

几人群殴数十回合，静慈率先败下阵来！所幸马佑为她挡过一掌，而未酿成性命之危！智远见他二人都以受伤，而庞弃的确难缠，想冲破这道关口的确是难！为了师太、马佑他不敢恋战；遂拉着师太与马佑一道撤回北峰！

庞弃等人又不敢追来，恐其苍龙岭上的暗器！

马佑怒道；“真想不到他们竟这般厉害，可恶……！”师太也道；“若不是因我有伤在身，我岂能这般容易被击败！”

慕公道；“各位不必沮丧；我们虽强突不成，但我们还是有希望！”

智远也道；“对！但愿世南他们能早些来救我们吧……！”

却说孟龙在坠崖后，被树藤、荆刺缠住，方能检回条命！虽说自己腹部中箭，但并无性命大碍！他使劲将箭支折断，在小心翼翼地拔除箭头，看着那血迹斑斑的箭头狠狠地道；“暗箭伤人，幸得我大难不死，现在我就以此箭立誓；若不将所有围困在北峰上的正派之士碎尸万段，我势不为人！”言毕，遂将箭头猛地插进树干，以誓言约！此刻，忽听得丛林深处有响动，他强忍住伤口剧痛，隐入树干之后探之；

来者正是弟子朱沙妮等人。想必定是为寻己之尸首而来！他从树后现身而出。

朱沙妮等众一见到孟龙切还活着！一时大惊；慌跪于地叫道；“师……师父……！怎么这么高摔下来你……你都还没……没死……？”

孟龙冷道；“怎么，难道你们想我死了不成？”

朱沙妮急道；“不……不是的师父！你对弟子恩重如山，弟子又怎能舍得师父去呢？只是我们唐门所有师兄弟都以为你已经死了，所以便推选出了大师兄为我们唐门新任掌门人！好领导众师兄弟为你报仇！”

孟龙一听，即惊又火道；“怎么，我刚一死，灵柩都还没有入土为安，你们就立新掌门了！难道做掌门之事比死了我这师父更重要么？这是谁的主意？”

朱沙妮道；“是朱干的主意，他见你以坠崖身亡，我们师兄弟军心涣散，才出此下策的！”

孟龙怒道；“哼！又是这个朱干，竟出些鬼主意，等我回去，我到要看看他还有什么话好说！”

朱沙妮道！“那好，师父有伤在身，我即马叫人抬师父上山！”

孟龙道；“不……！如今我虽然受伤，但感觉忽然轻松许多，所以我想一个人清净些日子，你务必要叫人来打搅我；因为我想锻炼锻炼你大师兄的领导能力，所以你回去可千万别在众面前说起我还活着，知道吗……？”

朱沙妮点头称是……！

天色日渐消沉、夜幕降霜、清雾笼罩着冬秋交替之日！巍巍北峰，北风兮凄！慕公坐上雪儿托人做的两轮代步车，挑上微灯，在雪儿的助推下，来到北峰之巅，眺望夜幕悲凉！雪儿低声问道；“爹！你又在想娘了么？”

慕公长叹道；“夫人她走了多日，可如今我却连她一处安身之地都没有，随我依旧受苦！我真是对不起她……！”

雪儿安慰道；“爹说哪里话！娘虽然走了，可她依旧还躺在爹的怀里，她应该感到幸福才是！”言毕，她又从其父怀中取出娘的骨灰坛又问道；“娘……；你说对吧？”

慕公望着雪儿白净脸颊，一副天真善美，无邪可爱！实乃感叹道；“雪儿，娘走了，这些日子辛苦你了！”

雪儿微笑道；“女儿照顾爹乃是天经地义！一点儿都不觉辛苦！只是经过这些事件后，我特别的担心爹你的身体，所以我希望你能够时早退出江湖，好安享晚年！”

慕公点头道；“那好，我答应你就是了！也不知世豪、世南他们现在怎么样了”

雪儿道；“放心吧爹，大哥他身手不凡，三弟他吉人自有天象的！你不必为他们担心，相信总有一日，他们定会将我们救出去的！”

墓公点头，但愿如此……！

却说世豪知道大计成功，实在是高兴不已！朱干私下寻到世豪高兴道；“若不是世豪兄你早知道苍龙岭上有暗器，想必那孟龙定不会这般轻易而亡！”

世豪冷笑道；“对付孟龙这种老匹夫就是要用这样的手段，现在庞弃继任新掌门之位，日后我们控制他，那要容易得多！”

朱干笑道；“对……！倘若孟龙若有顺从我俩之意，也不会落到如此下场！”

世豪叹道；“是啊……！如今你我寸心如愿，接下来就可以肆无忌禅地放心对付我们最大阻碍慕世南了！”

朱干道；“对！可我们现在就连慕世南身在何处都不知道，又怎好去对付他？若让他称心得到解药，那我们岂不是更难对付了么？”

世豪长叹道；“对……！这也是我所最担心的，唯今之计我们只能多派人手，前去阻截四保与郝东，只要不让他二人将解药带回到慕世南手中，就是我们最大的成功！再另派些人马前去打探慕世南如今下落，最好能够将他除掉，免得我夜长梦多！”

朱干点头，即刻便去办理此事。

三日后，世南一行以抵达洛阳；汤成在洛阳找了一处叫水磨沟的地方落下脚来。这水磨沟地处洛阳城南郊，洛河沿畔；地势隐蔽，且有洛河天然美景悦目；点因、兰青、小卓很是喜欢不已！一路大饱洛河山水，不多时便抵达一处大院；大院主人是一位商人，因经商而去了苏州，留下大院便低价卖给了汤成；汤成因想日后在这洛阳发展而买下了这座大院，人入其中，气派非凡！汤成布置好防备，又派数人潜伏在洛阳城中，以打听唐门之事、和四保、郝东消息！

世南望着大门上那琉璃金匾念道；“牡丹花序！名虽幽雅，但哪像是人居之处，更像是书院、文游之场！”

汤成感慨笑道；“世南兄所言即是！我就是看在此园幽雅别致，所以才买下来的，别看这“牡丹花序”几字，其实它是名副其实的牡丹庄园！诺……，你看这大院里外，全都被牡丹包围，只是现在正处秋冬交替时节，牡丹花早已开过而已！”

世南高兴赞道；“好个牡丹花序！又处洛河畔，可真有他的一番韵味！汤兄你可真会选择，在此处置产！真有韵意！”

点因也玩笑赞道；“对啊！这可是人间仙境、世外桃源呢！难道汤大哥你想时早退休养老不成……？”

众人闻此，哈哈大笑……！汤成不好意思地笑道；“我还没娶媳妇呢！怎么那么快就退休养老了……！”

众人又一阵大笑；兰青也笑道；“哦……！原来汤大哥是将此庄园买来娶媳妇的，那不知要娶多少媳妇才能够住下！”

众人狂笑；汤成羞涩无语……！

却说四保日夜马不停蹄，以至武夷山下武夷小镇。此时正是晌午时分，由赶路多日，他就一直没有痛痛快快的好好吃上一顿！一路走来都是以吃干粮为主！现以抵达这人生地不熟的的武夷山下，他倍感兴奋！即下马走进一名叫悦来酒家的小酒楼；要了几壶好酒、几碟好菜，给肚皮添添油水！

这武夷山风景如画，游人义士颇多；但观四保这位黑人之士来说，却似希世之物，刚进酒家，便围来群人围观！大家都指指点点议论着！

四保知道此是对自己不礼貌；遂怒道；“怎么；没有见过黑人吗……？”众人适才散去。四保自道；“岂有此理！原以为这武夷山是一个人间仙境，民间和谐！可万万没有想到，这里的人原来都是一些村夫，没有见过世面！”

掌柜前来招呼道；“客官，看你相貌不像是大唐人吧？”

四保道；“我是埃及人，”

掌柜的哪里知道，遂又摇头问道；“埃及人，我没听说过！但不知你到此处所为何事？”

四保心想，反正自己到这武夷山是人生地不熟，不如就向掌柜的打听一下这灵精草具体所生长在何处；遂实不相瞒问道；“掌柜的，我虽是外族人士，但我现在已经是青城派弟子；我有位义兄现身中剧毒，需要灵精草才能解其毒，所以我这次来武夷山的目的就是为寻灵精草而来！但不知在何处才能够找得到？”

掌柜的微惊道；“客官，你是在说笑吧！这灵精草只是传说中的一种仙草而已，自己活这半把年纪，只有听到传闻，哪有见到或者知道灵精草之事！”

四保闻此，原本心情振奋，却忽然像一阵闷棍敲得自己神智大乱！脑袋嗡嗡作响，半晌才理智道；“不可能吧！道长说了此地有，想必此地定会有的，虽说你只听过传闻，但传闻也是有根据的！”

掌柜的道；“客官不相信，我也没办法；不过传闻也只是传闻而已，离事实还相差甚远！”

四保心想，难道是道长在骗我么？这怎么可能！他是神医，又是一派之主，岂能有谎言！自己实在难以琢磨，该如何是好！他心情忽然失落到了极点！

掌柜的见他来此不易，又何况是为救人心切，遂道；“客官，你不必如此沮丧，其实我只是一位小小的平民而已，对大地万物知之甚少，所以也不敢确定，这是不是传闻！不妨你到武夷山下翠竹泊的地方，去拜访一下白圣人；他学识渊博、通古知今，也许他会帮到你的！”

四保一听，大喜谢道：“真有如此奇人，那我等不及了！”言毕，遂从怀中掏出五两银子交给掌柜的，提起一壶美酒匆匆离去。

掌柜的叫道；“喂！客官，你的小菜还没有吃呢？”

四保头也不回道；“我不吃了，赶路要紧！”他骑上马，在崎岖的武夷山道上转悠，却转来转去又回到原地！他心想，这武夷山路纵横交错，也不知该走哪一条好？正犹豫间，突见一老谯夫打柴而归，遂问之？

那谯夫防下柴担问道，“小兄弟是想找白圣人吧？”

四保惊问道；“你怎么知道？”

那谯夫笑道；“一般到那里的人都是去请教白圣人的！你看，前面那一大片竹林，在沿那条小溪往上走就到了！”

四保谢过谯夫，直往竹林而去，他一路思量谯夫之言，既然有那么多人前去请教白圣人，想必他学识的确不凡！眼前竹林殷殷、微风轻扶！幽静中能闻落叶纷飞声！行不多远，一条碧水小溪引入眼前；真如那谯夫所说，沿小溪往上游走就到了。溪水悠悠，倒映翠竹荡荡！对岸奇山绚丽、奇石怪凸！真如画中一般！四保暗叹；江山如画、世外桃园，此处才是高人隐居的最佳之地！正行间，忽见小溪旁有一老人手持鱼竿垂钓。身后还立有两童子，一男一女，那男童捧着几本书籍。那女童手托一只竹笛。四保忍不住又叹，这老头多么逍遥自在，如此清闲！见他发鬓皆白，一手握竹竿，一手阅书籍，好生学识像！难道他就是我要找的白圣人么？即下马前去拜访！但见那老头读书有神，自己也不好打扰他的雅致！但想自己时间紧迫，不能耽误！便要开口叫时；那女童忽然回过头来，竖起小食指……！示意不可大声。

四保理会；原来这老头不想别人打搅，怎么办？也不知他到底是不是白圣人！他无奈地站在当旁，静观那老者垂钓！

那老者知有人来访，遂放下手中书籍问道；“不知阁下来此处所为何事？”

四保恭敬地施礼致歉道；“对不起，打搅前辈了！不知你是否知道，此处有一位名叫白圣人的隐士么？”

那老者问道；“你找他有何事？”

四保回刀片；“其实我只是想请教请教他，关于一个传说而已！”

那老者闻此；手扶长须又问道；“不知是何传说？”

四保见这老头问个没完，心中自有不爽！自己是来找白圣人的与他何干？但转念又想，他毕竟是前辈，自己理当耐心回答才是！更何况，此地也只有他才知道那白圣人所在何处！遂着实道；“我听人家说；这武夷山上，有一种特别神奇的草，名叫灵精草！但不知这是否是传说还是事实？”

那老者扶须道；“大地生万物，谁人能知完！灵精草乃是受天地之灵气、吸日月之精华的灵界仙草！”

四保大喜，问道；“难道你也知道这武夷山真有此草么？”

那老者道；“武夷山乃是灵气汇聚之地，有此灵草，也不足为怪！看你对此草如此有兴趣；想必你此来，也当是为寻此草而来？”

四保心中琢磨，此老人究竟是谁，听他之言，要比一般人深刻得多！遂着实道；“不瞒前辈，我有位义兄中毒在身，就需要此药才能够一解体内之毒；我此来也就是特意为他寻找此药！不知前辈可否相告，我怎样才能够找到这灵精草呢？”

那老者道；“原来是这样，此草乃灵界之物，只有有缘人才能够得到；你还是请回吧，我无能为力！”

四保此才知道，原来他就是白圣人！遂长叹道；“哎……！若找不到灵精草，那我二弟岂不必死无疑么？”他细加思量，这白圣人即知道灵精草，岂有不知道灵精草所生长在何处？只是不愿意说来而已！遂又求道；“前辈，我请求你能大发慈悲！告诉我吧！”

白圣人扶须为难地叹道；“我真不知道，你还是快回吧！”

四保好生失落！没找到灵精草，自己岂好回去见二弟！见白圣人不说，想必他也有什么难言之隐！该怎么办，时间紧迫，为了二弟，自己也不得不厚着脸皮再去恳求白圣人！

此刻白圣人以收好鱼具，与两童子沿小溪上游而去！

四保急叫道；“前辈……！前辈……！”可白圣人毫无理睬。四保牵马追来。只见前方有一竹楼，竹楼别致，背竹林而建；一阳台正巧搭在小溪之上，与竹林相互衬托，清雅幽静！此刻天空乌云渐浓，遮住了傍晚那道映入溪中的晚霞！四保再次追上白圣人恳求道；“前辈，我知道你晓得灵精草所在之处，你就看在我不远千里、看见我二弟生命垂危的份上，就告诉我吧！我会感激不尽的！”

白圣人怒道；“哼！我都说过了，我不知道，你何必在强求！”言毕遂挥袖而进得竹楼。

四保也随即跟进竹楼，却被两童子拦阻道；“师父发怒了，你还是请回吧！”言毕，便关上竹栏院门。

四保无奈心想，什么学识渊博，什么大圣人，竟这般见死不救！岂有此理，走就走……！没什么了不起。他牵着马，刚走几步；却转念又想起二弟忍受着那般痛苦，命在旦夕，自己岂能眼看二弟而去！眼下也只有白圣人一人知道灵精草所在何处，自己不能这么轻易放弃！他将马栓在青竹上，坐在小竹楼外，静静地等候白圣人再次出现。

却说郝东经日夜兼程，也于这日抵达长白山之南，名叫上清驿的地方。此地以是雪海茫茫、天寒地冻；郝东搓揉着手背，下得马，进得上清驿站，出示文堞后，驿卒牵来快马道；“兄弟，这天寒地冻的，也不进去歇息歇息，好暖和暖和身体！”

郝东笑道；“时间紧迫，哪还有闲心！”

驿卒问道；“那不知兄弟你要赶往何处？”

郝东道；“天池！”

那驿卒大惊道；“去天池？那可是族栗末部落的领地，此去那里还有上百里路程！眼下天色渐暗，又是冰天雪地的，兄弟夜行，可比蹬天难！”

郝东惊问道；“还有这么远！不知兵役兄你是否知道可有捷径？”

那驿卒道；“有，不过是小路，路不好走！倘若一切顺利的话，大概明晨就可以抵达天池！”

郝东大喜道；“这太好了，就有劳兵役兄为我指点指点此路该怎么走？”

驿卒愁眉道；“算了吧兄弟；走小路有虎豹！更何况，我这上清驿站可是大唐东北边界的最后一站；翻过前面那座山头，就是族栗末部落领地！你一个外地人不懂他们领地之律，要是你触犯了他们条例的话，他们是决不会留情面的！”

郝东道；“你放心吧，我自会小心的！就不劳你费心了！”

驿卒无奈道；“既然这样那我就告诉你，你翻过前面那座山峰，就到达了临江镇，随后就径直向东北方向走百余里就到了！”

郝东高兴谢过。骑上快马，直奔临江镇而去。

四保在竹楼外以等候至深夜；夜空凄冷地飘起小雨，四保全身湿透，背靠青竹，冻得发抖！

白圣人打开竹窗，只见四保还没离开；心中自是感慨，此人不远千里，前来替兄寻灵精草；可畏是有情有意！虽遇自己冷言相对，但他毫无一丝恢心！真想不到天下还有这般固执者！虽说自己的确知道灵精草所生长在何处，但天机不可泄露，这该如何是好？见窗外飞雨，以湿透了他身；若染上风寒，自己岂不罪过！遂叫童子前去邀四保入竹楼避雨！

四保入来，拜谢道；“多谢前辈好意！”

白圣人道；“你别提谢我，下午我让你走，你为什么还没有走？”

四保闻此，即黯然泪下道；“我二弟命在旦夕，我不敢走，我怕……我怕找不到灵精草，他就……！”

白圣人闻此长叹一声，遂问道；“那你义兄是谁？所中何毒？”

四保道；“他叫慕世南，是慕将军之子；是中了唐门的一日三痛散！”

白圣人扶须叹道；“原是这样，只是灵精草乃属天之物，我若相告，乃属泄露天机，是要遭天堑的！”

四保适才明白，原来白圣人不告诉自己，是担心泄露天机！而遭天堑！遂道；“前辈原是担心这个，事是因我而起，祸是因我而闯！若真要遭天堑，我甘愿替前辈受一切折磨！”

白圣人好生感动！一位异族之士，为了义兄，竟然敢许下如此恶誓！自己作为武夷一带智者，倘若撇眼无视，又何对得住这圣人之称号！该如何是好？他不敢妄下结论！遂掐指一算，竟算出四保竟是未来伟人复身，身负无比重任！即欣喜道；“难道这属天意！”

四保不解，问道；“不知天意是如何说？”

白圣人指着旁边八卦坐盘慈祥反问道；“你知道这是什么吗？”

四保疑惑道；“这不就是八卦盘么？”

白圣人笑道；“这可不是一般的八卦盘；只要是有缘人，坐上它，便可去到遥远的未来！你可否上前一试？”

四保疑惑问道；“我还要寻灵精草，去遥远的未来做什么？”

白圣人点头笑道；“也对，你与你二弟、三弟、身负无比重任，事情还未结束之前，你们是不能回去的！如果你想知道灵精草生长在何处，那就请你务必保密，不可向外界谈论此事；”

四保心想，白圣人是如何知道我们三兄弟的？难道他有特异之常么？但转念又想，自己三兄弟，如今以扬名整个武林，他也应该知道一二！即欣喜点头道；“那好！请前辈放心，我是不会像外界提起任何有关此情的消息的！”

白圣人点头道；“既然如此，那我就提点你几句；你若能领悟到其中的奥妙，那就能找到灵精草！其实要找到灵精草并不难，武夷山中多灵异物，只要你深入去观察，它们自然会带你去找到灵精草的！”

四保问道；“可那些灵异之物又不懂人言，他们又怎么可能带我去找灵精草呢？”

白圣人扶须道；“其实很简单，人有生病伤残，灵异之物也是如此！只要一受伤，他们也会去寻药治疗的；我这么说你应该懂了吧”

四保大喜道；“谢谢前辈指点，晚辈知道了！我即马就前去寻找灵异之物。”

白圣人留道；“此夜飞雨绵绵，你何能寻得到！更何况，这山路崎岖，岩峭纵横；你又不熟路途，为你自身安全，不妨今夜就在此住上一宿，待到明晨再说吧！”

四保心想，前辈说得及是，既然他好意相留，自己何好推辞！遂谢道；“多谢前辈好意，晚辈我恭敬不如从命！”

白圣人扶须点头；小童拿来干衣让四保换上歇息。

四保又问白圣人道；“前辈适才说我们三兄弟身负重任？难道是拯救整个武林么？”

白圣人点头道；“拯救武林，只是你们三兄身负重任之一！江湖虽是凶险，但实则是锻炼你们三兄弟的机会！为接下来之任务打下基础！请务必小心行事，珍惜这次改变尝试，以防殉身失败而至未来大战！”

四保似懂非懂；前辈之言势必太深奥！即疑惑又问道；“拯救武林只是重任之一，那不知其它重任是……？”

白圣人提点道；“西域凯歌中东盟，埃及取艳北非空，罗马内乱一举平，联盟和谐方成功！”

四保虽不知其意，却暗自记下此段言论！白圣人又提点道；“事成之时，也就是你们去未来身负职责之时，到时候，你们一定要返回此地，未来世界需要你们！”

四保点头……！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三十六章）长白山遇险

（三十六）

清晨，雨后清风，吹扶翠竹哗哗！一丝清雾弥漫；竹楼温梦，百鸟齐鸣！四保睡得正香，却被一阵竹笛声惊醒；笛声清脆，时而高雅！回荡在这溪中竹楼，消失在那茫茫竹林之外！四保打开窗户，向笛声处望去，只见白圣人站立溪中阳台，面向清溪吹妙曲！碧波丝丝，鲤鱼欢跃，其笛音竟能唤醒万物苏醒，令己陶醉！他拿起行李，向白圣人辞别，可白圣人未理睬，依旧沉醉在那妙音之中！四保暗自感叹这白圣人的逍遥自在！又不好打搅他；为感白圣人指点之恩，四保即跪拜后而去！

白圣人虽未终止笛音送他离别言；可他心里清楚四保的感己之情！而默默地用笛音为他祝福！

四保骑着马，直到笛音彻底消失在自己耳膜之中！他开始寻思昨夜白圣人之言，心想；武夷山这么大，自己该怎样才能够寻找到那些灵异受伤之物呢？此刻，他以是肚皮空空，遂回到武夷镇悦来酒家；准备了些干粮，将马匹寄托在酒家里，只身深入武夷山中，寻觅能带自己找到灵精草的受伤异物。

郝东经一夜赶路，以抵达长白山天池；这天池，地处长白山山顶，四面环山拥抱；郝东止马观望，好一道天外翠湖，令人心旷神怡！碧水如玉，却以冻结！静躺在这辽辽雪国腹地！他只声长叹；不到天池不曾知，一到天池生相思！倘若此时聚和能陪在我身边，那该多好啊！此湖、此景、唯就缺你共赏！实乃遗憾！眼前雪海茫茫，郝东适才觉悟！植被被白雪覆盖，又岂能找得到天池参？他下得马，在天池边四处寻觅。天池参冬季苗枯，他哪能寻找得到！

此刻，一群骑马背弓的牧猎族人到来，为首者是一位相貌英俊，身着貂皮衣帽，背铁弓、挎腰刀，面像二十七八的大汉！见到郝东，不问理原而大怒道；“好大的胆子，竟敢擅闯我族栗末族禁地；给我拿下！”言毕，几勇士相拥而上！

郝东心想，原来他们就是族栗末部落族人，真如慕伯父所说的蛮横不讲理！还不知我究竟是来此处所为何事，就要抓我，岂有这般道理！遂三脚两下，便将那几勇士丢翻在地！解释道；“兄台请息怒！我并不知道这里是你们的禁地，所以不知者无罪，这你应该懂吧？”

那为首的冷道；“哼；想不到你还有两下子！无论任何人，只要是闯了我们部落的禁地都得死！因为你已经打扰了这里的天池神灵！”

郝东冷笑反问道；“是吗？那你们现在也不就在此地，也打搅了这里的神灵，难道也要跟我去陪葬么？”

那为首者哈哈大笑道；“笑话！我堂堂祚德王子，为守护我部落禁地而生，岂有治罪之理？”言毕遂令部下将郝东围住。

郝东心想，原来他是族栗末部落王子，竟也是这般蛮横！真是岂有此理。遂笑冷又反问道；“即便如此，那你的手下人呢？他们该不会都是，为守护禁地而生的王子吧？”

祚德王子哑口，片刻才怒道；“废话少说；看我今日非要亲自将你擒下不可！”言毕，他使掌像郝东袭来，郝东及时出掌相对；二者掌心相交，刹间祚德王子便被郝东内功震退数步！祚德大惊，此人内功竟如此深厚，看样子今天可真遇上高手了！他取下腰中弯刀，向郝东砍去，郝东急闪于大树后；那弯刀锋利无比，竟将大数砍倒！郝东脚法灵活，引得祚德次次袭空！

郝东拾起一截木棍，施少林棍法向祚德逼去；祚德大惊！即闪一旁道；“少林棍法！原你是少林弟子？难怪有这般身手！大家给我一起上，我到要看看还有没有三头六臂！”

众人各提弯刀向郝东涌来；郝东使棍猛挡：对方人多，郝东手中木棍一截一截被锋利弯刀砍短！他好生怒火，心想；自己一再忍让，而未伤及他们性命，他们却以为我好欺！自己又何要忍？但转念又想，此处毕竟是他们禁地，岂有好伤他人之理！他拼命冲出重围，一跃上得快马，直驰而去。

祚德见郝东逃走，遂驾马追来，前面道路曲折；悬崖纵深！祚德驾马过快，又因雪天路滑，他止马不住，不慎掉落悬崖！

郝东见此，未曾多想，既纵身悬崖，一手拉住王子手腕，一手攀住岩壁！在半崖中央，遥遥晃晃！

祚德被吓得惊慌失措！悬崖下就是被封冻的天池湖面，人若掉下去，不死即残！他望着郝东，适才生感激之意！却料岩壁断裂，二者同坠入天池底！所幸此间湖面冰层并不厚，虽未上及到生命，但双双不醒人世！

当郝东醒来后，以是午后时分，自己以身处族栗末部落内，捆绑在受刑台上；他全身被天池水湿透且结成冰块！一身麻木且不停颤抖！一位面相粗鲁之人，手握皮鞭，在郝东身上猛抽了几下，冽牙启齿地道；“他***，你终于醒了，闯我圣地，害我王子；真是胆量不小！”

郝东好生无辜，若不是因自己舍身去救他们王子，又岂能被他等捉住！真是好心无好报，悔恨晚矣！遂怒骂道；“我呸……！**的有种放了我，我们单挑！”

那粗鲁之人冷道；“哼！死到临头还敢低嘴，来人啦，把他拖出去给我砍了！“”

一执刑勇士回道；“还未等王子殿下定夺，怎敢私自处分？”

粗鲁者道；“反正他都已经触犯了死罪，迟早都是要死的，就听我的，出了事有我负责，你担心什么？”

执刑勇士心想，他可是王子身前的红人，自己也不好抵触于他，只好应允！

此刻祚德王子也从昏迷中醒来，见其妻正坐于床头扶持。问道；“与我一同掉进天池的那位义士何在？”

妻道；“他被偏将军耶律智捆起来了，现正在刑台上，等候你发落呢！”

祚德大惊；这耶律智也真是的，那义士若不是因救我，又岂能与我一起掉进天池！这等壮士又岂能容得他这般对待！他即下床，披上貂袍去往执刑台。

郝东见自己将要被砍首，他一阵长叹，不为心惧，而为未能找到天池参为二哥解了奇毒，心生悔意！又为未能覆现聚和公主诺言，而心生遗憾！遂叹道；“想不到我郝东今昔竟这样冤死，真是可悲啊……！”

待那执刑勇士正要执刑时，他高喊道；“大哥、二哥；请原谅我未能完成任务而实现诺言，先走一步了！你们若知我冤死，可一定要为我报仇啊……！”

执刑勇士提刀砍下……！祚德王子及时赶到。急叫止道；“慢着……！”执刑勇士即刻止住，刀锋停留在郝东脖上半寸！望着王子傻眼……！

祚德发怒；“好大的胆子，竟对这壮士如此无礼！”

执刑勇士被吓得发抖；低声道；“不是我……，是……偏将军叫我这样做的……！”

偏将军耶律智无奈，即跪拜道；“王子殿下，是他先对我出言不逊，所以我才……！”

祚德大怒；“没有我的允许，你就私自处罚他，你可知这是何罪！来人，将这耶律智给我砍了！”

耶律智被吓得直喊冤；“王子殿下，我所做的一切，可都是为你好啊！那人擅闯我圣地，还害你遇险，我不处罚他，我实难难平心中之怨呐……！”

祚德冷道；“你是自作自受……！”言毕，即上得刑台，为郝东松绑致歉道；“多谢兄台适才相救之恩，我这帮手下无礼，有眼不识泰山！令兄台你受惊了！”

郝东见这王子还算是条汉子，还没望记得自己救过他，遂道；“我又没有将你从绝境中救起，谈何感激？你先将那什么耶律智放了再说！”

祚德大惊；想不到这壮士竟有如此心胸，那耶律智对他这般无礼，他竟然还让我放了他！遂道；“那耶律智让兄台受到这等委屈，难道你真想让我放了他么？”

郝东感道；“俗话说；不打不相识嘛！其实他要杀我，也是为你好，此等忠诚义士，我是敬佩不已！你做为王子，当感到高兴才是，除之岂不可惜！”

祚德此刻才对郝东心生敬意！幸得自己未能将这壮士杀掉，不然自己岂不遗憾错看了此等大义之人！遂叫人放了耶律智。

耶律智为感郝东相救之情；扑通一声跪拜在地，“多谢殿下开恩。多谢壮士能够大人有大量、不记前娴，替在下求情；我实乃惭愧而感激不尽！”

郝东玩笑道；“记住，你还歉我几鞭呢……！”

耶律智双手将皮鞭递给郝东；“你抽吧！别说是几鞭，就是几百鞭，我也甘愿承受！”

郝东哈哈大笑；“就算你甘愿承受，我还嫌累呢！”

祚德知道此壮士是在说笑，遂高兴道；“你们就别在说笑了！耶律智，你还不赶快去给壮士准备一间帐房歇息，当心我即刻就抽你……！”

耶律智即应喏，一溜烟而去！

祚德王子将郝东引入帐房，换上貂皮长袍，问道；“看兄台相貌，不像是大唐人吧？还未请教兄台尊姓大名！”

郝东点头；我乃西方罗马国人，名叫郝东。

祚德又问道；“原是罗马人士，看你的少林武艺了得，你莫非是少林弟子？”

郝东心想，自己曾答应过智远大师，决不向其他人提及自己是他之徒。而他又没有说，我不能自称是少林弟子！反正我以练就了少林功，自称是少林弟子也不足为过吧！遂点头。

祚德开朗道；“看来我败在少林弟子手中乃是凌辱为荣！也不知道郝兄你到我长白山所为何事？”

郝东长叹道；“不瞒王子殿下，我这次来长白山的目的，就是为我义兄寻天池参而来！”

祚德不解道；“天池参！此物可是我们圣地之物，有很好的药用价值！难道是你义兄他出了什么事，而要用此参来一补气虚？”

郝东点头遗憾叹道；“王子殿下所言及是；如今江湖不宁，蜀中唐门生患，利用毒药残害我江湖人士，我二哥为了匡扶正义，被唐门用毒所害！现以中毒致深，若在半月内，我没有找到天池参为他解毒的话，那我二哥就会……！我与大哥、二哥情同手足、生死相连；所以，为了二哥性命，我甘冒生死，日夜兼程来到这不远万里的长白山寻找天池参；可没想到，此处雪海茫茫，我又岂能那般容易找得到天池参！”

祚德心想，郝兄他重情重意，为义兄甘做此等牺牲，实乃令人敬佩！自己本是出自北刀门，对中原武林也有一定了解，想不到这唐门竟这般猖狂！遂感慨道；“原来郝兄你身系武林之重任，难怪适才在刑场上，你还叫着大哥、二哥之名！此情谊实乃令我感动！天池参冬日里苗枯，就是神仙也不知道它在何处，更何况是我们凡人呢？不过……”言语未毕，忽耶律智慌张前来报道道；“不好了王子殿下！祚福王率两万精兵，以偷袭了我们乌拉城……！”

祚德大惊问道；“那我父王呢？他现在可好？”

耶律智惊慌失措地道；“桦王他……！”言未毕，祚桦王率残部冲进帐房叫道；“德儿……！德儿！”

祚德一见是父王，即拜问道；“父王，你没事吧？”

祚桦王焦急地扶起祚德叹道；“父王我没事，不过我们的乌拉城失矣！我们的根基没了，全败在了我手中！”说来他痛哭一场！

祚德见父王衣衫襟褛、面貌憔悴，想必定是吃过不少苦头，遂安慰道；“父王不必沮丧，只要父王没事就好！乌拉城我们还是有机会再夺回来的嘛！”

桦王恨道；“这祚福王他胆子也太大了吧！竟打起我的主意来，真是可恨……！”

祚德道；“父王你不必担心，那祚福王野心勃勃，连连征战，弄得民不聊生、人人所怨！我们虽势单力薄，但是民心所向；只要有百姓对我们的支持，重新夺回乌拉城，对我们而言也并不难！”

桦王叹道；“但愿如此吧！如今为父以老矣，复国之计，也就只有落在你一个人肩上！这长白山天池，可是我们族栗末部落的世代朝圣之地，拥有这片土地，就等于拥有了我们所有族栗抹族人的心！所以无论怎样，我们也不能再失去这唯一的圣土了！”

祚德点头。桦王又问道；“怎么就只有你在此，我孙子荣儿呢？”

荣儿在他母亲那里，

祚桦王急道；“快……快将他叫过来我看看，好久没有见到我孙儿了……！”

片刻祚荣至，见到啊爷高兴万分！欢喜叫道；“啊爷……！啊爷……！”

桦王见到自己孙儿，高兴得忘记了所有烦恼！在一旁哄孙儿玩。

郝东问道；“没有想到王子殿下的公子都这么大了？”

祚德道；“他现在还小，还不懂我们做大人的烦恼！要是他现在成人了，能够为我分担一些烦恼那该多好！”

一勇士慌张地前来报信道；“王子殿下不好了！祚福王亲率精兵一万以到我营前叫阵！”

祚德一听大怒！来得正好，我还没有去找他，他却这么快就来找我了；我正想向他要回乌拉城呢！

桦王慌道；“德儿，你不可鲁莽！祚福王他精兵强将，我们不可轻举妄动！”

郝东也道；“是啊殿下；你父王说的没错，那个叫什么祚福王的刚攻下你们乌拉城，现正是士气鼎盛之期，你得谨慎行事，不可因一时气愤而与他们大动干戈伤了元气！”

祚德心想，壮士说得没错，若我唐突行事而伤了元气，岂不更被动么？祚福王既然已经到此，若我不出去见他，他岂不会说是我们胆小，而率军强攻我营帐怎么办！遂点头道；“放心吧！我自会小心的，让我去看看那祚福王到底想怎样！”言毕，遂与耶律智等将军一同而去。小祚荣叫道；“啊爷，我也要去……！”

祚桦王道；“那里危险，小孩就呆在帐篷里，哪里都不要去！”

小祚荣求道；“啊爷，我不怕！我也要去跟爹学习怎样复国咧！”

郝东心想，他这么小就有一种复国之梦，想必日后定会有所作为！遂叫祚荣道；“小祚荣，你过来！你跟大哥哥去吧，大哥哥我会保护你！”

桦王虽万般疼爱自己孙儿，但自己孙儿执意要去，自己也拿他没有办法！郝东道；“请桦王放心吧！小祚荣有我在，他是不会出事的！”

桦王心想，这异族人士究竟是谁，听他口气像是有几分能耐！遂道；“那好，我也一同随你们前去。”

小祚荣高兴不已！

祚德率众将领与郝东来到阵前，只见福王军队纪律严明，阵势浩大！祚福王勒马当前，身后排列数名大将！祚德指着祚福王怒道；“琢福王，你还我乌拉城来！”

福王哈哈大笑道；“笑话；乌拉城是我辛辛苦苦打下来的，岂能说还就还？”

祚桦王闻此，即怒骂道；“福王，你个老不死的，祖王留给我的基业你也敢霸占，你何以对得起我们族栗抹族人的列祖列宗！”

福王笑道；“我说桦弟，你我也算是兄弟一场，话说得何必那么难听呢？父王在世之时，虽割地你我，但没有说，不让我来枪你割地么？要怪就只有怪你所占有的地方要比我所拥有的地方富庶得多，谁叫人不眼谗呢！你可别怨我，要怨就怨父王去吧！因为他老人家实在太偏心了，把什么好东西通通都留给你，如今我要一一讨回来！你还是乖乖投降吧，只要把这长白山圣地让给我，我便会念在我们是兄弟的份上，放你一马，给你个侯爷坐坐！”

祚德怒道；“你妄想，这是我祖宗的圣土，岂能让给你这个野心勃勃的不肖之辈！”

福王嘲讽道；“我说祚德，你用此语调跟我说话，是不是太没大没小了，虽说你智勇过人，可现在还不是成了我的瓮中之鳖！我只要一挥手，就可以踏平你营中千余人马！和你所守住的这方圣土！”

祚德知道福王是在吓唬自己，自己又岂能胡软！怒道；“你不要以为我兵少将寡我就怕了你，你若真敢进攻，那到要看看我们吃亏的究竟是谁？此处也容不得你这般猖狂！”

福王冷道；“那好，我到要看看你是真不怕我，还是假不怕我！”言毕遂令众进攻祚德营帐。

各将军令命，排开阵势，准备进攻！

祚德见他军气势磅礴、临危不乱；心想，自己千余战士，就算能够抵挡得住他们一万精兵，战后也会自损大半！面对此局，自己该如何是好；他长叹，难道今昔真要彻底毁灭么……？

福王见祚德还没有临战准备，其心底更有自信！忽然，一小兵报道道；“福王，我军身后发现千余名百姓，他们打着誓死保卫圣地、支持桦王复业的口号，要我们即刻撤除这天池圣地！”

福王大惊骂道；“他***，难道他们想造反吗？让我先将他们灭了再说！”

一将军劝道；“这样不可福王，百姓乃是我们兵源跟基，若我们将这些百姓全部残杀掉，日后就没有谁愿意到我们帐下参军了！”

福王点头问道；“那不知我们现在该如何面对？”

那将军道；“我们先静观其变！”

福王理会。举头见祚德将士依旧未动，遂冷笑问道；“祚德小儿，你虽有百姓相助，可你们士气低落，不知有何良策来抵挡我之精锐？”言语刚毕，忽从祚德军中冒出一小将冲着福王怒骂道；“你这老匹夫，谁说我军将士士气低落，告诉你，我早就看不惯你欺压百姓，狼子野心；此等恶人，人人得而诛之！今日，我就是死，也要为保天池这一方圣土，而与你拼了……！大家说对不对……！”言毕，祚德军中士气高涨，举枪高吼对……对……！”

郝东视之，那小将正是耶律智；他用此方法竟激起了众将士士气！祚德心中大喜，止道；“好！各位将士有此心，我祚德感激不尽！今日强敌当前，为了族人朝圣之地，为了百姓能够安居乐业，我们誓死也要保卫这方神圣之地！”

众将士高呼；“为保圣地，万死不辞……！”

由于福王军队，多是同族人，闻得福王竟要踏平圣地，个个气愤不已！又闻得桦王军队誓死保卫圣地，他们当中，有良知者纷纷放下刀枪，逃进桦王阵中，加入到反福王阵线！

福王见己兵流失，遂令弓箭手射之！以阻挡逃兵之势。即骂道；“祚德小儿，你妖言惑众，大家不要轻信他言，他只是为了巩固自己权势而已！”

众将士将信将疑，福王见己军士气依旧未展，遂想出一条猛增士气的妙方！遂道；“祚德小儿，你士气虽高涨，可你主将无能，要不然我怎么会如此轻一二举地就攻下了你的乌拉城？”

祚德冷道；“哼！乌拉城失陷，乃是你偷袭所致，我方将士，人才辈出，个个武艺超群，谁人敢说无能！”

福王冷笑道；“那好！既然你说你部下武艺高强，那我到想与他们比试比试！看看到底是谁的武将更胜一筹。”

祚德心想，这福王做事一向诡计多端，他该不会是因惧我方士气高涨，而用此方来削我士气！自己若不派人应战，定会士气大失；若派人应战，要是输了，士气同样会失！这该如何是好？

正思量间，忽然军中一小将恳求道；“王子殿下，他们欺人太甚，就让末将去杀他几个小将看看？”

祚德默许！正待那小将要去之时，桦王阻道；“不可，他们有四大将军在此，我军将领是很难取胜的！”

两军相交，定有心灵战术，父王这么说，岂不是加重灭我士气么！遂道；“父王，如今正是两军对垒之时，你不要拿别人威风来吓我军之威，我也到想看看他们的四大将军到底有多么厉害！”

桦王怒道；“不行，没有我的允许，谁都不可私自应战，对方四大将军，个个身怀绝技，我在乌拉城就领教过他们的高招，确实令人生畏！”

祚德无奈。

福王见祚德不敢迎战，遂冷笑讥讽道；“怎么，难道你们不敢应战？真是一群缩头乌龟，”

此言即出，引得众将一阵嘲笑！一挺矛者跃马当前指着祚德骂道；“祚德小儿，你老爹也不知上辈子做过什么孽，竟生出一位像你这样的孬种；还不如做女人得好！哈哈……哈……！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三十七章）郝东擒三将

（三十七）

他这一骂，不仅是骂了祚德，更是骂了祚桦王；引得桦王部下人人不满！福王相骂也就算了，而他一个小小先锋，岂能这般骂我们桦王！适才那小将更是忍不住心中的气愤；管它什么私自应战之律，遂跃马挺枪，直取那叫骂者！二者相斗不数回合，那叫骂大将便将此小将刺落马下！

祚德大惊，此人好生厉害，仅几招就将我小将刺落！此该做何抉择？

祚桦王苦道；“怎么样，我没有说错吧！他就是对方四大将军之一的格格巴！”见祚福王将士一片欢呼，士气高涨！而己方军士士气大跌！形势对己非常不利。

那格格巴哈哈大笑道；“想赢我格格巴，下辈子吧！就这点本领，真是丢人现眼！不知你帐中还有无高手，敢再来和我较量么？”

耶律智见那格格巴嚣张至及，遂一时大怒，跃马挥刀而出，与格格巴相斗三十回合，体力渐渐不支，即被格格巴横扫马下！幸得自己身手敏捷，而未伤及性命！

格格巴即掉转矛头，向耶律智刺去；耶律智一把抓住对方矛柄，猛地一拉，将格格巴拖下马！这是拼死的斗法，祚德自是担心得心惊肉跳！

二者在地上又狂斗二十回合；格格巴越战越猛，耶律智渐渐下风！刹间即被对方长矛刺中右臂。祚德慌叫道；“耶律智，你快撤回来……！”

耶律智见自己以受了伤，哪里还敌得过那格格巴，他不敢恋战，遂拖着伤痛，拼命逃回营地！

格格巴指着耶律智嘲笑道；“难道这就是你们阵营中最猛的勇士？真是不自量力，败得如此摸样……！”

祚德大怒道；“父王，这等恶辈太过嚣张，你看得下去，我可忍受不了！”言毕，便打马挥刀，向格格巴杀去。祚桦王哪里制止得了！

二者相斗六七十回合，难分高下！桦王在军中忧虑不已，那格格巴以连败两将士，都还有这般耐力！且越斗越起兴；对祚德嚷道；“好个祚王子，还算有两下；不过你今天遇上了我，也就是遇上了你的客星，来吧，让你偿偿我拖天矛的厉害！他使矛正要向祚德刺去；祚德早从马鞍上取出弓箭，向格格巴射去！正中头盔，叮当一声掉在地上！

格格巴吓得一身冷汗，见祚德弓箭在手，自己也不感轻举妄动！此刻桦王军中一阵欢呼，士气即刻升起！他知道自己作为福王军中四大将军之一，若此刻认输，岂不要令其他三位将军耻笑！遂大怒，驱马挺矛再向祚德刺来！

二者又战四五十回合，因格格巴贴身紧逼，祚德弓箭不便近射，渐渐处于下风！祚桦王焦急叫道；“德儿撤回……！”

格格巴哈哈大笑道；“怎么样祚德小儿，现在可知道我的厉害了吧？看来你军中都是些平庸之辈！还拿什么来跟我们斗！”

祚德被激怒；虽说自己不是他的对手，但为争一口气，就是死也要与他拼了，何能就此撤回！

郝东见祚德明显处于下风，心想；虽说这是他们族栗抹部落内部之事，但祚德王子他知恩图报、百姓敬仰；可算是整个部落的唯一指望，若出了什么闪失，却是整个部落的最大不幸！见那格格巴虽有几分身手，但也未必是自己对手，为了族栗抹部落百姓、为了在刑场上祚德王子曾救我之恩，自己不能像这样袖手旁观！帮他们平息这一时之困，也好换取我寻天池参之恩吧！遂从军中提上一条木棍，跃马而出，来到阵前，对祚德道；“祚王子，你是你族人的唯一指望，不能有半点闪失；这里就交给我，你快退回阵中！”

祚德见郝兄相助心想；他虽不是本族人，不顾己身之危来相助我，此等情谊，实在令己感激不尽！遂感激道；“多谢郝兄相助，请你务必要小心！”

郝东点头。祚德回到阵中；左桦王问道；“此壮士是谁？”

祚德道；“他是我刚结识罗马国人、少林寺弟子郝东；”

祚桦王惊喜；原是少林弟子，想必身手一定不凡！

格格巴未见过白人，见到郝东肤白如雪，遂轻敌讽刺道；“看你一脸死色，能配和我相斗么？还不快速速给我退下，当心小命不保！”

郝东冷笑道；“那要看看你有没有那个本事！”言毕，直取格格巴。格格巴挺矛相对，数十回合下来，他以明显处于下风！因己求胜心切，他也不想退回自己阵中，而使枪矛猛刺郝东胸膛；却料郝东一把抓住自己矛缨，使劲一拖，格格巴刺了个空，却被郝东趁机擒住！拽在马背上，擒于桦王阵前！桦王将士一阵欢呼……！

祚桦王感慨赞道；“真不愧是英雄出少年哪……！”

祚福王见此人竟用数招，就生擒了格格巴，一时吃惊不小！正寻思间；忽帐下又一大将挥戬而出；狂叫道；“你那撕好生嚣张，让你尝尝我柯武的厉害！”二人大战三十回合，郝灯手起棍快，竟一棍打中柯武扉盖！挡地一声，震得他耳鸣眼花！扑通一声翻落马下。众将士又将其活捉而归！

耶律智见此，高兴得忘记伤痛，冲入阵中，指着祚福王激怒道；“你军原来也不过如此！四员大将，现在以折了两员，竟是这般不堪一击……！”

话音刚落，又一大将被激怒，使金锤跃马而出，与郝东大战四十余回合，又被郝东所擒！

祚桦王拍手称道；好……！若我军中有像此壮士一般身手者，我今昔又岂能失掉乌拉城而败到这步田地！

祚福王大惊；此人之勇，无人能及，竟连败我三大猛将；真想不到他桦王帐下还有如此猛将！真是我军所不及啊！遂问身前大将军毕苛道；“此人你能拿下么？”

毕苛道；“此人所使少林棍法，末将不敢断言能否将他制胡；但为提升我将士之气势，末将甘愿向前一试！”

祚福王允许！毕苛挥斧而出；二者相斗五六十回合，难分高下！毕苛心想，此人棍法厉害，得想法阻止他使棍才是！遂勒马道；“阁下少林棍法精湛，但不知其它功夫如何？不如我们放下兵器，以空手相搏可否？”

郝东除了棍法，对其它武学一无所知，见对方要与自己空手相搏，想必对方空手武学定然高强！不过在万军之中，自己又如何好拒！遂飞身下马、仍掉手中棍！

毕苛见此，冷赞道；“好！壮士气势果然不凡，就恕我毕苛无礼，”言毕即挥出大斧，飞身下马使掌向郝东袭来！

郝东虽不懂招式，但内功深厚；见毕苛袭来，他慌忙出掌相对。

毕苛哪里知道郝东功力深厚；掌掌相交，当下被震退数步之遥！皆众大惊！这么年轻，就有如此深厚的内功，真是不可思议！

毕苛惊叹！好强的功底，想不到他不仅棍法出众、且内功也有如此深厚；自己算是心服口服了！

祚福王见大将军毕苛以处得下风，担心不已，毕竟自己以连折三员大将，若在失去毕苛，我军岂不要军心大乱！遂令人击鼓，让毕克撤回。

毕苛归入阵中，福王道；“那人武艺高强，我们不可在与他单独比较，不如摆开攻阵先冲杀他一次再说！”

毕苛荐言道；“这样不可福王，他们连胜我三大将，现在士气高涨，反观我军士气消沉，若冒然进攻，定会吃亏！反正我们现在以夺下了乌拉城，有利于招兵买马，至于此小小长白山之地，就放在我们以后士气恢复再说吧！”

福王心想也对，遂令众军士撤退。

桦王军士见福王撤退，高举枪矛欢呼……！郝东回到营帐，自是受到英雄般地待遇。大摆宴席、闻歌赏舞，款待郝东退敌之恩！

桦王高举酒杯敬道；“郝壮士身手不凡，大败敌营三大将，为我军退得强敌，令本王感激不尽；这杯酒乃是我待我所有族人向你表示最至诚的感谢！”

郝东拱手道；“桦王不必客气，其实这也算不了什么，若是换成我大哥、二哥的话；别说是他们四位，就是十位加起来一起上，也未必是他二人的对手！再说祚王子也救过我，所以此番相助，乃是理所当然！”

桦王闻此大惊！想不到这世上还有比郝壮士更为厉害之人物！遂道；“郝壮士有情有义，知恩图报，本王佩服不已！想必你大哥和二哥之为人也定是义博云天、性情豪爽的性情中人吧！也不知他们现在何处？”

郝东叹道；“我二哥现以中毒至深，命在旦夕！我与大哥为寻灵精草和天池参为他解掉体内之毒，而各奔南北！还望桦王你能够特地允许我上天池，寻找到天池参救他一命吧！”

桦王心想，原是这样，这天池参乃是稀世之物，十年才出现一棵！又何况现在正直冬季，哪能那般轻易找到！遂笑道；“郝壮士为我族做了莫大贡献，我族又岂能不想报答，只是现在正处冬季，要在短期内找到天池参，谈何容易！”

郝东失落叹道；“难道就没有别的办法么？”

桦王笑道；“郝壮士不必失落，虽说天池参极为稀有，但为报你相助之恩，我应当送你几支！以表我族栗抹部落对你的谢意！”

郝东大喜道；“这真是太好了，回去我定当告知我大哥、二哥，让他们永记住你族栗抹部落对我三兄的此等大恩，终身难忘！”

桦王高兴道；“好！来咱干了这杯！……”

二人一饮而尽，祚德王子也盛满酒高兴敬道；“郝兄你我可算是不打不相识，才有了今天你对我们的相助之恩，这可是天意，是上天让你来相助我部落的！我们猎牧民族天生就敬仰像郝兄你一样的英雄气魄！所以从今以后，我与郝兄你就以兄弟相称！我们不分彼此！”

郝东点头道；“好！恭谨不如从命！”两人同饮而尽……！

小祚荣靠在郝东身前道；“郝叔叔武艺高强，我也要你学那套棍法？等我长大了，我也要做将军，跟阿爷、阿爹一起打天下！”

郝东抚摩祚荣圆圆的脑袋笑道；“好！你想学，叔叔我等会儿就教你；”

小祚荣高兴谢过！

祚德赔礼道；“这小孩子不懂事，郝兄你不必当真！”

郝东笑道；“祚荣小小年纪，但有这般心志，相信长大后，定会有所作为！”

祚德笑道；“但愿如此吧……！”

却说四保入得武夷山，寻灵异之物以至午时许，他坐在一块巨石上歇息。心想一路虽遇飞禽走兽无数，可不知哪些物类才属于灵异之物呢？怪就怪自己事先没有向白圣人问清楚；正为难间，突听得附近丛林中有异声；他向声源处寻去，一时大惊！只见一巨蟒足有树干大小，青色花斑挣扎身躯向北游走！

四保心想，此乃初冬时节，蟒蛇都以入洞冬眠，而此巨蟒非但没有入洞，反而在丛林中游动，此因何为？他没惊扰巨蟒举动而跟上去仔细观察，适才发现那巨蟒腹部受伤，行动吃力；血迹以滴满它行动的路迹！四保即惊又喜，原来此巨蟒是因受伤，所以才未冬眠！听白圣人说，人会伤残得病，而去寻药治疗，这条蟒蛇难道也是要去寻找灵药么？而所寻找到的灵药莫非就是灵精草？正欣喜时，只见那蟒蛇以至一棵大树下，树上有个硕大的鸟巢。一巨雕似乎发现蟒蛇到来，以作好了攻击准备；

四保大为疑惑，心想，这处冬时，树上又没有鸟蛋，小鸟可食；巨蟒到此处究竟是何意？只见那巨雕铺展翅膀向巨蟒袭来，可巨蟒并没有在意巨雕攻击，只摆动尾巴，猛向树上的雕巢挥去！只因大树太高，巨蟒未能将雕巢打翻；它又尝试了几此，可依旧一无所获！

四保大惊，这巨蟒一心想要将那雕窝打翻，难道是那窝中藏着什么秘密么？此时一阵风起，刮落一跟筑窝之草；他拾起一瞧，此草形式独特、叶片圆细而光滑，虽干枯、却散发出一股淡淡清香；使人神情气爽！那巨蟒腰缠树干，试着爬上大树；却耐巨雕嘴尖爪利，很快就撕裂了自己多块鳞片！巨蟒遍体是伤，拖着淋淋血躯逃回了丛林！

四保见蟒蛇逃走，即跟踪蟒蛇而去。游过一小溪，向一处四面峭壁、高耸入云孤峰攀走；四保止足观望，只见那巨蟒身轻似燕、攀壁似平地，很快就要到达山顶！他心急，若跟不上那巨蟒步伐，又怎能寻找到灵精草呢！他未曾多想，遂冒险向那峭壁攀爬；数次从峭壁上摔下，数次爬起来再攀！为了二弟，自己不能轻易放弃！他克服着重重困难，但依旧攀不上顶峰！

他顿足琢磨，为何那巨蟒无手无足，却能轻易攀上顶峰呢？他来到巨蟒所攀之道向上望观，欣喜！原来此道虽有些险阻，却要比其他地方更易攀爬得多；当下即沿此道攀上了山顶！

山顶面积虽不阔，但地势平坦，有郁郁葱葱松柏哗哗；此时正是日落时分，几束斜阳透过林间，射进潮湿林中；几株奇草折射斜阳闪闪，微风中散发出一丝奇香飘飘；使人心旷神怡！

四保大惊；此香味不正是适才那雕窝中所飘落的奇草香味么！他四处搜寻那蟒蛇之影，只见那巨蟒正卧于奇草之中，吞噬那闪闪发光的草叶；吞噬数片后，便静静躺在奇草中修养！四保异常惊喜；想必那就是自己不远千里所要寻的奇草、灵精草了！碍于那蟒蛇躺在草丛之中，自己也不好唐突去采摘；只能等到蟒蛇游走后，自己才能动手！

四保坐于峭壁间，静静等候那蟒蛇离开！只见蟒蛇在吞噬奇草叶片后，不在片刻、竟从生鳞甲，腹伤恢复得完好无损……！他简直不敢相信自己的眼睛；天下竟有如此神奇之事！难怪那白圣人说；此灵精草乃属天之物！由此看来，真是一点不假！竟能在片刻之间将伤势恢复完好……！

见那巨蟒伤势恢复而游去；遂才高兴地跳进草丛，见得此草形状，竟和那巨雕筑巢草摸样一样！他自言自语叹道；“那巨雕可真是太浪费了吧！竟用这么珍贵的仙草做巢；难怪会引得受适才那受伤巨蟒前去拆巢！”他高兴地拔掉一株，亲吻道；“宝贝！你可让我找得好苦！我就将你送给二弟，但愿你真的能够解掉他体内之毒！”言毕，他又拔掉一珠又道；“这株是我送给三弟的，但愿他好人能够平安！”他连续拔掉数株，依次送给师父天冲、点因、聚和、兰青、小卓、慕伯伯……还有大唐皇帝李世民！因为全靠他相助自己才能在能在短短时间内，来到这武夷山！

正当他又要拔一株送给汤成时，天空轰隆一声巨响！奇怪，冬日惊雷！难道是因为自己心太厚而触动了上帝，因此才向我警告么？他即马跪拜道；“对不起……上帝！你就在送我最后一株……！因为我该送的人都送了，就唯有我自己还没有！”言毕，他即马又拔出一株，却料巨雷霹雳而下，正击中己身屁股；顿时着起火来！他即刻拍拍屁股之火，一骨碌溜出山顶，趴在峭壁上拍着胸膛道；“好险！上帝可真不够意思，差一点我屁股就没有了……！”

他下得山来，天色即黑，借着月光回到小镇客栈，要回马连夜返华山而去……！

郝东在宴后，即向桦王、祚德辞别；桦王好意留道；“此时天色渐黑，路滑难行！不如今夜留下，明晨再走也不迟！更何况今夜我们要斩俘将格格巴和柯武等，难道你就不愿留下来一观敌将在离世时之悲么？”

郝东叹问道；“难道桦王真想斩他三人么？”

桦王反问道；“我若不杀他们，难道还要放他们回去不成，岂不是放虎归山！”

郝东笑道；“桦王不必担心，依我之见，现在你正是用人之际，特别是像他们三人之类的猛将，除之可惜，何不留以己用？”

桦王愁道；“话虽如此，可他们忠于福王，岂愿跟从于我？”

郝东思量片刻，即笑道；“那既然如此，我在为你出出主意，招来三将归降如何？”

桦王大喜，遂与郝东、祚德等商议计策。

来到帐房内，桦王坐于正中，之下左右依次坐着，祚德、郝东、耶律智等；几勇士将格格巴三人带至，强迫跪于阶下！桦王指着格格巴三俘将冷道；“三位号称福王属下四大将军之一，今落我手，你们服不服？”

三俘将怒视着桦王；那使金锤俘将狠道；“哼！我们不服！要杀要剐，我完颜霸就随便你！”

桦王大怒道；“那好！既然你们想死，那我就成全你们；来人……；拿剑来……！今天我就在这帐房里亲弑你三人头颅！以壮军威！”一勇士递来长剑，桦王绕到三俘将身后；将剑架在完颜霸肩上冷问道；“怕吗？”

完颜霸临死不惧、喊道；“死有何惧！要杀就痛快点；我等着呢！”言毕遂闭上双眼。只闻剑风唆唆！扑嚓几声响！桦王砍掉了三俘将绳索道；“你们走吧！”

三武将大惊！这桦王是不是有毛病，竟这般轻易就放我等走！

耶律智柬道；“桦王，此事万万不可，他们三人乃属福王帐下虎将，就此放走，日后定会生患！”

一文臣王烁也柬道；“是啊桦王！福王他野心勃勃，为了战争，凡是有力壮士，通通都被抓去充军，使得我族人民苦不堪言，良田荒废、还要上缴粮税！现在以至民声鼎沸，怨声四起；若放他三人回去，岂不说我们下属将士不愿，相信我族百姓也更是不愿！请桦王你务必要三思……！”

桦王叹道；“各位就不必在相劝了，此生我最敬佩不贪生怕死的壮士！虽说我军不及福王之锐！但他三人忠肝义胆、此等贤将，我是敬佩有加！何能有心处治！所谓君无戏言，既然我以说出口，就没有收回之理，耶律将军，你就放他们走吧！”

耶律智无奈，只能从命！

格格巴等三俘将闻得桦王与二下属所言，自感桦王乃属明君之贤！不仅体谅下属，受百姓拥戴；可比福王日日美酒佳人、四处豪夺要正直得多！更可贵的是，他有一颗能容忍之心，是多少英雄豪杰所追逐的英明之主！所谓良擒择木而栖、贤臣择主而事，跟着福王虽能得美酒佳人快活，但却令百姓受难；为国之将，岂能安心！今遇桦王所感，实乃悔之得及！遂通通跪拜；完颜霸道；“桦王不愧是当世之明主，此恩我三人无以为报！福王对我三人虽好，但他不思社稷，令百姓民不聊生！为将者何能安心？今遇桦王英明神武，使我等大悔彻悟；若桦王不弃，我完颜霸甘愿弃暗投明，入你帐下，做一名小卒，为我族栗抹部落百姓作出应有贡献，以偿我之前所作过的一切罪过！”格格巴、柯武皆称对……！

桦王自是高兴不已，亲自扶起三位将军道；“快快请起……！三位能够归顺我祚桦，是我前生修来的福气！如今福王虽强盛，但我能得你三猛将相助，想必不久，就会将乌拉城再度夺回来，还我百姓平静生活……！”

三人拜谢道；“多谢桦王能够开恩，我三人愿誓死效忠、万死不辞……！”

祚德、郝东见三位猛将归顺，高兴不已！郝东敬佩道；“三位宁死不惧，实乃令我佩服！适才在阵地上的不敬，还请你们原谅！”

完颜霸还礼道；“哪里……！阁下武艺高强，应是我等佩服才是，败于你之下，实乃让我等是心服口服！若不因你将我等俘获，今昔我三人又怎能感知桦王这英明之主呢？所以我等还要感谢你才是！”

郝东笑道；“好……！三位将军能够弃暗投明，为解百姓之苦而放弃享乐荣华，可想你三人的为民之心，当日月可鉴！桦王得你此等忠义良将相助，相信日后，定会一统你族，开辟万事基业的！”

完颜霸问道；“但愿如此吧！我败于你手，却还不知壮士大名？”

郝东介绍完毕后，完颜霸大惊问道；你是大闹长乐门的异肤三兄郝东？“

郝东疑问笑道；”在下正是，不知完颜兄你是如何知道此事的？“

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三十八章）洛阳逢旧人

（三十八）

完颜霸有礼道；“郝兄你有所不知，在你三兄大闹长乐门时，我正在大唐长安城寻名医治伤！唐门人多势重、又擅长使毒，你三兄以寡敌众，竟能将势力强大的唐门逐出长安城，实乃令我钦佩不已！是我有眼不识泰山，能败于你手，是我最大的幸运！”

郝东谦虚道；“哪里……！完颜兄过讲了！”

桦王、祚德等人闻得郝东来历竟如此之大时，个个惊诧不已！完颜霸又相问道；“郝兄你盛名远著，不知你到此处是因何事而来？”

郝东如实相告；完颜霸闻后感叹道；“唐门卑鄙阴险，在下是早有所闻！也不知你二哥之父慕公可好？”

皆众一听，原来郝东是与大唐名将慕南天之子结拜，欲对郝东更加敬重！郝东着实相告道；“虽说慕伯伯以辞去官职，但他在江湖上任享有威望！由唐门生患，正派之士所求，现在慕伯伯以联合部分江湖正派之众，为保华山派不被唐门攻破，而在华山上；令唐门无机可趁！”

众人闻之，大为感叹！真想不到这慕将军还有当年之霸气！完颜霸感叹道；“原是这样；慕将军乃是我最敬重的大唐将军之一，想必中原武林有他相助，唐门阴谋定会难以得逞！”

桦王也道；“原来郝壮士是与慕公之子慕世南结拜！你为他不远千里到此寻天池参，此等兄弟情谊，实令我感叹不已！如今我多添三猛将，乃全都拜你所赐！我可真是不知做何感激！”

郝东有礼道；“桦王你不必如此，三猛将归顺，乃属天意！也是你族栗末部落从此迈向强盛的基石！相信他们三猛将定不会一负天恩，为你们整个部落而甘洒热血的！”

桦王高兴不已，遂大摆酒宴祝贺！郝东因思大哥、二哥心切，而独自出得营外。小祚荣跑来，扭着郝东夸道；“郝叔叔，你武艺高强，今天多亏有了你，才将他们四贼将制服！”

郝东抚摩小祚荣的脑袋笑道；“其实他们不是什么贼将，他们只是各为其主而已！乃是忠良之士矣！无论他们各忠其谁，我们都应怀钦佩之情看待他们！”

小祚荣点头道；“恩！郝叔叔说得及是，正所谓千军易得，良将难求嘛！郝叔叔，你就是那难得的良将，可不可以不走啊？”

郝东心想，这么小的孩子就懂得这个道理，真是难得！遂呵呵道；“没想到你小小年纪也懂得珍惜人才啊！可惜叔叔可不是什么将才，只是一介武夫而已！”

祚荣翘着嘴皮道；“不，郝叔叔就是我心中最好的大将咧！我知道，有很多事情等着你去做，但我真心的希望有那么一天，郝叔叔你能够返回来，做我们部族的大将军呢！”

郝东笑道；“那好啊！如果有机会，我是说如果啊……！将所有事情办完了，我定会再来这里的！”

祚荣高兴道；“那好！郝叔叔说话算话！”

郝东点头。小祚荣又道；“郝叔叔你的棍法好生厉害，可不可以教教我啊？”

郝东心想，这可是祚荣第二次求自己教他棍法了，自己可不要在小孩面前失言！遂笑道；“那好吧！叔叔我马上就教你！”

这小祚荣聪明至及，不仅对郝东所授之术一点即懂，更是对其招式一学便会！片刻许，便可打出一套完整的少林棍法！郝东自是欣喜万分！但他哪里知道，在数十年后，这小祚荣长大成人，便是用此棍法打得天下，一统族栗抹部落，建立了渤海国！

次日一早，郝东即来辞别桦王、祚德，与其众将士返途中原！耶律智受命捧出两支参来相送郝东；这参装在一个精致的玉盒中，郝东接过玉盒打开一瞧，其参晶莹剔透、其内青丝清晰可见！他谢道；“真不愧是人参中的级品，可比一般参要显珍贵得多！多谢桦王相送，这下我二哥有救了！”

桦王笑道；“郝壮士你不必致谢，你为我族作了这么多事，相赠两支天池参乃是礼薄非厚！这里还有两百两黄金，就算是我部落为感激你而为你相送的盘缠吧！请你务必收下。”

郝东推道；“桦王不可，你部族现正是招兵买马之时，这黄金你还是留着招兵买马吧！我一个江湖中人，随身带上这么多黄金有所不便！你还是收回去吧！”

桦王再三恳求其收下，郝东始是不愿！桦王感慨道；“既然郝壮士执意不收，那我也不好强求！只是此别也不知到何时才能够再聚！若郝壮士此返大唐有所不顺的话，那大可重返我部落，我封你为大将军，掌管我军中一切大小事务！不知你意下如何？”

郝东心想，做将军那要懂得用兵之法，自己一个江湖浪子，那敢担此重任！但为不负桦王好意遂有礼道；“多谢桦王赏识！若有机会，我定不会辜负桦王你的一片好意的！”

桦王点头；完颜霸笑道；“那好！我等三人昨败于你手，还未来得及再与你切磋切磋！而你就要走了，那我三人也只好等到下次你再归来，才与你好好切磋切磋！”

郝东爽答应；与众道别完毕后而上路！祚德、格格巴亲率人马送郝东至白山小城！

由世南之毒，越发严重！终日不能起床！点因、汤成在洛阳城外以等候四保、郝东消息以有四五日之久！此时世南以入睡，点因、兰青、小卓终日在床前伺候！点因徘徊叹道；“四保、郝公子去了多日，也不知到寻到解药没有？看见世南现在终日躺在床上，我好生担心！”

兰青安慰道；“郝公子他们去了以有七八日，相信此时定以找到解药而在返回的途中！慕公子他自会没事的！你就放心吧小姐！”

点因坐下叹道；“我怎么能够放心得下呢？总之二哥他一天没好，我每天都会提心吊胆！”

兰青叹道；“我都不知道该怎么说你才好，你这不是忌人忧天么……？”

此刻世南醒来；小卓高兴叫道；“大哥哥醒啦……！”

点因来到床前问候！世南问道；“现在是什么时候了？”

点因道；“已经是中午！你睡了好久！”

世南又问道；“那汤兄呢？”

点因正待回答，汤成却忽然到来，还带来二位侠士！高兴地道；“我在这里！你看看我给你带谁来了！”

世南一见，正是杨盛和一位不知名之士，见他身着虽不华丽，却有一副威武之貌！想必定有一番身手！世南翻身坐于床头施礼叫道；“是杨伯父，你怎么会……！”言语未毕，杨盛止道；“贤侄不必拘礼！你有伤在身，不便起床，就好好躺着吧！”

世南问道；“杨伯父，你不是已经回南剑山庄了吗！怎么却还在此处出现？”

杨盛叹道；“还不是因为我们返程的路不顺，误入潼关瘟疫区，现在夫人身染疫流，以命在旦夕！”

原是这样，世南又问道；“那不知杨伯母她人呢？”

杨盛感伤道；“夫人她现在还在疫情区，因身染疫流而不便外出！所以就由可凡照料着！真没有想到，我杨盛一家在这华山之行，竟是如此悲惨！这老天可真是没情义啊！”说来，他泪水长流！

世南深感杨伯父此时所处的家庭巨变情节，因为自己也和他一样，感受了亲人痛别离，家庭分散之苦！遂安慰道；“杨伯父不必沮丧，伯母她吉人自有天象！定能安然度过此劫的！也不知道杨伯父你是怎样找到此地的？”

杨盛拭去泪水叹道；“自从夫人染上疫流后，我就一直在疫情区照顾着她！直到前几日，我得知慕兄以被唐门所困华山，而你又中唐门之毒，去到了汤家堡，我闻此消息后，即赶往汤家堡想与你一同设法营救慕兄，却料汤家堡也被唐门攻陷！我在潼关四处打探，才得知你们一行已经到了洛阳；于是我就来到了洛阳，幸得遇上了颜帮主；在他的帮助下，我才能找到此地！”言毕遂将那位身着失华丽，却有一副威武之貌者介绍给世南认识！

世南闻此，好生感叹！杨可欣遇害、杨伯母又身染疫流，杨伯父却依旧不顾己家事，前来相助我营救其父！实乃令自己感动！又见那颜帮主，威武不凡、仗义有为，遂有理回复杨盛道；“原来是这样，这颜帮主该不就是号称为江湖第一大帮的丐帮帮主颜正卿、颜帮主吧？”杨盛点头。

颜正卿还礼大笑道；“过讲了……！早闻慕少侠英勇不凡，虽刚入江湖，却有大闹长乐门之荣、和在汤家堡大败唐门近千余众之誉！实乃令我钦佩不已！”

世南笑道；“哪里……！颜前辈武艺高强，江湖中是无人不知无人不晓；你就不必笑话我了！要不然我怎么会如此轻易地中得唐门之毒，落到现在这种地步呢！”

颜正卿点头笑道；“慕少侠是因身受重伤，才中得唐门之毒的！不然唐门又怎么会轻易得逞？如今江湖多劫，我颜正卿甘愿与慕少侠一道为匡扶正义而与唐门斗争到底！”

世南见颜帮主自愿相助于己，实在感动而拱手道；“颜前辈你正义凛然，完辈佩服不已！有你丐帮顶力相助，我慕世南实在感激不尽！只是我现在身中巨毒，恐其连累了你！更何况唐门现在又有我兄世豪相助，此乃是猛虎添翼啊！”

颜正卿笑道；“慕少侠差矣！你虽有中毒在身，却还能以少胜多，大败孟龙之壮举；如今江湖谁不乐道！世豪连手唐门虽厉害，但只要我们正派之众齐心协力，相信定能阻止这场武林浩劫救出慕公的！”

世南见颜前辈心意以决，遂感慨道；“太好了！虽然家父与众大派掌门被困，正是需要相助之时，相信有你颜前辈挺身相助，定能还我整个武林的一片安宁的！”

颜正卿笑道；“过讲了……！身为正派之士，为匡扶正义，理应誓不容辞，更何况慕公是为了相助我正派之众才有此劫的，此等恩情我正派之众何能相忘！如今慕公等人有难，我们又岂能袖手旁观！慕少侠你中毒在身，唯今之计就是要好好的修心养伤！等驱除体内之毒后，才做打算吧？”

世南点头答应。杨盛叹道；“真没想到我所看好的慕世豪会是这种人！实乃令我失望矣！难怪小女在生时不愿与他相交，原来是她早已看出世豪之心，所以才有此拒绝！”

兰青道；“其实杨伯父你有所不知，杨小姐她被害之事，就是世豪与郭森所为；起初我们也不知道，在前几日他假扮华山弟子在攻打汤家堡之时，是他亲口承认的！”

杨盛闻后大惊！是他；难道是因为小女不愿他俩的婚事，适才下手害了我可欣的么？

兰青叹道；“不是这样，是因为他与郭森想要加害世南，好让你和世南产生误会才出此下策的！”

杨盛悲痛道；“原来是这样！我可怜的小女，竟做了他们加害世南贤侄的牺牲品！真是可恨，还在我面前装做好人，欺骗我对他的同情！如今真相大白，慕世豪；我杨盛与你势不两立！”

兰青又叹道；“还不只是这样，就连慕伯母被害，也系他与郭森失手所至！反而说是我们世南所为，才导致慕伯伯与世南断绝了父子关系……！”

皆众大惊！“弑己亲母来陷害自己兄弟，何等恶毒……、天良伤尽、天理难容！”杨盛愤啧道；

世南长叹道；“既然事以至此，相信他定然还是不会放过我，所以总会有一天，他们就会找到此处，所以我们得加强防范才是！”

汤成道；“这个就请世南兄放心吧！我早就准备妥当了……！”

再说世豪以打听到世南一行以去得洛阳。遂连夜点起唐门数百弟子，向洛阳赶去……。行至潼关，天色方亮。被汤家堡属下兄弟打探到；却料那汤家堡兄弟当中有位聪明机智的少年，名叫汤卫；他见世豪一伙冲冲通过潼关，遂在前面的三岔路口处立有一牌；上面写到，此大道沿途有瘟疫蔓延，来者请走小道……！

世豪见牌上所示遂问一唐门弟子道；“我们从小道去洛阳大概需要多少时辰？”

那弟子道；“大道好走，但有瘟疫，小道虽崎岖，但路途较近，若快马加鞭的话，两三日便可到达；”

世豪心想，既然是两三日，也算是耽搁不了多久；遂先领数十人快马加鞭向小路而奔去，余下多数步行跟近。

汤卫等汤家暴兄弟见世豪远去，遂及马摘掉告示牌，跨上快马走大路，冲冲赶往洛阳报信……！

却说聚和公主回到皇宫，整日不乐、度日如年！遂问丫鬟小喜道；“这郝公子去了也有个**日，你说此时他返程了没有？”

小喜不厌烦地笑道；“哎呀公主，你每天都问这事几偏，你不嫌烦，我还嫌烦呢！人家说，一日不见如隔三秋；你与郝公子**日不见，似隔三十年！三十年呐……！要是我早就把他给望了！”

聚和翘着嘴皮骂道；“臭丫头，又跟我顶嘴！谁说我在想他，我只是想他们到底能不能够在半月之内赶回来！”

小喜反问而笑道；“是吗公主？你以为这样就能够哄得到我？你对他的心，我早就从你的眼神当中看出来了！郝公子他人帅、对你又好，的确是那种人见人爱的类型，难怪公主身为金枝玉叶，也难免会被他所迷惑……！”

聚和红着脸笑道；“我看你翅膀是越长越硬了，我是想他又怎么着，我才不怕你笑话我呢……！”

小喜笑道；好……！我笑你总可以了吧！这皇宫犹如天牢一般，若不说说笑话来打发时间，助增气氛，相信我们定会被闷死！

聚和托着下巴叹道；“也对！不知这种生活我们还要过多久？”言此，却被苏妃闻得；她正有事要找聚和，却见她与丫鬟小喜闲闷闲聊，遂问道；“怎么了，难道还对那宫外的花花世界念念不望？”

聚和点头恩了一声！

苏妃慈祥地笑道；“真没有想到我这公主啊，都已经是谈婚论嫁的人了，还是如此贪玩！看还有哪位王孙公子敢娶你呢！”

聚和娇道；“不娶就不娶，反正我也不想嫁！”

苏妃笑道；“那你是想陪我到终老了？”

聚和点头道；“恩！娘如此疼爱女儿，女儿才不想离你而去呢！”

苏妃笑道；“好啦……！瞧你这张油腔滑调的嘴，我又怎能说得过你！总之啊，男大当婚，女大当嫁，这是人之常情，又岂能容你说不想嫁就不嫁之理？”

聚和翘着嘴唇转换话题道；“是……是……是……！娘说得是！也不知道你和父皇终年在这与世隔绝的皇宫里，是如何度过的？”

苏妃道；“还能怎么过，你自己去问你父皇啊？”

聚和哪里敢去相问！苏妃见她一幅无奈摸样；遂道；“好啦……！你们还不赶快去收拾行李，”

聚和闻此惊问道；“收拾行李干嘛？难不成你要恩准我出皇宫吧？”

苏妃道；“不是我恩准，而是你父皇特地恩准要你我，还有程将军、魏大人一道去潼关治理瘟疫去；也好让你看看所谓民间疾苦！从而打消一心想要出皇宫的念头！”

聚和闻此，心想；民间疾苦自己早就体会过了，这潼关可离华山不远，说不定还能时早与郝公子见面呢！她是无比惊喜！高兴地道；“那真是太好了，赈灾可是我的拿手好戏！走小喜，我们赶快收拾行李去……！”

苏妃见见聚和乐得如此得意忘形，遂微笑摇头而去……！

两日后，汤卫飞马兼程以将慕世豪向洛阳城进发之事报之汤成；汤成闻得汤卫用计将慕世豪等人引向了瘟疫区，一时大喜，遂一番称赞！

傍晚时分，世豪等唐门弟子才抵达洛阳，由沿途遇瘟疫传染，原本数百人马以折去近半！世豪一想起此事，怒火便从心底而起，一边走一边抱怨道；“他***，也不知是哪个该死的给我们换了路标，让我们误入瘟疫区！若不是因此事耽搁，相信我们早就到达这洛阳城了！更让人可恨的是，竟害我折去了一半人马！要是让我知道他是谁的话，我定会拔了他的皮不可！”

一唐门弟子名叫张生的道；“盟主说得及是，想必那害我们之人定是汤家堡所安插在潼关一带的眼线，说不定慕世南他们现在已经知道我们以到达洛阳；对我们定有一些防备！”

世豪点头道；“恩，防备到是小事，怕只怕他们跟我们玩起猫捉老鼠，离开洛阳而又去到它处！这样不是让我们更难找么？”

张生点头问道；“对，只是这洛阳城这么大，我们又怎样才能寻找得到那慕世南的藏身之处？”

世豪琢磨道；“从此时起，你们分头去寻，若有半点消息或可疑人物，就及马给我汇报上来，我就不信找不到他！另外在派两队人马，各去南北要道，凡见一白一黑之人经过，遂格杀勿论！”

张生令命而吩咐众人而去。

慕世毫到达洛阳城，早有丐帮弟子得到消息而报上前来。颜正卿、扬盛、汤成早早做好了防备；

世南以昏迷多时；点因托文醒请来大夫诊治。那大夫摇头叹道；“这慕少侠现在已经是毒气攻心，若在两日内得不到解药的话，也只能听天由命了！”

点因闻此，悲伤地道；“还有两天，也不知道郝公子与四保是否能够赶得回来？苍天有眼，就请你保佑郝公子和四保大哥吧！希望他两能够尽快而顺利返回！只要能救回世南，就算是要我死，我也心甘情愿”

小卓安慰道；“放心吧点因姐姐，大哥哥那么喜欢你，他是不会舍你而去的！”

这夜风高，月色透着流云时隐时现；兰青抱着小卓回入睡。点因坐于世南床头，望着世南那张憔悴青面脸颊心想，若世南就这样长睡不起，自己又岂有憧憬长存于世，她泪光闪闪，握住世南之手岂想松开！因连续几日照顾世南而未能合眼，渐渐地趴在床头而熟睡过去……！

世南从昏迷中朦朦醒来；发现点因静静地熟睡在自己身旁！他挣扎身躯，坐躺在床头，双手紧握点因细细纤手、望着那张沉睡脸颊，心中感慨万分，自己中毒这些日子以来，多亏点因在身边日夜照顾自己，见她睡得如此之香，自己也不忍打扰她；就这样稍无声息的默默注视着她！

直到清晨，洛河渔夫出船，身背斗笠，站于船头、撑起小舟飞快而歌唱道；“清请洛河微波起，水映青山风难移！渔歌好生有趣，世南听得入神；当那渔夫唱到、要问山水情何深？打来比目方知谜！”

此时点因惊醒！发现世南紧握自己双手，正默默注视着自己睡姿！一时腼碘地问道；“你醒啦……！”

世南嘘道；“不要着声，你听……！”

点因听得那渔夫所唱之歌，感叹地道；“这渔歌好生特别！”

世南笑道；“是啊！与其说它是一首渔歌，还不如说它是一首情歌！”

点因点头叹道；“是啊！好个水映青山风难移！要问这山水情有多深，打来比目鱼问问不就知道了！”

世南笑道；“我就是那青山，你就是这绿水；”

点因微笑问道；“那谁是那渔夫，谁又是那比目鱼呢？”二人说到此，相对而笑！点因起身打开窗户，望着那远去的渔舟，一丝清风入来；她自叹道；“如果真有青山常在、绿水常绿那该多好……！”

世南微微叹道；“放心吧！青山雄壮挺拔，哪有那般容易倒下！”

点因道；“但愿如此！”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第三十九章）蠢驴戏人欢

（三十九）

午后，四保以至百林关，此处距洛阳城还有百余里程。赶路虽是要紧，但他也不望练习师父所授的日月心法！大路是直通洛阳城的官道，是此段驿马常跑之地，骑在驿马上不用拉缰绳，驿马也是不会走错的！就这样四保一面骑马、一面修炼内功！这百林关之地因林茂而得名，方圆数十里寥无人烟，虽是官道路大，过往行人依旧稀少；四保驿马翻过一土凹，忽见前方路段有尘烟滚滚；他大为惊诧！路上并无行人、大风，怎的会起烟尘？难道是贼盗么，他当下有所防备！行至烟尘处，忽数张大网铺天而下；纵是飞鸟也难逃被网厄运！何况是四保一个大活人！当即便被收入网中……！

约莫四五贼人把持网绳，借住树干之力，将网中四保拉到半空。驿马见乱而奔走……！

四保心想，没有驿马自己怎能在期限内返回华山？遂慌张叫道；“我的马……！我的驿马……！你们这等兔崽子，还不快还我马来！”

一为首者名叫田亥，是此处山寨大王；他领着数人出得林来，哈哈大笑讥讽道；“这不是大闹长乐门的黑鬼么？想不到竟是如此轻易地就落我手！”

四保大怒骂道；“你是谁，还不快放你爷爷下去！”

田亥望着四保冷笑道；“放你下来……，你门都没有！告诉你黑鬼，我今天就是要取你人头，好拿去唐门领取五千银两赏钱呢！”

四保心想，原来是为唐门办事的；想不到自己性命还值五千两！见自己被网所困，网绳有指母般大小，己身又无利刃，纵自己有力量千斤，也不可能挣脱绳索逃出！难道自己今日真要葬身于此么？遂脱口骂道；“你他***阴险之辈，有种的你放了我，咱们单挑！”

田亥冷笑道；“死到临头，哪来那么多要求？别以为我会上你的当，请拿命来吧！”言毕遂拈共搭箭，瞄准四保胸膛；

四保望着那锋亮的箭头，一时惊叹！自己死而无畏，可二弟之命岂不也要跟着白白搭上么！可怜自己千般万苦寻得灵精草，可还没有交到二弟手中，却就要葬身于此处了！只见那利箭离弦，“唆”地飞向自己胸膛！他无法闪躲，只能使劲挣扎；此时有风突起，将悬在空中的四保吹偏，利箭竟射中网绳，大网顿时破了个窟窿！

四保大喜，天助我也！遂跳出窟窿……；

众贼人见此，及马逃得无影无踪！四保大步赶上那大王田亥；为过数招，便将其擒于跨下冷道；“想要我命，你胆子不小！”

田亥吓得直哆嗦，告饶道；“黑大侠请饶命，我只是一时见钱眼开，才向你做出这般无理之事的，我敢向你保证，下次我绝对不敢了……！”

四保见此人如此贪生怕死，遂狠狠一脚将其踢得过人仰马翻。怒道；“哼！我平生最讨厌贪生怕死之辈，若不是因我有急事在身，我定会留下来，折磨你生不如死！还不快给我滚……！”

田亥闻此，遂仓皇而逃……！

四保失马，只能步行去洛阳城买马，从此处到洛阳少说也有上百于里程，若步行，岂不又要耽搁一天行程！他万分焦急，忽见前方有一老夫，赶着驴、驮着柴担而来；四保施礼道；“老人家，这驴子你卖给我，你出个价吧！”

那老夫摇头道；“不卖……！不卖……！”

四保又道；“那我用高价给你买下，你看如何？”

那老头还是不从。四保再三劝说，可那老头性倔，丝毫不动卖驴之心！四保大怒；遂强行拆下毛驴背上柴担，跨上毛驴；

那老者急忙拉扯；四保道；“老人家，我真有急事要去洛阳，你就不要在执意了……！”言毕，从怀中掏出一张面值三十两票交给那老夫又道；“好了老人家，你将这个拿着，算我吃亏，谢谢你的驴啊……！”言毕，骑着驴而去。

那老者接过银票抱怨道；“什么人嘛！不卖强卖……，天下哪有这般道理……！”

四保骑着毛驴，枉以为这家伙能够跑快，却没料这蠢东西性脾，一路慢遥慢走！可把他急得瞪眼邹眉。苦苦地哀求道；“毛驴啊毛驴，你就不能在跑快一点吗？”

毛驴抖抖耳朵，哪在乎他之言；四保怒骂道；“你这个死驴、瘟驴、臭驴子！看来你是不见棺材不掉泪；”言毕甩起手掌在毛驴屁股上狠狠抽了几下，那毛驴疯狂似的直往前冲！四保高兴道；“这就对了嘛！你要是早向这样前行，就不会挨打了么！”

那驴子没跑多远，可又放慢了步伐，四保无奈，又猛地拍打毛驴屁股；就这样一路走、一路打；行得三十余里，四保以拍得两手发软；而那驴子也以是精疲力尽；索性站在路旁不走！他气得又打又踢，可那毛驴依旧赖在路边！四保大怒道；“你个死毛驴，看我下来非得好好整治你一番！”

当四保下得毛驴，却料那毛驴竟一溜烟地跑了！四保扯开嗓门大骂道；“呵！你驮着我不走，我一下来你就跑了，快给我停下……！”他向毛驴追去。

毛驴见四保疯狂地追来，犹如贼人遇到官兵般地拼命逃命！就这样，他又追驴追了数十里路程，累得他是上气不接下气！前方有一茶寮，有几丐帮弟子正在此等候四保。只见一黑人追着毛驴而来，直至茶寮外；他停下脚步，气揣吁吁地骂道；“你这条死驴好生可恶！待我追到你，我定宰了你不可！”

那毛驴见四保停下脚步，即也跟着停下脚步，在路旁竟悠闲地啃起草来！几丐帮弟子见这黑人追赶毛驴，哪像是威震武林、大闹长乐门的英雄四保！一弟子问头儿道；“阎堂主，你看那位追赶毛驴的黑人是否是四保大侠？”

阎堂主审视一片又一片摇头道；“不像是，四保大侠英武盖世，岂有像他这般狼狈？”

那弟子疑惑道；“要不咱去问问？”

阎堂主止道；“这样不可，我们在此等候四保大侠乃是属秘密行动，千万不可走漏风声，以免影起唐门警觉！”

那弟子点头称是！四保见那毛驴也停住了脚步，啃着青草，一时抱怨道；“这毛驴竟这般玩弄我……”言刚毕，只见前方走来数十名黑衣大汉；个个手提刀剑向四保逼近！

四保料知来者不善，见他们个个手持利刃、气势逼人，想必都有一番身手！他暗自琢磨，难道他们也是唐门派来取自己人头的么？正琢磨间，那十余人以将自己围在正中！四保冷问道；“你们这是何意？”

那为首者名叫何人及，其名听来似有一番霸气，但不知其人真如其名一样无人能及！他双目放杀光冷道；“你就是大闹长乐门的四保吧？”

四保直道；“大丈夫行不改名、坐不改姓！我就是四保，你们想怎样？”

何人及冷笑道；“我就要你人头，”

四保双目一瞪道；“那就竟管来试一试！”

何人及单手一挥，皆众纷纷向四保袭来；四保左扯又挡，却料对方攻防有序，很难从围困中得出！

再旁丐帮弟子大惊；原来那黑人可真是四保大侠！见他被围困，一弟子问道；“阎堂主，我们是否可以出手相助？”

阎堂主惊道；“先别急着出手，那伙人个个武艺不凡、攻防有序，看样子他们就是威震武林的杀手之一中原十二寒！以我们的武艺，岂是他们对手？”

众丐帮弟子大惊；这中原十二寒可是江湖一流杀手，不知道有多少武艺高强之士都葬身在他们十二人手中！见四保在刀光剑影中左闪右躲，众人万分焦急！照此下去，他定会精疲力尽而被害！

四保见他们逼己甚紧，遂大怒道；“岂有此理！老虎不发威，还当我是病猫么？”即使出日月神功与自己天生神力合二为一，刹间便击伤两三人！他一时吃惊！想不到这日月神功与己神力结合，竟有这般厉害！众丐帮弟子见四保好生了得，暗暗至心底佩服不已！

何人及见四保身手被激发，遂改变进攻战术；前后夹攻、左右撤挡！左右夹攻、前后撤挡！配合得毫无漏洞可寻！四保攻防被压制，心想，他们如此精密配合，定是受过多年训练，看那何人及刀法虽是一流，若不是因其他伙众在旁干扰，自己又岂能被这般压制！正犯难怎样脱身时，却料那蠢驴在此时竟冲进人群，四保一跃上得驴身；那驴子驮着四保，飞一般地冲出人群；

中原十二寒追赶而来。四保见这蠢驴是又惊有喜！勒住缰绳，冲着中原十二寒挖苦道；“各位身手一般，只会以多欺少！正合我练功之意！若不是因我有急事在身，我定不会放弃这次练功的绝佳机会！倘若各位不服，就请你们上华山来吧，到时咱们才好好较量较量……！”言毕，赶路而去。

阎堂主见四保骑着驴而去，遂率众追赶！

中原十二寒追赶了数里路程，却总是追不上那毛驴！方才放弃追赶念头而抱怨道；“这是什么毛驴，竟跑得比马还快……！”

四保骑着毛驴一路得意洋洋，却料这毛驴又开始玩起脾性来！竟站着不走。四保苦苦哀求；可毛驴依旧不动！中原十二寒见那毛驴竟停了下来，四保正哀求毛驴前行。遂大喜道；“这下我看你还往哪里跑！”便又令众向前追来。刚近毛驴身，可毛驴一溜烟驮着四保又往前冲！中原十二寒又追了数里，纷纷累得满头大汗而止步！却见那毛驴又停住了；何人及心想，难道那毛驴也已经是精疲力尽了么？遂又令众追来，毛驴依旧又奔；就这样，反复数次！渐渐地四保发现一规律，原来这毛驴是要在有人追的情况下，它才能飞奔！遂得意洋洋地冲着中原十二寒笑道；“来啊……！来追我啊……！”

何人及累得是两腿发软！瘫坐在地上上气不接下气地道；“不追了……！咱们……不不追了……！”

清晨，天色阴沉雪花点点！世南毒性发作，惊梦而醒！点因见情势危及，及时拎来湿布巾为他擦拭额头汗珠！世南难受，恐难度过此一阵矣！他一把抓住点因手，拌着艰难呼吸、一股热血“噗”地喷出！

点因大惊！“血……！世南！你不要吓唬我……！”

世南瞪圆双目，似是很难咽回最后一气而昏迷过去……！

点因脸色苍白，心疼拌着焦虑、逐得心情乱如麻！

兰青到来，用手感触世南气息，松口气道；“小姐！慕公子他只是昏过去而已！我及马前去找大夫。”

点因点头应允。兰青离去；颜正卿、杨盛、汤成闻讯，慌张赶来，一见此情心慌不已！杨盛道；“这该如何是好？现在慕世豪等唐门弟子以在洛阳城内大肆寻找世南下落，世南现在这样，叫我们该如何与慕世豪相对！”

点因知道慕世豪之锐，唯有世南才能够与他匹敌，眼下杨伯伯心中气势以被世南倒下而削弱，得先助增他的气势，稳住此局才是！遂道；“杨伯伯不必担心，我们有洛河天险，若慕世豪胆敢放马过来，我们便可让弓箭手将他们射回！相信他们定不会冒然行动的！”

杨盛叹道；“话虽如此，可慕世豪武艺高强，单凭这几十名汤家堡弓箭手是难以射住他的！以我之见，还不如时早撤走此地？”

点因道；“杨伯伯话虽有理，但我们在此处是为等候四保和郝公子，若此时撤走，我们虽逃过一劫，那世南性命岂不又危险一分？”

杨盛道；“这我也想过，但在强敌当前，若我们不时早撤离的话，岂不要全都葬身于此？”

汤成知道，杨盛小视自己弓箭手是因为他还不了解自己弓箭手威力！为大局作想，难免会有撤走想法。遂道；“杨庄主所言虽是有理，但就算慕世毫等众攻破洛河天险，我们也是有足够时间再撤走的！依我之见，不如我们先守住洛河，倘若洛河失守，我们再撤走也不迟？”

颜正卿点头道；“好！我赞成汤堡主意见！”

杨盛寻思许久，方才允许道；“那好吧！既然这样，我们再做做强力部署？”各位点头。

却说世豪经探子汇报，以知世南就隐于洛河对岸；遂点齐人马；来到洛河岸边，寻来几只小船，令众渡河！

众唐门弟子跳上小船，刚划至河中央，却遇箭弩齐发；射死射伤数人！余众不敢冒险前进，统统退将下来！

世豪大惊！又令众找来些草人，扎在船中。众弟子隐于草人之后，再向对岸攻去！

汤成、杨盛、颜正卿在对岸观望，只见唐门弟子船身飞快，弓箭射于草人身，唐门弟子毫发无损！汤成大惊！遂令众弓箭手用火箭攻之；刹那间，各船头然起熊熊火势！各唐门弟子急忙探头从河中舀水灭之。却被汤家堡弓箭手一一射中脑袋而亡！众弟子一见此情均不敢取水，见身上起火，遂跳进河中，却被活活淹死！

杨盛见如此神射手，一时佩服叫绝！

世豪见自己人损伤无数，一时大怒；遂亲自驾船而往！却奈自己出身北方，从未尝试过水战，而被乱箭射回；心中琢磨，虽说对方弓箭手厉害，但到夜时，我看他们还能怎样发挥……！遂令众退回住处，待深夜才去进攻。

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第四十章）伊州设伏记

（四十）

四保骑着毛驴，慢悠悠地走了一夜，终于到了洛阳城；他忙于打探驿站之地；却料阎堂主领几丐帮弟子赶到，遂叫道；“四保大侠且慢……！”

四保止步，一见是数名乞丐；心中琢磨，我们素不相识，不知他们是如何知道自己姓名的？遂问其何事？

阎堂主施礼道；“四保大侠可让我等一路好追！若不是因你驴子走得慢，那我等又岂能追得上你！其实我们是想给你稍个信，现在你二弟慕大侠就在这洛阳城，特地让我等前来拦住你的！好让你前去与他汇合？”

四保心想，二弟若真是在此处，岂不是更好！但转念又想，一路走来，经历劫难数此，见这几乞丐，何能轻易相信他等之言；说不定他们又是唐门派来要自己人头的杀手遂冷问道；“哼！二弟有伤在身，又岂能来这遥遥洛阳城？别以为我会相信你等之言，而耽搁了回程时间；”言毕即转身上路。

阎堂主急叫住道；“四保大侠别急着走……！慕大侠他是因为汤家堡以被唐门攻破才撤离，而到了这洛阳城，现在他以是毒沁心髓，正等你寻得的解药解救！你若不相信我之言而赶回汤家堡的话，那岂不是更耽误了解救行程？”

四保止步，这乞丐言之甚是；虽然自己不敢确定他之言属实，但也不能保证此消息属假！反正自己现在就在这洛阳城，跟那帮乞丐前去看看，也耽误不了太多时程，倘若是他们在玩弄自己，自己定会拎了他们脑袋不成！遂问道；“那不知你们是否是丐棒弟子？”

阎堂主道；“当然是！颜正卿颜帮主你总听说过嘛！我等前来是授他所令，还有汤成、杨盛要求；所以才势必拦下你，跟你说出实情！”

四保心想，杨盛杨庄主不是已经回一品庄了么？怎地也在此！遂又疑惑问道；

阎堂主见四保依旧未相信自己遂叹道；“此事说来话长，如果我有半句谎言，你可以即刻杀了我！”

四保琢磨。他说的有理，遂与阎堂主同往。天色渐暗；四保随阎堂主渡船上得洛河对岸，有人早以通报汤成、杨盛、颜正卿；三人亲来相迎！

四保一见到汤成，方才放心下来！遂抱拳问道；“汤兄，不知我二弟现在可好？”

汤成回礼叹道；“世南兄他现在以昏迷数时，危在旦夕……！你可终于回来了，世南兄他可有救了！”

四保叹问道；“那我三弟回来没有？”

汤成摇头道；“现在还没有郝少侠的消息。”

四保长叹道；“也不知三弟现在怎样，是否以在回程的途中？”

汤成安慰道；“至今你们去了数十日，既有快马飞驰，相信此时他定离这洛阳城不远！”

四保点头道；“但愿如此吧！那你即派人前去拦住他！”

汤成有理笑道；“放心吧！我早就派人前去了！”

四保点头，杨盛前来招呼道；“四保少侠，别来无恙啊！”

夜色模糊，四保注意一瞧，此人正是杨盛杨庄主；即施礼道；“原是杨伯伯；请恕这夜色朦朦，我未能将你认清楚！”

杨盛还礼笑道；“四保少侠不必如此，只是失误而已！”

四保问道；“杨伯伯不是以回杭州了么？怎么会在此处出现？”

杨盛叹道；“此事说来话长，如今正正是大敌当前，四保少侠你赶回得可真是及时！”

四保疑惑道；“难道是唐门以追到这洛河来了么？”

杨盛点头道；“对，或许他们今夜就会来进攻此处的！”

四保惊道；“哼！他们可真是卑鄙，难道非要斩尽杀绝么？无论如何我们也要挺到三弟回来再说！”

杨盛点头，四保又见与杨盛一道前来的颜帮主，虽衣冠不华，却气宇轩杨，威武不凡！琢磨，难道此人就是丐帮帮主？只见阎堂主上前请礼叫道；“帮主，”四保方才断定此人就是丐帮帮主。遂施礼道；“原来前辈就是丐帮帮主颜正卿！久闻大名、如雷贯耳！”

颜正卿还礼大笑道；“哪有……哪有！四保少侠，年纪青青，就有如此成就，真是我当年所不及啊！”

四保笑道；“哪里……，若不是我遇上二弟和三弟的话，相信我今日或许以是你丐帮之下的一弟子了！”

颜正卿笑道；“四保少侠说笑，我丐帮哪有那个福气！如今你们三兄已经名扬整个武林，若你投我丐帮的话，也未必会有现在的这等成就！”

四保道；“那也未必，你丐帮号称中原第一大派，武艺超群，其打狗棒法乃是武林上乘绝学，只要能勤加修炼你丐帮武学的话，相信定会有一定成就的！”

颜帮主大笑；好……！汤成有理笑道；“好了……！大家请里面谈吧！”

众人进的院内，四保即要前去探望二弟。汤成在前引路，与杨盛、颜帮主一道来到世南房间。

点因一见到四保，欣喜不已！惊道；“四保大哥！”

四保走进世南床前问点因道；“可有大夫来诊治二弟过？”

点因点头回道；“来过，大夫说；他因毒性聚在体内太久而至心脏衰弱，若在两日内都还无解药的话，世南他就会……！”

四保闻此，遂从怀中掏出一株灵精草叹道；“放心吧！灵精草我以经找到，现就只等三弟的天池参了，二弟他福大命大，相信是不会有事的！”

点因接过灵精草，微微点头谢过；

四保笑道；“你谢我赶嘛！世南乃是我二弟，做此等小事，乃是我应该做的！相反，我到要谢谢你呢！谢你照顾我二弟这么久。”

点因微笑道；“这也是我应该做的啊……！”

四保笑叹道；“我可真羡慕二弟，至少还有你这样默默的为他守侯！难道这就是所谓的爱情？”

点因玩笑道；“对啊！原来四保道长也有想女人的时候？”

四保掂掂脸不好意思地道；“只是说说而已！”

小卓扑向四保怀中。诉思想情……！

却说慕世豪见天色以黑，遂令一队人马上船伪攻对岸，自己亲率一队人马往上游渡河，绕着世南身后进行突袭！一丐帮弟子前来报信道；“不好了帮主，唐门之众趁夜又开始对我们发起攻势！”

汤成惊道；“这该如何是好？我弓箭手虽个个箭法精准，但此乃黑夜，根本就发挥不了应有的水平！”

颜正卿问那报信弟子道；“他们有多少人马？”

那弟子道；“由于天色无月，我们也不清楚对方有多少人马！”

颜正卿叹道；“若是我丐帮弟子全部都聚于此地的话，那我何需担心对方人多！”

四保放下小卓怒道；“哼！他们来得正好；让我前去先杀他一阵再说！好消我心头之恨！”

杨盛止道；“四保不必冲动，如果说只是一些唐门弟子那自是不在话下，可对方由慕世豪率领，当以谨慎行事才是！”

四保惊问道；“慕世豪！他怎么会和唐门之众搅在一起？”

杨盛叹道；“这事你有所不知；不过听兰青说，就是他谋害了慕夫人和我的女儿可欣！世南落到如此地步，也是拜他所赐！”

四保闻此，很是不可思议！陷害二弟之事，自己早就知道是他所为，但没想到他竟然谋害自己亲娘慕伯母、和可欣！岂有此理，竟如此歹毒！

忽一丐帮弟子又慌张前来报道；“有唐门之众以从上游渡得洛河，现正在向我处发起两面夹击！”

皆众大惊；颜正卿恍悟道；“哎！我怎么就没有想到有上游可渡呢！现在我们以失洛河天险，此处不可久留矣！”

杨盛也道；“对！事不益迟，我们当立马撤走才是！”

四保问道；“撤，此夜漆黑一片，我们当往哪里撤？更何况我二弟现以是毒火攻心，此等唐突撤离，岂不更动了他体内毒素么？”

汤成也道；“是呀！如今郝少侠还未有归来，若我们撤走，那不知怎样才能够与他汇合？”

杨盛道；“这你们就放心，我与颜帮主早已布置了联络弟子，不管我们到达何处，郝少侠他也会找到我们的！”颜正卿点头道；“是呀！若我们在不撤走，不多时就晚了！”

四保见情势紧急，为大局作想，也只能与点因、汤成一道将世南背上马车。杨盛、汤成在前引路；汤遥、文醒架马车在中；四保、颜正卿带各丐帮弟子、躺家堡兄弟断后。

慕世豪听报说世南等人以向南撤走；遂引众紧追不舍！

时至清晨，四保一行以撤至伊州境地。四保与颜帮主打马上前止住众弟子道；“现在慕世豪在后面紧追不舍！我等就此一路撤离下去到底何处才是我们的安身之处？”

颜帮主也道；“是啊！众弟子一夜赶路，身心疲惫，就连用餐的时间都没有，照此下去，让唐门众追上来，咱们何以奈何？”

杨盛观摩此处山势，正是设伏好地！遂道；“那既然如此，我们不如就在此地设伏与他们拼了！”

四保赞道；“正何我意！我到想与那慕世豪好好的过上几招！”

颜正卿道；“前面有一小镇，名为彭婆镇，为保世南安全，有汤堡主你亲自护送他们到小镇等候，我与杨兄、四保少侠即马商议设伏对策，最好打他个措手不及！”

众人点头；汤成告辞，与汤遥一道驾马车飞驰而去！杨盛感叹地利道；“此处山高密林，是隐藏伏军的最佳之地！”

颜正卿感叹道；“正是！我丐帮弟子不擅弓箭，愿打前锋！”

杨盛点头道；“那好！文堂主与汤卫各领弓箭手埋伏于密林两侧，我与颜帮主率丐帮弟子隐于你们之前；四保少侠引部分弟子作前后策应！”

众人授计而伏之。

却说这伊州之地，正是应天教教主秦戈故里；至惨败南阳以来，以有数十年未能返乡与亲人重逢。时至今日，因己闭关偷修得逍遥派无量心法，而功力大增后；听闻慕南天因返乡要经过此地，遂领众教徒而归乡里！一来与亲人相识，二则好报当年南阳之战的瞎眼之仇！三护法宋正奎前来报道；恰逢秦戈刚从彭婆客栈而出晨练。他不敢冒然打搅，只能在旁等候。只见秦戈盘坐于地，真气凝聚、紫气升腾！

宋正奎暗叹；教主内功竟达到如此境界！就算那慕南天有三头六臂，而今也未必是我教主对手！

秦戈知三护法到来，遂收敛真气问道；“宋护法，你可有慕南天的消息？”

宋正奎拜道；“禀告教主，慕南天现以被唐门困于华山之上，一日半月还很难得出！”

秦戈微惊道；“以慕南天之身手，区区唐门之众又怎能困得住慕南天呢？相必其中定有内情。”

宋正奎点头道；“也是，唐门乃众邪派之首，以使毒最为厉害，慕南天武艺再高，也未必逃得过对方的毒门手段！”

此言有理，秦戈暗自点头；又吩咐宋正奎道；“你在上华山打探，若有消息，即马来通知我！”

宋正奎应允而去。秦戈又令张荆备马，自己要去秦家庄拜会亲人。片刻许，张荆备好快马，与秦戈、二护法单虎一道前往秦家庄。途中正遇汤成驾车疾驰而过；他因思亲心切，哪在意那陌生马车。前面就是秦家庄，单虎道；

怀着一颗沉重之心，离别近二十年的故居，离别二十年的亲人；他止步村口长叹……！直到故居门前，只见残缺泥墙布枯藤、老门紧闭蚁虫纷飞！似是多年无人修居。秦戈心情顿时忧虑，相别数十年，为何故居却变得这般光景？难道……！他令张荆前去敲门。木门以被蚁虫蛀腐，张荆刚敲一下，哐啷一声，老门翻倒过去！院内扎草丛生，青苔满阶！一见破旧老屋里，灰积甚厚、蛛丝密布！

秦戈匆匆入来，脑中还回荡着家父、母亲、妻儿之像！却见此荒景，方知家败！遂一阵心寒，长跪于地、沉痛叹道；“爹……娘！孩儿不孝；回来晚矣！故家如此，也不知你二老安在？”此刻天空慢慢飘起细雨。一老农正巧从此经过，忽闻院内有哭声，遂进门探之！只见那悲痛之人浓须长鬓、翘眉独眼！他仔细打量一翻方才认出此人正是秦戈。遂上前问道；“你是秦戈吧？”

秦戈拭去泪水，站立起来；只见这老农粗糙面容、慈祥双目，遂施礼回道；“我正是，不知你是……？”

那老农慈祥地笑道；“我就是你多福叔啊！难道你望了在你小的时候，将我家大缸砸破之事？”

秦戈恍然大悟道；“记起来了……！想不到多福叔你如今也以是花白入甲，你看我都认不出你了！”

多福叔叹道；“人上年纪了，老眼昏花；刚才若不是因你在这院子里悲哭，我想，我也是不可能认出你的！如今可好了，你终于回来了……！”

秦戈叹道；“真没想到，我离家二十年，家中竟发生这般变化也不知我父母健在？”

多福叔叹道；“你父母因积劳成疾，以过逝多年！”

秦戈闻此，悲叹道；“为什么……！为什么这老天竟这般对待我秦戈？就连与爹娘的最后一面都没有见着，我真是不孝啊……！”

多福叔叹道；“戈侄子你不必难过，他两老在天有灵，看见你平安回来，也该瞑目了！”

秦戈长叹一声问道；那不知我妻“小月”还有我儿“德载”呢？

多福叔摇头叹道；“此事说来话长，他们都是好人呢，只可惜好人命不长！”

秦戈闻此，心中又一阵凄凉！慌问道；“难道他们也……？多福叔你就告诉我，今生我歉他们太多，我心有愧啊！”

多福叔叹道；“那好，在你投军以来，家里的一切事务都由小月打理，一个人照顾两老、带着孩子再苦再累，她毫无怨言，直到将你爹娘送上山为止！就在那年，德载满十九岁，被伊州府征去治理伊河水患，因德载功绩卓越、治水有方，很快就晋升为伊州水事督察史，又与一大户小姐婚配，生有一女。日子好过，家庭圆满，本以为小月从此不在受苦了，可没有想到就在那小女孩刚出世不久，德载在一次视察伊河水患时，不慎掉入河中而殉难！其妻听闻德载殉难后，一时承受不了打击，也跟着投河自尽了！就埋在对面山头，你父母坟旁！多可惜的一对，就这样一起去了！你妻小月闻得德载两人遇难后，望天生怨，而气出病疾！身边又无人照顾，又不满那亲家索要孙女，遂带上孙女流离他乡找你去了！”

秦戈闻此，悲痛地问道；“那你可知，他们现在大致在何方？”

多福叔摇头叹道；“以失去音讯多年，我也不知道！”

秦戈望着对面山头，谢过多福叔后，来到父母，子媳坟前。此时细雨稍聚，单虎快马从镇中买来些瞑纸祭奠！秦戈拜于坟前自责道；“爹……娘……！请原谅孩儿的不孝，未能为你两老送终，乃是我之过失矣！如今我秦家家败于此，乃是我秦戈作恶多端所遭的报应！爹娘，希望你二老在天有灵，能够保佑我尽快找到小月与我秦家唯一的血脉，我的孙女！”言毕恭敬鞠躬！说来也怪，适才细雨稍停，而片刻间大雨如注，淋湿了未烧完的瞑纸！（因大唐习俗，凡在祭奠时，所未过火的瞑币，在阴间的亲人是收不到的；）秦戈遂令单虎将瞑纸烧完。

单虎怒道；“雨大，不能燃烧呢！”

秦戈遂脱掉外袍，亲手为其遮盖雨滴，才将瞑纸烧完！

却说颜正卿所带领丐帮弟子正埋伏于这山头之上，大雨以淋湿了各位衣襟！颜正卿望着山下，只见有人祭奠祖坟；遂对杨盛、阎堂主道；“何家之人，竟如此之孝道！不惧骤雨湿身，都要来祭奠亲人，实乃另人感动！希望他们能够早些离开此地，不然等会儿我们大战唐门之众而误伤了他等！”

阎堂主点头称对！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

(第四十一章）秦戈显身手

（四十一）

慕世豪骑着马，领百余唐门弟子赶至山下。文醒见以至射程范围内，遂令众弓箭手齐射之！

唐门之众防不胜防！即中箭数十人。世豪见此大惊；真想不到他们一路奔逃，竟还有余力在此设伏！遂下得马来，令众人隐于路旁大树、巨石后！自己探头向密林深处观望；所幸此乃冬季，山中杂木虽密，却无绿叶掩盖，各路弓箭虽有一套高超隐蔽经验，但哪能逃得过慕世豪法眼！他令张生率唐门弟子猛攻两侧弓箭手。

因山涧密林，树干枝头有遮视线之过，各弓箭手难以发挥所长！眼见唐门之众即要冲近身前；颜正卿率丐帮之众呼而即出，挡在弓箭手前，抵挡唐门进攻之势！各弓箭手遂趁乱激射，刹间又射倒多名唐门弟子！

慕世豪站于原地观望局势，正遇四保带数十名丐帮之众穿插而来！他指着骂道；“你这个不肖子！我今天就要为慕伯母报仇！快拿命来吧……！”

世豪冷道；“哼！就凭你？简直是自找死路！来吧，让我先除掉你这个心头之患再说！”

四保双目一瞪；从一丐帮兄弟手中夺来把宝剑，使天师剑法刺来……！世豪顿足心想，不过是练天师剑法数日，也敢在我面前嚣张！让我先灭灭他之气焰再说。大雨淋湿了他的发鬓、全身！见四保刺来，他撩起衣襟，水滴顿时洒出，挥腿向四保反击！二者腿剑相交，杀气腾腾……！

四保虽剑法顺畅，但在高手面前，哪能占到一丝便宜！世豪腿法迅猛，拌着雨滴一并踢向四保脑门！四保微微后闪，只见对方飞腿掠面而过！水滴顿时洒向自己眼睛；他即用剑挡之！

二者相斗三四十回合难分胜负！世豪暗自感叹，想不到这黑鬼修炼青城剑法不过数日，竟能达到如此境界，自己真是太低估他之势力了！若自己不出绝招，想必定很难取胜于他！遂夺得柄长枪，使八绝枪法，正待要向四保刺来！忽闻一阵狂吼……！“给我住手……！”他顿时大惊，此音巨如狂雷，胜过狮吼！此人究竟是谁？竟有如此高深的内功……！

原来杨盛、颜正卿率丐帮弟子杀得唐门之众东逃西串！有的竟跳上秦戈父母坟头大肆恶斗！秦戈见他等这般放肆，当着自己面对父母如此不恭！未将自己放在眼里不说，竟打搅了父母安息！一时大怒……！却料颜正卿杀近自己身前好意道；“喂！老兄！看你是一个孝子的份上，就请你赶快离开这里，以免我等误伤了你！”

秦戈斜眼冷视颜正卿狠道；“你们丐帮与唐门相斗我不管，但你们打搅了我父母清静！若再不住手，就别怪我不客气！”

听他口气，像是有一番身手！颜正卿暗自琢磨。但转念又想，一个一只眼睛的人，即便有一番身手，也不过就是防身本领罢了！遂哈哈大笑道；“笑话！如今双方打得如此激烈，又怎能让他们说罢手就罢手？”

秦戈闻此，方才狂吼道；“给我住手……！”就此音震得各派弟子通通丢弃刀枪，双手紧堵住耳孔！颜正卿、杨盛、四保、世豪功力稍厚，勉强能够抵制住这震心颤肺的狂音！

颜正卿惊诧不已！是自己小看人矣！遂有理问道；“阁下内功如此深厚，不知是何方高人？”

秦戈冷道；“我乃是秦戈！此处是我父母所葬之地，你等杀气重重，不可在此打搅！”

原是秦戈，皆众惊得目瞪口呆！世豪心想，这秦戈与己父有深仇，若让他知道我之身份，岂不要和自己大打出手么？见他内功如此深厚，自己可真没有取胜把握！

颜正卿赔礼道；“那好，算我等得罪了！我们即刻就走！”言闭，遂率众向彭婆方向追赶汤成、世南而去。

四保与慕世豪还未斗够，哪里想就此撤走！见杨盛等众全部撤走，自己一人，也不好在此多留，追二弟要紧。遂回头向慕世豪道；“慕世豪，你我之间还未有分出胜负，今天算你运气好，你项上人头给我寄着，改天我才来取……！”言闭，扬长而去。

慕世豪大怒；遂令众追之。却被秦戈拦阻问道；“你也姓慕？”

慕世豪冷道；“我就是姓慕，不知有何见教？”

秦戈冷眼向慕世豪打量嘀咕道；“哼！又是一个姓慕的……！”

杨盛虽撤走一段距离，忽心生一缓兵之计，遂高声插话道；“他不只是姓慕，他还是慕公慕将军之子呢！”

秦戈一听，冷笑道；“好一个慕南天之子，竟与唐门勾结！可真是他的一大耻辱！”

世豪冷道；“我是他子又如何？你想报仇就来吧！”

秦戈冷漠道；“哼！我秦戈有我自己的做人原则，是你爹与我有仇，何能报于其子身上？看你出身名门世家，想必身手一定不凡，我到想看看你这所谓的慕南天之子，其身手究竟如何？”

世豪冷道；“既然如此，那就废话少说；看枪……！”言毕，挺枪向秦戈刺去！秦戈内功暗起，聚雨滴于手心，化真气凝聚成寒冰，使掌向世豪袭击！世豪自是惊诧，这可是传说中的寒冰掌！他秦戈又怎么会使？

原来这寒冰掌乃是无量心法中的一招试，凡在有水源之地，便可聚水成冰以袭击他人！若中得此掌者，寒冰入骨、血脉僵冻而亡！

世豪见寒冰划过雨滴，唆地向自己逼近！他即马使枪挡之。冰铁相交，碎冰飞溅；形成一片朦胧白雾！白雾丝丝、沁心蚀骨、引人体寒肤裂，世豪自感天寒地冻，他不敢强档，以造成太多的碎冰，遂运足内功冲破白雾，直近秦戈身前。秦戈闪过止道；“且慢！想不到你竟能够突破我的寒冰之阵！可见你枪法决不逊于你父亲当年！但只可惜，你一番身手，竟和唐门勾结，我鄙视你……！”

世豪冷道；“哼！你寒冰掌也不过如此！可想当年双绝之一的秦戈也只是徒有虚名吧……！”言毕适才发现自己双手缚霜，双脚冻僵！他即马扔掉手中铁枪，狠狠搓揉起来！铁枪落地，“挡”地一声断为两截！适才明白这寒冰掌之厉害！

秦戈见此；一阵冷笑道；“黄毛小子，狂言不小……！”

世豪搓揉双手冷道；“哼！是我狂言又如何？总比你偷学他派绝技要好得多！有种的我们在用自家绝学相斗一番，看看到底是谁厉害？”

秦戈怒道；“好小子，竟长幼不分！难道我还怕你不成？”二者正待要动手，忽然几逍遥弟子赶到；将秦戈、张荆、单虎、通通围住！那为首者乃是一位白须老道，其松形鹤骨、双目修长有神，他手握长剑指着秦戈道；“秦戈；天涯海角，你可让我等好找？”

秦戈有理笑道；“原是逍遥派明镜道长，失敬……失敬……！”

明镜冷道；“哼！一向独断转行的秦戈何必要装出一副知理之貌？我明镜可担当不起！”其实秦戈清楚，逍遥派此来定是要追讨失窃多年的无量心法，遂直言道；“明镜道长何出此言？有话就请明说；”

明镜冷道；“我来的目的，你也应该清楚，快将无量心法交出来吧！”

慕世豪见这秦戈有麻烦至；心想，世南等人逃走，自己何要在此耽搁时间？遂此机而再往追之……！

秦戈与明镜道长谈到主题，哪还顾及世豪撤走！对明镜道；“不知道长是怎样知道无量心法在我手中？”

要想人莫知，除非几莫为；秦戈，你偷学了我派最高绝学，此事我们不与你追究；但无量心法是我派的震派之宝，无论如何，今天也应该是时候把它还给我们了吧？其实明镜道长心中清楚，秦戈乃是一个武学奇才；无量心法就连自己都难以悟透，而他秦戈却能在短短数年内就能练成，却属不简单！近些年来，由于本派弟子资质不高，无法掺透其心法妙招，导致无量心经的声威剧减！既然秦戈偷学会无量心法，我们又奈他不何！只能默默吞了此气。这样不仅能使无量心法重耀武林，而且还会使我逍遥派威名更大，也算是另一种回报吧！

秦戈点头，从怀中掏出无量心经交给明镜道长道；“其实道长你不亲自前来取，我也会送回你逍遥派的！”

明镜点头接过心法，这就好……！不过我还希望你日后不许将我逍遥绝学外传，以免带来我派与你的敌概！

秦戈点头；放心吧！我定会牢记……！

汤成驾马以至彭婆镇口；点因之心很是忐忑不安，遂问汤成道；“此时四保大哥他们伏击唐门，也不知道形势如何？”

汤成一边驾车一边回道；“放心吧！四保少侠他武艺高强，虽不能胜慕世豪，但也是可以从他眼皮底下逃出的！”

点因叹道；“现在世南一直昏迷不醒，性命期限还剩最后一天！我真是担心错过了这一天时程……！”

汤成叹道；“是啊！我们一路往南行下去，就离洛阳城越来越远，就算郝少侠在此时赶到洛阳城，也无济于事！这该如何是好？”

点因心想，汤堡主所言有理，我们不可一路再往南行！为了世南，我们得想法返回洛阳才是。

汤成苦道；“返回洛阳！如今路途有唐门之众，此番返回，岂不是自投落网么？”

点因沉默片刻，心生一计道；“放心吧！我有办法。”她让汤谣进彭婆镇弄来一辆马车；汤成不解问道；“我们有马车，为何还要弄来一辆？”点因微笑道；“等会儿你就知道了！她指着前面路口问道；“那两条路是通往何处？”

汤成回道；“向西边的通往龙门，向南边的是通往南阳。”

点因疑惑问汤成道；“那不知我们是否可以绕道龙门返回洛阳？”

汤成大喜道；“当然可以，照原路返回虽近些，可有唐门之众；绕道龙门虽远一程，可道路要好走多了……！点因小姐此番主意实在是好！”

不多时汤谣寻马车而回，忽见后方有尘灰滚滚，他与汤成急探之，发现正是四保、杨盛、与颜帮主等众弟子！汤谣高兴叫道；“是四保少侠他们……！”

见他们毫发未伤，汤成、点因自是惊喜！四保到来急促道；“点因小姐，慕世豪即刻将要追至，我们快离开这里！”

点因道；“四保大哥且慢，世南时日所剩无几，我们不能再往南撤，必须即刻返回洛阳等候郝公子消息才是！”

杨盛惊道；“一路都是唐门底子，我们怎么返回？”

点因微笑道；“放心，我已经想好了返回的路线，并且作好了准备！”

众人皆惊！点因说出了自己金蝉脱壳之计；众人大赞妙计！汤成赞道；“难怪点因小姐要汤谣前去寻得马车来，原来是想借此金蝉脱壳！没想到你一介女流，竟能想出这等妙计，实乃叫我佩服……！”各位以计行事。

慕世豪所率唐门之众追往彭婆镇口。一弟子报说；“前面有两条路，不知他们所走的是哪条？”

慕世豪下马探察，发现去南方路迹脚印较多！心想，他们人多，定是往南方去了。遂下令众人向南方追去……！不出数十里之遥，便追上阎堂主所率丐帮弟子，和汤卫所率汤家堡等众！二者一见到慕世豪追赶以至，遂抛弃马车，与众一溜烟而散……！慕世豪打开马车一瞧，方才知自己以中计，大怒骂道；“他***，竟中了他们金蝉脱壳之计！来人，给我即刻返回洛阳……”

张生疑惑问道；“如今慕世南他们去向不明，我们返回洛阳又有何用？”

世豪道；“如今慕世南所剩时日不多，就算他大哥四保以寻回了灵精草，但无天池参，也是不可能解掉他体内之毒！我们返回洛阳，其目的就是杀郝东，夺天池参！到时候慕世南因没有天池参，必定会毒发身亡！”他双目狰狞、面露奸笑……！

张生点头，原来如此；遂引众返回洛阳……！

却说郝东日夜兼程、疲惫不堪！为解二哥之毒，他哪敢休息片刻！冒雨狂奔……！前面就是孟州城，早有三五名汤家堡兄弟在此等候多时。见那白人郝东疾驰而来。即拦阻道；“郝少侠且慢……！”

郝东止住缰绳，见他们个个身背长弓，遂问道；“你们是……！”

那为首者名叫包义，施礼道；“我们是汤家堡的弟兄，所奉保主之命前来给你传信的，”

原是汤家堡弟兄，难道是二哥有危险！郝东慌问道；

包义点头道；“对！现在汤家堡以被唐门攻陷，保主与慕大侠都以撤往洛阳城等候你的消息；因担心你返回华山，所以就令我等在此等候，告知你此事！”

郝东大惊，见那包义平口说是汤家堡兄弟，自己岂可相信；汤家堡被攻陷，二哥流落洛阳！此事虚实，自己岂敢断定？眼下所剩一日，自己虽能返回汤家堡，但若那包义所说属实，自己冤走不说，未能救到二哥性命，自己就是死也无法原谅自己！暂就信他一回，绕道洛阳返回，若此事属实更好，若不实，在返回汤家褒也耽搁不了太多时间！遂谢过包义，告辞往洛阳而去……。他马不停蹄！行至一丛林间，忽一姑娘窜出；郝东马急，止缰绳不住，竟将那姑娘撞倒！

郝东即下马扶起那姑娘慌问道；“姑娘你没事吧？”

那姑娘名叫金三娘，是此段山寨头目之女。她站起身来，看来也没受多大伤势！郝东方才松口气道；“看来姑娘运气好，只是受了惊吓而已！”言毕遂提起包袱即要赶路去，

金三娘急扭住郝东包袱娇道；“我当然有事……！你得对我负责……！”

郝东心想，这姑娘胆子可真不小，竟敢随便要一个陌生男人对她负责！难道她是另有图谋？遂抓紧包袱微笑问道；“姑娘你这是何意？”

金三娘见郝东将包袱抓得死死的，自己难以得手；遂放下手微笑道；“我也没别的意思，我只是要你对我负责！”

郝东心知这姑娘之意，无非就是想抢劫自己包袱！见她姿色阿娜，却做如此之事，真是让自己小看了！因自己过失在先，岂好不闻不问？遂从怀中逃出二十两银子，交给金三娘微笑道；“算我倒霉，这银子你拿去看大夫，我有事在身，不便多留，你自个去吧……！”

妄以为她拿了钱就得放过自己，却料她竟拒收喊疼道；“哎哟……！你还以为我是冲着你的银子来的吗……？我才不要你的银子呢！”

郝东心想，她不为钱财，也不知究竟是为什么？无奈地望着金三娘道；“姑娘，你说，你不为钱，你究竟是为何？”

金三娘耍赖道；“你的马撞得我有了内伤，我若收了你的银子，要是以后内伤复发，那我该怎么办？所以我要终身托付于你……！”

看她之样哪有什么内伤！这般女人，实在浪费自己去洛阳的时间！遂冷笑道；“我可是江湖中人，你跟我是没有好下场的！”

金三娘娇笑道；“我不管，反正我就是跟定你了！”

郝东无奈，将手中银子扔在路旁笑道；“那好，这可是你自找的，银子我丢在路旁，你若真想托付终身的话，那就请跟我来吧……！但只要你能追得上我，我就答应！”言毕，跃马而奔……！

金三娘叫道；“你给我站住……！”

郝东哪听她之言，直往前奔！未奔出数十丈，哗地从林中窜出数十人来，个个手提刀枪！

郝东知己以中贼人埋伏，本想打马冲出重围，却见前方有拌马索！他即马拉住缰绳，贼人将其围拢……！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第四十二章）白人叹黄河

（四十二）

金三娘微微靠过来戏言道；“相公！怎么说走就走？也不舍得将我一起带走！”

原这姑娘竟是这伙贼人之首，遂笑问道；“姑娘难道想打劫？”

金三娘微笑道；“看你长得俊朗，讨你玩玩呗！怎么不喜欢我？”

郝东心想，一伙贼人，岂有讨玩这般简单？遂大笑问道；“是吗？我可是除了这相貌，什么都没有，我劝你们还是赶快让道放我过去！”

笑话；我还没有玩够，又怎能轻易放你走呢？

郝东冷笑道；“那要看你有没有那个本事？”

金三娘微笑反问道；“是吗？这山里山外都是我的人马，我只要一挥手，就是你长上一对翅膀，也是很难飞出我的手心！”

郝东琢磨，这姑娘既不为钱，在此伏击我，也不知究竟是为何？说问之；

金三娘冷笑道；“因为你值钱啦！”

郝东不解大笑道；“我值钱……！我一个江湖浪子值何钱？识趣点放我过去！”

三娘微笑道；“我说你是真不知还是假不知？现在唐门要出五万两白银取你项上人头，你说抱着这么大堆银子，我能不心动么？你想让我放了你可以，不过人可以过去，但包袱必需留下！”

原来如此！郝东心想，这包袱里装的可是天池参，岂能轻易给她！遂冷笑道；“想要包袱，没那么简单！”

一贼人细声对金三娘说道；“三娘，这人可值五万两呢！我们拿他人头不要，要他包袱做什么？”

三娘微笑回道；“你有所不知，这人虽是值钱，但他包袱里的东西可更是无价之宝！”

贼人心厚，惊喜问道；“既然如此，那我们不如将他人头和包袱全都要了！”

三娘道；“为唐门办事，即便我们杀了这白人，也未必能够得到唐门所提供的赏金：”

贼人点头道；“也是，唐门一向阴险狡诈，又何有信誉；”

三娘闻郝东所言，哈哈大笑道；“就凭你！居我所知，你虽大闹过长乐门，理应武艺高强；但其实不然，你只是依仗你二哥慕少侠之威，才能大败唐门，从而威震江湖！你说我说得对吧？”

此言及是，大闹长乐门时，自己还不是武林中人，根本就不懂什么武艺，的确是依仗了二哥之力，才有了如今威名！遂点头道对。

三娘冷笑道；“那你还拿什么来与我作对？乖乖的交出包袱，免得我亲自动手！”

郝东笑道；“那就请你试一试……！”

三娘琢磨，好大的口气！难道还真有高强武艺不成？遂鄙视道；“那好！这可是你自找的，若伤及到你，可别怨我！”言毕即出掌向郝东袭来……！

郝东微闪，原来这姑娘身手也不过如此！二者相斗不数回合，他便擒住三娘手腕，顺力一拉；三娘脚下难稳，即要倒地，郝东顺势一扯，竟将三娘扯进自己怀中！笑问道；“姑娘你没有事吧？”

三娘心想，不是说这郝大侠不懂武艺么？怎么还有两下子！遂挣脱后从细腰间抽出一条蛇鞭！“呼呼……！”直向郝东抽去。

鞭法犀利毒辣；郝东左闪右躲，只听得“啪啪”空响！好快的鞭法，竟鞭鞭制人于要害！他眼疾手快，竟一把抓住三娘蛇鞭，猛地一拉！三娘又扑倒郝东怀中！

郝东搂住她的细腰又笑道；“怎么样姑娘？”

三娘气道；“放开我……！快放开我！”

郝东即松手；只听得“碰”地一声，三娘狼狈地摔倒在地！他表歉意道；“对不起……！是你让我松手的……！”

三娘大怒；即令众贼一起上！贼人似风一样向郝东袭去……！片刻间，便被郝东一一打倒！他拾起一把弯刀，砍断路上拌马索，跃身上马、疾驰而去……！

三娘怒叫道；“好你个白鬼，你休走……！”一受伤贼人痛道；“三娘，早知道那白鬼武艺这么好，我们就该用智取了！”三娘此才明白，没有两下子的人岂敢大闹长乐门！看来这江湖传闻假言可占多数啊……！

不两个时程，郝东便至黄河！此时虽雨聚多时，黄河大浪滔滔！他老远见到一老船夫正待停船栓迁绳；遂下马上前止道；“船家且慢！麻烦你送我渡河！”

老船夫摇头道；“不敢……不敢……！这大雨虽聚，黄河水位上涨，没有谁敢冒险渡河的！我这船小，当然经不起黄河浪打，我劝你还是放弃渡河的念头吧……！”

郝东抬头遥望黄河之浪，却似海浪滔滔、水花四溅，并拌有硕大旋涡吞噬浮草浮木！他惊叹一气，焦急道；“这该如何是好？黄河啊黄河，为何你早不涨水迟不涨水，却要在这寒冬里涨水！”正无奈间，忽另一船家叫道；“客官，他不送你，我送你渡河！别看我这船小，告诉你可结实呢！”

郝东即高兴又感激！此时此刻，只要能渡河，花多少钱，自己也不在乎！遂牵着马，正待要上船；却被那船家阻止道；“客官，这马太重，实乃难以一同渡过！我劝你还是丢弃这马吧？”

郝东心想，没有马，自己渡过黄河，岂不要步行去洛阳么？遂道之。

船家道；“这我也没有办法，总之这马我是不敢承载的！”

郝东无奈，只能弃了驿马，遂从怀中掏出十两银子，将马牵到适才那老船夫身旁有理问道；“老船家，不知此附近可有驿站？”

老船家笑道；“驿站是有，不过还有数里路程呢！”

郝东将银子交到老船家手中问道；“那不知老船家你可否代我将此马送至那驿站？”

老船家收过银子慈祥轻声问道；“这怎么好意思……？客官，难道你真想冒险过河么？”

郝东点头道；“对！因有急事在身，所以不能耽误！”

老船家见郝东心意以决，遂提醒道；“原是如此，看你是一个好人的份上，我提醒你一句；适才要送你渡河的那位船家可不是什么好人，你自己可要当心才是，这马，我定当给你送到，你就放心吧！”

郝东理会，但为能渡过黄河，就是贼船，自己也不惧！遂点头谢过老船夫，踏上那条不明船！坐进船舱。

那船家贼头贼脑探窥郝东包袱问道；“客官，你是从北方来的吧；不知要到哪里去？”

郝东得那老船夫提醒，心中早已对此船家有所戒备；见他贼样，定有不按安好心！遂冷道；“我何来何去你少管，你只管把我送过河就行。”

船家摆起双浆道；“那好……！我即刻开船……！”

黄河湍湍水，打摇小船震荡！郝东抱紧包袱，行至河中，小船晃荡更为厉害！郝东不善坐船，便觉头昏眼花、天花地转！

那船家见郝东以有昏船之态，遂止船哈哈大笑道；“想不到夕日大闹长乐门的郝东郝大侠今日也会栽在我手！真是可喜可贺啊……！”

小船随滔滔黄河水一直向下漂流！郝东惊问道；“你是谁？你怎知我就是郝东？”

船家大笑道；“我就是浑水鳅鱼王栓是也……！今日你上得我船，也只能任我宰割！”

郝东冷笑问道；“我与你无怨无仇，你为何要如此？”

王栓笑道；“现在整个武林又不知我一个人想要你的命，唐门用五万两白银换取你的人头，这么大堆银子，还有谁不心动呢？你就乖乖的束手就擒吧！我会给你一个最痛快的死法！”

郝东冷笑道；“你还以为你真取了我人头，唐门就会将五万两白银给你？我告诉你，唐门阴险狡诈，你这是痴人说梦！”

王栓从船头拖出一把明晃长刀呵呵笑道；“那我到想用你的人头试一试，看看他们究竟给不给我五万两？”言毕，遂使长刀向郝东脑门砍来！

话说这王栓，本是江湖一杀手，其水上功夫了得！不知有多少江湖好手，都被他用此计施害与水上！郝东见他袭来，遂急闭于船头；眼前一片浪海，隔岸甚远，纵自己跳入河中水性再好，也难以游到黄河对岸！他吃惊不已！与王栓在船头相斗了数十来回合；小船欲摇欲烈！人都难以在上稳住身脚，更不用说拼斗！

郝东即马稳住船；王栓奸笑道；“想稳住没门；”遂使刀向郝东胸膛砍来……！郝东被船摇得头昏，即坐于船头；见王栓砍来，他即刻抽出一把船浆挡之！王栓刀快，竟将船浆砍成两段！掉头又向郝东臂肩横劈……！郝东慌闪过，王栓大刀落空。竟将船舱砍了个窟窿！黄河水即马参透船舱；

郝东大惊道；“船以漏水，不久将要沉矣！”

王栓哪顾此，只举长刀砍向郝东脑门！郝东即马抓住对方手腕，长刀即刻在自己脑门之上止住！王栓使劲向下压，郝东右手用力往上举！左手抓得另一把船浆向王栓后脑砍来；王栓即马放了长刀，抓住对方船浆，猛地闪开……！就这样郝东夺了长刀，王栓夺了船浆……；

眼下船舱积水将满；王栓呵呵笑道；“我看船沉了，你还有多大能耐和我在水中搏斗？”

郝东知己水性差，别说在水中搏斗，就是让自己在水中游过数十丈远，也非易事！正危机时，他见船头上挂着一圈迁绳；遂即刻冲上船头，取下迁绳系在刀柄上！运足内功，将刀向对岸挥去！长刀似箭“唆”一声扎进对岸一棵大树之中！

王栓见郝东想借此方法逃走，遂立忙使船浆砍来！郝东拉着迁绳，在王栓身围闪了数圈，竟将他捆了起来！王栓大惊道；“放了我……！快放了我……！”

郝东笑着将最后绳头系在船篷之上道；“害人害己，今天就让你偿偿被水淹死的滋味！言毕，大笑着跃上绳桥向对岸走去！

王栓苦苦挣扎，终被挣扎脱了迁绳大骂道；”你他***白鬼！想淹死老子，没那么简单！言毕，他解开船篷绳头；

郝东本以为他不可能挣脱绳索；正乐意间，绳索竟被那嘶解开，自己“扑通”一声掉进黄河中！他紧紧抓住迁绳，竟被滔滔黄河浪冲到岸边！他爬上对岸，即惊又喜地感叹道；“罗马人士天地间，岂知黄河无量宽！想必我定是有史以来落入黄河的第一白族之人！今昔我才知道，不是因为是我水性好！所谓黄河之宽，不在于它距离遥远，而是在于它无心吞灭我这遥远的异族之人呐……！俗话说；不到黄河心不甘，而今我到了黄河身全湿！真是应了这句名言呐！”他湿着全身，慌忙打开**包袱，拿出那盒天池参瞧之；幸得此玉盒能防水，天池参完好无损！他高兴地收敛起来。因气候冬寒，他被冻得全身直发抖！忽见黄河边，有一家农舍，徒步走近农舍敲门；

开门者是一位慈祥老大娘！见郝东全身湿透，遂可怜道；“哎呀！这大冷天的，你瞧你全身怎么都湿透了呢？快快进来烘烤一下吧！”

郝东见这位老大娘好生热情，竟不问己是何身份，便要请我进屋！令自己实在感动不已！暗叹道；“难道这就是大唐人士的热情么？”遂有理言道；“不了大娘！我还有急事要去洛阳，烘拷衣服是要浪费时间的！你若愿意的话，可否麻烦你，给我找两件旧衣服穿穿？”

大娘闻得这郝东原来要去洛阳城，遂点头答应；片刻即找来一件捕快服递给郝东道；“这件衣服啊可是我儿子在洛阳府当差所穿回来的官兵袍，他还只穿过一次呢，放在家里，反正也没谁穿！你就穿它试试？”

郝东谢过，换上捕快装，抖抖衣襟、好生气派！心想，以往见大唐捕快个个威武不凡、人人生畏，而今自己也穿上这捕快袍，定也和他们一样精神！

大娘一见郝东穿上捕快袍如此气派，即赞道；“这多威武啊！还挺合身的……！”

郝东从身上掏出十两银子谢道；“大娘好意，晚辈无已报答！这银子请你务必收下！”

老大娘推托道；“年轻人，你是看不起我这老大娘么？大娘是不会收你的银子的！你说你要去洛阳，不如就还我一个人情，”

郝东问道；“不知大娘有何事需要我帮忙的？”

老大娘道；“其实也没有什么，就是顺便给我远在洛阳的儿子带一封信，这大老远的，他一年也回不来几次，我们做父母的也只能用书写的方式来对他嘘寒问暖吧！”

原来如此，他问道；“那你儿子叫什么名字？”

老大娘道；“他叫李子谦，”

郝东点头，那好吧大娘，

老大娘从袖中掏出一封信件道；“这封信我早就托人写好了，因为不便，所以一直没有传出去，今天还多亏遇到了你，”言毕，她将信件交给郝东。

郝东收好信件道；“放心吧大娘，这封信我定当亲自会交给李子谦的！不知你可否知道，此处到哪才有驿站？”

老大娘谢过指道；“屋后向南五里路，便是驿站，你一路多加小心！”

郝东点头告辞。徒步来到驿站！一驿官见是来了一捕快，遂轻视询问道；“是何方捕快啊？此去要赶往何处去？通通给我如实说来！”

郝东心想，好大的口气，又不是什么县太爷，凭什么要让自己说！若不是因为给皇上面子，我定会拆了这家驿站不可！自己虽身着捕快袍，但哪是什么捕快，更不知说是何府捕头！反正自己要去洛阳，就说是洛阳府的捕快吧！遂言道；

驿官疑惑无理问道；“洛阳府的捕快我都认识，哪有像你长得这般死色的？”

郝东有怒；“你……！”但为了后续遂低言道；“我是新来上任的，你当然不知！”

驿官见郝东好欺，遂为难道；“那你可有文谍？”

郝东哪有什么文谍，只有皇上亲笔手谕！他从包袱中掏出一张黄色锦卷，因适才掉进黄河，手感显得有些湿润！他打开锦卷对驿官道；“喏……！这就是，还要不要看？”

那驿官见是御用手谕，当场吓得发抖！跪拜于地道；“对不起捕爷……！是我有眼无珠、不识泰山！适才冒犯，还请原谅！”

郝东嚣张道；“哼哼……！这下你可知道我的厉害了吧？还不赶快去给我牵最快的马来……！”

驿官不敢怠慢，慌张而去……！片刻便牵马至。有理请道；“请！捕爷……！这可是我驿站最快之马了！”

郝东摆出一幅大人物冷道；“算你知趣！”言毕一跃上马，飞驰而去！

驿官送道；“捕爷……慢走……！”

郝东身着捕快袍，骑上千里马，一路可不威风！过往行人马车见他而来，远远就让好了道！不两个时程，便以过孟津城。此距洛阳也只有数十里路程！前面便是牛头寨，寨上有百余名贼人，寨主潘结乃是一位金钱恶煞！因听得消息，最近几日，有白人从此经过，若能将此擒之，便可换得五万两白银！遂令众日夜守侯在山下草丛中！只等那白人郝东出现。忽一手下兄弟报道；“寨主你看，有人骑快马过来了！”

潘结扒开草丛探之，只见是一捕快疾驰而来！他大骂那兄弟道；“你个笨蛋！那可是捕快，我们岂能得罪得起？快叫所有兄弟勿动，放他过去！”

那兄弟点头应允……！片刻郝东快马疾驰而过，潘结适才看清那捕快，一脸肤白，就是唐门所要之人郝东！他即下令拉拌马绳，可惜所有兄弟毫无准备，为时以晚。郝东马快，早已驶出了他们的伏击之地！

潘结大怒；扔了手中吴钩刀骂道；“他***，好个白鬼，竟穿上捕快袍来蒙我矣！真是到手的鸭子也飞了，可恨……！”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第四十三章）洛阳三兄聚

（四十三）

时至黄昏，郝东抵达洛阳城。刚进北门，便撞上了慕世豪！

慕世豪早已料到郝东会从此门而入，自从彭婆镇返来，便一直在此守侯！因城中人往较多，郝东快马不能疾驰，被世豪手下唐门人众围住，冷笑道；“郝兄，别来无恙吧！”

郝东拉住缰绳，见他与唐门之众结伙来围困自己，知是来者不善！遂冷笑道；“托你们鸿福，我还好着呢！”

世豪讥讽道；“看你一路风尘，想必一路定吃过不少苦头吧？”

郝东此时才知，原来自己一路受伏击，都是与他有关！真是知人知面不知心，慕伯伯怎么有他这么一位公子？遂冷笑问道；“苦头倒是吃了不少！真没有想到，你竟然有那么大方，将我性命定格为五万两！可真是浪费心思啊？但幸亏我有这身捕快装，众贼人见我便避矣！你没想到……吧！”

世豪暗叹！想不到这郝东还真有一套，难怪自己出如此高价都无杀手动心，原来他们全都是被郝东给蒙骗了！遂冷笑道；“算你聪明！不过你也没有料到我会在此等你吧？”

郝东大笑道；“笑话……！一向做事神出鬼没之人，慕世豪何许人矣！我若能料到的话，那我二哥或许就不会有今天这劫？”

世豪笑道；“好……说得非常的好！不过你还是少料到一事！”

郝东斜视世豪冷笑问道；“是吗？你不会说此处就是我的葬身之处吧？”

世豪哈哈大笑道；“郝兄就是郝兄！不过只要你将天池参交给我，我发誓，一定放过你！”

原来他害二哥之心还是未减！冷笑道；“哼！天池参乃是我二哥救命之物，岂能交到你这良心叵测之人！”

世豪冷道；“即使你不交出来，待我将你除掉后，岂不还是得到天池参！”

郝东毫不畏惧地冷道；“那也未必，依我之见，天池参对你也没有多大益处，你是醉翁之意不在酒吧？”

慕世豪大笑道；“对，既然你知道就好！快乖乖的将它交出来吧！”

郝东闻此讽言道；“别别……！你别一再叫我郝兄，我可担待不起！我虽是外族之士，不懂什么义气用事，但我知道做人一定当厚道，不可向狗一样乱叫！要我交出天池参，那是妄想！你就别费唇舌了！”

世豪微怒；奸笑道；“那好，既然你敬酒不吃吃罚酒，我也只好动手了！到时可别怨我下手无情！”

郝东冷道；“哼！知道你武艺高强，不过我早就想会会你你那害人无数的呼轮掌法！即便今日我不能得出，天池参，你也是休想到手！”

世豪奸笑道；“那好，我倒要看看你有多大能耐能够护得住天池参？”

二者各自出掌相对，郝东内功虽有四十年深厚，但与高手过招，哪能占半丝便宜！即被慕世豪之力振出数步之遥！他稳住步伐，知道自己内功不敌世豪；即从一唐门弟子手中夺得把大刀，向慕世豪砍去……！两人再次交手十于回合；郝东只善于使长棍，哪善于使大刀！片刻即被世豪看出是漏洞百出，趁机不备，狠下毒手，使呼轮掌猛击郝东胸膛！郝东躲闪不及，顿中得一掌！鲜血即刻喷出……！

慕世豪冷问道；“我再问你一次，你是给还是不给？”

郝东无惧狠言道；“你休想！”

慕世豪双目一瞪，真气凝聚、内功暗起，一股气流顿时划破微空，撞向郝东……！郝东知道此乃是呼轮掌最高境界—拨云见日！谁人中得此掌必死无疑……！他正想闪开，忽一人纵空而下，拽着自己、打伤数人，冲出重围！

郝东视之，原是大哥四保！即惊喜问道；“大哥，你怎么也在此处？”

二人进得一小巷，见唐门人众正老远追来！遂笑道；“三弟，咱先别说这些！此地不安全，我们改地方再说？”

郝东点头，与四保一起穿越小巷……！世豪带人追来，见小巷内岔道纵横，何知他二人去处？遂怒骂道；“他***，又是那黑鬼坏我好事！”他跃身上得巷上屋顶观望，只见四保、郝东向东而去。即施展轻功、脚踏屋顶追来……！

二兄以出得小巷，转身便入得一庭院；开门者正是颜正卿。原来此院正是他在洛阳一好友住处，因好友一向外出，院内空置，又与北门不远，方便接待郝东，故才隐蔽于此。颜正卿见四保引郝东回，高兴请入院内，闭上大门道；“你们回来得正是时候，大夫刚到，你们快进去看看吧！”

四保点头提醒道；“颜前辈，有劳你告知大家一声，那慕世豪即将要追到这里，我们得事先做些准备才是！”

颜正卿点头而去。四保又问道；“三弟，不知天池参你是否已经寻回？”

郝东拍拍包袱笑道；“放心吧大哥，二哥他有救了……！”

病房内寂静肃虑；大夫为世南诊脉异常，许久难以下定结果！点因见此，焦虑如焚、心神难定！在屋中徘徊。

大夫适才摇头叹道；“这慕公子脉象逐渐微弱，你们还是尽快准备好后事吧！”

点因闻此，念似雷劈！意即崩溃！无力相问道；“大夫，那你能否断定慕公子他好能够撑多久？”

大夫扶着长须叹道；“顶多也只能再撑半个时辰；我行医多年，还是第一次遇见过这种奇毒。姑娘，你就接哀顺便吧……！”

点因泪水哗哗落下！什么接哀顺便，大夫，你就可怜可怜，先稳住慕公子他气息吧！

大夫摇头叹道；“这难啊姑娘；人生死由命，不可强求！”

小卓为点因拭去泪水安慰道；“点因姐姐你不要难过，相信白哥哥他很快就要回来了……！”点因抱紧小卓，大夫辞去。兰青即冲冲入来，惊喜地道；“小……小姐……！郝……郝公子……他……他回来了……！”

点因那崩溃之心，闻得此消息，即似注入了春暖阳意、带来了新生！喜悦得心飞意扬、似至天堂！正待要前去相迎；郝东与四保疾步入得房来！叫道；“二哥……！二哥……！”

点因叹道；“你二哥他以昏迷数日，生命以危在旦夕！”

郝东拿出天池参叹道；“点因姑娘，就有劳你快去将解药熬制好，二哥所剩时日不多，我们得尽快为他解毒才是！”

点因、兰青、亲自煎药而去，郝东见世南昏迷，激动地拜于床前道；“二哥、你有救了……！你在坚持一会……！”

四保知道三弟与己一样，和二弟多日不见，自有太多的兄弟情长！实乃难以诉完！即对郝东道；“三弟、你连日疲劳，就留下来照护二弟，我去张罗怎样对付慕世豪之事？”

郝东点头道；“那好大哥，请你务必要多加小心！”

慕世毫以追至大门外，命属下将庭院包围，手起掌落，劈门而入！

四保、杨盛、颜邦主三人见世豪劈门而来；杨盛怨恨道；“枉我对你厚爱有加，你却害我小女！慕世豪，你焉何要如此？”

世豪冷笑道；“杨伯父你可别激动，害可欣之事，其实当时我也不知；我那么爱她，又怎能下手害她？是我表弟郭森所为！你要怪就怪慕世南吧；若不是我表弟想趁此诬陷于他的话，那我深爱的可欣又怎么会遭如此毒手！”

杨盛激怒；你……！

颜邦主冷道；“哼；你真是卑鄙，兄弟相残、何故如此？”

世豪见此是一乞丐，遂小视冷问道；“你是谁？我之事哪用你插嘴！不过你说的也没错，我是很卑鄙，可那慕世南也好不了哪里去，我有今天，都全拜他所赐！若无他，可欣她会死么？”

颜正卿也被激怒！此小子性傲、目中实在太小瞧人矣……！

四保怒道；“那是你咎由自取！慕伯母可是你亲娘啊，你却连她也不放过！你还是人么？”

慕世豪冷道；“那是我的事，你等少在此逼问！今日，可是我与慕世南两兄弟之事，若你们谁想阻止我，那就是我最大的敌人，快给我让开？”

四保怒道；“世南也是我义弟，若你想害他，就尽管放马过来！”

慕世豪大怒，见四保不自量力，要丈义阻止，即冷嘲道；“看你此番丈义，不知所为何事如此？可怜你师父归西，你却还在此大义而无孝矣！”

四保哪里知道自己师父天冲道长以亡命华山苍龙岭下！即骂道；“你才是不孝呢！就是你死了，我师父他也会长命百岁！”

慕世豪冷笑道；“你不信？不过没有关系，相信不久你就会知道此事的……！”

四保沉默冷笑道；“你诅咒我师父，莫非是怕了我，而扰乱我心神，好阻止你么？我告诉你，那是不可能！”

慕世豪怒道；“我长这么大，还从未有怕过谁！你不相信也罢，看你们今日谁敢拦我！”

杨盛怒道；“哼！你害我小女，我今日就要为她一报此仇！”

四保双目瞪道；“你若想害我二弟，就先过我这关！”

颜邦主狠道；“为匡扶武林正义，我不能袖手旁观！”

四保、杨盛持剑，颜邦主拿出打狗棒挡在世豪胸前。几人锐眼凝聚，擦出惊人杀光！世豪内功暗起，一股引力涌动，左手出爪，从一属从手中吸得柄长枪，向四保、杨盛、颜正卿刺去……！几人大战数十回合，不分胜负！

世豪心想，自己到此目的，可是取世南性命；眼下那郝东返回，想必不多时世南体内之毒便会解除，自己得趁早将其除之才是；而他们三人逼自己甚紧，难道是想拖延时间么？遂闪一旁冷笑道；“哼！你们以为就你们三人连手就可以拖延得住我么？”他只手一挥，张生率众唐门弟子群起而攻之！趁四保与杨盛、颜邦主与众唐门弟子搏斗之机，纵身跃进中院，寻其世南所在之房。四保撇下唐门弟子跟来，好以阻止他伤二弟之身！

点因煎好解药，亲手喂进世南口中；可他生命危息，药到口中却无法吞咽，即从口角溢出！见得此情，点因担心难过不已！心疼地道；“世南……你可不要吓唬我！你一定要坚强、一定要将这解药喝下去……！”兰青也担心道；“对啊！半月之久的痛苦都挺过来了，难道你就连这最后关头都不能坚持么？”

话音刚落，文醒即找来一节青竹漏斗，焦急地道；“来来来……！快用这个试试……！”

点因见用此等粗人愚蠢方法实乃叫人难以接受，遂阻止道；“这怎么可行，世南他又不是牛马，岂能用这个？”

文醒着急道；“若不用这个东西，慕大侠他又怎能够将解药喝下去呢？”

这文醒出至一片好意，点因心中自是明白！可就是承受不了此等土方法，心中一阵凌乱！她怨道；“这你们都不用管！我现在很乱，你们都快出去……！”

都到了此种境界，大家谁不盼着世南能够喝下解药！点因有此反常，大概是她实在太在乎世南了吧……！郝东安慰道；“点因姐你不必悲伤！现在二哥都以到了这种地步，我们大家之心都如你一样焦急期盼！文兄这方法虽然不堪眼目，但或许还有效！”

点因悲情叹道；“我明白大家好意，但请你们放心，我自有方法；就请你们赶快回避吧……！”

各位见点因心情万般痛苦；此时此情，担心世南之危的众人中，她可是最过于担心的！郝东无奈，遂与兰青、小卓、汤成、汤谣、文醒一同出得房间，关上房门。兰青出于好奇，不知小姐所用何方法将解药灌进慕公子体内？遂从纸窗角抠了一小洞偷看之；忽然惊出声来……！

郝东见她吃惊面貌，遂也从窗角向房内探望；只见点因用嘴一口一口地将解药喂进二哥口中！他也即惊出声来……！慌回避之。心中暗叹；好个痴情女！二哥能得她这般爱慕，真可谓是美女配英雄！彼此皆无悔……！

文醒见二人双双受惊，也出于好奇，正待要前去一看究竟时。兰青止住道；“此乃秘密之事，我等不宜偷看……！”

文醒闻此发愣！难道那点因姑娘可真有比我这土方法更好的方式么……？此刻，传来一阵阵打斗声，汤成惊慌道；“不好了！慕世豪带着唐门弟子杀进来了！”

郝东转身向中院观望；只见大哥四保与慕世豪二人斗得正烈！慕世豪一见到郝东、汤成等人站在房间外，料必世南他定在他们身后的房间中。正愁自己难找，他们却自报秘密！心中自喜！见四保刺来，他因除兄心切，使出狠招，招招致四保要害！

四保哪能抵挡得住慕世豪强攻；一连中得数招……！世豪趁机向房间外逼近。四保不顾伤势轻重，为了能让二弟尽早解掉体内之毒，他不顾一切，提起剑，再此向世豪刺去！好纠缠些时间。世豪眼疾手快，使出狠招，一掌击中四保胸膛！顿时摔出丈余远、鲜血喷出……！幸得自己内功还算不浅，未能震及到五脏六腑！

郝东见大哥受伤，自是担心不已！即拜托汤成、汤谣、文醒把守大门，自己前去相助大哥！

世豪冷笑道；“哼！与我作对，这就是你的下场！自己都自身难保，我看你还拿什么来阻止我去去慕世南性命！”言毕，即要冲上房间，四保吃力地站起身来，用剑指着世豪咧齿道；“：不要以为你内功深厚就能伤得了我，告诉你，刚才一击我还撑得住！今天只要有我在，你就休想伤到我二弟……！”

世豪止步冷笑道；“那好！既然你今天想找死，那我就成全你；”他双目一横！使枪刺向四保……；

只听得“挡”地一声！郝东及时出手，使铁棒将其挡开。世豪大惊冷道；“哼！又来一个送死的……！”

四保慌问道；“三弟，你来干嘛？”

郝东道；“大哥你以受得重伤，快去歇息一会，这里就交给我了！”

四保知道三弟之心，无非就是担心自己矣！即瞪眼道；“不行！二弟房间由你把守，你怎能轻易离去？况且我这点小伤，又岂能防碍我再与他大战三百回合！你还是快去守住二弟房间吧！”

世豪闻此，哈哈答笑道；“你可是大言不馋！就凭你……回去再练过十年八年的，也未必能与我斗得上三百回合……！既然你们俩都想一块儿来送死，那就一起上吧！黄泉路上也好相应有个照应……！”

郝东冷喝道；“哼！那倒要看看先死的人是谁。大哥就让我俩兄弟一同并肩作战吧？”

四保见三弟心意以决；相互握紧手叹道；“好兄弟……！为了正义，为了我们二弟，今天既是死，我俩矣无怨无悔……！”郝东点头……！

二兄与世豪狠斗三四十回合，世豪越战越勇！四保有伤在身，难免影响发挥；郝东知世豪心狠手辣，担心大哥之危，而处处为大哥拆挡！却料世豪左手掌起，一掌击中郝东左肩……！

二兄联手，亦是难敌世豪之猛……！幸好杨盛、颜邦主感到，四人联手，又与世豪猛斗三四十回合！世豪收手笑道；“我说你们四位，怎么这般不识大体！如今你们正派泰山、也就是我爹，以被唐门困于华山，而兄世南也是自身难保！就凭你们，若想挽救整个武林，那是根本不可能！不如你等跟我一起干一番轰轰烈烈的之事，我保证日后，你们都会加官进爵，世代封侯！怎么样？”

杨盛鄙视骂道；“我呸！背信弃义、弑母害兄、人人得而诛之。快还我女儿命来……！”

四保怒道；“狼心狗肺、天理难容！想我们听命于你，那是痴心妄想！”

世豪冷道；“那好。既然你等不令我所用，留来也只是祸害！那不如趁早除之，以绝后患！”

郝东咬牙怒道；“哼！我们谁先除谁，还不一定呢？你少在此凭口壮威！”

四保也道；“对！我等不惧你……！”

世豪冷道；“好，我就先从你二义兄下手！”言毕，挺抢刺向四保……！四保虽有杨盛、郝东为其拆挡；但世豪抢快！他哪能躲得过枪法追踪！此刻虽是危急万分，但四保眼神，毫无临死惧意，单听得“呼”地一声，枪尖刺向四保咽喉……！忽一阵无形掌力而至。正巧挡开了世豪钢枪；救得四保一命……！

世豪顿时惊讶诧！向掌力来袭处望去，只见世南站在房间外，左汤成、右汤谣、身后是点因、兰青、文醒、小卓。适才一掌，便是世南在紧要关头所使出的呼轮掌法！四保、郝东、大喜！叫道；“二哥（弟）！”

世南纵身跃院内，面向杨盛、颜正卿、四保、郝东施礼道谢……！他体内之毒以解，几人适才松了口气！而大悦共贺！颜正卿还礼道；“慕少侠不必客气！你身系拯救武林之重任，有难降临，我等又岂能贪生怕死、袖手旁观呢？”

世南感激道；“颜邦主过讲了，为武林除害，我慕世南自当是再所不辞！只是今昔乃是我之私事，若各位为我有过什么三长两短的话，那我岂不终身不安！”

颜正卿大笑道；“好！慕少侠可真不愧是英雄出少年呐！我颜某人佩服……！今虽然受了点小伤，但这也值了！”

世豪见世南受到各位一致好评；心生嫉妒而难安！真想不到他所中之毒，竟这么快便被解了！得趁早在他剧毒刚解，功力未恢复之初将他除掉，才能永绝后患！遂奸诈道；“想不到，你的命还挺大的！到鬼门关转了一圈，感觉怎么样？”

世南嘲讽道；“哼！托你鸿福，阎老爷他不收我矣！”

世豪冷笑道；“是吗？即便剧毒毒不死你，我到要看看今天你该如何过我这关？”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第四十四章）亲兄斗洛阳

（四十四）

世南冷笑道；“大难不死，这是我的福份，因为我俩有太多的怨仇未了，又岂能轻易死呢？出招吧……！”

世豪冷道；“看你余毒未尽，就别怪我趁人之危，看枪……！”

二兄相斗，场面激烈！世豪扑风逐影、横扫世南；世南翻转倒海、使呼轮掌还击……！世豪撇开枪头即闪，却料掌风割断自己枪尖红缨，顿时飘飘落地！心中暗叹！这世南中毒刚解，却以恢复得如此功力，实乃令己吃惊不已！可见他所服用的解药之效，竟有如此神奇！他掉转枪矛，使出百步穿杨；世南攀龙附凤、世豪缆天毙日、世南引雷注雨……！

颜正卿、杨盛等一干人见世南之功竟是如此出神入化出奇不易！而大为感叹，自羞惭愧……！二者相斗数百余回合；时至深夜，唐门之众点燃火把为其照明！世豪亦斗亦猛，施出一枪定乾坤、欲刺彼胸；世南偷星换月、一手夺得柄火把挡开其枪；枪矛火把相交，振起火星飞溅，耀烁夜空！世南使出仙女散花，星火随掌风“呼”一声逼向世豪，世豪腾空闪过，点点星火竟射中身后数名唐门弟子，顿时衣物燃起火来！只因世南毒伤刚愈，而内力稍弱；不然就算是这些星火残渣，也能至他几等弟子性命！世豪早已看好时机，知道世南内力不济，久战而体力不支，即面迎星火、趁其不备，使掌出击世南左臂；世南躲闪不及，中得一掌！侥幸偏出要害而未能大伤！世豪挺枪趁胜追击，刹间；枪矛以至世南咽喉，世南气虚，还未来及提上精气，哪般容易避开枪矛……！

身处危机关头，忽然一股聚万物之力，化无形之风骤然而至！风中所卷落叶飞石，振落世豪手中长枪、击中世豪胸口！世豪吨觉胸中余热，真气倒流，便知己以受了严重内伤！即收手，貌漏惊态、暗自琢磨；自己从未遇对手，此人内功如此深厚，不知到底是何人？遂大声问道；“谁……是谁在背后暗地伤人？”

从院外传来一阵幽幽老者之音；“哼！本是同根生，何必自相产残？看你杀心太大，真有愧于你慕氏之宗……！”其声冥冥而响，渐渐远去！可见此人内功的确非凡！

世豪琢磨；难道是爹？可是他以中得南海软筋散，又被唐门困于华山北峰；自身都难保，又岂能在此出现？难道他是秦戈；在去彭婆镇之时，便有所遇；难道他是有意相助这世南的么？若不是他与爹，江湖中还有谁会有如此高深的内功？他琢磨许久，只因内伤攻心，一时不敢再此多候片刻而漏出受伤马脚，遂令所有唐门弟子逃之妖妖！

世南见世豪等人以撤走，方向那神秘老人致谢道；“多谢前辈相救，还未请教前辈高姓？”

可那神秘老人早已远去，了无回应……！

世南问杨盛、颜邦主道；“此前辈内力了得，杨伯父你与颜前辈在江湖中见识广泛，不知可有听说过在江湖中还有如此内功者？”

杨盛琢磨许久道；“如今江湖上除了你爹慕公与秦戈外，好像就没有这等身手者！难道此人就是秦戈？”

颜邦主插话道；“杨兄差矣！难道你没有听说过北斗道人滕伯么？”

杨盛恍悟道；“滕伯……！你是说当年第一高手，泰山派的滕伯么？”

颜正卿点头称对！杨盛疑惑道；“可滕伯年事以高，早在数十年之前就隐退江湖了！又岂能碰巧在此出现？”

颜正卿点头道；“这也是我所怀疑的，不过如今江湖内功有如此修为者，恐怕也就只有他几人了！至于秦戈，他一向独来独往，又不管江湖之事，更何况，他与慕公有一些私仇，今昔世南与慕世豪两兄弟相斗，他看热闹还来不及，又岂能出手相解么？”

杨盛点头称道；“也是；至于是慕公，那就更不可能了！”

世南闻言，心中自是拿捏不定！即扶起伤势严重的大哥四保与三弟郝东，感言谢意……！

四保高兴道；“二弟不必言谢！今儿你我三兄又喜相逢，真是可喜可贺！我们就趁此兴劲，不如大家一同前去喝上几壶，以此助兴！大家意下如何？”

大家齐声叫好；唯杨盛沉默。颜邦主问原由？杨盛方道；“庆贺固然是好事！但大家都已经受得重伤、不便饮酒；而此时也已经是这么晚了，所有酒店都已经关门；更何况我们还要策法营救慕兄之计，所以，以我的意思今夜庆贺也就免了吧；待日后我们救出慕兄再好好庆贺也不迟！”

众人闻此，通表赞成！四保道；“那好，即是这样，那我们立马商量营救之策！”

世南、四保、郝东、杨盛、颜正卿、汤成、汤谣、文醒、齐聚大堂，分长幼而坐。点因、兰青、小卓送来热茶，大堂内一偏喜色！自华山离别后，彼此心情好久都没有如此畅快过！四保见三弟郝东一身捕快袍，样子威武不凡！遂笑道；“哟！想不到这些天不见，三弟竟做起了捕快了……！”

郝东不好意思地笑道；“哪里……！哪里……！其实我这身捕快袍乃是一位老大娘给我的。当时我全身都被黄河水湿透，那老大娘见我冻得可怜，所以就找了这身捕快装，让我换上！她还说；她儿子是这洛阳府衙役，等我到达洛阳后，就将这捕快袍还给她儿子……！怎么样；很合身吧？”

四保厚着脸皮笑道；“原是这样！是很合身的，你穿着它，也很有神气的！等会儿下去，你也借我穿穿，让我也过过这所谓大唐的捕快瘾……！”

郝东噗嗤笑道；“让你过过瘾当然不成问题，只是就你这魁梧身材，只怕这捕快袍给你穿破了……！”

世南呵呵笑道；“对啊大哥！三弟之意是说你不适合穿捕快袍，就你这身材，将军铠甲才是最适合你的，无论怎样，你是穿不破的！”

四保量量自己身段，的确重量非凡！遂苦笑道；“什么捕快袍、将军铠甲，都不适合我！看样子，我明天还是去定做一套青布道袍，才是最适合我的！在去俜两位弟子，为我倒茶递水，无形之中同样可以显现出，我那么一丁点神气矣……！”

众人呵呵大笑……！

杨盛止道；“好了……！如今慕世豪害世南未成，定然还会前来相害的！适才，我见他中了那神秘老前辈的无形掌法，或许他以是受了重伤，所以才率众撤离；我们得赶在他之前去华山将慕公救出，以免待他伤势痊愈，而对我们营救构成威胁……！”

颜邦主点头道；“对！杨兄说得及是，我们尽快行动最好！”

汤成沉默道；“此乃虽好；可我方人马还未聚齐，大伙又有伤在身，唐门人多，又处易守难攻的华山之上，此是否是冒险？”

慕世南点头道；“汤兄说得有理，大家为救家父献计献策，令我感激不尽！我虽无时无刻不想，将家父救出，但唐门阴险狡诈；各位因救家父而冒险，此事我万万不同意……！”

颜正卿道；“慕少侠差矣！慕公乃是为了我们武林正派人士才遭此劫的，即使我们丢了性命，也是死无遗憾！”

世南拱手谢道；多谢各位丈义之心，只是我们都有伤势在身，不如我们明日先调理一日，一来可以聚齐我们失散的丐帮和汤家堡人马，二来还可以为我们的营救之计做一些准备！

众人点头赞同！郝东笑道；‘丐帮乃中原第一大帮，其帮中兄弟要远比唐门弟子多得多！若真能聚齐的话，相信唐门定会闻风丧胆！”

颜正卿笑道；“郝大侠过讲了！我丐帮虽是中原第一大帮，但要聚齐全国上下所有帮中兄弟，至少也需要半年时间！更何况唐门乃是使毒之能手，人多反而碍事……！”

颜帮主所言有理；对付唐门一派，人多还不如人精！四保拿出数十株怪草心想；虽说这数珠灵精草，自己有送给师父、慕伯父的，可如今杨庄主、颜帮主均以受伤，不如就先送于他俩疗伤，待他俩痊愈，也好能够全力将师父与慕伯父等人从绝境中救出才是最重要的！遂道；“这可是我千里迢迢所寻回的灵精草，别看它奇形怪异，其实它可是制伤之灵药！像我身上的这一点点小伤，只要一片小叶，就可以治愈！既然大家有伤，需要调理，那我就各送大家一支，希望大家之伤能尽快好起来，我们好同心协力将慕伯父从绝境中救出！”

郝东拿着灵精草，仔细端详而叹道；“想不到原来青眉道长所说的灵精草会是这般摸样；实乃稀罕！”

四保炫耀道；“那是当然，其药之效，决非神奇！”

郝东高兴谢道；“真是太好了！谢谢大哥……！”各位亦连连称谢……！

次日清晨；炊烟寥寥、街头巷尾，万象兴荣！郝东早起，收拾好捕快袍与信件，只身出得庭院。忽一人叫道；“郝少侠要往哪里去？”

他回头一瞧；此人正是汤成，即拱手道；“原是汤堡主，我要去洛阳府衙，但不识路途，不知汤堡主是否熟悉去路？”

汤成笑道；“这洛阳城我虽不是很熟，但像洛阳府这种大场合，我还是知道的；反正我也闲无事，不如我带你一同前去吧！”

郝东高兴谢过；二者同行不多时，忽见两三人正围打一摊贩老板；所贩玩偶洒满一地！在旁围观者指指点点……！郝东叫住一位寻其原由？那围观者道；“别提了……！别提了……！他们可是全城最恶之人，惹怒了他们，那可是有你好受的！老兄，我劝你俩还是少管此事为妙！”言毕，溜溜而去……！

欺压百姓，郝东哪里看得过去！见那被殴者，贫瘠粗袍，面目全非，即被殴打，也是赔笑致歉！这等济贫小贩，即使有小错，也不至于被殴打得如此狼狈！这几恶人好生无理；即与汤成一道出手，两人各抓一人，没几下工夫，便将此二人擒于跨下！骂道；“仗势欺人，欺压百姓！你二人好大胆子……？”

那二人告饶道；“大侠饶命……！我们只是听命行事而已！”言毕，忽一人手摇纸扇，二十左右、其貌堂堂、衣冠鲜亮，一看便知是一位公子哥！他收敛纸扇，向俩手下骂道；“饭桶！这么快就被摆平了！还说自个儿身手不错……；此乃是活该！”

郝东、汤成放过二人，向那手摇纸扇者评理道；“你纵拥部下惹是生非，难道就没有一点良心谴责？”

那人冷笑道；“谴责……！谁人敢谴责我！莫非他不想活了？”

郝东大笑挖苦道；“哈哈……！年纪不大，出口大话！我就敢谴责于你，你奈我何？”

那人大怒吼道；“你……！好大的胆子……！你二者知道我是谁吗？竟敢管起我的闲事？”

郝东冷笑道；“欺压百姓，我管你是谁；怎么样，小公子哥？”

岂有此理；真是榔头撞见榔头！那公子哥是怒不堪言！遂出手与郝东相过数十招，即被郝东打得人仰马翻！见郝东武艺高强，他爬起身来指着郝东恨道；“你小子给我记着，若不是我有事在身，我决不会放过你，此仇我会记住，看我日后怎样收拾你！”言毕与二手下沧惶而去……！

众百姓见那人逃走，纷纷拍手叫绝！

郝东与汤成来到府衙，询问衙役府内可有李子谦此人？因李子谦在洛阳府所有捕快中，也算是小有名器；不多时便被衙役找来与二者见面！李子谦、眉眼清秀，相貌俊朗；端风鹤骨、正直不曲！从貌像中，郝东便知此人为人正直、宽厚，是一位值得深交之人！几人相互施礼。郝东告白了来意！李子谦听后很是感动……！

郝东将其捕快袍和信件递交给李捕快致谢道；“子谦兄，良才定有好母教！大娘她待人热情，我郝东永生难忘！如今你有此番成就，相信大娘她定是功不可没！”

李子谦长叹道；“我母亲是很伟大……！可如今她以老矣！而我却在这遥远它乡，不能好好照顾她；我实乃是不肖也……！”

郝东见他又属孝子，遂安慰笑道；“子谦兄不必如此，你有此心，相信大娘她定会感应得到的！男儿志在四方，你在外闯荡，也不是为她，能过上幸福生活而奋斗么！大娘她自会理解的！”

此刻，从府内驶出数辆马车，两骑在前，后有数十名官兵相护送；郝东一见，前面一骑马者正是适才所欺压百姓的那位恶霸；遂问李子谦那人是谁？

李子谦道；“他是我们太守之子，名郎熙是也！”

郝东心想，原来是太守之子，难怪有仗势欺人之胆！看他们全家人出动，不像是外出处理什么公事，身为父母官，岂能亲离职守！而捷全家人，一同出游呢！看来这太守也像他儿子一样，不是什么好官！遂问道；

李捕快着实道；“郝兄你是江湖中人，当然有所不知！皇上圣旨，要我们太守捷其子郎熙即刻起程，前去潼关与聚和公主定亲；当然要全家人出动了！”

郝东闻得此言，心头一惊！聚和公主……，不可能吧！我与她可是有事誓之约，她不可能这么快就辜负了我！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第四十五章）秘密招驸马

（四十五）见郎熙一家一路西去，郝东心情忽然转凉！回忆在华山离别时，聚和那般再三叮嘱难舍之情！他无比心酸。难道聚和她已经把我忘记，真的要与郎熙定亲么？自己该如何是好！他从怀中拿出由聚和所送的白玉观音玉坠，紧紧握在手中！想到昔日京城，曾错失与她之缘，而收得此玉坠；再到华阴城，却离奇般地再次与她相逢！这属天缘么？若是属天缘，那为何今昔竟要与郎熙定亲！虽说我俩相处不长，但我与她也算是心心相惜，我岂能相信这属事实！聚和她不可能辜负我，她定是因父母之命而才被迫如此的！不行，我不能白白看着聚和与他定亲，我得前往潼关陪她才是！此刻，一府衙前来邀请李捕快即马动身去潼关。李子谦别过郝东、汤成，匆匆跨上马，随郎太守一家而去……！郝东与汤成来到马市，买了匹好马；汤成不解问道；“郝少侠，不知你买此快马做什么？”郝东拍拍马头道；“汤堡主不知，我有急事得即刻赶到潼关去，就有劳你回去转告一下我大哥、二哥，就说兄弟我有事先走一步；等你们去往华山，途径潼关时，我们就在哪里汇合！”言毕，风一阵跃上快马，疾驰而去！汤成还未来及相问有何急事，只见郝东快马早已消失眼前！他无奈而返；却说颜正卿与汤谣二人，以各寻得失散门弟而归，向世南报喜而来！世南很是感激不尽……！遂与颜邦主、杨盛、汤谣一道商量，因人多不便，先让汤卫、阎趟主二人带领汤家堡所有兄弟和一部份丐帮弟子，先去华山一步；自己与颜邦主、杨盛等改日起程，大家在华阴城汇合！汤卫与阎堂主领命而去。此时四保返回高兴道；“真是太好了，全洛阳城所有铁匠铺，都在忙不停地为我们打造箭支！到明晨，我就会收集到数万计的箭支！”众人大喜；待一切准备就绪后，明晨我们就可以向华山进发！正大喜间，汤成匆匆而返，将郝东去潼关之事告知世南、四保；世南心想，三弟在这大唐中，除己与大哥以外，又无其他亲朋，又有何急事呢？遂问其详……？汤成不知；世南自是担心起来。琢磨不定……！四保安慰道；“放心吧！三弟现在武艺可不比以前，他去潼关或许是有其它事要办，不会有事的！”次日清晨，四保装满几车箭支。文醒问道；“为何我们要在这里收购这些箭支呢？现在我们多了这几车箭支，岂不是要耽误我们去华山的行程？与其这样，那我们还不如去华阴城再买，岂不是更好么？”四保笑道；“文兄你有所不知，华阴城乃小城也，我们急需这么多支箭，只怕在那里的铁匠人数不够，一时之间打不出来！所以才在这洛阳城将这些箭支准备好，有备无患嘛……！”文醒适才清楚；与众人赶车上路。慕世豪回至客栈，终日以内功调理内伤；时至今晨，内伤稍有好转。他怎么也琢磨不透，所伤自己的那位高人究竟是谁，若不是因他，自己早将慕世南除掉了！真是可恨至极！忽然听得门外张生报信至；他披上长袍，开门询问？张生报道；“盟主；适才我看见慕世南等人以乘马往华山去了，想必，他们定是前去营救慕南天等人！”世豪心想，自己如今以成为全天下所有正派公敌，他们营救其爹之事迟早会到；但恐他们能够顺利将其爹救出，而对自己大有不利，若让爹知道自己弑母、害兄，定不会放过我！见自己伤势还未痊愈，得想法先阻止他们再说。遂令张生准备数十骑快马，务必要在他们赶到华山之前赶回华山，协同庞弃、朱干共同御敌……！张生领命而去。世豪所带数十骑，一路马不停蹄向华山狂奔！行至新安界，忽一探子回报道；“前面数十里发现慕世南等人行踪，他们因车载辎重过重，而行程缓慢！”世豪止马心想，自己虽有伤，但他等行程缓慢，只要自己略施小计，就可将他等一网打尽！遂高兴道；“真是太好了！现在我改变主意，将他等一网打尽！”张生疑惑问道；“可盟主你有伤势在身，慕世南一行高手如云，我们数十骑，只怕是难以对付的？”世豪哈哈大笑道；“他在明，我们在暗，明枪不行，我们暗取！更何况你们唐门可是施毒能手，难道就连这点手段都没有？”张生适才领悟，适才漏出奸诈笑貌！世豪领会，遂下令众人改走小道，争取赶在他们前面设伏袭击！众人领命。聚和随唐皇李世民、苏妃、魏征、程咬金、丫鬟小喜、护卫太监杨福、周进以下达潼关，夜宿潼关县衙内。此夜幽静、四下灯火明！聚和推开窗户，望花园夜色，只闻腊梅香！夜无月，人寂秋；唯灯辉映，寒风霜骨，沁心愁！只声长叹道；“也不知郝公子此时从长白山返回来没有？”小喜笑道；“公主难道又在想那郝公子了么？”聚和不好意思地笑道；“讨厌！我哪里在想，我只是担心，那郝公子此刻就算返了回来，他又不知道我们就在这里，要是他去到京城找不到我们该怎么办？”小喜笑道；“哦……！原来公主也有担心一个人的时候！不如叫周进去京城等他吧？”聚和叹道；“不行，现在周进、杨福二人都授父皇口喻，只管保护我，不可听我命令！早知道我就不该到这个地方来！”小喜点头道；“是啊！可是，现在我们后悔以晚！难道，这就是缘份，缘份有意这样安排……？”却说李世民夜半与苏妃商量道；“明日郎大人与其子到来，我们该如何向聚和说起与郎熙定亲之事？”苏妃沉默道；“聚和性顽、任性！我们要是跟她说了此事，相信她是绝对不会同意的！”李世民微笑道；“那也未必，难道在皇宫你没有看见，她打从华山回来后，整日心神不定，一个人痴痴发呆么？这大概就是她以显成人的表现吧！因她是女儿家的，当然是不好意思，所以才不会同意！”苏妃白了一眼李世民，淡定笑道；“你还蛮了解我们做女人心事的！是啊；男大当婚、女大当嫁；也不知道那郎公子人品到底如何？”李世民握须道；“郎大人可是学富五车、为官清廉；想必其子也不会坏到哪里去！现在我只是担心我们该如何向聚和提起此事？”苏妃轻叹道；“这些儿女婚嫁之事，肯定是由我去向聚和说了！你是男人，又是皇帝，怎么好开口向她说这些事情呢？”李世民心想，也对；遂问道；“那不知苏妃你又该如何向聚和说了？”苏妃微笑道；“聚和脾性，我是最为了解的！若跟她说了，她反倒会觉得我们是在欺骗她，才会将她带到这潼关的；与其这样，我们还不如不说，就让那郎公子先与她交往数日再说；这样一来，可以增加她俩之间的感情，二来我们还可以考量这郎公子人品到底如何！你说这样行吧？”李世民闻此点头道；“那好；就由苏妃之言！”次日清晨，郝东马快，以赶在郎熙之前抵达潼关。潼关虽是小城，可他又不知道聚和公主身在何方，要想寻找到她，哪般那么容易！郝东转念又想，聚和乃皇族，来这潼关，应该住在官府之中；他打马问路来到潼关府衙。可府伊为保密安全一口回绝道；“这哪有什么公主，如今真是瘟疫非常时期，别说是公主，就是游人也不会到这潼关来！你还是快走吧，休得防碍我值班！”郝东无奈，牵着马，来到清风客栈，向掌柜的要了一间上房歇息；正巧聚和与小喜、周进、杨福因不耐府衙寂寞、闲逛而来。虽是闲逛，可聚和心中无时无刻不在想起郝东，想起自己与他京城初相识！想起华山巧遇、舍身救我出唐门！实乃涟漓丝丝、牵魂挂梦！无意之中，竟见到郝东背影进了清风客栈！她万分惊喜，指着客栈大门惊喜道；“是郝公子……！那是郝公子……！”可郝东背影早以消失在客栈内！小喜见客栈内并无郝公子人影，即笑道；“小姐；你是想郝公子想昏了头吧？这那里有什么郝公子？”聚和心想，自己明明亲眼看见他进了客栈，难道是自己看错了么？还不知道郝公子从长白山是否返回，岂能这么巧就在此处出现！她未曾多想，与郝东就这样擦肩而过……！郝东进得上房，心想；郎熙等人也应该快要低达这潼关，若自己等到他们到来，跟在其后，混摸进府衙，应该可以找到聚和！他当机立断，出得客栈，来到潼关城外等候郎熙一行到来！午后时分，郎大人全家抵达潼关，入得城内；郝东暗随其后，郎大人一路直达潼关府衙。潼关县令张举张大人出门相迎！一同入得衙门内，郝东因是闲杂人等，又被府伊挡在其外！他很是失望，失落地返回到客栈……！却说李世民大设宴席款待远道而来的郎雍、郎大人一家！李世民举杯敬道；“郎大人一路辛苦了！这杯酒乃是朕向你这位老臣表达的一点敬意！”郎大人举杯回敬道；“多谢皇上爱戴，微臣自是感动！我虽从不饮清酒，但授皇上之意，微臣岂有不喝之理！”李世民感慨笑道；“郎卿家从不嗜酒、断清案、有郎青天之称！百姓无不佳传！看来今日，的确如此啊……！”郎雍恭谨施礼道；“哪里……哪里……！是皇上大仁、为臣当贤矣，方才有我大唐这千古难遇之盛世也……！”李世民大笑道；“好……！若我大唐之臣，都像郎大人一样，岂不更加繁荣昌盛么！来……！我们干了此杯！”二者一饮而尽！李世民指着郎大人身旁夫人问道；“这位应该就是郎夫人吧？”郎雍施礼介绍道；“正是愚妻！”郎夫人起身参拜！李世民免礼道；“郎夫人持家有贤，我早有所闻！今日一见，可真有一副旺夫之相，难怪世人都说；郎大人断案，心似明月镜、后有紫光照！指的就是你在后面默默的支持！”郎夫人施礼微笑道；“多谢皇上夸赞！那些只是谣传罢了！”李世民扶须笑道；“谣传也是有依据的吧！郎夫人可不要谦虚！那位可是令公子郎熙？”郎夫人点头；郎熙起身参拜！李世民见他仪表不凡，遂赞道；“好……！果然仪表堂堂、英姿不凡啊……！”郎大人道；“皇上过讲，犬子不才！”李世民笑道；“哪里……！哪里……！俗话说；有其父，必有其子，想必令公子之才，定不在你之下！”聚和坐在苏妃身旁，其美触动郎熙心灵！但在皇上、父母面前，自己也不好失态，见她又是公主身份，自己也不好正视其貌，只能偷偷斜视之！郎熙虽一表人才，但聚和对他毫无兴致，心神早已随郝东飞走！郎夫人似是看出公主心态，即微笑相问道；“聚和公主乃千金之躯，怎么好像有心事似的？”聚和神情出翘，郎夫人问后半晌方才回魂道；“没……没有！大概是因为我刚到这潼关，还没有休息好的原故吧……！”郎夫人松口气道；“原来是这样，那要请公主多注意身体才是！”苏妃见郎熙外貌虽合意，但不知人品究竟如何！遂问道；“郎公子仪表不凡，但不知今年贵庚？”郎熙施礼回道；“我乃丁卯年，今年刚好十九！”苏妃点头道；“十九，长我聚和两岁，如今国家太平，民强国富，正是你们年轻人发奋图强最佳之时！不知郎公子你此生所好、毕生志向是什么？”郎熙沉默片刻，谦虚地道；“晚辈我不才，虽略懂文武，但无机会施展，一心忠国、报国、也不知何时才能够如愿！”苏妃、李世民闻此，心中暗叹！年纪轻轻，有此番图报志向，实乃可贵！李世民遂赞道；“好，只要你有一颗报国之心也就足够了！来……，咱们同饮此杯……！”聚和心想，听其母之言，好象是为己寻驸马似的？真是无聊，遂推脱自己累了，要下去休息！郎夫人与苏妃同是女人，还以为因聚和害羞而故意回避！遂双双同意……！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第四十六章）缘份天注定

（四十六）

午后；聚和与丫鬟小喜闲坐池塘亭台，观景赏鱼！落叶飞池、鲤鱼欢跃！有见人影、羞藏池底！小喜找来饵料，聚和撒下、鲤鱼即跃，露头争枪、聚亭徘徊……！正巧郎熙从此经过，忽见公主赏鱼，便感知此乃机会至！遂前来施礼道；“公主可真有雅致，想不到这小小潼关府衙，竟还有这般美丽池塘！只是这池塘太小，若你到我们洛阳府，那可定会大开眼界！”

聚和冷笑问道；“是吗？那不知你们洛阳府池塘有多大？”

郎熙笑道；“左三里、右三里，饶府一周内三里！这只是其中一部份而已！”

聚和心想；洛阳府乃是前朝东都所在地，有如此大的府邸也不足为怪！遂冷笑问道；“真有如此气派？那不知你为何要到这里来呢？”

郎熙琢磨，难道公主不知道我来此地是与她定亲的？遂打开纸扇、风度偏偏地笑道；“不知公主是真不知、还是假不知？实不相瞒，我久闻公主貌美出众、灵性绝伦！所幸上天给了我这次机会；特奉皇上手谕，前来与公主你相亲的！”

聚和不知此事，哪里相信郎熙之言！他好大的胆子，竟敢在此戏言于我，即怒道；“你休得胡言！当心我治你不敬之罪！”

郎熙糊涂地道；“公主在上，我又怎敢胡言！难道公主真不知此事？不信你去问问苏妃娘娘，不就知道了……？”

聚和心想，郎熙所言，莫非属实！不然适才聚餐时，父皇他们竟谈一些与公事无关、而聊家常呢？自己的终身大事，他们岂能不事先跟我商量！她心中很难平静，斜眼见郎熙态貌未惊，想必定未说谎，即埋怨询问苏妃而去……。

小喜冷脸对郎熙道；“看你惹得公主生气，这下有你好看的！”

郎熙哪里知道，在公主心中，其实以早有他人！见公主怀怨而去，他琢磨不透……。

聚和冲冲入得苏妃房间，苏妃见她一脸不满而吃惊相问？聚和委屈落泪道；“母亲……！为何你让我与郎熙相亲之事，不跟我商量呢？”

苏妃见聚和以知此事，方才松口气安慰道；“这还不是为你好么！你看那郎公子家出名门，论仪表，他相貌堂堂！不说文才如何，他至少有颗上进心，这也不错吧！我怕时早告诉你此事，你不愿意怎么办，所以才事先没跟你商量；这下好了，既然你已经知道了此事，也免了我向你开口！”

聚和伤心道；“母亲，你这是害我也！”

苏妃疑问道；“怎么，难道你嫌他人品不好？”

聚和摇头道；“不是，只是我对他没有兴趣！我自己的终身幸福，当由我自己决定，母亲。你就收回成命吧！”

苏妃微笑反问道；“是吗？我只知道儿女婚姻大事，当由父母做主，更何况那郎公子也不是很差劲的嘛！不管怎样，这门亲事我们也就定下了！”

聚和不情愿道；“不行，什么事情我都愿意听母亲的，但就是这件事，我坚决反对！”

苏妃见聚和言语坚决，岂能容她这般自以为是！微怒问道；“你是存心要与我斗嘴，是吧？”

聚和任性地道；“我才不愿与你斗嘴呢！总之我有我自己的想法，我希望母亲你们能够三思！不要在这件事上逼迫我……！”言毕，即生气而去……！

苏妃无奈地摇头道；“你……你这是什么态度……？真让我给惯任性了！见聚和出得门外，又担心有什么三长两短，遂令周进跟去，以防公主做出傻事。又令杨福去找郎熙，聚和此时最需要安慰，也好给郎熙一次机会，看看他是否能够把握住……！

聚和出得县衙，心情难以平静、而闷闷不乐！可自己越是如此，就越是想念郝东！小喜跟来安慰道；“公主，不要难过，相信苏妃娘娘她定会想通的，”

聚和愁眉叹道；“但愿如此吧！”

夜幕降临，大街灯火辉映、虽处潼关最豪华地段，但因冬冷，行人早早返家。唯聚和、小喜双影漂零、心思难安，慢步寒夜中！转过街角，便到镜花园。

镜花园乃是潼关城唯一的江南式景观园林，地方不大，但别具一格！有楼台听琴、月上柳梢等景！

镜花园后，便就是清风客栈；郝东心思凌乱、情绪低落，久久不能入眠，而长叹忧愁自问道；“！也不知此时聚和她，是否以经与那郎熙见面，和他建立了情侣关系？哎……！难道自己注定要与聚和分开么……？聚和……！你此时是否也在想我……？”他耐不住空虚心情，独自出得客栈，盲懵中、也进得了镜花园！

寒风瑟瑟、落叶飘零；吹去对聚和的思念，吹来对郝东的挂牵！风中湖水荡、风中柳梢飞！撩动郝东衣襟、泼动聚和白紫锦裙；二者冥冥之中，竟走到了一起！是天意赐缘、是彼此心灵感交汇，这竟是真的……！他俩相拥而泣，感受分离之苦！

小喜自言感慨地道；“这难道就是缘份么？若不是缘份，就应该是奇迹！这下可好了公主，你们又相聚了……！”

聚和幸福地哭道；“我还以为，我再也见不到你了！没想到，你竟在我最想你的时候，就出现在我面前，难道这就是所谓的缘份么？”

郝东为聚和擦拭泪水安慰道；“这就是缘份，是我不舍得失去你而得到的恩赐！聚和；从小到大，此刻，我才感觉到无比温馨！”

聚和微笑道；“是吗？那希望我们日后不要再分开了！”

郝东点头！聚和问道；“对了，不知你怎么会在此出现？”

郝东叹道；“其实我在洛阳时就听说你现在已经来到了潼关，所以我就马不停蹄赶到这里，但潼关这么大，我也不知道你身在何处，因你是公主身份，应该受府衙接待，我就去府衙询问过，可府伊说；你不在里面。我也不敢强行进去找你，所以……！”

原来是这样，聚和很是欣慰！郝东他能够不远千里、马不停蹄来潼关找我，可想他对己之真情，明月可鉴……！见他受了府伊刁难，心中自是气愤道；“岂有此理！那府伊也太过份了！回去我定要好好惩治他不可……！”

郝东安慰道；“惩治也就罢了，其实还多亏有他阻难，不然我就不会知道，原来想念、担心一个人，心情是那么的酸痛！现在我才感知，我已经深深地喜欢上你了……！”

聚和白脸羞涩、心似蜜甜！不好意思地问道；“是吗？”

郝东望着她那羞得红韵的脸颊，握紧她那芊芊娇手，不舍放开道；“是真的！不然我怎么会不远千里从洛阳赶来找你呢？但只可惜你是公主，婚姻方面自然由父母做主，我只是一位异族之士，难以打动你父皇、母亲之心”

聚和长叹道；“不会的，我将来的幸福，当由我自己做主！父母之意，我虽不能违背，但我相信他们最终会听从我的意见的！”

郝东感叹问道；“但愿如此！可你父皇、母亲，已经给你找好了相亲对象，那你该怎么办？”

聚和疑惑问道；“你是怎么知道此事的？”

郝东淡淡一笑道；“他是洛阳府郎大人之子吧！我在洛阳就听说了！”

聚和惊问道；“什么？整个洛阳城都知道了此事，叫我以后该如何做人？这么大的事，也不知道母亲瞒住我又有何意义？”

郝东问道；“怎么，难道你还不知？”

聚和解释道；“不是，总之说来话长……！”二人正言谈间，郎熙引数人赶到，见聚和与一异族之士相拥一起！一时大怒！遂唤来一属从，前去将他们俩拆开！

那属从名叫许藐，也算有些小聪明；知道聚和乃公主身份，也不敢动手拉扯；又畏郎熙责自己违令之罪，他只好近得郝东、聚和身前，洋装不认识而只声大叫道；“快来人呐……！有人非礼……！”

郎熙闻此，即冲将而来；一把推开郝东，紧抓住聚和之手，一幅关心之态问道；“你没事吧公主？”

小喜见这郎熙对自己公主好生无理，即怒责骂道；“好个郎熙，你好大的胆子？”

聚和见是郎熙，竟扫了自己兴致！怒火不打即出！怒道；“放手，快放开你的手……！”

郎熙适才松开手，指着郝东大骂道；“好你个大色狼，竟敢碰我的女人，你活得不耐烦了是吧？”

聚和见郎熙如此无理，狠道；“郎熙，你说话客气点，当心我治你罪！”

郝东冷笑道；“原来是你，怎么不记得我了么？”

听他口气，好象认识我！郎熙仔细一瞧，适才回忆起，原来是数日前，在洛阳城里替那位小商贩出气的异族人；知道他有点身手，心中自有所虚，但又怕失了自己颜面，遂冷道；“哼！原来是你？怎么，还想和我较量么？”

郝东心想，手下败将，竟出如此狂言！心中一阵嘲讽。讥讽道；“看你一身酸气，难道我还怕了你不成？”

聚和心想，他俩为己在此动手，事情若传到父皇那里，该如何向父皇交代？该死的郎熙，自己虽无比厌恶他，可他是父皇请来的，出了何事，父皇定会站在他一方，而对郝公子不利！见二者正要动手，她即扯住郝东劝道；“郝公子，他无理取闹，我们别理他，换个地方再聊！”

郎熙见公主与郝东即要离去，遂止道；“公主且慢；你以是我未过门的媳妇，就这样而去，岂不太有失你公主身份和我颜面了么？”

聚和冷笑道；“我喜欢他，又不是你！你管得着么？”

郎熙闻此，心虽有激怒，可她是公主身份，自己又能奈何！即冷道；“哼！你是公主，我当然管不着；可你父皇已经恩准，我俩已经定亲，难道你想违约不成？”

聚和反问道；“是你自己一相情愿，别拿父皇来要挟我，定亲之事那是他的事，我可没有答应！”

郎熙道；“既是如此，那你敢与我同去皇上面前毁掉这段婚约？”

去就去，反正我迟早都是要当面给父皇说清楚此事的！聚和凝视郎熙；挽住郝东的手问道；“陪我去吧！我要向父皇表明我要与你在一起……！”

郝东闻此，心似顾虑！因他是一国之君，一言九鼎！若不愿公主与我在一起，那该怎么办？

聚和见郝东犹豫不决，自知其意！即安慰道；“哎呀！有我呢，你不用怕……！”

郝东从其言，只好同往……；

不多时，即回潼关府衙，来到李世民相房。李世民还未入睡，见几人到来，即问其原由？

郎熙心想；反正皇上已经将公主许配于我，所谓君无戏言；岂能这般轻易改变决定？自己身为小小县令之子，若能与公主成婚，前途定会平步青云！自己又岂能放过此等机会？遂参拜道；“其实也没有什么大事！只是中午时分，皇上你可是亲口将公主许配给我之事，令我十分感动！公主乃金枝玉叶，与她一起，可是我前世修来之福，我定会好好地对待她的！”

李世民点头道；“你有此心就好！”

聚和见郎熙未有毁掉婚约之心，竟对父皇说出这么肉麻之言，即怒道；“郎熙……！在父皇面前你休得胡言！事先你不是说要与我毁掉婚约么？怎么你不敢承认？”

李世民见她俩定亲之事，引得聚和不满！即责备道；“你怎么回事？人家郎公子可是世出名门，又岂能容你这般胡言？”

聚和生气地道；“父皇！你有所不知，他越是这样，我就越是反感！事到如今，我也不再隐瞒了！其实我已经有意中人，只是怕说出来你反对而已！”

李世民本性开放，在他心中，所谓男女感情、纯洁爱情就是至高无上的结晶，谁也无权去阻止她们彼此选择，但有权参考意见！听公主如此说来，他反倒没有生气，反倒很欣慰！如此证明公主此才真正地已经长大了！即问道；“是谁？”

聚和挽住郝东手腕道；“就是他……！”郝东参拜……！

李世民见他正是华阴城里向己借马的那位罗马白肤义士！自己也知道他的一些为人正义，事迹出色之事！但还有所疑惑？他身系异族，聚和若嫁于他，天长路远、好坏己难知，该做如何办？他寻思良久……！为一国之君，思社稷安民事多，如今却不知该如何处理这父亲应该处理之事？他拿捏不定。

郎熙在旁冷道；“哼！一个异族之士，岂可与我朝公主成婚？这样岂不是显我朝国弱，要用女人做邦交之酬么……？”

你……！真是不可理喻！聚和气道；

郝东凝视反问道；“大唐乃大国，我国与之比较，乃属小国！又岂能灭消大唐国威！更何况，我与公主乃属真心相爱，我虽身为异族，可大唐乃是我此生最向往、最热爱之地，其热爱程度，可于自己祖国同相并论！若别国真有误会大唐的话，我甘愿自做使者，去他国，为大唐说理……！”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第四十七章）公主所属谁

（四十七）

郎熙冷问道；“哼，你只是嘴上说说而已，我大唐还有的是人才，又岂能要你异族之士做使者之理？”

聚和公主讽刺道；“就算郝工公子是凭口说又何妨？总比某些人说一套、做一套要强得多！”

郎熙自知公主之言是在怪自己未能履行毁掉婚姻承诺！李世民心想，既然聚和已经喜欢上了罗马族人，以她的脾性，要打消她的念头，乃是不可能的！与此这样，那不如成全好了！封他个官做做，好将其能留在我大唐，也算是一件好事！可自己又亲口答应了郎熙，已经将聚和许配给了他，怕只怕他有所不胡！这该如何是好！作为一君，总不能出而反尔吧！怪就怪自己与苏妃擅做主张，却弄得如此不可收拾！。即严肃地道；“好了！此事我们今日暂且不提，你们各自回去休息吧……！”

聚和哪里能心甘！父皇今日若不将此事作个了结，自己说怎么也不回去！忽然，一卫士传信道；“禀告皇上，张举张大人、和郎雍郎大人有事求见？”

李世民知道公主心有不甘，见卫士传信来；故借有大事要与二大人商议，即令退回！又让卫士传信二大人前来见朕。

公主本就任性，毫无退去之意地道；“不行啊父皇！此事都是因你而起，如果你不即刻将此事了结，我就在这里陪你到天亮！直到你了结为止。你说你有要事商议，那你就商议吧！我在旁听着就行。”

李世民即怒！公主任性，自己知道；可没有想到她竟是如此任性，且不可理喻！即生气道；“你……！”可言未出口又收回，抹下心中怒气道；“你总得容我跟你母亲商量商量吧？”言毕，郎大人、张大人至。参拜完毕；郎大人见其子郎熙与公主同在，即问原由？

郎熙也不好说其来意，即敷衍道；“没……没什么！”

李世民问道；“二位卿家，不知此夜前来所为何事？”

郎大人禀告道；“刚从金提镇得到消息，如今瘟疫区因前些日子遭逢小雨，瘟疫病症蔓延速度大增，现以由原先的一个镇，而蔓延到周边的四五个镇；其蔓延区域还在扩大，我们得竟快作出治理方案，以防瘟疫进一步蔓延？”

李世民疑惑道；“朕不是以派去多名太医诊治了么？瘟疫为何还会蔓延？”

张举张大人道；“皇上不知，太医们只懂得治病，但对防范瘟疫却是一无所知！缺泛防疫方案！”

李世民心想，也对！得立即参备方案才是。遂问张举张大人道；“张大人，你乃潼关知县，想必定有一系列的治理瘟疫方案吧？”

张大人拜道；“微臣是有，但至于效果如何，微臣也不敢确定！以微臣之见，瘟疫蔓延，乃出自百姓流动，若能加以控制百姓随便出入疫情区的话，瘟疫定可得到控制！只要瘟疫不向外界扩散的话，数年之后，此时的疫流定会自然消失的？至于以身染疫疾的百姓，待治疗好后，才可让他等迁出疫情区，如此既保住了百姓性命，又预防了疫情向外界蔓延？”

郎大人点头称道；“张大人说得有理，只要将瘟疫传播途径控制住，就不会向外界扩散，微臣也赞成此方案！”

李世民微微点头，此方案的确可行，得派一位能人前去才行；张大人虽可，但他衙务繁忙，又思灾区之事，实乃劳苦！得另寻贤能才可。即道；“就依张大人之意办；”言毕，又问郎雍郎大人道；“以郎卿家之见，谁能够胜任此等要务？”

郎雍正思量间；聚和公主忽然跳出来高兴道；“父皇不必问郎大人，至于谁能够胜任此等要务，我倒想起一人，他定能够担此重任！”

李世民严肃地道；“胡闹……！你一个女儿家，能够有何人选？”

公主胸有成竹地道；“我不是胡闹，我真有人选！”

李世民冷笑反问道；“是吗？那你倒要说说此人究竟是谁？他有何能耐？”

公主微笑道；“是父皇！此人乃西域人士，从商多年，虽不及与官并论，但他也是一商队首领，自有些领导才能！更何况，他从西域来大唐，一路千万里，又有何事没有见过，区区这小范围瘟疫，想必他定不在话下！”

李世民凝视郝东，心想；公主此意，无非是想借此机让那郝东在我面前现陋一番，以此助增在我心中印象！遂问道；“你所说的，难道就是郝少侠？”

公主点头；“正是！”

李世民反复思量；这郝东，虽是江湖中人，就算是阅历不少，但对于治理瘟疫之事，他未必能胜任！单凭公主片面之言，自己怎岂可将如此要事交于他去完成；即问郎大人道“不知郎大人有何意见？”

郎大人施礼回道；“那郝少侠虽是异族，若此疫情由一位异族之士治理的话，可显我大唐毫无贤能所用；但异族之地也有他们独特的治理方案！我大唐虽国力强盛，古往今来，对治理瘟疫也有丰富精练；以微臣之见，我们虽精练丰富，但对大唐之外的其它先进精练来说，我们也不妨学习、比较；所以我赞成！”

张大人也点头称对！

李世民点头；郎大人所言有理，先进技能，我们当学习，不良文化，我们当拒绝，这样民族才不会落后！即问郝东道；“那不知郝少侠可否愿意为我朝前去治理呢？”

既然皇上，与二大人都有此意，郝东岂好推托！即拜道；“只要大唐人民不弃，我甘愿一试！”

李世民高兴道；“那好！就这样定了，我倒要看看你是如何治理疫情的……！明晨我就封你为疫防司都督，官衔二品，前去治理灾区！”

郎熙心里明白，公主荐郝东之目的；无非就是让皇上给他一次机会！自己岂可让他轻易得逞。见他即马就要官拜二品，自己哪甘示弱！得想法将那他比下去，也可令公主对自己刮目相看！即参拜道；“皇上别急，既然你让那异族之士前去治理疫疹，也不妨算上我，我到要和他比试比试，看看是谁治理更有效果？”

公主心想，这郎熙心有不甘，半途插己一脚，实在是可恶至及！得先看看父皇怎么说；

郎熙不想让聚和看低自己，李世民自是心知肚明；即灵机一动打起小算盘来！既然他说出此言，那可是更好！无论他俩谁输了这场比试，不用自己下结论，其中输者都会自愿退出与公主成亲念头！即点头允许道；“那好！既然郎公子也愿意，那我就再恩准！任你二人同去竞争，也好给你俩增添些动力！”

郎熙高兴谢过！

李世民抚须笑道；“这可是你二人机会，灾区事大，你俩可不要当儿戏，至于如何治理灾区，那是你们俩的事；我能做的，也只有将灾区一分为二，你二人官拜同衔、各治一半，谁若先治好，朕就重赏谁！”

郎大人与张大人见皇上利用竞争之法，助推二者治灾动力，纷纷感叹皇上英明！

此公主听完父皇之言，适才摸头父皇心思，二人官拜同衔，同去治理疫情，没大没小，意见不和；岂有这般道理！就算是各治理一半，那要是一方为贪图功利，而在另一方做些手脚，该如何是好！父皇他不可能就连这点利益悠关都不知道吧！以自己之见，其真正目的就是谁赢了，谁就是驸马！郝公子赢了，固然是好，那要是输了呢？岂不要自愿放弃……！即想出一计问郎熙道；“我看重赏也就免了吧！既然大家都在这里，我到要问郎公子，我们不如打个赌！倘若你治理瘟疫有方，赢了的话，那我包你加官进爵！若你要是输了的话，那我只要你答应我一件事，你看如何？”

郎熙笑道；“不知公主要我答应你什么要求？”

公主冷笑道；“总之不是要你去杀人害人，你敢么？”

郎熙笑道；“我有何不敢！那就依你之言……！”

不用说，李世民与郝东都清楚，定是要郎熙放弃定亲念头！细观郎熙，还不知此是圈套，无论他是输是赢，都不可能得到公主！公主微笑道；“那好！在这里大家都听到了，到时侯可不要出而反尔？”

郎熙胸有成竹地道；“这是你说的，我们一言为定！”

几人拜别皇上，公主送郝东至衙门门前，郝东问道；“你怎么会突然想到要我去治理瘟疫呢？我可是什么都不懂，若治理不好，那该多丢人！”

聚和玩笑道；“我是想考验你啊！看你是否会为了我而不惜一切！”

郝东当然会不惜一切，只是不好回此言！望着聚和，傻了半晌无语！

聚和微笑道；“你看看你啊，其实我是相信你的，治理瘟疫并不难，只要你认真去做，多听听别人意见，你定会成功的！”

郝东笑着问道；“那要是我不成功呢？”

聚和公主撒娇笑道；“废话……！你知道我喜欢你哪一点吗？我就喜欢你敢勇于拼搏，临危不惧！相信自己，可别让我失望哦……！”

郝东点头道；“放心吧！其实我也知道，你是想借此机赢了那郎熙，好要他放弃定亲念头！对吧……？”

公主微微笑道；“这也是其中之一，更重要的是，我想让父皇能够更满意的接受你！”

郝东握住聚和手道；“原是如此，你就请留步吧！明晨我定会一早前来接受都督之职、好好表现自己的！”

聚和点头辞别……；

二人散去。却说郎熙回到房间，心中自是愤愤不乐！骂道；“真是岂有此理！半路杀出程咬金，敢夺我的公主……；来人呐……！”一心腹前来。郎熙吩咐道；“快去将李子谦给我叫来！”心腹应诺而去。

片刻李子谦到来，称郎熙为少公子拜道；

郎熙客气地笑道；“人都说李捕快身手不凡，为万贼所惧！我是佩服不已啊……！”

李子谦谦虚道；“少公子过讲了！”

郎熙从一盒中取出一对纯金麒麟，摆在桌上指道；“这可是珍贵之物，有辟邪扶正之用，我敬你是英雄，所以就将此物送于你！”

李子谦神眼一见，那对麒麟栩栩如生，威武雄壮！此可是稀世之物！郎大人做官一向清廉，天下何人不知！想必此物定是少公子不知从何处强取得来的！所谓无功不授禄，更何况又是一对来路不明的宝物；遂推辞……！

郎熙笑道；“立捕快不必如此，其实我将此物赠送于你，是想求你帮我做件小事？”

李子谦心想，既是小事，又何必送如此大礼！想必定是做一些伤尽天良之事吧，即问道；“不知少公子要我做何事？”

郎熙冷笑道；“要年帮我杀一人，你身手敏捷，杀此人乃是易如反掌！我另外在派几名属从给你打前阵，你看如何？”

李子谦为人，一向正义！哪能接受此等伤人性命之事；遂又问道；“那我若不愿意呢？”

郎熙冷笑道；“你若不愿意也没有关系，大不了我再另寻他人！不过你得想想，你是在何人之下办事的，只要我一句话，对你可没有好处！”

他这是在威胁自己，李子谦自是明白，可自己又岂能为一己私利而害无辜呢？即为难惭愧道；“少公子大人有大量，不过伤害无辜，我实乃难以接受，请恕我无能为力！”

郎熙见他不从，冷道；“既然如此，我也没有办法，来人……！给我没收了他的捕快令牌，既不听我调遣，从此就撤了你捕快职务！”一心腹从之……！正待要没收，李子谦止道；“且慢！此令牌乃是郎大人亲手所赐，你有何理由收回？”

郎熙冷笑道；“别望了，我可是郎大人之子，我要是随便在他面前胡言几句，你这捕快还能做么？”

李子谦心想，也对，这郎熙仗着郎大人之势，自己能奈何？可惜郎大人一世清廉，竟养出如此狂妄之子！区区捕快之职，对己而言，虽算不了什么！但却难以咽过这口恶气！来日方长，他终将会有报应的！见那心腹收己身；他推开那心腹，怒瞪郎熙从怀中掏出令牌，“啪”地一声！放在桌上冷道；“哼！不用你动，我自己来……！”言毕，转身而去！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第四十八章）刺客反成友

（四十八）

李子谦刚去，郎熙即冷言道；“哼！不任我所用者，留置我身边何用？”他又令属从去将王尹请来。

这王尹原本也是李子谦属下，其身手在所有洛阳府捕快中，只在李子谦一人之下！他身材魁梧、好使一手扑刀；不多时，便至当前。

郎熙将指着桌上捕快令牌奸笑道：“你可是我府衙中身手最好者！这令牌不佩你佩谁……！”

其实王尹早早就有此心，可只因李捕快身手在己之上，而不敢挑战于他！又何况，他对己是提拔有加，所以自己是甘愿屈居于他之下！见到桌上令牌，他是即惊又喜！即施礼问道；“此属李捕头之物，小的何得何能，哪敢授此大权！”

郎熙冷笑道；“王兄何出此言，李捕头他不识抬举；我授你领牌是因为我欣赏你，至于我父亲大人那里，我自有办法跟他说的，你就放心接受此大权吧！”

王尹很是疑惑，这李捕头为何要将令牌留下？难道他是不干了么？即问道；

郎熙冷笑道；“他嫌做捕快头太累，所以不识抬举，才交出这块令牌而一走了之！”

王尹大惊，李捕快走了，自己怎么不知！郎熙将令牌递到王尹手中笑道；“你就收下吧！俗话说得好，有量之位、当能人才能够居之！李捕头走后，这府衙，可不能一日无个头儿！这府衙上下，除了你、还有谁能够担当此大权！”

王尹疑惑接过令牌想到，李捕头走了，自己掌此权乃当之无愧，可这只是他郎熙一面之言；岂能相信他能够说服郎大人好让我做捕头呢？即疑惑道：“话虽如此，可重立捕快头儿之事，一向都是郎大人亲自做主，你我又岂能擅自做主？”

郎熙见王尹收下令牌遂笑道；“这个你就放心，以你之能耐、品行，再加我能言善辩，定能说服我爹的！不过眼下我有个心头之患，你若能够帮我将此人除掉，我保你能够顺利地坐上捕快头儿的！”

王尹适才明白，原来郎熙是想利用自己，才做此决定的；遂婉言问道；“我自认能力有限，若不能答应你此事，那你是否还会保举我？”

郎熙冷笑道；“不为我办事，别说捕快头，就是小小捕快，我也不会留他！你自己好好想想吧！”

王尹知道郎熙很卑鄙，可没想到他竟是如此卑鄙，不答应他，他就会要我走人；哎！自己可真是想不到除了做捕快，还能做什么？被逼无奈，他只好背上良心谴责而应允！问道；“不知你要我杀谁？”

郎熙冷笑道；“清风客栈，一个叫郝东的异族之士，你若能将此人除掉，等我做了驸马后，我定还要提拔你！你看如何？”

王尹只为保一份捕快职位，哪想到以后！即放下令牌倒；“这个先放着，等我回来再说。”

寒夜幽沉、白霜催梦！二更过后，郝东睡得正香，忽被细细“咯吱”声；身为江湖中人，他自有提防！

王尹用刀磕开郝东房门，提刀向床上郝东狂砍！忽见床上空空；郝东点亮蜡烛，望着王尹呵呵笑道；“阁下夜半三更、来我房间所为何事？”

王尹面蒙黑巾，怒眼道；“授人之托，取你性命！”言毕，提刀向郝东砍来！

郝东提起长凳挡开！王尹刀快，将长登节节砍断！直逼郝东脑门；

郝东即闪开！王尹失手，竟将门框砍翻，郝东呼地冲出门外巷道；王尹跟来，无意中竟被郝东摘去了面巾！王尹大惊，真想不到他动作竟如此神速，身手定不在我之下！反正他以看出我面，就与他一拼到底！

郝东冷笑问道；“你是授何人所托，前来暗算我？”

此是秘密，王尹虽不是专业杀手，可他知道一些江湖道义，替别人保密！二话没说，再提刀向郝东砍来！二者相斗数十回合，王尹逐渐败下，被郝东夺过扑刀，直往他项上削去！忽一人急止道；“恩公且慢！”

郝东扑刀即止；一见此人正是李捕头李子谦！原来他也因失去捕快职务，而来此投栈住歇！谁知夜半闻得打斗声，而前来看个究竟；

郝东收住刀，相互施礼道；“原来是子谦兄，你来得正好！此人夜深闯我房间，你是捕快，他就交给你了！”

李子谦施礼道；“恩公有所不知，如今我以是一介平民，刚失捕快职务！那人正是我之前部下，所以还请你放他一马！”

郝东性情很是爽快，那人虽想要自己性命，但是授人之托！即点头笑道；“那好；今就看在你的份上，我就放他一马；不过，我行事一向光明磊落，除了唐门，就没有得罪任何人，不知你是否是唐门差来暗算我的？”

王尹心想，唐门邪首，自己还很厌其派！岂能为他干事？既然自己是甘愿做此刺杀之事，又何能将郎熙害他之事说出！即冷道；“哼！别以为你放了我，我就会说！这是不可能的！”

郝东虽不知道，可李子谦心中明白，王尹定是授郎熙之命；他派己不成，才派王尹前来暗杀恩公也！幸得自己当初未能答应，不然将会错与夕日千里送信的恩公相斗！那是何等失义！虽说王尹错授郎熙指使，但他毕竟是自己旧部，见他闭口不说，难道是畏惧郎熙责怪么？遂笑道；“其实你不说我也知道是谁！因为他在派你之前就找过我，所幸我未能愿意，才被他撤去了捕快之职！王尹，我念年是我旧部兄弟的份上，我才提醒你几句，郎熙他仗势欺人，卑鄙无耻！为此败类做事，实乃不值得！你回去好好想清楚吧……！”

王尹沉心中琢磨，那郎熙的确作恶多端，而今自己怎么就为一己私利去害人性命？这不像是我一贯处世之风！见这白人与李捕头交情不错，而且为人也不算毒辣，幸得自己武艺低微，而未能取到他性命，不然定会错憾终身！

郝东一向敬重信守承诺之人，见这王尹是一条汉子，遂提还扑刀赔礼道；“不说也罢！念在你是子谦兄旧部和几分好汉的份上，我不为难你，你走吧……！”

王尹见郝东如此大量，接过扑刀，谢也未谢一声而扬长而去！李子谦即叫道；“王兄且慢！你此事没有办妥，依照郎熙脾性，你这样回去，他能放过你么？”

王尹心想，也对！自己被郎熙利用，实乃惭愧！就算自己不能做上捕快头儿之职，但因此事位能做好，也难免会影响到我这小小捕快职位！与其这样，还不如放弃这捕快之职，做一位平民！至少不用被郎熙利用，能够真正做回自己！遂谢李子谦道；“多谢头儿提醒，如今府中少了你在，我也不想回去了，我也要和你一样，恢复我夕日平民身份！”

李子谦愁道；“你这又是何必？”

王尹笑道；“幸得你提及，我才想清楚，郎熙他可是记仇之人，只要有他在府中一天，我作为小小捕快，是没有好日子过的！还不如浪迹天涯，无忧无滤得好！”

李子谦点头叹道；“既然如此，那我就支持你！你与恩公可谓是不打不相识，不如今晚由我做东，咱三人前去好好喝几碗，你们可否愿意？”

王尹爽道；“在下正有此意！”三人同下得大堂，小二送来好酒好菜……！

李子谦敬道；“恩公身手不凡，你我虽相识数日，可还不知你尊姓大名？何处人士？”

郝东回敬道；“子谦兄过讲了！你深明大意，我乃佩服！我本是西域罗马国人，姓郝、单名一个东子……；寓意罗马人在东方矣！”

李子谦、王尹二人皆惊！他原来是武林中人传得沸沸扬扬的，大闹长乐门郝东、郝大侠！真是幸会！王尹提碗敬佩道；“原是郝少侠，难怪你武艺如此高强！今我败于你手，我实在是心服口服！”

郝东笑道；“王兄见笑；你为那郎熙隐瞒实情，可见你是一位信守承诺之人！令我敬重有加！日后，你可直接称呼我郝兄即可！”

王尹高兴道；“那好！来……咱们干了这碗！”三人同饮而尽！

李子谦问王尹道；“王兄你不做捕快，那日后之路你该如何走？”

王尹默默笑道；“不做捕快一身轻松，日后我就和郝兄一样，做个武林侠客算了！”郝东、李子谦闻此大笑；

李子谦笑道；“这样也好！至少能够堂堂正正做人，开开心心处世；还可以行侠仗义、打抱不平！”

王尹点头笑道；“对……！那不知李兄你有何打算？”

李子谦微叹道；“即做官无路，身又无积蓄，在乡又有年迈六旬老母！我还是返乡种地打鱼、养老母去！”

王尹点头叹道；“这样也罢！但愿你与伯母都能安详度过此身！”

李子签点头问道，；“但愿如此吧！那不知郝兄你呢？”

王尹笑道；“郝兄他可是公主意中人，前途无量矣！”

李子谦惊诧！即反问道；“你怎么知道？”

王尹知己说漏了嘴，此事郝兄都没有说，自己说出来干嘛！遂一幅惊讶状！

郝东见王尹难堪，即笑道；“王兄不必如此，其实你不说我也知道，是郎熙告诉你的吧！他的目的就是想将我除掉，免得防碍了他之美事！”

李子谦心想，原是如此，难怪他要派我与王兄前来刺杀郝兄，竟是为了想得到公主而下此毒手！真实卑鄙！

王尹插话道；“幸亏李兄你未能答应那郎熙来暗害郝兄；我到现在才知道，原来李兄你定是因不愿答应此事，才被那郎熙罢去了捕头之职！是吧？”

李子谦点头道；“郎熙他仗势欺人、做恶多端！我又岂能为此人办事！我虽在他府中为官，但我是忠于朝廷、报于百姓，岂能为做一丝小官而残害自己中正之心！”

王尹钦佩道；“李兄感言，在下自感羞愧！幸亏有了此事，才让我彻底的摆脱了郎熙之掌，理解了做人的纯正！”

李子谦谦虚道；“哪里……哪里！王兄为人，我很了解，定是授形势所逼，才如此做的！既然你以做回自己，我李子谦为你感到骄傲！”

郝东也道；“对！知错能改、善莫大焉！王兄，你就不必自责！”

王尹点头！郝东又对李子谦道；“子谦兄你真不愧是贤母之下出忠义！相信大娘她定会为你而高兴的！既然你与王兄都失去了官职，眼下我将立马上任防疫司都督之职，身旁正缺人才，你二人忠国忧民，倘若不嫌弃，就和我一道前去治理瘟疫，为这大唐百姓造福，不知你二兄意下如何？”

李子谦二人大惊！想不到郝兄竟要上任两品官衔，真是可喜可贺！既然能为朝廷、为百姓效力，哪有不干之理！双双爽快接受后，畅饮至天亮！

Epub,Mobi: www.qinkan.net

（第四十九章）授封防疫督

（四十九）

淡雾弥城，白露冰封！寒意浓，行人稀；为清晨潼关增添几分淡凉！郝东领李子谦、王尹二人去府衙，接受册封之礼！

二人得知即要亲眼目睹圣上之威，心情激动不已！片刻便至府衙外。聚和公主早早在大门前等候。见郝东领二陌生人到来，遂前来问候！

李子谦二人见来一位如花似玉的小姐，心情即刻膨胀，暗叹不已！经郝东介绍后，二人方才知道，原来她就是聚和公主，遂双双施礼，乞求饶恕自己无知之理！

公主微笑道；“二位不必如此，适才听郝公子所说，你二人原是洛阳府捕快，也算我大唐做过无私贡献，这令我感激不已！更何况，你俩又是郝公子的好友，我又岂能怪罪你二人呢！”

他俩谢过公主；只见郎熙与一心腹到来，郎熙笑里藏刀道；“哟！几位这么快就到了！是专程在此迎接我的吧！”

公主讽刺道；“你是何东西，也配我来此迎接你么？”

郎熙冷笑道；“别……别……公主！难道你已经忘记我们事先的约定，倘若我不来的话,那我们所打之赌，又岂能算数！”

公主冷道；“哼！你若不来，就证明你已经认输，”

郎熙冷笑道；“现在谁输谁赢还未确定，我又岂能甘拜下风？”言毕又冷眼对李子谦、王尹道；“我还以为你二人已经西去了，却没有想到还在这里，而且还成了别人的丧家之犬！”

李子谦二人怒瞪郎熙，拔出扑刀，想出出心中积蓄以久的恶气！却被郝东挡住道；”二位仁兄别冲动，此可是天子脚下，切勿乱来！他俩适才憋着一气收敛扑刀。郝东又对郎熙冷道；“哼，丧家之犬又如何，总比有些人连做狗的资格都没有！”

郎熙很是气愤，知郝东身手不凡，也无可奈何！只能冲李子谦二人冷道；“此乃天子跟前，二位带刀前来面圣，难道是想对圣上不利？来人呐，快将他俩捉下，以免铸成大错！”几守门府伊正要动手，却被聚和公主制止道；“我看你们谁敢！他们是我的客人，容不得郎熙你在此胡说！”

郎熙冷道；“那我们走着瞧……！”

李子谦与王尹以表诚心，而将宝刀交到府伊房内！与公主、郝东一同去得审堂外等候。片刻，李世民与苏妃到来，见审堂外，文武数官员齐聚，有如面临早朝之势！好生气魄！

郝东、李子谦、王尹等人无不感叹！李世民坐于堂中，众文武齐呼万岁……！李世民免礼道；“今又不是在京城，此等礼数就免了吧！昨夜我看了一夜奏书，全都是关于疫情之事，可见这瘟疫，就是我朝除战争之外最大的灾难！使我深感国事危机！请各位务必要大力协作，时早消除这块忧民之患……！”众臣其呼是！李世民又道；“昨夜我与郎大人、张大人商议，以选好了最佳治理瘟疫的人选，这治理瘟疫之事就交于他们俩人去做，若有疏忽，军法处置！不知郝东、郎熙你二人可敢愿意？”

“为百姓我郎熙自是责无旁贷！岂能退缩……！”

郝东也不甘示弱道：“既然郎公子敢接授，我又岂能退却！”

李世民点头道；“好！既然二位在众人面敢立下军令状，我相信你们！郎熙上前听封！”郎熙拜礼！李世民道；“郎熙世出名门，自幼身受制国气息影响，相信你定不会负我所有大唐百姓！现在我就封你为防疫西都察史，管制潼关十二镇中的西面六镇；”

郎熙跪拜领命道；“是，皇上！我定不会辜负大家对我的期望！”

李世民点头，又令郝东道；“郝东虽是异族商人，但有报效我朝之心，此乃令我感动，但愿你不要让我失望！现在我就封年为防疫东督察史！管制潼关东面六镇，你看何如？”

郝东领命！聚和很欣慰，知道父皇对郎熙所言，只当是在培养我朝人才而已，而对郝公子所言，定是暗示了，只要他赢了郎熙，自己就接受他成为驸马一事！

李世民高兴道；“那好！你二人即刻前去准备，立刻起程、前往灾区！”

册封完毕，二人告退！众文武私下议论，他二人最终谁才能够将疫情治好！郝东一个异族之士，对大唐民情缺泛了解，未必能成功！想来郎熙身世名门，定比郝东更有把握！

郝东、郎熙各身大红官袍、气度非凡！以有部下备好马车、马匹；李子谦、王尹骑马在前，威武咧咧！领数十兵士前往灾区就任；一路大受百姓拥戴！

却说慕世南、四保等众以至灵宝县外。慕世豪为伏击世南一行，与唐门弟子操近道，早早到达灵宝县境内，做好了伏击准备！

午时轻雾渐散，淡阳容冰雪！世南、四保等人连日赶路，遂在一小溪前停歇！点因、兰青打来溪水，为各位义士止渴！忽一人惊叫道；“你们看，前面山头着火了！”

众人望之，皆感异常！杨盛疑惑道；“此时寒冬，又逢数日雨雪，地表虽湿；但冬季植被枯竭，北风吹干植被，意外起火也不足为怪！”

众人点头！

世南观山火虽不见汹势，但清烟浓浓弥漫野岭！遮去了前去道路。方才有所意识，此烟浓烈，不像是烧山所释放的清烟，即琢磨道；“但此异常不在火势，而是在于那滚滚浓烟！不知道汤兄你可曾记得在汤家堡时，唐门就是释放此烟，才将我们逼出汤家堡的？”

闻得此言，汤成适才点头醒悟道；“对！难道是慕世豪与唐门之众为将我们一网打尽，而在此设伏故才释放此毒烟？眼下我们去路被断，这该如何是好？”

众人大惊！既是毒烟，岂好冒险闯过？溪旁有一小道，饶过山脚背西而去。世南问道；“此路是通往何处？”

众人面面相视，却都不知！

颜正卿琢磨道；“既然我们都不知道；大家赶路要紧；看此路也是通往西方，我们不如就沿此道前行，一直往西走，应该也可以到达华山的？”

众人赞成，纷纷饶此路前进。

张生前来报道；“果不出盟主所料，那慕世南一行纷纷都以经改走小道，你看我们是追还是不追？”

世豪欣喜,冷笑道；“他们选择走小道，那可是瘟疫重灾区的必经之路，就算我们不追，他们也是不可能再返回走大道的！”

张生疑惑相问？

世豪冷道；“因为当他们发现自己走错道路的时候，已经相距大路近百里，他们救人心切，定以赶路为重，若返回岂不是又要耽搁半日路程！以世南脾性，别说是小小瘟疫，就是刀山火海，他也会闯入；”

张生点头道；“那接下来，我们该如何行动？”

世豪默笑道；“去潼关，我们在那里等候他们的佳音！”

郝东一路威风八面，赶赴天邑受灾重镇；一路村落萧条良田荒、鸡犬无声人凄凉！镇中难民弱枯骨、临死临亡表无常！见郝东一群官府人到来，面情依旧表无起色！郝东心寒！知道灾民以失去了自己痊愈信心！忽然，一白发老翁归西，身旁亲人哭道；“老爹一路好走！不过几日我就下来照顾你……！”

郝东下得马，悲叹一声道；“大家受苦了！如今这疫情严重，乃是国之大事！如今朝廷非常重视这场灾难，请大家不必担心，相信这瘟疫很快就会控制住的！”

一老者杵着拐杖，低弱声音问道；“你……你难道又是朝廷派来治……治理这瘟疫的大官吧？”

郝东点头、有理回答；

那老者闻此，遂邹起眉头叹道；“你……你还是回去吧，年轻人！这瘟疫是无人能治的，凡一般人若在这里呆上一日，就算身体再好，也会被传染上的！你看看，像刚刚去世的那位老哥一样，不知道每天要死多少身患这种疫病的人！”

郝东明白他们信心全无，即回道；“多谢老人家关心！这瘟疫虽是可怕，可朝廷信任我，让我来治理，我就有责任、有义务来将它治理好！又岂可离去？”

一些百姓嘘声道；“话虽如此，先前朝廷还不是派来了几个官员，就因担心自己被传染，转身就走了！除了每天给我们发放粮食外，还从未给我们发放药物，帮我们解除掉这授病之苦！”言毕，人情混杂；又一患者大声道；“对……！更可恨的是，现在朝廷又不让我们离开这瘟疫区，好到外面去找大夫；与此这样，不就是让我们坐待等死么？也不知道当今皇上是否还是明君？”

灾民怨声道哉，深触自己心灵！郝东抚慰道；“各位乡亲不必心慌，当今圣上圣明，特从宫中掉来数十名御医，寻找治疗配方，相信很快就会有结果了！至于朝廷不让你们出得这瘟疫区，乃是因为，人物流动，会加强瘟疫传播速度，所以才有此禁令！我虽惧死，可我更惧任务不能完成；皇上即亲点我为防疫督察史，我又岂能贪生怕死，而至你们于不顾呢？”

众百姓适才放下心！望着郝东，似是看见了未来……期待……！感叹道；“但愿大人不要让我们失望……！”

郝东点头道：“我就住在驿馆，各位若有何事，尽管前来驿馆找我！”

众人感激齐谢！

李子谦与王尹见郝东虽是异族人士，却甘愿为大唐百姓做如此牺牲，实乃感动万分，敬佩在心！与郝东一道住进驿馆。

郝东将二人叫到身旁道；“二位兄弟家有老母，来这瘟疫区之前，还不知道会有如此严重，如今才知此地关乎到我等性命，实在对不住你二位，你俩快离开这里吧！”

李子谦二人感触郝兄情意；那想舍去！王尹即道；“虽是关乎我等性命，可你都不怕，那我还怕什么？”

李子谦也道；“对……！郝兄你是异族之士，都不惧生危，而为我大唐百姓做出无私奉献！更何况是我们这些生为大唐的子民呢？为百姓做点事乃是应尽的责任！你可千万不要让我二人离开，我们要与你一道共同面对！”

郝东见二人心意以决，即感激道；“好！我有你二兄顶力支持，定能将这瘟疫治好的！”

二人点头！郝东为安抚辖区内所有身受疫病百姓，自写了几张告示，吩咐王尹将告示贴到每个镇上去；又让李子谦捧出所有银两，招来所有随从官兵平分银两，凡愿意留下的留下，愿离去的离去！众官兵所感郝督察史情谊，皆愿意相从……！

郝东只身备好快马，去得隔离区外，视察御医、了解配方情况！谁知刚出隔离栏栅，便被几官兵拦阻道；“你是何人，此乃安全界线，为防止疫情传播，凡想从里边出来之人，通通都不许放出！”

此处虽处天邑镇至潼关城的紧密要道，四面空旷，环有森林，为防止灾区民众乱跑，遂在此路中央搭建简要路障通道！此乃隔离要塞，应当加以防范！郝东下得马来，出示令牌道；“我乃防疫督察史，还不赶快开门让我过去！”

那官兵笑道；“笑话！督察史刚刚以到，你该不是想用这块假令牌来糊弄我们吧？还不快走，不然，我即刻叫人将你拿下！”

郝东大怒道；“放肆！你睁大眼睛好好给我看看，这令牌它是假的么？”

Epub,Mobi: www.qinkan.net

异肤三兄

作者：邓源台

- 『状态：连载中』

- 『更新到：（第四十九章）授封防疫督』

- 『内容简介： 毛泽东、勃列日涅夫、尼克松为构筑和谐世界、追逐和平根源，而返古一游；三人意外学得一身本领，结拜成义兄，平息一场武林风波，踏上西征之路，结交穆罕默德、埃及选驸马、拯救罗马帝国内乱、结盟欧亚非百余国，共建彼时和谐社会……；方知和谐含义，不是用征伐才能解决的；为此时美苏冷战助推和谐浪潮，预防一场世界大战而种下和平之苗……！ 』

- 『由爱下电子书提供epub下载』

- 『电脑请访问:www.qinkan.net』

- 『手机请访问:m.qinkan.net』