目录

序

第一章处境（修）

第二章往事

第三章找茬（大修）

第四章灰头土脸（大修）

第五章练字

第六章晨定

第七章斥责

第八章认错

第九章受惊

第十章十五

第十一章同房

第十二章奇闻

第十三章陌生

第十四章做客

第十五章恶意（二更）

第十六章微服

第十七章挤兑

第十八章我早就想打你了

第十九章野猫

第二十章得救

第二十一章后续

第二十二章生病

第二十三章探望

第二十四章冲撞

第二十五章迁怒

第二十六章制药

第二十七章交锋

第二十八章进宫

第二十九章责难

第三十章相遇

第三十一章陛下，不可！

第三十二章不知这位姐姐是哪个宫里的？

第三十三章眼药

第三十四章爱之欲其生

第三十五章出路

第三十六章撑腰

第三十七章召见

第三十八章黑锅

第三十九章让她跪着爬进来！

第四十章第一回合

第四十一章我并不欠你的！（圣诞快乐）

第四十二章谁要请太医？

第四十三章你侮辱她就是侮辱本侯！

第四十四章处罚

第四十五章又喜又忧

第四十六章机会

第四十七章圣旨

第四十八章蹊跷（亲们，元旦快乐！）

第四十九章替美人儿出气

第五十章归还

第五十一章拿人手短，吃人嘴软

第五十二章出事

第五十三章二次交锋

第五十四章别脏了我的地儿

第五十五章厌倦

第五十六章做回自己

第五十七章赚钱

第五十八章添堵

第五十九章敬茶

第六十章回家

第六十一章礼物

第六十二章受伤

第六十三章巧灵

第六十四章好个没规矩的东西！

第六十五章赶出去！

第六十六章相信我好吗？

第六十七章天籁（入V公告）

第六十八章无耻之尤（2W求首订！）

第六十九章嫦曦（一更）

第六十九章皇帝来了（二更）

第七十章宫宴（一更）

第七十一章交易（二更）

第七十二章质问（一更）

第七十三章打击（二更）

第七十四章娇气（一更）

第七十五章各退一步（二更）

第七十六章敲打（一更）

第七十七章心意（二更）

第七十八章怜惜（一更）

第七十九章误会（二更）

第八十章求助（一更）

第八十一章真情假意（二更）

第八十二章隔阂（一更）

第八十三章邪祟（二更）

第八十四章倒戈（小修）

第八十五章隐凤

第八十六章淑女

第八十七章赴宴

第八十八章医治

第八十九章真相

第九十章有得必有失（一更）

第九十一章贪得无厌（二更）

第九十二章怀孕

第九十三章离开

第一章不速之客

第二章心硬

第三章进城

第四章嗟来之食（一更）

第五章再相见（二更）

第六章夫人（一更）

第六章侯爷来了（二更）

第七章留下

第八章真意

第十章相处

第十一章露馅？

第十二章在意

第十三章出路（新年快乐！）

第十四章抛弃

第十五章拿捏

第十六章决定

第十七章分府

第十八章似喜似悲

第十九章身份

第二十章消失

第二十一章相认

第二十二章亲事（一更）

第二十三章震惊（二更，小修）

第二十四章恐吓（一更）

第二十五章对策（二更）

第二十六章晕厥

第二十七章进宫（一更）

第二十八章匆忙（二更）

第二十九章表白？（一更）

第三十章联手（二更）

第三十一章滚了（一更）

第三十二章问话（二更）

第三十三章贤妃

第三十四章妾有错（一更）

第三十五章消息（二更）

第三十六章知道（一更）

第三十七章赏赐（二更）

第三十八章楚国夫人（一更）

第三十九章回府（二更）

第四十章惊喜

第四十一章态度（一更）

第四十二章反应（二更）

第四十三章冷场（一更）

第四十四章赵氏（二更）

第四十五章发威（一更）

第四十六章解决（二更）

第四十七章多日不见

第四十八章陪伴

第四十九章不能相比

第五十章偷鸡不成蚀把米（一更）

第五十一章偷听（二更）

第五十二章心迹（三更）

第五十三章凤袍（一更）

第五十四章冒犯（二更）

第五十五章寿宴

第五十六章避让（二更）

第五十七章拜访

第五十八章逛街（二更）

第五十九章挟持（一更）

第六十章护送（二更）

第六十一章害怕

第六十二章心跳（二更）

第六十三章回应（小修）

第六十四章隐瞒（一更）

第六十五章霸道（二更）

第六十六章发现（一更）

第六十七章挑剔（二更）

第六十八章幸运（一更）

第六十九章慈善（二更）

第七十章赐婚（一更）

第七十一章难忘情（二更，修）

第七十二章孩子

第七十三章拍卖（一更）

第七十四章皇后召见（二更）

第七十五章敲打（一更）

第七十六章相见欢（二更）

第七十七章奉旨逾制

第七十八章打压（二更）

第七十九章本末倒置

第八十章心中有佛（二更）

第八十一章众叛亲离

第八十二章名声（一更）

第八十三章甜蜜（二更）

第八十四章功劳（一更）

第八十五章反击（二更）

第一章失宠？

第二章挣扎（二更）

第三章放你自由

第四章来日方长

第五章摆正自己（二更）

第六章找死的来了

第七章下场

第八章内贼

第九章怀疑（二更）

第十章有了？

第十一章喜事（一更）

第十二章打脸（二更）

第十三章撞墙（一更）

第十四章察觉（二更）

第十五章抓起来（一更）

第十六章那可真是太好了（二更）

第十七章谁是猪

第十八章陆才人之死

第十九章劫持

第二十章意外相遇

第二十一章脱险？

第二十二章千钧一发（一更）

第二十三章福王世子（二更）

第二十四章你到底是什么人？

第二十五章安全

第二十六章夫人，请！（增补2000）

第二十六章

第二十七章到达

第二十八章相见（增补2000）

第二十九章朕等得起！

第三十章登门赔罪（一更）

第三十一章谁是外人（二更）

第三十二章回京

第三十二章回京

第三十四章我可以这样喊你吗？

第三十四章高兴和担忧

第三十五章五公主

第三十六章皇贵妃

第三十七章册封大典

第三十八章中秋家宴（二更）

第三十九章皇帝正在剥石榴

第四十章要生了（一更）

第四十一章龙凤呈祥（二更）

第四十二章小包子们（一更）

第四十三章自作孽（二更）

第四十四章宫女（一更）

第四十五章采选（二更）

第四十六章报恩有先后（一更）

第四十七章倾慕（二更）

第四十八章补偿

第四十九章藩王进京（一更）

第五十章沁阳长公主（二更）

第五十一章打听（三更）

第五十二章发现端倪

第五十三章才不是胆小鬼（一更）

第五十四章下场（二更）

第五十五章采女（一更）

第五十六章好感与恶感（二更）

第五十七章打击（三更）

第五十八章长大(一更)

第五十九章皇上来接人了（二更）

第六十章丢人（一更）

第六十一章首饰（二更）

第六十二章等了一整天

第六十三章好茶（一更）

第六十四章孤魂野鬼（二更）

第六十五章亲亲（一更）

第六十六章招供（二更）

第六十七章饮宴（一更）

第六十八章不安（二更）

第六十九章教训（一更）

第七十章公报私仇（二更）

第七十一章皇贵妃之威（一更）

第七十二章变成小媳妇（二更）

第七十三章召见（一更）

第七十四章毒舌（二更）

第七十五章认错（三更）

第七十六章恩威并施（一更）

第七十七章只找你算账(二更)

第七十八章破相（一更）

第七十九章讨好（二更）

第八十章翻身做主（一更）

第八十一章病了（二更）

第八十二章风起（一更）

第八十三章云涌（二更）

第八十四章凶手（一更）

第八十五章守候（二更）

第八十六章梦境

第八十七章青涩

第八十八章回去（一更）

第八十九章醒来（二更）

第九十章咎由自取

第九十一章心不在焉（一更）

第九十一章菡萏（二更）

第九十三章不放心

第九十四章代价

第九十五章不忍

第九十六章出大丑

第九十七章两年后的事

第九十八章出谋划策

第九十九章夏夏

第一百章好消息

第一百零一章奢望（一更）

第一百零二章放任（二更）

第一百零三章共享天下

第一百零四章重见天日

第一百零五章你可真好！（二更）

第一百零六章凭什么？

第一百零七章找上门来

第一百零八章杀机(小修)

第一百零九章铤而走险（一更）

第一百一十章皇后千秋

第一百一十章三杯酒

第一百一十二章护驾

第一百一十三章尘埃落定

第一百一十四章轩然大波

第一百一十五章民心所向

第一百一十六章真神

第一百一十七章佛母

第一百一十八章一个机会

第一百一十九章不可思议

第一百二十章天命所归

第一百二十一章谁更重要？

第一百二十二章那个丫鬟

第一百二十三章惺惺作态？

第一百二十四章天谴

第一百二十五章风骚的胖子

第一百二十六章不战而屈人之兵

第一百二十七章太不像话

第一百二十八章撞柱自杀

第一百二十九章目眦欲裂

第一百三十章苍生为重

第一百三十一章论晋王的倒掉！

第一百三十二章大结局（上）

第一百三十三章大结局（下）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

序

《侯门继妻》全集

作者：peanut

声明:本书由请看小说网(www.qinkan.net)自网络收集整理制作,仅供交流学习使用,版权归原作者和出版社所有,如果喜欢,请支持正版.

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一章处境（修）

苏婉打量着妆奁镜中的自己，细眉长睫，剪水双瞳，鼻若悬胆，素齿朱唇，再加上一身冰肌玉骨，端得是一个无双美人。

可惜，这个美人命太薄，不到二十便香消玉殒，被她捡了便宜。

就在苏婉心中叹息时，卧室的撒花软帘一掀，一名身穿浅绿色比甲，嫩黄色裙子丫鬟走了进来，她见到苏婉已经起身了，脸上不由闪过一丝惊讶。

随即，就含笑走过来说道：“太太醒了，奴婢这就伺候您梳洗。”

在记忆中得知，这是她身边的首席大丫鬟，名叫绿芙，最是沉稳谨慎，甚至还管着她的金银钗环等物，是她的财务总管，十分得原主信任。

除了她之外，还有另外三个一等丫头，紫荆、红绡和青绫，分别掌管着盥沐梳妆，香料衣物，针黹女红等，还有二等丫头，三等丫头若干。

绿芙让小丫鬟打了清水来，她又亲自服侍苏婉洗脸洗漱，上妆梳头。

就在这时，其他三个大丫头也都到了。

“哟，绿芙姐姐手脚可真勤快，我不过是晚来了一会儿，你就连我的活计都抢了，怪不得太太最信任你呢！”

说话的是，一名穿秋香色比甲的女子，长相明艳，秀眉高挑，说话尖刻，是同为大丫鬟的紫荆。

绿芙皱了皱眉，平静地道：“是你自己起晚了，我还没怪你失职之罪，你倒是怪起我来了。还有，太太面前，不准大呼小叫，没有体统。”

紫荆轻瞥了苏婉一眼，不屑地冷哼一声，不说话了。

绿芙见状微微摇了摇头，也不跟她一般见识，拿起一支珍珠金凤簪给苏婉簪上，又拿了一朵粉色堆纱宫花，别在鬓间。她端详了苏婉一阵，就让红绡拿了早就熏好的桃红色撒花长袄，粉蓝色立领中衣，银红色绣花绫子裙的衣服，亲自服侍苏婉穿了，这才停下了手。

此时装扮好的苏婉，越发显得人比花娇，桃羞杏让了。

“太太长得可真漂亮，就算找遍全府，恐怕也找不出第二个来。”红绡看着苏婉，一脸羡慕地说道。如果她有夫人一般的品貌，下辈子就不用愁了。

“漂亮有什么用，不过是只不会下蛋的母鸡罢了。”紫荆吹了吹自己刚染的红指甲，有些嫉妒又些不屑地说道。

“紫荆住口！”绿芙冷声怒斥，看着她的眼神里带着愤怒和警告。

“我有说错吗？你凭什么让我住口？”紫荆羞恼反驳，毫不相让，“你也不比我高贵，竟在我面前充起太太小姐的款儿来了，真真好笑。”

“你出言不逊侮辱太太，你还有理了？”绿芙气极反笑说道。

“我怎么侮辱她了，我说的是事实。她的底细别人不清楚，你还不清楚吗？莫非你还真把她当成你的正经主子了不成？别忘了当初大长公主殿下是怎么吩咐的。”

“你……”饶是绿芙心性沉稳，也被她气了个仰倒，她深吸了一口气，才对紫荆道：“我当然没忘殿下的吩咐，可是，殿下也没让你对太太不敬。”

紫荆噎了一下，随即冷哼道：“我就是对她不敬怎么了，你能奈我何？”

啪——

她话音刚落，一记响亮的耳光就落到了她的脸上，留下几道通红的指痕。

紫荆反射性地捂住自己的脸，瞪大眼睛，用看鬼似的目光看着苏婉，哆哆嗦嗦地说道：“你……你竟敢打我？”

苏婉淡定收回了自己有些发麻的手，冷冷说道：“她是奈何不了你，我总能教训你吧！如果你不服气，尽可去向你的主子告状，我绝不阻拦。但是现在，立刻、马上到外面的院子里跪着去，没有我的吩咐，不准起来，除非你想被赶出府去。”

“你敢！”紫荆在牙齿中迸出两个字来。

“你都敢指着鼻子骂我，我为何不敢收拾你？我就算落魄不得宠，那也是正经的侯夫人，由不得你在此放肆！”苏婉冷笑一声说道。

紫荆一言不发，恨恨地盯着她。

“还不快滚！”见紫荆无动于衷，苏婉又斥了一声。

紫荆又惊又怒，有恨又怕，脸色根式一阵青一阵白，到底不敢跟苏婉硬碰硬，最终恨恨地跺了跺脚，转身出去了。

其他三人也被吓得噤若寒蝉，低眉顺眼地站在一旁。

苏婉扫了三人一眼，淡淡地道：“人的忍耐都是有限度的，须知兔子急了还咬人呢，若非她实在太过分，我也不会惩罚于她。只要你们平时谨守本分，我也不会对你们怎么样。但相反，你们若是指桑骂槐，冷嘲热讽，我也不会手下留情。便是在大长公主面前，我也这么说，你们可记住了？”

“是，奴婢记下了。”三人齐齐蹲身说道。

这时，一名二等丫头，名叫忍冬的进来传话道：“回禀太太，三位小姐给您请安来了。”

“让她们进来吧！”苏婉一边说一边从卧室出来到了西次间，南窗下的大炕上坐下。她也想见见自己这三个便宜女儿。

她如今是昌武侯的继夫人，嫁过来还不到一年，跟侯爷可谓是新婚燕尔，但她却并不受宠，一年中，侯爷来她院里过夜的次数，绝不超过十次。没有宠爱，更没有显赫的娘家和丰厚的嫁妆，在侯府的处境可谓是履步维艰。

昌武侯一共有三子三女，原配苏氏所出的大小姐霍灵芸，二少爷霍嘉；王姨娘所出的一对龙凤胎，三小姐霍灵芮，四少爷霍钰；孙姨娘所出五少爷霍铭，陈姨娘生的六小姐霍灵芳。现在还有一名俞姨娘正怀着身孕，果然是妻妾儿女成群。

苏婉正在思索间，就听到外面传来一阵轻盈的脚步声，接着，西次间的撒花软帘被一旁的丫头掀起，三名粉雕玉琢地女孩鱼贯走了进来。

为首的女孩九岁左右，身上穿着淡粉缎绣红色菊花交领褙子，胸前戴着赤金坠双福锁片的项圈，长得明眸皓齿，气度不凡，已经有了少女的雏形，正是侯府的嫡出大小姐霍灵芸。

她身后的女孩不过七岁，面容精致，颇为傲气，同样带着金项圈，是三小姐霍灵芮。

最后一名女孩，只有五岁，是六小姐霍灵芳，乖巧伶俐，天真无邪。

“给太太请安。”丫鬟拿了三个软垫放到她们身前，三名女孩跪下向苏婉行礼。

“快起来，坐！”苏婉细细地打量了三人一会儿，语气温和地说道，并示意她们的丫鬟将她们小姐搀扶起来。

“谢太太！”三人这才起身，依序坐到西边靠墙的一溜椅子上。

苏婉只是简单地问了她们的功课和女红，三人也都答了，看起来对她这位嫡母还算恭敬。

苏婉才不管她们是不是真的的尊敬自己，只要面上保持恭敬就行了。

这时，三位少爷也来给苏婉请安，他们最大的八岁，最小的只有四岁，苏婉见了见他们，问了几句，就让他们回去了。若是将留他们久了，恐怕还有人不放心呢！

霍灵芸三人也打算告退。

侯府的小姐们都养在太夫人身边，平时都在太夫人院里用饭，太夫人犯了病，她们便回到自己院子吃，是以苏婉也并未留她们。

不过，在离开之前，霍灵芸欲言又止，似乎有话要说。

苏婉便让其他人先回去，只留下了大小姐霍灵芸。

“这里没外人了，有什么话你就说罢。”苏婉淡淡地道。

霍灵芸也不客气，直接说道：“女儿来时，恰巧见到紫荆在院中法罚跪。女儿不知紫荆犯了什么大错，竟让太太如此重罚于她，但紫荆毕竟是太太身边的一等大丫头，在侯府也有头有脸的，太太这么做，岂不是让她脸面尽失，无脸见人？不但下人们寒心，便是外人，也会说太太苛待下人，请太太三思。”

苏婉闻言淡淡一笑，道：“我知道大小姐是一片好心，只是，我既然惩罚于她，自然有我的理由。总不能为了一点名声，就让区区一个下人欺到头上，作威作福。如此，岂不是乱了尊卑？”

“可是……”霍灵芸还想再说，却被苏婉抬手打断，道：“大小姐年纪还小，心思醇厚，只知宽以待人，却不知奴大欺主。如果一味纵容，不知约束，她们早晚铸下大错，我这也是为了她好。”

话都说到这份上了，霍灵芸还能说什么，只能无奈地告退离开了。

等她出了房门，就见跪在院中的紫荆，正一脸希翼地看着她。

她对紫荆微微摇了摇头，表示自己无能为力，随后便带着自己的丫鬟走了。

紫荆见状脸色顿时变得十分难看，过了好一会儿，她才摸了摸自己的脸，咬牙切齿地恨恨道：“苏婉儿，你别得意，咱们走着瞧。”

霍灵芸走后，苏婉伸了个懒腰，站了起来，让人摆饭。

原本，她是应该去给太夫人请安的，只不过太夫人最近犯了旧疾，正安心养病，便免了一众人等的晨昏定省。

“太太，陈姨娘和吴姨娘来了。”绿芙从外面走进来，轻声对苏婉说道。

“只有她们两人？”苏婉挑了挑眉道。

绿芙低眉顺眼地解释道：“王姨娘要主持中馈，不需要给太太晨昏定省，这是太夫人也同意的。孙姨娘是身上不太爽快，便告病不来了，俞姨娘怀了身孕，太夫人让她安心养胎，所以……”

苏婉面无表情地点了点头，开口道：“既如此，你让她们也回去吧，只在门外磕个头就成，我这里就不让她们伺候了。”

“是。”绿芙屈膝行了一礼，就出去传话了。

苏婉简单地用过早饭，屏退众人，斜倚在炕上，皱眉沉思起来。

－－－－－－题外话－－－－－－

声明一下，本书结局是一对一，么么哒~

新书上传，亲们多多支持啊，谢谢亲亲们啦\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二章往事

她这具身体名叫苏婉儿，今年不过十七岁，是昌武侯霍渊的继室。

苏婉儿出身英国公府旁支，但她的父亲只是落魄举人，还早早就过世了，是母亲辛辛苦苦将他们姐弟拉扯长大，弟弟苏文，比她小五岁，是个小书呆子，他唯一的愿望，便是继承父亲的遗愿，考中进士，光耀门楣。

可是，福无双至祸不单行，两年前，苏婉儿的母亲忽然得了重病，给他们原本就不太富裕的家庭蒙上一层阴影，即便散尽家财，母亲的病也没有转好。

没有办法，苏婉儿只得向她的远房伯父——英国公苏垚求救。

令苏婉儿没有想到的是，英国公不但请了御医为其母亲治病，还让她弟弟去族学上学，一概束脩全免，每月还会发放月钱。等以后苏文中了秀才，还会为他请名师教导，唯一的要求便是，让苏婉儿嫁入侯府，成为昌武侯的继室。

而昌武侯的原配，正是英国公府的嫡长女苏清浅。可惜，一年前，苏清浅生产时血崩而死，一尸两命。

听说最近昌武侯府的太夫人正在相看继室的人选，英国公的妻子，当今圣上的亲姑姑——寿宁大长公主，心疼女儿留在侯府的一双儿女，怕继室进门后受到虐待，就打上了侯府继室的主意。

最好的办法，就是嫁个庶女过去，可是大长公主善妒，国公爷一辈子没有纳妾，并无庶子庶女，到是她，还有一个嫡次女，尚且待字闺中。

但是，让堂堂国公府的嫡女去给一个侯府做继室，未免太不划算，也太跌份了些，难免被人笑话，再说，大长公主殿下也舍不得。

就在国公府愁眉不展时，好巧不巧的，苏婉儿自己撞了上来。

苏婉儿被这个天大的馅饼给砸中了。惊喜的同时，还有些惶恐。

虽然是给昌武侯做继室，但这样的好姻缘却是苏婉儿想都不敢想的。

毕竟，昌武侯可不是那种空有爵位而无实权的勋贵，他还是左军都督府右都督，正正经经的一品武官，天子重臣，而且年纪也不算太大，还不到三十岁，不知有多少官宦千金排着队想要嫁给他呢！怎么会轮得到她？

直到英国公府给苏婉儿准备嫁妆和陪嫁人选，她还是有些晕乎乎地，犹如身在梦中。

但出嫁前，大长公主殿下的一席话，却让她从美梦中清醒过来，一下子从天堂跌入地狱。

大长公主让苏婉儿喝了绝育汤。从今之后，苏婉儿再也无法有子嗣。

苏婉儿嫁进侯府，唯一的目的，就是照看苏清浅留下的一双儿女，如果他们出了什么事，那国公府不但会断了她母亲的汤药，还会将苏文从族学里赶出去。

苏婉儿失魂落魄地嫁进了侯府。

她被灌了绝育汤的事情，并不算特别隐蔽，侯府很快就知道了，也引起了侯府太夫人的极大不满。

太夫人正嫌弃嫡子太少，庶子再多，也比不上嫡子不是。如今，好不容易娶了一个继室，却是个不能下蛋的母鸡，这让她如何不愤怒？

她明白国公府对外孙的一片爱护之心，但也不能断人子嗣啊！

于是，苏婉儿被迁怒了。

昌武侯也是个看重子嗣大过美色之人，根本不想在苏婉儿身上白白浪费力气，苏婉儿会失宠也在所难免。

因为太夫人不满英国公府的所作所为，便见管家权交给了她的亲侄女王姨娘，彻底架空了苏婉儿。

英国公府自知理亏，当然，更多的是不愿为苏婉儿出头，对此只做不知，一声不吭。

英国公府只需要一个能掌控的傀儡，占据侯府继妻的位置就行，他们巴不得苏婉儿不受宠呢！

苏婉儿身边的陪嫁连同嫁妆，都是国公府给准备的。但这些却没有掌握在她的手中，她只不过暂时保存而已，甚至盛放嫁妆的库房钥匙也不在她手中。

等以后苏清浅的一双女儿长大了，这些嫁妆后还是要留给他们的。就连下人们的卖身契，都在大小姐霍灵芸的手里。

苏婉儿就像是个任人摆布的木头人一般，一举一动皆不由自主。若非她心里还记挂着母亲和弟弟，恐怕已经没有活下去的动力了。

侯府的姨娘知道她软弱可欺，无人撑腰，也不把她放在眼里，所幸，太夫人是个重规矩的，这才没让她们翻了天去。

苏婉不知苏婉儿是怎么消失的，她只知道今天早上一睁眼，她就变成了苏婉儿。

但通过苏婉儿留下的记忆，苏婉却得知，前身离开前几天，一直都郁郁寡欢，心中充满愤怒、伤心、怨恨、无力等诸多负面情绪，到最后，却化为了一片死寂，仿佛已经心如死灰。

或许，正因为苏婉儿的生无可恋，才让苏婉钻了空子，捡了便宜。

但无论如何，既然她已经成了苏婉儿，就会好好地替她活下去，帮她照顾她的母亲和弟弟，完成她的心愿。

想到这里，苏婉忽然感到身体一阵舒畅，整个人都轻松了不少，竟迷迷糊糊地睡了过去。

绿芙轻手轻脚地走了过来，见苏婉睡着了，便拿了一条轻薄的毯子，轻轻抖开，给她盖在身上。

此时，虽然已经是春天了，但温度还是有些冷，一个不注意就会受凉。

以夫人现在的处境，生病了也只能熬过去，恐怕没有人会给她请太医。

绿芙做完这些，就轻轻地退到门外，搬了个杌子，坐在廊下做针线。

紫荆此时还跪在外面，见到绿芙，不由冷笑道：“吃里扒外的东西，还真把她当成你的主子了，她到底给了你什么好处，让你这么维护她？哼，你就得意吧，等以后见到大长公主殿下，我看你还怎么说。”

绿芙充耳不闻，根本不接她的话头，让紫荆气得双脸通红。

其实，绿芙心里也有些不平静。

她其实也不是吃里扒外，她还是忠心于英国公府的，平常该传递的消息，该做事情，一件都没少干，她只是有些可怜夫人而已。所以，在不违背大长公主命令的前提下，对夫人好一些而已，没想到，夫人竟如此信任她，不但对她言听计从，还将她的全副身家让她保管。

当然，她保管的不是苏婉儿的嫁妆，而是她的私房钱。

苏婉儿身为侯夫人，每个月有二十两银子的例钱，她平时又不怎么花钱，除了打赏外，剩下的都存了起来，近一年下来，也有接近二百两银子了。

对别人来说，这点钱根本不算什么，但对夫人来讲，却已经不少了。

别说那些姨娘小姐们，就是那些大丫头们，哪个手里没有个几百金？

所幸，侯府并没有克扣夫人的东西，虽然什么东西都是别人挑剩下的，但总算也省了一笔开销。

不过，夫人今天似乎有些不一样了，开始变得强硬起来了。她虽然乐见其成，怕只怕有人不愿意见到这样的夫人。

芳菲馆，虽然不是侯府最大的院落，却是侯府最精致美丽的一处，据说，这还是当初，贤妃娘娘未进宫前的居所。

本来，为了表示最娘娘的敬意，这芳菲馆应该是空置的，可是娘娘下令，一定要让大小姐搬进去，所以，这里便成为了大小姐霍灵芸的住处。

娘娘未进宫前，就与昌武侯原配苏清浅交好，如今苏清浅去世，她也不忘对她的一双儿女多加照顾，逢年过节，还经常赐下东西给他们，偶尔还会召他们进宫说话。

苏婉儿却一次都没被娘娘提起过，明摆着对她极为不待见。

侯府为几位小姐请了女夫子，教授琴棋书画，针黹女红，霍灵芸今天上课时却有些心不在焉，还被夫子点了几次名，回到芳菲馆后，霍灵芸还有些闷闷不乐。

“姑娘这是怎么了？”霍灵芸的奶娘柳妈妈见状担心地问道。

霍灵芸微微摇了摇头，没有说话，反倒是她身边的大丫头侍画，一脸不忿地说道：“还不是太太的缘故。”

“太太？”柳妈妈一听，脸色顿时阴沉下来怒道：“莫不是给大小姐脸色看了？她哪来的胆子？”

侍画一撇嘴巴，阴阳怪气地说道：“她倒是不敢给姑娘脸色看，她只会在姑娘摆嫡母的款儿罢了。”

“怎么回事？你快点说清楚。”柳妈妈愈发怒气冲天，恨不得立即过去找苏婉给大小姐报仇。

侍画口齿伶俐地将早上的事情说了一遍，最后一脸委屈地道：“柳妈妈，你看太太是不是故意在给姑娘难堪？她明知道紫荆是姑娘的人，却还是当着姑娘的面处罚她。姑娘为紫荆求情，她还对着姑娘好一通说教，她算哪个名牌上的人，凭什么这么作践我们姑娘。”

侍画说着说着眼圈就红了起来，委屈地不得了。

“行了，擦擦你的眼泪吧！”等侍画说完了，霍灵芸才轻声斥责道，“再怎么说，她也是我的继母，自然有立场教训我。事情已经过去了，就不要再提了。”

侍画只得不甘地闭上了嘴，心里却一阵阵不服气。

霍灵芸摇头失笑，又吩咐道：“我这里还有上好的金疮药，取出一些给紫荆送去，就说她受的委屈，我都记在心里呢！再赏她十两银子，给她压压惊。好了，我有些累了，先去小睡一会儿。”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲们的支持，看到熟悉的ID，真是太感动了，呜呜~爱大家~么么哒~

痴柔情　投了10票评价票（5热度）

yoyu2003　送了3颗钻石

元天心　送了3颗钻石

yoyu2003　送了99朵鲜花

痴柔情　送了100朵鲜花

元天心　送了8朵鲜花

元天心　打赏了188币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三章找茬（大修）

霍灵芸不在意此事，柳妈妈却不能当做什么也没有发生过，转身便让人将胡妈妈请了过来。

胡妈妈名义上是苏婉儿的乳母，实际上却是大长公主殿下身边伺候的人，专门被派来监视苏婉儿的一举一动，有了乳母的名义，胡妈妈管教苏婉儿也就顺理成章了。更别说，苏婉儿的嫁妆还在胡妈妈手心里握着，对她更是十分畏惧。

很多时候，胡妈妈并不在苏婉身边伺候，而是喜欢待在芳菲馆，她知道自己真正的主子是谁，也知道谁才是自己后半辈子的依靠。

跟着苏婉儿虽然轻松，而且独断专权，没有人敢给她气受，但是却没有出路，也没有什么油水，她除非傻了才跟着她。

虽然她握着苏婉儿的嫁妆，可是，她却不敢动，因为她知道，这些嫁妆是留给大小姐和二少爷的，她若敢贪一点，大长公主非得揭了她的皮不可。

“柳姐姐，你找我可是有事？莫非是大小姐有什么吩咐？”胡妈妈很快就赶来了，一脸堆笑地问道。

她是苏婉儿名义上的乳母，却喊霍灵芸的乳母姐姐，年纪还比柳妈妈大几岁，真亏她喊得出来。

果然是厚颜无耻。

柳妈妈心里有些瞧不起胡妈妈，但对她的恭维巴结也很受用，淡淡地说道：“大小姐没有什么吩咐，只是我有些话要对胡姐姐说罢了。”

不等胡妈妈问，柳妈妈就语气不善地将大小姐所受的委屈一股脑地说了出来，顺便还讽刺了胡妈妈几句。

之前，胡妈妈一直对她显摆，说她将苏婉儿牢牢攥在手心里，让她往东，就绝不敢往西，绝对翻不出什么浪花来的。

如今，言犹在耳，就出了这档子事，明显就是狠狠打了胡妈妈的脸，她也乐得看笑话。

谁让她之前那么猖狂来着。柳妈妈心中腹诽。

胡妈妈听完，脸色铁青，心里惊怒交加，简直恨死了苏婉。

最终，她灰溜溜地离开了芳菲馆，疾步向苏婉儿居住的望秋院走去，一边走还一边咬牙切齿地骂道：“小贱人，我不过离开了一时半会，你就给我捅下这么大的篓子。不给你点厉害尝尝，你还真当我胡妈妈是摆设了。这次不扒掉你一层皮，我就不姓胡。”

苏婉儿居住的望秋院并非正院，而是侯府正院东边的一座二进院。

侯府正院，自从苏清浅死后，就暂时被封住了，苏婉儿这个继室则偏居一隅，或许在侯府眼中，她根本没有资格入住正院。

这让苏婉儿感到十分羞耻，她甚至觉得，她这个侯府继夫人，根本就是一场彻头彻尾的笑话。

如今，这个笑话成了现在的苏婉。

苏婉一觉醒来，已经近中午了，紫荆还在外面跪着。

绿芙看着她有些欲言又止。

苏婉知道绿芙心善，从她以前可怜苏婉儿的事情上，就看得出来。

可惜，她不止对她一个人心软，对她的同伴们，也这样心软。

苏婉微微一叹，想要彻底收服她，恐怕也不那么容易。

但她还是给了绿芙这个面子，缓缓说道：“算了，跪了这么长时间，紫荆也受到教训了，你就让她起来吧！”

绿芙一脸惊喜地跪下说道：“太太，奴婢先替紫荆谢过太太了。”

说完，就起身出门找紫荆去了。

原本，紫荆是应该来谢恩的，可紫荆对苏婉既不口服，也不心服，如何肯来？直接去了她自己居住的西厢房。

她也不体谅绿芙的好心，大骂她跟苏婉是一丘之貉。

恰巧这时，侍画奉命来给她送药，紫荆才消停了一些。

苏婉虽然看不惯紫荆的张狂，但也知道，自己势单力薄，暂且还奈何不了她，也只能跟她想看两相厌。

“苏婉儿啊苏婉儿，你可真是给我留下了一把烂棋。”苏婉在心中无奈感叹道。

“苏婉儿，你给我出来！”苏婉刚感叹完，就听到门外有人怒喊，语气居高临下，充满了愤怒和不满。

苏婉反射性地皱起了眉头，还未想起此人的身份，就见一名不到四十岁的中年妇人，怒气冲冲地向苏婉走了进来。

她面色白净，身材略显丰腴，身上穿着墨绿妆花褙子，头上带着赤金扁簪，耳朵上带着一对赤金镶青金石耳坠，手上只戴着一只水头极好的碧玉镯，身上带着一种低调的奢华，这身行头可远比苏婉这身贵重多了。

此人正是苏婉名义上的乳母，胡妈妈。

苏婉正要说话，就见胡妈妈径直走到她面前，抬手就往她脸上扇了过来。

苏婉反射性地伸手握住了她的手腕，怒道：“胡妈妈，你这是做什么？想要以下犯上吗？”

“我呸！”胡妈妈狠狠向苏婉啐了一口，“你算什么东西，也敢给我摆主子的谱？若是没有我们大长公主，你能有现在的身份地位和荣华富贵？没想到你个没良心的小贱货，现在翅膀硬了，就开始对付起我们来了，你对得起国公府对你的恩情吗？”

胡妈妈狠狠地甩了下胳膊，从苏婉的手中挣脱，向愤怒地母牛一般盯着苏婉。

苏婉面无表情地拿着帕子，擦了擦脸上被她溅上的唾沫，冷冷地看着胡妈妈说道：“就算国公府对我有恩情，我感激的也是国公爷和大长公主殿下，而不是感谢你们这群奴大欺主，没有尊卑，出口成脏的贱婢。”

“你……你说什么？你竟敢……”胡妈妈显然没想苏婉会是这等反应，顿时有些哑然。

苏婉蹭地一下站起身来，她身材高挑，比胡妈妈高了近半个头，气势顿时就升了上去，稳稳地压住了胡妈妈。

“主子惩罚奴才，天经地义，没人敢说半句不是。我有什么不敢的。”苏婉居高临下地看着她，冷冷反问道。

“我是大长公主殿下的人，对我不敬，那就是对殿下不敬，你不怕殿下怪罪？”胡妈妈惊怒地说道。

苏婉嗤笑，“殿下既然已经将你们给我了，那就是我的人，我想怎么处置你们，那都是我的事。如果你不服，大可以滚蛋，我绝不留你。”

胡妈妈气极反笑：“好，你可真是好样的，我承认以前小看你了。咱们走着瞧，我倒要看看你能撑多久。”

说完，胡妈妈恨恨地看了她一眼，转身走了。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲玲儿与志送了5颗钻石，O（∩_∩）O哈哈~么么哒~

谢谢痴柔情和西瓜小妹两位亲亲的月票。不过我有个疑问，为毛公众章节也能投月票？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四章灰头土脸（大修）

胡妈妈走了之后，苏婉的脸，一下子就沉了下来。

她不过是惩罚了一个奴婢罢了，就引来了一顿训斥，甚至还差点挨了巴掌，这种受制于人的滋味，可真不好受。

难怪，以前的苏婉儿如此心灰意冷，生无可恋。

不过，她也不是那么容易服输的人。

如果前面无路，那她就披荆斩棘，重新开辟出一条道路来，绝不做人的傀儡，受制于人。

她自己的处境，她倒是不怎么担心。她只担心母亲和弟弟，他们可都在英国公府的掌控之中。

苏婉儿之所以会有今天的悲剧和处境，归根结底，都是没钱没势导致的。如果她有钱，就不用去求英国公府求救，就不用受制于人。如果她有权势，英国公府也不会如此肆无忌惮。

想要让母亲和弟弟脱离大长公主殿下的魔掌，只能比她更有钱更有权势。

可是，这可能吗？

那可是英国公和大长公主殿下，英国公还是中军都督府左都督，连宗室王府都要给他面子，要找个比他更有权势之人投靠，谈何容易？

昌武侯倒是可以抗衡一二，更可以光明正大的将母亲和弟弟要过来。但是，别说她根本不受宠，就算受宠，他绝不可能为了她去得罪英国公府。毕竟，那是他原配嫡妻的娘家，更是他一双儿女的外祖家。

想到这里，苏婉不由深深地叹了一口气。

她想来想去，也只有昌武侯一条路可走。

何况她现在又是昌武侯名门正娶的妻子，何必舍近求远去找别的靠山？

只是想到昌武侯的性格，苏婉就感到深深地头痛起来。

夺得他宠爱什么的，可真是任重而道远啊！

西厢房，侍画正在安慰紫荆，解释了一通大小姐的无奈以及苏婉的可恶嘴脸，又传达了大小姐的问候和赏赐，令紫荆不由感动地热泪盈眶，恨不得跪下来立即向大小姐表忠心。

“……紫荆，你放心，大小姐虽然碍于孝道不能替你出气，但她却是心疼你的。我刚才看到胡妈妈回来了，她一定在大小姐那里听到你受了委屈，特意回来给你出气的。”

紫荆闻言，眼睛一亮，脸上露出一丝感动，一丝解气，道：“我知道大小姐的难处，大小姐还能想着我，我就感激不尽了。你放心，我绝对不会像绿芙那样吃里扒外的。”

两人又说笑了一阵，侍画诧异地往外看了看道：“胡妈妈怎么还没出来？这么长时间了，也该教训完了吧？”

紫荆也皱眉往窗外看了看，有些茫然也有一丝不安。

这时，红绡从外面走了进来，说道：“你们问胡妈妈呀？胡妈妈刚才就走了。”

什么？！

“胡妈妈走了，怎么这么快？”紫荆和侍画面面相觑，这胡妈妈怎么突然慈悲起来了。

红绡打开妆奁的镜子，拿出篦子拢了拢头发，这才看向两人，嘴角微勾带着一丝嘲讽说道：“在太太那里出了丑，没脸留下来了呗。”

“这怎么可能？！”侍画惊呼，“那苏婉儿平时不是最害怕胡妈妈了吗？怎么可能是胡妈妈吃了亏？”

“你不信就算了，反正我是看到胡妈妈灰溜溜地走了。”红绡不以为意地转过头去，又照了照镜子，慢悠悠地说道：“你们也该看出来了，太太跟以往不太一样了，大概是被逼急了。若是再这么继续下去，难保她不会选择玉石俱焚。到时候，可就真的是鱼死网破，一了百了了。”

想到红绡描述的那种景象，侍画不由紧张地咬了咬嘴唇，“那我们该怎么办？难不成让我们眼睁睁地看着她欺辱我们姑娘？”

紫荆撇嘴道：“我看她也就是装腔作势罢了，她的母亲和弟弟还在殿下手中，我不信她舍得玉石俱焚。”

红绡冷笑道：“她若是装腔作势，你今天就不会被罚跪了。胡妈妈更不可能灰头土脸地离开。你若再这么一意孤行，口无遮拦，倒是有你受的，不信你就继续嚣张跋扈，看我说的准不准。”

紫荆脸色变得有些青白，但还是嘴硬道：“我看你是被她给吓怕了，真是胆小鬼！”

侍画有些神情不定地起身道：“我先回去了，这件事我会告诉大小姐，让大小姐拿个主意。在那之前，你们都别去得罪她，尽量先顺着她的意，等我们讨了大长公主的示下再说。”

苏婉儿虽然不讨喜，但她必定还有用，若是她死了，就是大长公主殿下也没办法再安排一个傀儡进来了。

所以，暂时还是要稳住苏婉儿的。

躺在炕上的紫荆这才不甘不愿地点了点头，脸色却越发苍白，衣袖下的手也紧紧地握了起来。

红绡依旧是那副无所谓的表情。

侯府里几乎没有真正的秘密，不到一刻钟，苏婉儿大发雷霆，将奶娘胡妈妈训斥了一顿的消息，就传遍了整个侯府。

王姨娘正打算睡午觉，听到这个消息，先是有些惊讶，随后就轻嗤一声，轻蔑地说道：“她倒是长进了。可惜，她再怎么挣扎也不过是人家手中的一颗棋子罢了，何必瞎折腾呢？”

“姨娘说得对，在她选择嫁进侯府的时候，她的命运就已经注定了，再如何挣扎也不过是徒劳无功。”她身边一名五十多岁的嬷嬷，笑眯眯地说道，有些浑浊的眼睛里，满是幸灾乐祸。

跟英国公和大长公主殿下作对，那简直就是找死。

同样的一幕，也在侯府其他几处上演，却同样地对苏婉的行为报以嘲弄和怜悯。

就连病中的老夫人也听说了此事，她倒是没有嘲弄苏婉，只是摇头叹息道：“这苏氏真是越来越不懂事了，再怎么生气，也不该对自己的奶娘发火，若是传了出去，外人岂不是要说我们侯府不懂规矩？”

其他人纷纷说“是”。

“我才闭门修养几天呀，就出了这种事！罢了，我身体也好得差不多了，也该恢复晨昏定省了，让她们好好在我面前立立规矩。不然，再这么继续下去，这侯府还不得翻了天去！”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢yoyu2003亲亲送的3颗钻石，元天心　亲亲投了1票（5热度）么么哒~

本书重新写了一遍，亲们可以从第一章看起！么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五章练字

当天下午，苏婉就听到了太夫人病愈的消息。

但苏婉也没有多想，只是心里不免嘀咕了几句，以后又要天天去给太夫人请安了。

不是她不尊老，而是那太夫人不喜欢她，见了她从来不给她好脸色，记忆中，更是有让她立规矩的习惯，谁也不乐意上赶着去看人脸色不是？

但苏婉也只是暗暗腹诽了几句，明天照样得去松鹤院请安。因为现在的她，还没有跟太夫人对抗的能力。

看天色还早，由于上午补了一回觉，苏婉根本就不困，也就没有午睡，就去了东间的书房里去了练了会字。

说是书房，其实差不多就是个摆设。虽设着文房四宝等物，但苏婉除了描描画样子外，几乎没有动过笔。她虽然认字，但也只是学过《女训》《女戒》之类的，她并不爱舞文弄墨，字也只是看得过去罢了，倒是女红很是不错。

因此，书案上只有一本厚厚的花样子，一本《女戒》，以及一本《黄历》而已。

与苏婉儿恰恰相反，苏婉对于书法她算得上是精通，但对于女红，也只会些简单的十字绣。

因她患有先天性心脏病，父母又离异，各自有了自己的家庭，她从小就跟着身为老中医的外公长大。虽然磕磕绊绊地长到了七八岁，但性子却变得有些偏激，为父母抛弃了自己耿耿于怀，久久不能释怀，在知道自己或不长久之后，更是开始变得自暴自弃起来。

这种偏激而又悲观的想法，显然对她的病情十分不利。

从那之后，外公便不顾她的别扭和抗拒，开始强压着她练字。

渐渐的，苏婉发现，自己的心情慢慢地平静下来了，也不整日里胡思乱想了，更从练字中寻找了乐趣，于是，便化被动为主动，久而久之，练字便成了一种习惯，还培养了一点其他的嗜好。

每当她心情激动，或者有烦恼的时候，就会练练字，不到半个小时，就会变得心平气和，所有的烦恼都烟消云散。

这个习惯，即便换了个身体，也没有改掉。

苏婉让绿芙给自己磨好了墨，这才从笔架上取了一支狼毫笔，蘸足了墨，开始用行书默写庄子的《逍遥游》，等她笔走龙蛇，一口气将《逍遥游》写完之后，她因为骤然穿越，而引起的恐慌、愤怒、茫然、委屈等诸多情绪，也全部消弭，心情恢复了平静。

她却笔下不停，喘了口气之后，又用楷书一笔一划地写起了《滕王阁序》。

在原主的记忆中得知，现在是大乾朝，显德八年。在前世的历史中，自然没有大乾这个朝代，但元朝之前的历史轨迹，还是跟前世相同，只不过，在这个世界里，推翻元朝的并非明太祖朱元璋，而是本朝的乾太祖皇帝——梁衍。

显德帝是本朝的第四位皇帝，即位八年，如今不过二十六、七岁，正值壮年。

据说显德帝当初并非太子，他的母妃不受宠，直到死也不过是个小小的才人，连带着他也不受皇帝喜爱，直到后期，太子跟其他几位皇子斗得你死我活，又因为逼宫彻底惹得先皇厌弃，废黜了其太子之位，就连其他皇子也受到了牵连，失宠于皇帝。

于是，尚且年幼的显德帝，才渐渐进入先皇的视线，先帝将他带在身边亲自教导了几年，虽然没册封他为太子，但不是太子胜似太子。

后来，先帝去世，显德帝顺利登基。不得不说，这位皇帝十分幸运。

当然，这只是苏婉儿所知道的“事实”，真实情况如何，恐怕不是苏婉儿能够了解的。

但苏婉儿也听说过，大长公主殿下之所以地位如此超然，就是因为她一直都是陛下的支持者。甚至为了拉拢昌武侯，还特意将自己的女儿嫁进了昌武侯府。

怪不得陛下登基后，那么宠信英国公府和昌武侯府，原来竟是因为从龙之功。

这个消息对现在的苏婉来说，绝对算不上什么好事。

苏婉搁下了笔，深深叹息一声。如今，也只能走一步算一步了。

用晚饭前，她的那些便宜女儿以及侯府的姨娘们又来请安。

侯府的少爷们倒是没来。她又不是他们的亲娘，只要表面礼数到了就成。等以后少爷们年纪大了，就更不必天天来问安了，只要初一十五，和逢年过节的时候来问次安就成了，毕竟，即便是继母与继子，也是要避嫌的。

今晚还是只有陈姨娘和吴姨娘来了，她们不过二十多岁的年纪，都是上等的美人，虽然不如十几岁的少女水灵了，却更添成熟风韵。

她们二人一个无子，一个只生了一个女儿，也都不是什么张扬的性子，对她这个主母还是颇为恭敬的。

苏婉也没有让她们立规矩为难她们，勉励了几句就让她们回去了，对侯府三位小姐同样如此。

她虽然知道，胡妈妈来找自己麻烦，恐怕跟霍灵芸脱不了干系，但她现在还不想跟她撕破脸皮，引起大长公主的猜忌和打压，只能装着不知道，像往常一样淡淡地处着。

霍灵芸也像什么都没发生过一样，雍容淡定，面对苏婉时，规矩礼仪挑不出不出半点错来，言谈举止更是滴水不漏，心性之沉稳可见一斑。

打发她们离开后，苏婉用过晚饭，就早早洗漱完上床休息了。

明天还要应付太夫人那个难缠的老太太，所以她要好好休息，养足精神，才能应付随之而来的刁难。她有种预感，明天可能不太好过。

第二天，苏婉起了个大早，披了件衣服，就去后院小小运动了一番，将早起打扫院子的小丫头吓了一跳。

这具身体虽然没有疾病，但却有些孱弱，前世苏婉最想拥有的就是一副健康的身体，如今终于得愿以偿，她一定会好好爱护自己的身体的。

绿芙本来还要劝苏婉，但是苏婉不是苏婉儿，不会对她言听计从的。再加上，苏婉也没做什么不雅观的动作，绿芙也只能由她了。只是心里到底还是存了要劝劝她的念头。

——太太本就处境艰难，若是再做出什么事来，引起人的注意，怕是又要受到嘲笑。

苏婉不知绿芙心里的担忧，运动了两刻钟后，身上也出了一层薄汗。反正时间还早，便让人烧了热水，重新洗了澡，又换了身衣服，用了点糕点，垫了垫肚子，这才神采奕奕地带着绿芙去了松鹤院。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲投得评价票，么么哒~\（^o^）/~前面几章都彻底修改了吗，亲们再去看一遍吧！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六章晨定

因为有苏婉儿的记忆，苏婉对于侯府的布局倒是并不陌生。

侯府的建筑分为东西中三路，东路的建筑群属于还未分家的二老爷和三老爷的住处，西路为太夫人的松鹤院，中路是侯府正院画锦堂，原本是侯夫人苏婉儿的住处，可惜，正院被封，苏婉儿只能委屈地住在正院的东跨院望秋院里，西跨院则住着侯府的少爷们。

原本，苏婉儿的院子里还是要住两个姨娘的，但是，前任昌武侯是个花心的，他特意侯府中路的东北角，建了一个园子，名叫惠芳园，专门让他那些千娇百媚的小妾去住，如今，侯爷的几位姨娘都住在那里，也绰绰有余，离苏婉儿的住处倒也不远。

太夫人爱热闹，所以将侯府三房的姑娘们，都拘在自己身边住着，就住在松鹤院抱厦以及后罩房里，独独大小姐霍灵芸不住在此处，而是住在贤妃娘娘以前的芳菲馆，靠近后花园，还有一座二层绣楼。

苏婉带着绿芙出了后房门，由后廊往西出了角门，便是一条南北宽夹道，再穿过一个东西穿堂，从西门进入了松鹤院的后院。

沿着后廊走过去，门前早就有小丫头通报了，眼疾手快地打起了帘子。

苏婉刚一进后房门，便是一架沉香木雕的四季如意屏风，一阵欢声笑语传来，显然，已经有人比苏婉早来了，而且其乐融融的很。想到太夫人对自己的态度，苏婉也未免有些不自在，最后强行定了定心，脸上堆起一丝浅笑，这才绕过屏风走了进来。

苏婉略略打量了一眼，只见满屋珠翠环绕，花枝招展，异香扑鼻。侯府三房的诸位小姐，以及二房太太洪氏，三方太太陶氏，都已经到了。

正面一张坐榻，两边四张空椅，椅子两边有高几，王太夫人榻上高坐，圆圆的脸上，还带着还未收敛的笑意，并看不到太多皱纹，头发只是略有些灰白，看起来保养得极好。

她身穿深棕绣金撒花褙子，戴着金缎菊花纹镶玉抹额，头上插着镂空点翠凤头步摇，金镶青石寿字玉簪，耳朵上带着一对景泰蓝镶玛瑙耳坠，左手上带着祖母绿圆珠手串，中指上还带着碧玉戒指，看着又华贵有富态。

太夫人虽然很有福相，笑眯眯一脸的慈眉善目，但苏婉却知道这位老太太是个极厉害之人。

老侯爷风流多情，妾室多，庶子庶女更多，最终却只活下来一名庶子和一名庶女，太夫人手段之厉害可见一斑。而且，这一名庶子和庶女，还是太夫人陪嫁丫头的儿女。

“给老太太请安。”苏婉没有多看，走过去之后，便十分恭敬地向太夫人行礼。

霍灵芸原本坐在太夫人身侧，跟太夫人一同坐在榻上，见到苏婉来了，便也站起身来，安静站在一旁。其他人，除了太夫人之外，也都站了起来。

太夫人是个极重规矩的，就算苏婉儿再不得脸，在太夫人面前，也没有人敢对苏婉不恭敬，免得给太夫人留下什么坏印象，那就得不偿失了。

“免了。”太夫人说罢，又看了看其他人道：“别折腾了，都坐下吧！”

接着，才看向苏婉道：“你也坐吧！”

苏婉告坐之后，这才小心翼翼地右边第一张椅子上坐了，二太太洪氏坐在右边第二张椅子上，三太太陶氏，则在左边第一张椅子上坐了。其他小辈们则是围着太夫人，坐在了绣墩上，霍灵芸还有一名五、六岁的小姑娘都坐到了太夫人身边。

这个小女孩是三房嫡女霍灵芯，也是三房唯一的子嗣，看起来安安静静的十分文静。

“老太太可大安了？”苏婉关切地问道。

“老毛病了，死不了。”太夫人没有看苏婉，只是用茶盖拨弄了一下茶杯中茶叶，随后就放到了一旁丫头举着的托盘上。

苏婉一听这话，便知太夫人对自己十分不满，但她却没像往常一样一脸的委屈，只是淡淡一笑，便不再理会。

反正她早就知道，太夫人不喜欢自己，礼数到了就好，也不指望奉承讨好她，让她对自己另眼相看。

见到苏婉这等反应，洪氏和陶氏不由诧异地对视了一眼，相互使了个眼色。

太夫人倒是没有注意苏婉的反应，在她印象里，这苏婉儿本就是个闷葫芦，整天哭丧着脸，一脸晦气样，她都懒得去看她。

“我病的这段时间，多亏了芸儿她们陪着我，给我说话替我解闷，我的病才好得快了些，否则，我指不定还得在床上躺半个月。”太夫人慈爱地看着坐在自己身边的霍灵芸，拍着她的手说道。

三太太陶氏闻言，顿时笑着凑趣道：“那是，全府上下谁不知道大小姐对老太太最是孝顺，是老太太贴心的小棉袄，就连贤妃娘娘都夸奖大小姐娴静大方，孝顺明理呢！”

陶氏是太夫人的亲外甥女，性格又泼辣爽快，很得太夫人喜欢，所以，即便她目前只生了一个女儿，太夫人也没有逼着自己儿子纳妾。

“可不是，要我说，咱们大小姐的品格，别说是咱们侯府了，就是在整个京城都是拔尖的，以后必定是个有大福气的。”二太太洪氏亦是笑着恭维道。

她的丈夫是庶子，一向夹着尾巴做人，所幸，她出身忠勤伯府，虽然只是庶女，却也比苏婉儿好多了，有苏婉儿垫底，日子倒也不难过。

霍灵芸从始至终脸上都带着浅笑，便是听到她们的恭维，也并不在意，好似并未放在心上，只有听到洪氏最后一句话时，脸上才淡淡地起了一丝红晕。

从小生于这富贵鼎盛之家，外祖母还是大长公主，若说霍灵芸甘于平凡，恐怕连她自己都不信。她非常羡慕姑姑，私下里也常常以姑姑为目标。虽然，大家都说，宫里是个吃人的地方，但是，那也只是对旁人来说而已，她有英国公府和昌武侯府撑腰，又有姑姑照应，就算进宫了，又有什么可怕的？

太夫人听了这话，脸上也露出一丝真心的笑意来，看着霍灵芸的眼神越发慈祥——

如果芸儿以后有幸能嫁入皇家，那就更好不过了，大皇子如今也快十岁了，二皇子，三皇子也都大了，过几年也该出宫建府了，到时候或许可以谋划一番。

在太夫人看来，霍灵芸嫁入皇室的可能性还是非常大的，关键是要嫁给哪一位皇子。可惜，贤妃娘娘没有子嗣，否则……

太夫人在心里叹了口气，高兴的心情也减了几分。

霍灵芮听到她们恭维霍灵芸，不由轻哼一声，在暗里地撇了撇嘴，眼里透出一丝不服输的倔强来。

就在这时，门外的丫头忽然通报道：“王姨娘来了。”

一直在当隐形人的苏婉，顿时也起了一丝好奇心，她倒要看看，这个能够以妾室的身份主持中馈的女人，到底是个什么人物？同时，她也在悄悄观察其他人的神色。

太夫人倒是看不出来，还是那副弥勒佛一般的表情。

几位姑娘，除了霍灵芮露出显而易见的惊喜，其他人的神情都有些淡淡的，没什么特别，二太太洪氏暗暗撇了下嘴，但很快就隐去了，堆出一个略带热情的笑容。而三太太陶氏，唇边则含着一丝冷笑，显然对王姨娘并不怎么待见。

倒是屋里的一众丫鬟婆子，皆是屏气凝神，倒是颇为恭敬。显然，王姨娘在下人眼中倒是很有威信。为恭敬。显然，王姨娘在下人眼中倒是很有威信。

－－－－－－题外话－－－－－－

明早九点更新~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七章斥责

就在苏婉暗暗打量的时候，一群丫鬟媳妇簇拥着一个二十多岁的妇人走了进来。

这名妇人，长相跟太夫人颇有几分相似，也是珠圆玉润型，体态丰腴，温柔稳重，却又不失威严，倒是比苏婉更有主母的样子。

她身上穿着玫瑰红织金缠枝纹褙子，枣红绣金襦裙，头上戴着缠丝点翠金步摇，赤金红宝石蝴蝶花簪，丁香色的绢花，耳朵上戴着一对赤金柳叶耳环，左手上戴着翠玉手镯，翠玉戒指，端的是富贵华丽。她款款走上前，跟太夫人磕头道：“给老太太请安。”

起来之后，又对着苏婉福了福身，道：“妾身见过太太。”

说完，不等苏婉说话，就直起身来，转身对太夫人，笑道：“因今儿正好发放月钱，所以来晚了一些，还望老太太，诸位太太们不要怪罪我才好。”

“哪儿的话？你一个人管着偌大的侯府也不容易，来晚些也情有可原。”二太太洪氏笑着说道，只是虽然是恭维，但口气里却多少带着一丝酸气。

三太太陶氏则淡淡地道：“大嫂子在世时，无论府中有多忙，都不曾见她晚到过一次，永远都是第一个到。怎么这管家权一到你手上，就这么多事起来了？让我们这没多人，等你一个人，你也好意思？”

顿了顿，她宛若恍然大悟似地道：“啊，我差点忘了，你是妾室，原本是没有资格给老太太请安的。既然你这么喜欢迟到，索性以后也不用来了，只是可怜了老太太的一片心了。”

王姨娘面色有些讪讪的，但也不好反驳，毕竟，再怎么说她只是个妾室。只得求救似地看向太夫人，心中却恨死了陶氏。

不就是眼馋她的管家权吗？用得着对她冷嘲热讽吗？

“行了，王姨娘也是有事才耽搁了，陶氏你就少说两句吧！”太夫人开口道，她们的小心思，她心里门儿清，只是这王姨娘也该敲打敲打了。

于是，她又对刚松了一口气的王姨娘道：“王姨娘也是，如果你觉得管家很吃力，那就让你们太太管吧，毕竟，她才是正儿八经的主母。何况，小苏氏进府快一年了，也该熟悉府中的情况了吧？”

最后这句话是对苏婉说的。

王姨娘心还未放下，骤然又被提了起来，一脸惊愕慌张地看向苏婉，生怕她答应下来，将她好不容易得到手的管家权收走。

其他人也都看向苏婉，等着她的回答。

苏婉向着太夫人微微欠身，笑道：“老太太说笑了，媳妇知道自己有几斤几两重，我年纪轻，见识又浅，让我管几个人还行，若是管几百号人，那可真是要了我的小命了。”

太夫人见苏婉识趣，也微笑着点了点头。

听到苏婉的话，王姨娘提着的心这才缓缓放了下来，轻轻地舒了一口气，难得对苏婉看顺眼了一点。心里不免暗笑自己刚才大惊小怪，太不镇定了。

想想也知道，苏婉儿小门小户出身，又岂能掌得了家？她必定不敢插手的。

王姨娘这样轻蔑地想着，终于放下心来。

可惜，她放心实在是太早了。

苏婉拒绝此事，一是因为，她的确管不了家。以她现在的情况，没钱没人，对这个时代也不熟悉，若是出了事，不但会给自己惹麻烦，恐怕还会暴露自己；二是因为，太夫人并没有让她管家之意，刚才也不过是在试探她而已，她没必要上赶着去让人讨厌。

但是，她自己管不了家，却可以推荐别人。

妻妾乃天敌，这管家权在王姨娘手中对她实在不利，倒不如，分了王姨娘的管家权，搅浑了这潭浑水，她也好浑水摸鱼。

所以，苏婉又道：“老太太，虽然我没有管家的能力，但是二弟妹和三弟妹却都是能干的，我听说，三弟妹未出阁时就曾经主持过中馈，就是现在，也将三弟的院子经营的滴水不漏。因此，媳妇建议，倒不如，让两位弟妹，帮助王姨娘共同理家，还有大小姐，年纪也不小了，过几年就要出阁了，也该学着如何管家了，您觉得如何？”

话音刚落，几乎所有人都看向苏婉，有人探究，有人警惕，有人愤恨，也有人感激，就连太夫人都深深地看了苏婉一眼。

苏婉淡淡地任凭众人打量，只神色坦荡地看着太夫人。

反正，她又不是自己想夺权，而是让三太太协理管家而已，她本就问心无愧。

这两人一个是太夫人的亲侄女，一个是太夫人的亲外甥女，太夫人到底偏向谁，她倒是很好奇。

太夫人收回目光，沉吟了半晌，终于说道：“如此也好，那陶氏就帮着一同协理理家吧！还有芸儿，也跟着多学习学习。”

二太太洪氏被太夫人理所当然的忽略了，脸上的笑容都僵硬了。

陶氏、王姨娘以及霍灵芸都站起身来应是。

只是王姨娘强颜欢笑，陶氏喜笑颜开，而霍灵芸依旧神色淡淡，只是眉头微皱地看了苏婉一眼。

“老太太，该传早饭了。”太夫人身边的大丫头明珠脆生生地说道。

一行人移步花厅右侧的饭厅里，丫鬟们已经安置好了桌椅，苏婉和洪氏陶氏，则开始安箸布菜。太夫人坐了之后，她的六个孙女也告坐之后坐了下来。

除了大房的三名女孩之外，还有二房嫡女霍灵芷（七岁），二房庶女霍灵莜（五岁），以及三房唯一嫡女霍灵芯（六岁）。苏婉以及陶氏等人却要站在一旁，给老太太布菜进羹。

“苏氏留下来，其他人都下去吧！”等饭菜布置完毕之后，太夫人对她们道。

陶氏、洪氏、王姨娘等人，都恭敬地告退离开了。

离开之前，王姨娘还不忘狠狠地瞥苏婉一眼。

苏婉虽然已经饥肠辘辘的，但是老太太不让离开，她也只能忍着，谁让她现在是人家媳妇，伺候公婆天经地义。

可是，如果老太太一直给她立规矩，难不成她正甘心这样过一辈子？

苏婉心里有些迷惘。

前世的她，虽然有心疾，但外公外婆都很疼她，从来没有让她受过什么委屈，因为知道生命有限，所以，十分喜欢享受生活。

与前世相比，现在的生活简直惨不忍睹。

——虽然身体健康，却受人挟制，身不由己，甚至还是去了做母亲的权利。

但苏婉也不是自怨自艾之人，既然来了，就要努力的活着，好好的享受这来之不易的的一生。

饭毕，盥手漱口之后，众人又回到花厅，只留下丫头们收拾，重新落座之后，又上了热茶，太夫人方对苏婉道：“你可知我为何独独留下你在这里立规矩？”

苏婉微微一怔，随即站起身说道：“请老太太示下。”

太夫人泯了口茶道：“咱们侯府，虽不是诗书礼仪之家，没那些读书人家那么严谨，但再怎么说也是世代公侯之家，对上恭敬孝顺，对下慈爱宽容，就是府里的小姐少爷们，对待府里的老人儿，也都是尊重有加的。”

苏婉听到这里便明白了，太夫人听到了昨日的传言，想要敲打自己。

只是，她却不认为自己有错。胡妈妈要打她，难道她还不能反抗？再说，她只是呵斥了胡妈妈几句而已，没有动她一根手指头，这还有错了？

真是荒谬。

于是，她欠身道：“太夫人说得极是，自从嫁进侯府以来，媳妇也是一直如此行事，不敢行差踏错半步。”

太夫人听到这里也点了点头，以前苏婉确实很老实，都老实地懦弱了。

“只是，”苏婉又接着道：“有些人，你对她以礼相待，她们却以为你好性儿，得寸进尺，没多久，竟然以下犯上，欺负到主子头上来了，难不成，到了这种时候，我还要忍气吞声，甚至凑过脸去，让她扇巴掌吗？”

说到这里，苏婉摇了摇头道：“媳妇就算再懦弱，也绝对无法容忍。”

太夫人皱了皱眉，说道：“苏氏，你这说得也太严重了吧？哪里就到这等地步了？胡妈妈是大长公主殿下亲自调教出来的，最懂规矩不过，怎能做出这等以下犯上的事情来？何况，她还是你的乳母，就算说你两句，心里也是为你好的，你可不能因为一时之气，就胡乱发脾气，没得让人笑话。这样吧，我宣胡妈妈来，你当着我的面，给胡妈妈道个歉，此事便了了，如何？”

让她给胡妈妈道歉？苏婉冷笑，这种话亏她也说得出来。

她就不信太夫人不知道实情，她如此敲打作践自己，不过是想让自己老实一些，像以前一样逆来顺受罢了，说不定还能给长公主殿下卖个好，何乐而不为？

若是，以前的苏婉儿，说不定就忍了，可惜，她不是苏婉儿，做不出这逆来顺受的样儿。

既然太夫人不把她当媳妇，不肯维护她，还大义凌然地作践她，那她何必再来受她的闲气？既然如此，倒不一拍两散，一了百了，各自过各自的小日子，她也别来给她摆婆婆地款儿。

－－－－－－题外话－－－－－－

第二更在下午5点！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八章认错

虽如是想，但苏婉也不想跟太夫人彻底撕破脸皮，那样对她可没有好处，左不过也就是跟她虚与委蛇，阳奉阴违罢了。

想到这里，苏婉心中一定，脸上露出一丝笑容来。

太夫人见状，以为她同意了，面上露出满意的神情，正要说话，就听外面的丫头喊道：“老太太，胡妈妈来了。”

老太太对此倒不惊讶，本就是她命人将胡妈妈喊来的，因此，看了苏婉一眼，道：“她来得正巧，你们太太想正要给她赔不是呢！快让她进来。”

胡妈妈进来之后，就恭恭敬敬地跪在地上，给太夫人叩头道：“奴婢给老太太请安。”礼仪规矩，丝毫不错，完全昨日在苏婉跟前时的嚣张跋扈。

太夫人对胡妈妈的恭敬态度十分满意，忙让小丫头将胡妈妈搀扶起来。否则，就算胡妈妈是大长公主殿下身边的人，但若是对她这个太夫人不敬的话，她便是顾忌英国公府，也不会让她留在昌武侯府的。

“不知老太太唤奴婢来，可是有什么吩咐？”胡妈妈起身后，低眉顺目地问道。

太夫人看了苏婉一眼道：“不是我要找你，是你们太太想要见你。”

说着，便给苏婉使了个眼色。

胡妈妈早就听传话的小丫头说了是怎么回事，知道苏婉是要给自己道歉赔不是，心中痛快至极。

一想到昨日发生的事，她心里就恨得牙痒痒，如今有了这个报仇的机会，她岂能不好好侮辱磋磨苏婉一番？顺便也让她长长记性，免得她又开始张狂起来，不知道自己姓谁名谁了。

胡妈妈压抑着心中的兴奋，向苏婉欠身道：“太太可有事吩咐老奴？”

姿态虽低，却莫名让苏婉感到她的嚣张和鄙视，心里越发厌恶她的这副嘴脸。

不过，苏婉对自己情绪掌控地还不错，硬是露出一副和善的笑容道：“胡妈妈真是太客气了。”

胡妈妈正要谦虚，却听苏婉又道：“虽然你昨日以下犯上，想要掌掴于我，但毕竟没有真正酿下大错，念你又是我的奶娘，便不从重处罚了。你就跪下给我磕几个头认个错，也就是了。”

听了苏婉这话，胡妈妈唇边得意的笑容，立刻僵住了，不敢置信地抬起头来看向苏婉，眼中带着愤怒和犹疑之色，若非太夫人在场，她早就对苏婉破口大骂了。

太夫人也愣住了，她怎么也没想到苏婉竟会对自己阳奉阴违，一双眼睛，宛如利剑一般，射向苏婉。

苏婉却仿佛没有感受到来自太夫人的愤怒和警告，只笑眯眯地继续说道：“怎么，胡妈妈对我的处罚不满意？”

胡妈妈脸色铁青，一脸阴鸷的看着苏婉。

“也就是我这么好性，大事化小小事化了。否则，若是到了老太太这里，你就是不死，也得脱层皮，毕竟，我们太夫人是最重规矩之人。还有，若是此事传了出去，你一个奴婢，竟敢掌掴主母，不但我们昌武侯府会受到众人的耻笑，说我们侯府尊卑不分，不懂规矩，恐怕就是大长公主殿下，也会觉得面上无光，毕竟，您是殿下亲手调教出来的，你丢了脸，便是往殿下脸上抹黑，到时候，恐怕……”

苏婉说到这里，便不往下说了，大长公主殿下可不是什么慈善人，想必这些曾经伺候她的人最清楚。

果然，胡妈妈脸上血色尽失，眼中显出惊恐之色，再也没有了刚才的嚣张狠戾。

就连太夫人也有些懊恼后怕，但更多的却是对苏婉的不满。

不是她想不到苏婉说的这些，只是，她以为苏婉还是以前那个软柿子，便是受了委屈，也不敢往外说，她不说，谁又知道这府里发生的事？

就算侯府的奴才有人说漏了嘴，别人信不信是一回事，恐怕也只是在下层流传，掀不起什么大风浪，但是，如果苏婉亲口说，这性质就不一样了。

因此，苏婉这番话，也有威胁之意。

她就算再不得势，也是侯府夫人，也需要应酬，也要见人的。万一透漏出去，纵然苏婉被人轻视耻笑，侯府也落不了好。

到时候，不但侯府几位小姐的名声跟着受损，就是宫里的贤妃娘娘，也会被人奚落。如此，可真是得不偿失。

想通这些，太夫人也不敢真得将苏婉逼急了，免得她狗急跳墙。

光脚的不怕穿鞋的。

于是，太夫人便对傻愣住的胡妈妈道：“你们太太待你如此宽容，你还不赶快向你们太太磕头认错谢恩？”

太夫人之前，想让苏婉给胡妈妈道歉，除了要卖个好给大长公主殿下外，也是为了安抚霍灵芸，为霍灵芸出气，因为认真论起来，胡妈妈其实算是霍灵芸的人。

这对太夫人来说，不过是件小事，但若跟侯府名声比起来，就算不了什么了。

她当然知道该如何取舍。

胡妈妈也被苏婉的一番话给唬住了，心神慌乱之下，也失去了主张，听到太夫人的命令，也顾不得其他了，噗通一声跪下，咚咚咚地给苏婉磕起头来，口中还说着：“都是奴婢的错，奴婢该死，太太大人大量饶了奴婢吧，我再也不敢了！”

霍灵芸见状，有些不忍地移开了目光，心里对苏婉却生出了一丝不满。

在她看来，打胡妈妈的脸，就是打她的脸，她心里自然不自在。

等胡妈妈磕了十几个头，苏婉才慢悠悠地道：“行了，知道错了就好，希望你以后引以为戒，不要再犯，否则，就没今天这么轻松了。”

“是，奴婢谨记太太教训，绝对不敢再犯。”胡妈妈老老实实地说道。

苏婉没有理解她，从椅子上站起身来，对弥勒佛似的太夫人道：“老太太，时间不早了，我也该告退了。”

太夫人点了点头，道：“好，你先回去吧！”

苏婉这才带着绿芙出了太夫人的上房，其他小辈都起身相送。

这时，太夫人才挥了挥手道：“我乏了，你们都下去罢！”

上房里的人，这才都散了。

胡妈妈叩头谢恩之后，也被小丫头搀着扶起来，跟着霍灵芸走了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九章受惊

等众人都走了之后，太夫人倚在榻上眯着眼睛问道：“那小苏氏到底是怎么回事？”

明珠拿了美人锤，跪在脚踏上给她捶腿，闻言轻声细语地说道：“奴婢也不是特别清楚，可能跟几天前，太太被气晕有关。”

“哦？谁给她气受了，竟然将她气成这样了？”苏婉儿在府里的境况她一清二楚，只不过以往都没事，怎么这次倒被气晕了？

“据说是侯爷新纳的俞姨娘。”明珠垂着眸子，掩住了眼中那丝如有若无的嫉妒。

俞姨娘进府不过三个月，却很得侯爷宠爱，一个月竟有七、八天待在她的院子里。

七八天看起来不多，但侯爷一个月统共才来后院几次？单只俞姨娘一个人便分了一半。

这让人怎能不嫉妒？

“原来是她！怪不得？”太夫人的口气重带着一丝轻蔑鄙夷之色，盖因这俞姨娘乃舞女出身，乃侯爷下属所敬，是个罕见的绝色美人，不但能歌善舞，还通诗书，艳而不俗，连不好女色的侯爷见了，也不由多宠了一些。

不过她命好，进府日子虽短，却已经怀上了孩子。太夫人虽不喜她，也得顾忌她肚子里那块肉。

“自她怀孕后，我就让她闭门养胎，如何能气到你们太太？”太夫人有些疑惑了。

明珠低眉顺目地解释道：“咱们侯府每日分给主子的白粳米饭都是有定例的，俞姨娘怀孕之后，胃口大开，粳米就不太够了，又不想吃下人们吃的白米饭。所以，她就让人吩咐厨房，把原本属于太太的那份一同给了她。”

太夫人听到这里不由皱起了眉头，说道：“我记得你们太太一直都是让人把她的那份粳米留着，到月底的时候，就把省下来的粳米让人给她久病不愈的母亲送去，自己一口也不吃，只吃寻常的白米饭。”

“正是。”明珠虽然也瞧不上苏婉儿，但对她的孝顺还是非常钦佩的，“上个月底，太太让人送粳米回去的时候，才发现属于自己的那份白粳米饭进了俞姨娘的肚子，这才被气倒了。”

太夫人点了点头，道：“这俞姨娘确实不像话，是个不安分的，怪不得你们太太变得强势起来了，想必也是被逼急了，不过，就是些矫枉过正。”

明珠没有说话。

沉默了好一会儿，太夫人才吩咐道：“明珠，你让人去趟厨房，吩咐他们将太太的那份粳米留着，谁都不许再动，难得她一份孝心，我们侯府也不能太不近人情。至于俞姨娘，等她过了头三个月，胎坐稳了之后，就让她继续给你们太太晨昏定省，再不许出这些幺蛾子，否则，就让她滚出侯府。哼，这天下能怀孕的女人多的是，也差她这一个。”

说到最后，声音已经严厉至极。

——他们昌武侯府，可容不得如此不懂规矩的女人。

苏婉回到松鹤院后，立即让人摆饭。

早饭也有定例，六菜一汤一饭，四个荤菜，两个素菜，米饭是普通的白米饭，但苏婉吃着却也极香，只是对她来说，这饭菜略显油腻了些。

前世她很注意养生，饮食很是清淡，今生也不想改变饮食习惯，肉食只略动了几筷子，其余的都让绿芙看着分了。

因为早饭吃的晚，午饭只略吃了点，午睡之后，下午便又练了会儿字，看着空荡荡的书房，苏婉决定要去买些书来装饰一下，不过想到自己现在囊中羞涩，能够支配的钱，满打满算也只有二百两，便有些灰心，要知道这时候的书可是很贵的。

看来，当务之急，还是要赚些钱来花。

还要想办法出去看看母亲和弟弟，既然接收了苏婉儿的人生，自然要为她的人生负责。苏婉儿最放不下的，便是她的母亲和弟弟了。

她从小跟身为老中医的外公长大，耳濡目染，又久病成医，医术不说十分高明，也有一定的火候，或许对母亲的病有些帮助。

晚上，苏婉又去了趟松鹤院给太夫人请安，这次，太夫人倒是没有为难她，只是，态度依旧不冷不热的，苏婉也不在乎，回去之后，洗漱完就早早睡下了。

前世她一直早睡早起，穿越后，对于这里的作息，竟没有什么不习惯。

只不过，在她快睡着时，却听到一阵柔和婉转的琴声传来，将她的睡意赶跑了些许。

苏婉只得睁开眼睛，诧异问绿芙道：“这么晚了，谁在弹琴？”

她的卧室里还有一张塌绿芙值夜时就睡在这里。若是侯爷来了，她便睡在外间的榻上。

绿芙此时还没睡，正在给自己铺床，闻言转过身来说道：“肯定是惠芳园里的俞姨娘。”

“俞姨娘？”苏婉眯了眯眼睛，压住了心底汹涌而出的愤怒、不满之意。

“除了她还能有谁会这么张狂？”提到俞姨娘，绿芙的语气里便多了几分不屑，“要不是她，太太您前几天前也不会被气到，还郁郁寡欢了几天。偏偏侯爷还宠着她，连太太您晕倒，都没来看一次。”

想起这些，绿芙就为苏婉感到不平。但她只是个丫鬟，对此也无能为力。

“好了，睡吧！”苏婉轻声说道。

俞姨娘虽然不是苏婉儿生无可恋的主因，但却是压倒骆驼最后一根稻草。虽然，因为苏婉儿之死，才有了她的重生，但是，对于间接导致苏婉儿消失的人，她也不会轻易放过，这是她欠苏婉儿的。

惠芳园，临水阁。

正在弹奏古筝的俞姨娘，忽然一声惊呼，只听“崩”的一声，琴弦竟然断了一跟，琴音戛然而止，俞姨娘的一根手指，顿时汩汩地冒出血来，惊的一群丫鬟都忙乱起来。

俞姨娘也惊的脸色发白，另一只没有受伤的手紧紧地护住了自己的小腹，吓得心脏都几乎要跳出来。

一群丫鬟扶着俞姨娘到榻上躺着，又是端水，又是拿伤药和干净的绷带，又是忙着去请太医，最后还是俞姨娘缓过神来，阻止了她们，道：“都这么晚了，就不要去惊扰大家了。我刚进府，又颇得盛宠，本就很打眼了，若是再多事，岂不是让人说我张狂？”

太夫人今天刚派人敲打了她，若是她再多事，恐怕会彻底厌了她。

顿了顿，她又问道：“侯爷今晚宿在哪儿了？”

一名丫头俏生生地道：“侯爷宿在王姨娘的院子里了。”

除了俞姨娘的临水阁之外，侯爷留宿最多的便是王姨娘的落梅院了。

“流萤，你亲自去一趟落梅院，就说我受了惊吓，难以入睡。其他的，你自然知道该怎么说。”

“是，奴婢这就去。”

当晚，原本在落梅院休息的侯爷，忽然又去了临水阁，气得王姨娘摔了整整一套茶具，也让屹立侯府多年不倒的王姨娘颜面大失，俞姨娘越发得意。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢bodhi2014　亲亲送的5颗钻石，玲儿与志亲亲　送的10朵鲜花，么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十章十五

苏婉对此并不知情，直到次日去松鹤院给太夫人请安时，才从幸灾乐祸的陶氏口中知道昨晚发生的事。

仔细一看王姨娘，果然妆容浓了一些，即便如此，也能隐隐看出她脸上的疲惫之色，想必昨晚一整晚都没睡着。

——不但管家权被分了，连男人都被小妖精给勾引了去，也难怪王姨娘会气得睡不着。

太夫人依旧让苏婉伺候她用了饭，大概是想要继续打磨她的性子。

而苏婉则是初来乍到，又没有对抗这个时代的本钱和勇气，只能暂且收敛锋芒，老老实实的低调做人。

虽说要享受人生，但也要先等她掌控了自己的人生时再说。

日子一天天的过去，转眼苏婉就来了十多天了。

苏婉除了当天发过一次飙之外，其他时间都是老老实实的，看着跟以前似乎也没太大区别。这让很多一直在观察她的人，也渐渐放下了心。

但只有一直贴身伺候她的绿芙，才知道现在的苏婉，已经跟以前有了本质的区别。

这段时间，苏婉一直让绿芙近身伺候，无论做什么事都没有避开她。

其实想瞒也瞒不住，苏婉毕竟不是苏婉儿。

无论是她的饮食还是生活习惯，都与之前的苏婉儿大不相同，对于曾经伺候了苏婉儿一年的人，绿芙不可能发现不了她们的区别。

但绿芙什么也没说，只默默的接受了，也没有告诉任何人，甚至很多时候还主动替苏婉遮掩。

而自始至终，苏婉从未说过要收服她的话，也不曾让她为自己隐瞒，只是用行动告诉她，自己对她的信任。

因为，苏婉已经发现了，绿芙是个心软之人，偏偏又有自己的刚性儿和志气，甚至有点“视名利与无物”“士为知己者死”的名士风范。

虽然看着温柔，但是，想要真正收服她却很难。无论是利诱还是威胁，恐怕都无法得到绿芙的忠心。

因此，想要收服于她，绝对不能透漏一丝半点想要收买她的意思，要自然而然地对她表现出完全的信任、重视和依赖，让她觉得她对你很重要，这样她便会对你有了责任心，主动的维护你，保护你，慢慢的将你放在心里，将你当成她真正的主人。

这种人一旦真正忠于某个人，绝对不会轻易叛变。

再说，主动认主总比被动认主要好得多。所幸，前身为她开了个好头，她才能实施的这么顺利。

当然，她这种做法，也冒了极大的风险。

万一苏婉看错了人，那苏婉的下场，只有灰飞烟灭一途。

但是没办法，苏婉如今深陷困境，实在太需要一个忠心又可靠的好帮手了。

绿芙恰好符合条件，也绝对值得她冒险一次。

看到绿芙的表现，苏婉终于悄悄地舒了一口气。

虽然离真正收服她，还有段距离，但如今，绿芙心里的天平已经开始倒向她了，对她彻底付出忠心，也只是时间问题。

这天是二月十五日，从太夫人那里省晨回来之后，绿芙就有些欲言又止，直到回到望秋院，绿芙才道：“太太，今天是十五。”

苏婉诧异地看着她，她知道今天是十五，那又怎么了？

绿芙看她还不明白，便有些着急地道：“每逢初一十五，侯爷都会宿在正院。”

只不过，娶了苏婉儿后，每逢这两日，他大都宿在书房罢了，这一年来，两人同床的次数不超过十次。

但是，有时虽不会留下过来过夜，晚上大都会过来用饭的，意思意思。万一起了兴致，留下来过夜也不是不可能。

绿芙虽然对苏婉的来历还有疑惑，但她却能感觉到，苏婉目前可能并不乐意跟侯爷同房。

听了绿芙的解释，苏婉总算是明白了，顿时有些风中凌乱之感。

怪不得去松鹤院请安时，王姨娘看她的眼神十分些不善，口中酸气冲天。

可她虽想过要争宠，以改变自己目前的处境，却还没做好心理准备，还真接受不了马上跟一个陌生男人同房。

更何况，这个男人还一大堆的妻妾子女，这让苏婉更是打心底感到抗拒。

但是，如果她不与之亲密，如何改变现状，在侯府站稳脚跟？如何能够让母亲和弟弟脱离大长公主殿下的魔抓，掌控自己的人生？

恐怕就连苏婉儿都走的不甘心。

苏婉知道，只要自己乖乖听话，安安心心的当大长公主殿下的提线木偶，母亲和弟弟可能一辈子都安枕无忧，或许，弟弟还会有一定的前途——当然，这个前途肯定有限，因为英国公府不会让他们成长起来，威胁到他们。

然而无论是苏婉儿，还是她，都不甘心当一辈子的傀儡。

所以，无论愿不愿意，她也只能硬着头皮上了。再说，她能躲得一时，还能躲得了一辈子？早死早超生。

苏婉为自己做了一整天的心理准备，终于说服了自己勇敢接受事实。所以，当晚上见到昌武侯的时候，她显得很平静。

昌武侯如今不到三十岁年纪，却已经位居人臣，因此身上威势极重，再加上身材高大，即便收敛了身上的气势，也会给人一种强烈的压迫感，反倒让人忽视了他颇为俊朗的容貌。

但这并不表示，昌武侯没有女人缘。

恰恰相反，昌武侯的桃花运还真不错，毕竟，不是所有的女子都喜欢柔弱书生类的小白脸，她们更欣赏那种能力手腕高超，身份高贵，又能给人以安全感的男人。

这些条件，昌武侯都符合，即便，他并不是那么好伺候，也有许多人对其趋之若鹜。

“侯爷稍坐，我马上让人传饭。”见到霍渊，苏婉发现自己反倒不紧张纠结了，神情自若地将他让到炕上，并吩咐人上茶。

霍渊不置可否，在炕上设的锦褥上坐了下来。

他穿着玄色镶边宝蓝撒花缎面圆领袍，高束的发髻简单的用碧玉簪簪住，脸部轮廓冷硬，眉目锋锐，果然气势逼人。怪不得以前的苏婉儿对他总有些惧怕，便是在行夫妻敦伦之礼时，也僵硬的像个木头，结果每一次都宛如上刑一般，心里对此产生了极大的阴影。

“侯爷，请用茶！”苏婉亲自从紫荆手上接过茶盏，轻轻地放在了霍渊面前的炕桌上。

西次间南窗大炕前，已经摆好了一张圆桌，绿芙正指挥着一众丫头婆子摆饭，因此，端茶递水的活便落到了紫荆头上。

紫荆对此求之不得，她自认长得不差，若是因此被侯爷看上，那可是天大的造化。

因此，上过茶水之后，紫荆并没有退下，而是站在一旁伺候。

苏婉上茶之后，便在另一边坐了下来，两人相对无言。

霍渊不想跟苏婉讨论什么话题，苏婉也不想没话找话，反正，他们以前的相处也是如此。

只不过，以前的苏婉儿战战兢兢，而苏婉则是自得其乐罢了。

摆好饭之后，两人才移步饭桌，默默地吃了晚饭。

用饭毕，漱口洗手之后，自有丫头将残席都撤了下去。

这些规矩流程，苏婉都已经很熟悉了，倒是没有让霍渊发现丝毫不对。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十一章同房

吃完饭自然不能马上就休息，西次间和厅堂都来来回回的有人收拾，不得清净，霍渊便去了东间的书房，苏婉见状，便也跟了过去。

东间颇大，两间房并没有隔断，看着有些空当冷清，南窗下设着一张罗汉榻，对面设着一张书案，书案上倒是放着笔墨纸砚，盛放卷轴的卷缸里，倒是盛满了还未装裱的纸筒——这都是苏婉这半个月所做，有的是苏婉写得字，有的是她随手画的两笔画，她感到比较满意的，便留了下来。

霍渊走过去，随手拿了一卷展开，一手行书竟颇有火候，行云流水般的飘逸，与苏婉儿给他的那种懦弱畏缩的印象大不相同，似乎终年不变的脸上竟露出一丝惊讶之色，问道：“这篇《逍遥游》是你写的？”

苏婉缓缓点头道：“让侯爷见笑了。”

“没料到你倒是还有这等本事。”霍渊说着放下了手中的字说道，“以前倒不曾听说。”

“这哪算得上什么本事？随便一个大家闺秀都比我强。再说，侯爷日理万机，如何会注意这等小事？”苏婉笑着说道，语气中带着一丝讽刺之意。

“你胆子倒是不小。”竟连他都敢讽刺，他以前为何没发现她如此牙尖嘴利？

“侯爷过奖了，我也只是实话实说罢了。”苏婉将自己写好的字重新卷好，放到了卷缸里。

霍渊闻言，不由仔细地打量了苏婉一眼，这才察觉到苏婉儿似乎与印象中有几分不一样了。

以前，她见到自己，要么战战兢兢，好似他是什么可怕的东西一般，要么就是一脸木然，心如死灰。但是现在，她却不卑不亢，坦然自若，还敢跟他顶嘴，像是脱胎换骨一般，这倒让他感到有些惊奇。

“现在为何不怕我了？”霍渊开始问出了口。

苏婉抬头看了他一眼，看到了他眼中的些微戏谑之色，淡淡说道：“想通了呗，不然还能如何？反正事情也不会比现在更糟了。与其怨恨不满，倒不如坦然接受，勇敢面对。或许还能让自己活得自在一些。”

在苏婉说话其间，霍渊一双利眸紧紧盯着她，若她撒谎心虚，必会露出破绽，就算普通人心中坦荡，恐怕也会战战兢兢。而苏婉却始终坦荡无畏，看来是发自内心，霍渊这才相信了她的说辞，没有过于怀疑。

“你若真这么想，那也是你的福气。”霍渊说道。

明知抵抗不了，却不肯认命，最终难受的也不过是她本人罢了。既然事实已经无法改变，倒不如像现在这样，认命的同时，让自己过得好一些。

苏婉微微一笑，不置可否。

“时候不早了，该安置了。”霍渊说着便往外走去，如今的苏婉儿，倒让他想要留下来了，只希望她在床上也这么识趣才好，别再像根木头似的让他扫兴。

苏婉听了这话，身体微微一僵，但她还是深吸一口气，跟了上去。

既然已经下定决心，她就没打算要临阵脱逃。

卧室里的箱床里，藕色纱帐已经放了下来。

“放松，别怕！”感觉到苏婉的身体的紧绷，霍渊不由轻声安慰。

虽然依旧不够温柔，但他倒是比往常多了点耐心。

在他的抚慰下，苏婉果然慢慢的放松下来，霍渊便不再忍耐，终于破门而入。

一开始的不适之后，苏婉也渐渐得到了些趣味，倒不像想象中那么难捱，身体也慢慢的放开了。

鸳鸯交颈，被翻红浪，一夜很快就过去了。

次日，苏婉醒来之后，霍渊已经走了。

想到昨晚发生的事，苏婉还有些不真实的感觉，残留在身体里那种陌生的感觉却告诉她，昨晚不是在做梦。

苏婉捂住了自己的脸。

她怎么也没想到，自己竟然这么轻易就跟男人睡了，即便这个男人是她名义上的丈夫，也让她觉得有些荒谬。

尽管觉得有些羞愧，但苏婉心里却更加清醒，并不会因为他要了自己的身体，就对他有什么额外的感情。

若是在这种情况下，她还能对霍渊有好感，那绝对是自找虐受，脑袋进水。

何况她本就冷心冷肺，想让她动心太难。

于是，霍渊就被苏婉定位成了固定的床伴。

“太太，您醒了？”苏婉刚下床，绿芙就进来了。

“侯爷走的时候，为何没叫醒我？”苏婉问道，按规矩，她是要伺候丈夫洗漱穿衣。

绿芙道：“侯爷不让，说是让您多睡会儿。”

苏婉点了点头，算他还有点良心。

今天起的晚了一些，怕耽误给太夫人请安，苏婉就没有去锻炼，装扮好之后，直接就去了松鹤院，却依旧比往日晚了一步。

太夫人倒是没说什么，反倒是王姨娘皮笑肉不笑地打量了她一眼说道：“怪不得太太今儿来晚了，看太太这娇美动人的模样，想必昨晚侯爷是宿在望秋院了？不过，太太也太没有分寸了些，就算侯爷已经很久没去望秋院了，也不该如此得意忘形才是。”

语气里的酸味，满屋子里都闻得到，不知道的，还以为她是正妻，苏婉才是小妾呢！

苏婉轻瞥了她一眼，还未说话，就听太夫人厉声斥责道：“王姨娘！少在孩子面前胡说八道，我看你是越发不知道规矩了，还不去给你们太太问安！”

王姨娘这才察觉，侯府三房的女孩而都在场，身为长辈，在孩子面前说这些话，着实不妥，何况这里还有她的女儿，顿时觉得脸上火辣辣的，悻悻地住了口，勉强勾起一个笑容来，地向苏婉屈膝行礼道：“妾身给太太赔礼了，还望太太饶了我刚才的口不择言吧？”

苏婉淡淡一笑，“知错能改善莫大焉，王姨娘言重了。”

太夫人看到苏婉的反应，暗暗的点了点头，看来，她果然看清楚自己的位置了，如此甚好。

但不知为何，苏婉的态度，却让王姨娘感到十分气闷，但又说不出什么不对来，只能闷闷地站在一旁。

——太夫人重规矩，这里可没有她的座位。

“王姨娘，过几天，我们侯府会迎来几位娇客，你事先整理出几间客房来，别怠慢了人家。”太夫人忽然对暗自恼怒的王姨娘道。

“是，妾身知道了。”王姨娘这才回过神来，欠身说道。顿了顿，又略显犹疑地问道：“敢问老太太，不知是哪几位贵客要来？”

“到时候你便知道了。”太夫人明显不想多说，似乎对这些客人并不怎么当回事，但却又不想怠慢她们，实在奇怪。

王姨娘又道：“老太太，十八便是锦乡侯太夫人的寿辰了，妾身已经将寿礼准备好了，只能您过目之后，便送过去。”

说着，便将一张礼单双手递给了太夫人。

太夫人眯眼扫了一眼，微微颔首道：“你办事我放心，一会儿就让人先把寿礼送过去吧！”她对王姨娘的能力还是非常肯定的。

王姨娘这才一扫刚才的失落，又重新变得神采奕奕起来，得到太夫人的肯定，还微笑地扫了苏婉一眼。

就算苏婉儿是正妻又如何？这侯府内宅还不是她在把持？

此时，却听太夫人却对苏婉道：“苏氏，后天可别忘了亲自去锦乡侯府一趟为太夫人贺寿，锦乡候太夫人曾经是当今圣上的乳母，任谁都要给她三分薄面，绝对不可轻慢，你可不要丢了我们昌武侯府的脸。”

“是。”苏婉一脸恭谨地应下，心里却有些雀跃，来到这里半个月，终于可以出去看看了。或许，她能趁此机会回家一趟。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢两位亲亲的评价票：

痴柔情　投了5票（5热度）

元天心　投了1票（5热度）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十二章奇闻

鉴于苏婉这半个月来的表现，太夫人便没让苏婉跟着立规矩，摆完饭之后，就让她回去了。

苏婉回到望秋院，便开始用早饭，却发现今天的早饭，菜品比以往高了两个档次不止，食材也更加新鲜，味道更是恰到好处，甚至还多了一小碗的建莲红枣汤，这可是以往没有的，这让苏婉有些惊讶。

今天主动上前来伺候的红绡笑盈盈地解释道：“这有什么好奇怪的？侯爷昨晚来了太太房里，府里那起子见风使舵的小人，当然要抢着奉承巴结太太了。再说，太太毕竟是侯府正房夫人，指不定哪天就要管家了，他们当然不敢再怠慢了。何况，这才太太应有的待遇呢！”

以前，太太想让厨房做点东西，他们就推三阻四的，虽然每日的饭食都是按例来，但是，里面能耍的猫腻多了去了。认真论起来，就是大小姐身边的大丫头吃的都比太太要好呢！更何况，她们还经常点菜，厨房里的那些人别提多殷勤了。

别说大小姐了，就是王姨娘，也没有人敢怠慢。

苏婉了然，哪里都缺少不了这种捧高踩低，见风使舵之人。见谁得势，就上去奉承两句，见谁失势，便恨不得去踩两脚。不过因为侯府规矩尚算严谨，这些人都不敢太过分，苏婉的份例才没有被克扣。否则，她的日子必定更难捱。

这次，不过是只是个小小的试探。若是今晚，侯爷继续来她的院子，则证明她没有失宠，那些人恐怕会比今天还要殷勤。若是侯爷不来了，那她明天恐怕就会打回原形。

只有侯爷把她当回事了，侯府的下人才不敢轻慢于她。

想清楚这些，苏婉心中苦笑，刚被勾起的食欲顿减。

做女人难，做这个时代的女人更难。

她没钱没势，又没有什么特别的能力和手段，除了依靠男人，她还能怎么做？否则，就算是换了个灵魂，她也改变不了什么。

只要大长公主殿下一声令下，她就能悄无声息的死在后院，甚至不会有人去追究。不是苏婉有被害妄想症，而是因为，她自认不会安心做一个傀儡，这势必会激怒大长公主殿下。

为了避免这种情况，所以，她也只能慢慢加重自己的筹码，或许等到她真正地被侯府认可，成为昌武侯府真正的女主人时，他们才会投鼠忌器，不敢肆意对自己下手。

她也不求昌武侯为了自己跟英国公府对抗，因为那实在不现实，她只希望，在大长公主想要对付自己的时候，他可以护住她，那她的目的就已经达到了。

“太太，快用饭吧，不然菜就凉了。”绿芙见苏婉神思不属，有些担忧地提醒道。

苏婉点了点头，这才继续用起饭来。

只是，到底还是比往常用得少了些，剩下的便让红绡做主分了。

“绿芙，你给我说说锦乡侯府的情况吧！”西次间里只剩下了苏婉和绿芙两个人，在得知后天要去锦乡侯府后，苏婉便想多做做功课，免得到时候出丑。

她虽然嫁过来将近一年了，但是其实正儿八经的人际交往却极少，平时都是二太太和三太太代劳。除非逼不得已，否则，不会让她出面。

比如，这次锦乡侯太夫人过寿，就需要她这个正儿八经的侯夫人亲自走一趟了。

无论是英国公府还是昌武侯府，都在压制着她，不愿让她崭露头角，昌武侯府甚至都没有为她请封诰命。

她是继室，就算比不上原配的超品，二、三品也是会有的。可是，嫁进侯府一年，她连个影也没看到。

绿芙身为曾经的英国公府的丫鬟，对于京城的勋贵门还是比较熟悉的，她给苏婉上了热茶后才说道：“夫人，锦乡侯跟我们昌武侯府不同。我们昌武侯有丹书铁券，乃世袭罔替。但锦乡侯府，却只世袭三代，原本前任锦乡侯便是第三代了，不该再世袭，但是架不住人家眼光好，竟娶了当今陛下的乳母为继室。”

听了这里，苏婉顿时来了兴趣，不由放下茶盏，专注地看着绿芙。

“要说这位锦乡侯府的太夫人，也算得上是一位奇人了。她出身低微，却因为有旺夫旺家运，竟嫁入了富商之家。可惜，她多年不孕，好不容易有了个孩子，却是个女孩，结果，孩子没满月，就被夫家给休了。她走投无路之下，原本想轻生，谁知道机缘巧合，她竟然有幸入选成了陛下的四位奶娘之一。”

绿芙脸上带着一丝感叹，一丝敬佩，继续说道：“陛下渐渐长大之后，另外三位奶娘也都相继离开，只有她一个人成功留了下来，一直照顾陛下到十一岁。此时的陛下还未进入先皇视线，并不受宠。而丧妻多年的锦乡侯，不知为何忽然看中了她，竟然不顾家人和族人的反对，执意要娶她为妻，当时，锦乡侯还曾遭到整个京城的人的嘲笑，一直到陛下被先皇看重，渐渐成了隐形太子，那些人才改变了看法，认为锦乡侯慧眼识珠。”

果然有些传奇，苏婉心想，她越来越期待见到这位锦乡侯太夫人了。

此时，只听绿芙继续说道：“据说，两人婚后相敬如宾，日子过得十分和美。唯一可惜的是，两人没有孩子。只有锦乡侯原配留下的一名嫡子，和一名妾室留下的庶长子。三年前，锦乡侯去世，皇上看在太夫人的份上，特意给了恩典，让锦乡侯再沿袭一代，如今的锦乡侯便是原配所出的嫡子。而那位庶长子，则被皇上看重，进了亲军都护府，如今，已经是锦衣卫指挥使了，而且还是锦衣卫世袭千户，真是天大的恩典。”

苏婉点了点头，锦衣卫指挥使可是锦衣卫的首领，正三品官衔，能担任这个职位的，无一不是皇帝最亲信之人，下辖制北镇抚司和南镇抚司，掌直驾侍卫、缉捕、刑狱之事，直接向皇帝负责，绝对无人敢惹。

比那锦乡候的空头爵位强太多了，何况，还有个锦衣卫世袭千户，只要大乾朝不灭亡，他的子孙后代就会一直把这个千户当下去。

想到这里，连她都有些羡慕嫉妒这位锦衣卫指挥使了。

这种身份，别说一般官员了，就是一二品大臣，王公侯伯，都得给几分面子。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十三章陌生

“那现在的这位锦乡侯和太夫人的关系如何？”苏婉忽然问绿芙道。

绿芙调皮地对苏婉眨了眨眼睛，笑道：“原来太太也发现了。其实，这也不是什么秘密。锦乡侯与太夫人只是面和心不合罢了，但是，锦乡侯之所以会沿袭爵位，还是因为太夫人的缘故，所以，他不但不敢对太夫人不恭，平时还要殷勤奉承着，比对待亲娘还亲，比孝子还像孝子，甚至为了让太夫人高兴，他还特意将太夫人跟前夫所生的那个已经寡居的女儿，接到侯府住着。可惜，太夫人对他依旧不冷不热的，当年若不是他下黑手，好不容易才怀上身孕的太夫人怎么会落胎？而且还伤了身体，再也无法受孕了。锦乡侯太夫人如何不恨他？”

苏婉也有些佩服起这位锦乡侯太夫人来，若是她，可没办法忍受害了自己孩子的罪魁祸首在眼皮子底下晃荡，更别说还让他承袭爵位了。

不过她想，那位锦乡侯应该也过得十分憋屈吧！

虽然有个空头爵位，却华而不实，没有一点实权不说，还要眼睁睁地看着一向不如自己的庶兄一飞冲天，成为天子重臣，威风八面。而他，却只能窝在家里，整天看老太太的眼色过日子。这种强烈的对比，恐怕才是最令人难受的。

但他不敢跟太夫人闹翻，还得好好奉承她，因为，他舍不得锦乡侯的爵位，只能打落牙齿往肚子里吞，期盼着有一天老太太能回心转意。如此这般，能不被太夫人辖制吗？

锦乡侯太夫人果然高明。

听完了八卦，苏婉的心情似乎也变得美好起来，连午饭都多吃了一些。在

正打算午睡一会儿时，松鹤院的一等大丫头明珠来了。

苏婉连忙起身相迎道：“哪阵风把明珠姑娘给吹来了？真是稀客，快请坐，绿芙，倒茶。”对于长辈身边的大丫头，绝对不能怠慢，否则，便是怠慢了太夫人，苏婉自然不会犯这种错误。

不过，这的确是明珠第一次来她的望秋院，以前传话根本用不到明珠，或许她也不屑来她的院子。

“不必忙了，我传完话就走。”

明珠不着痕迹地打量了周围一眼，见这里的家具大都红酸枝木打造的，也有几件楠木家具，做工在一般人看来还算精致，在她眼中就不值一提了，想必是赶工做出来的，或者东拼西凑起来的，连她都看不上眼，更别说跟先夫人那一整套的紫檀木家具相比了。

屋子里也没几件值钱的古董器皿，能穿出去的衣服来来回回就那几套，都是府里按例做的那些，不过半个月，就穿了个来回，首饰也只有那么几件，样式也都老了，怪不得太夫人会派她来一趟呢！

就没见过这么寒酸的侯夫人！

明珠心里有些轻视，但想到太夫人的吩咐，还是耐心说道：“太太，太夫人吩咐我送了两套新衣服过来，还有一些首饰，都是最近京里的新样式，如果衣服不合身的话，就稍稍修改一下，应该没有太大问题。”

明珠说完，示意身后捧着首饰盒和衣服的丫头上前。

这衣服本来是针线房给三太太陶氏做的衣服，还没有穿呢，就被太夫人一声令下给送到苏婉这里来了。

陶氏跟苏婉的个头差不多，只不过比她稍稍胖了些，稍微改改，就可以穿了。

苏婉示意紫荆和红绡收下，又是羞愧又是感激地说道：“媳妇无能，又让老太太费心了。”

明珠矜持一笑道：“太太明白老太太的苦心就好。我还要回去复命，服侍老太太午睡，便不多留了。”

说完，就带着松鹤院的几个小丫头离开了。

“绿芙，替我送送明珠姑娘。”

苏婉吩咐了一句，就回过头来看明珠送来的衣服首饰。

一套是银红织金缠枝纹褙子，青莲色曳地裙。另一套是粉蓝五彩花草纹样缎褙子，鹅黄绣白玉兰长裙。一套明天赴宴时穿着，另一套备用，万一出了什么事，也能替换。

打开镶着螺钿的首饰匣子，里则是盛着一对赤金镶嵌红宝石的耳环，赤金点翠如意步摇，缠丝赤金凤簪，翡翠珠帘抹额，赤金蝴蝶压发，还有一对翡翠手镯。

这些东西，足够她走出去不丢人了。也不知道，这些首饰，太夫人还会不会收回去，她应该不会那么小气吧？

苏婉让绿芙将这些东西收起来并登记造册，免得弄丢。

晚上去请安时，苏婉特意谢了太夫人一番。

侯爷晚上没过来用饭，苏婉本以为他今晚不会来了，便打算早早上床休息。

谁知道她刚洗漱好，正要睡觉时，侯爷便来了，让苏婉小小紧张了一下。

不过，一回生二回熟，苏婉勉强可以淡定的面对跟他同处一室了。

绿芙去打热水来给侯爷泡脚，红绡本来是想要抢这个活计的，却被绿芙轻轻巧巧地避开了，根本不让她谨慎。

红绡和紫荆想要当姨娘的心思，可谓路人皆知，绿芙怎么可能任由她往侯爷面前凑。

至于青绫，暂时还看不出这个心思，非常的沉默低调，跟个隐形人一般，若是苏婉不支使她，她也不往前面凑。

昌武侯看起来似乎是个比较沉默寡言之人，或许说是不懂风情。他对别人如何，苏婉不知，但在她这里，他的话一向极少，昨天或许是有些惊讶她的变化，才多说了几句，今天，就恢复了正常。

即便是上了床，他也不说话，就直奔主题，让苏婉难免感到有些难为情。所幸，有了昨夜的适应，也不算太难过，若是苏婉喊疼，他的动作也会随之慢下来，等她不那么僵硬紧绷了再动，总算让苏婉好受了一些。

总体来说，还是比较和谐的。

做完两次之后，侯爷又叫了热水，等洗过澡之后，苏婉已经有些睁不开眼睛了，重新躺在床上之后，头一沾枕便睡着了。

整整一夜，完全无交流。

即便身体已经很亲密，但对苏婉来说，昌武侯还只是一个陌生人。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲的评价票~爱你~么么哒~

因为今天要开始推荐了，所以只有一更，亲们见谅~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十四章做客

“绿芙，你让人去厨房说一声，明早多做几样拿手的点心，我要带走”去太夫人那里请安回来之后，苏婉吩咐绿芙道。

绿芙应了一声立即就吩咐了下去，完全没有多问。

苏婉打算明天去给锦乡侯太夫人祝寿时，也顺便去看看母亲和弟弟，看看他们过得怎么样了。要知道，苏婉儿嫁入侯府将近一年来，她只在回门的时候见过母亲和弟弟一面，心里着实牵念。

如今，她成了苏婉儿，虽不敢说对他们有多少感情，至少也要负起自己的责任来。

记得弟弟苏文十分喜欢吃糕点，但是外面买的，她又不是很放心，这才吩咐厨房特地做一些。

若是以前，苏婉可能多一事不如少一事，不会麻烦厨房，如今，情况略有不同，倒是不怕厨房对她推三阻四，阳奉阴违，拿外面买了的点心糊弄她。

果然，因为侯爷连续两日宿在她院子里，厨房果然没有怠慢，次日一大早，苏婉就看到厨房命小丫头送来的刚出笼的点心。

——昨晚，侯爷虽没有继续宿在苏婉这里，却也没去其他姨娘那里，而是独自歇在了外书房，因此，那些等着看苏婉笑话的人，也都偃旗息鼓了。

去太夫人院里省晨时，苏婉再次见到了王姨娘那张越发僵硬的笑脸，虽然在太夫人面前，她不敢说什么，但手中的帕子却快被揉碎了。

就连一向大气端庄的大小姐霍灵芸，都轻飘飘地瞥了苏婉一眼，似乎对她的受宠，略有些抵触，心里不自在。

或许在她心里，侯府的女主人，只是她已逝去的母亲，苏婉只是被大长公主殿下派来照顾她和弟弟之人，而不是所谓侯府的继夫人，她只要安安心心当个傀儡夫人就好，如今苏婉受宠，显然已经有些犯规了。

太夫人打量了苏婉一眼，看她穿着自己派人送去的那套银红织金缠枝纹褙子和青莲色曳地长裙，高耸的乌云上，插着赤金点翠如意步摇，金镶红宝石蝴蝶簪，红绒宫花，额前缀着翡翠珠帘抹额，后面用赤金蝴蝶压发，耳朵上戴着一对赤金镶嵌红宝石的耳环，本就不俗的容貌这么装扮下来，越发显得秀丽端庄，娇艳动人。

太夫人满意地点了点头。苏婉是昌武侯府的媳妇，若是出门在外太寒酸了，丢的可是侯府的脸。

但随即，她就皱了皱眉头道：“我前天让人送去的凤钻簪你为何没戴？”

苏婉浅浅一笑，正要说话，却听快人快语的三太太陶氏说道：“老太太，您怎么了忘了，咱们大太太的诰命还没下来呢，怎配戴这凤簪？虽说，现在没有以前那么严格了，就是那些富户之家也不少人偷偷戴这凤簪凤钗的，也没见有人多管。但是这次大太太是要去锦乡侯府，必遇到不少公侯夫人以及官夫人，不追究还好，万一被人追究起来，说不定还会给我们侯府惹上麻烦。”

苏婉有些期待地看着太夫人，若是太夫人肯为她说句话，那她请封诰命的事，就有了五六分准。而且，没有诰命在身，出去交际到底要矮人一头。

可惜，太夫人只是微微颔首，却什么也没说，略过此事不提。苏婉心里稍稍有些失落，但也在意料之中。

“你回去准备准备，就直接去锦乡侯府吧，你是小辈，可不要晚了。”太夫人挥了挥手，让苏婉下去了。

马车早已经备好，在垂花门外候着。

苏婉这次出去只带了一个贴身大丫头绿芙，外面还有跟车的丫鬟和婆子，另有侯府的护卫若干，如今她代表的是昌武侯府，总不能弱了侯府的威风排场。

苏婉走到马车旁，早有丫头放下了车凳，苏婉扶着绿芙上了马车后，绿芙也跟着坐上了马车，马车这才缓缓动了起来。

京城的道路十分平稳，马车走得也不快，苏婉倒也没觉得什么不适。

走了大约两刻钟，马车就停了下来，已经到了锦乡侯府了。

苏婉还未下马车，就已经隐隐听到笙萧鼓乐之声了。

因为锦乡侯太夫人今年并非整寿，所以没有大办，只请了一些与锦乡侯府交好世家，但那些没亲自来祝寿的人，也都派人送来了寿礼。

锦乡侯傅铭为了表示自己的孝道，依旧将这寿宴办的人热热闹闹的，锦乡侯亲自在外院接待男客，而锦乡侯夫人廖氏，则站在二门处接待众位诰命女眷。

此时，廖氏正在接待长兴伯夫人牛氏和会宁侯夫人韦氏。

“这是令嫒吧，长得可真好！一看就是个有福气的。”廖氏拉着一名身材丰腴，长相柔美，身穿着粉红折枝花卉褙子的少女，来回看了两遍夸赞道。

刘玉珍听到这话，不由悄悄红了脸颊。

“夫人过誉了，玉珍一个小孩子，哪里有什么福气不福气的。”会宁侯夫人立即谦虚了几句。

她没有女儿，这少女本是会宁侯外室所生，最近才回到侯府，记在了她的名下。已经十六了，还没定下亲事，所以，她才带着她出来相看相看，打得就是要跟锦乡侯府联姻的主意。

她看中的自然不是已经娶妻的锦乡侯，而是锦乡侯的庶兄——锦衣卫指挥使傅黎。

这傅黎已经二十四、五了，还没有娶妻，不是他有什么毛病，而是因为各种原因所致。

先是他不想过早娶妻，后来好不容易定了门亲事，未婚妻还因病过世了，紧接着，便是老锦乡侯过世，他又守了三年孝，于是就拖到了现在。

而且，因为傅黎是锦衣卫指挥使的缘故，虽位高权重，却难免让人心中畏惧，退避三舍。要知道，很多人对锦衣卫可是畏之如虎的。但是，若是与之联姻，却也有数不清的好处。

所以，很多人就盯上了傅黎。今天带着适龄女子来锦乡侯府的人家，大都打着这个主意。

长兴伯府也有女儿，可惜都太小了，年龄不太相配，长兴伯夫人便没搀和此事。

廖氏正跟两位夫人寒暄着，只听外面又高声唱道：“昌武侯夫人到！”

昌武侯夫人？

三位夫人相互对视了一眼，眼中都露出一丝惊讶和好奇来。

这位昌武侯继夫人可是极少出现在众人面前的，私下里对她的传言可是不少。

廖氏来得及多想，一边向两位夫人告罪，命小丫头带她们进去，一边堆起了笑脸迎接。

长兴伯夫人和会宁侯夫人虽然对苏婉有些好奇，但还是跟着小丫头走了，反正一会儿就能看到，不差这一时。

走在后面的刘玉珍则悄悄回头望了一眼，她对这位出身不高，却一飞冲天嫁给位高权重的昌武侯的女子，打心底感到羡慕和好奇。

－－－－－－题外话－－－－－－

若是喜欢本书，就加入书架吧！谢谢大家了，mua~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十五章恶意（二更）

此时的苏婉并不知道，她其实不像自己想象中那么默默无闻。京里还是有不少不知真相的女子，对她十分地羡慕和嫉妒，希望自己能像她一样好运呢！

锦乡侯夫人廖氏，如今不过二十多岁，长相端庄，却又八面玲珑，似乎跟谁都能说上话，很容易令人心生好感。

见到苏婉，她眼睛一亮，立即便一脸惊叹地赞了几句，完全没有因为苏婉的出身，就对她有所怠慢或轻视。

这种态度，无论她是不是真心，都让苏婉对她印象不错。

之后，苏婉便被丫头引着去了侯府后花园的暖阁。

暖阁原本是个邻水的圆亭，后来按上了琉璃，这才改成了暖阁。

暖阁四周挂着绣幔，里面烧着银霜炭，又雅致又暖和，还能欣赏外面的景色，好个待客所在。

苏婉一进来，就感到一阵夹杂着异香的热气扑面而来，绿芙立即上前，为她解下她身上的大红牡丹团花披风。

——因为今天天气有些冷，绿芙特意找出来让她穿着的。

此时，暖阁里已经有了不少人了。

一位老夫人居中榻上独坐，看着比昌武侯太夫人要年长几岁，头发都有些花白了。她头上着珍珠金凤，菊花折枝金簪，浅棕棉镶祖母绿抹额，耳垂上一对金丝圈垂珠耳环，身上穿着米色中衣，绛红色领口绣寿字纹丝绸褙子，棕色马面裙，看起来慈眉善目，却又不乏威严，正是锦乡侯太夫人宋氏了。

在她的身后，立着一位三十岁左右的妇人，跟太夫人有几分相似，但是看着却有些刻薄，并不像太夫人那么有福相。想必就是锦乡侯太夫人跟前夫的女儿白氏了。周围便坐着各公侯诰命以及各府小姐等，因为地方略小，丫头们大都站在外面伺候。

苏婉一进来，几乎所有人的目光都落到了她的身上，有人惊艳羡慕，有人轻视不屑，但却她们惯会隐藏情绪，不会轻易表现出来，所以，在苏婉看来，她们的态度还算不错，让她也稍稍放了心。

苏婉立即上前去拜见锦乡侯太夫人，又说了吉祥的祝词，宋太夫人微笑着对苏婉点了点头，示意她上前几步，拉着她的手仔仔细细地打量了一番，看得苏婉都有些羞涩了，她这才笑着对旁人道：“真是个漂亮的孩子，我已经很久没见这么招人疼的小人儿了。”

会宁侯夫人韦氏凑趣笑道：“可惜啊，太夫人您再眼馋也没用，人家可都已经是别人家的媳妇了，你再这么拉着人家不放，万一被昌武侯府误会您要抢他们媳妇，那可就麻烦了。”

听她说得有趣，众人都笑了起来。

宋太夫人好气又好笑地放下了苏婉的手，指着会宁侯夫人笑道：“看你这张巧嘴，连我都编排起来了。我只是觉得她合我眼缘，便多看了几眼，你倒好，竟给我编出这么多混账话来。”

众人闻言笑得更厉害了。

只有站在她身后的白氏，挑剔地打量了苏婉一眼，不屑地撇了撇嘴。

她虽是宋太夫人的女儿，可惜，并不受她喜欢。对于苏婉这个轻易得到宋太夫人青眼之人，她自然看不顺眼。

苏婉入座之后，立即就有俏丽的丫头奉上了热茶。

因为她并不认得这些人，也不敢随意跟人搭话，只默默低头喝茶，听她们在那里跟宋太夫人说笑，顺便收集自己想要的信息。

而那些在暗自打量苏婉的人，见她既不高傲轻狂，也不缩手缩脚小家子气，反而谦恭守礼，安分随时，对她便有了几分好印象。

就在说话间，又来几位夫人小姐，此时，人已经来的差不多了，也该去上房正堂拜寿入席了，却听外面打帘的丫头喊道：“英国公世子夫人和宝铃县主到了！”

原本正在当乖宝宝的苏婉，闻言不由一怔，反射性地抬头往门口望去。

只见锦乡侯夫人廖氏，亲自陪着两名女子走了进来。

一名女子三十出头，容貌冷艳，身上颇具威严，正是英国公世子夫人马氏。

另一名则是一位十五、六岁的少女，长相极为娇俏可爱，是寿宁大长公主的嫡次女苏清雪。因为她是大长公主将近四十才生的，所以极受宠爱。又因她古灵精怪，调皮可爱，又声如银铃，所以，被陛下特封为宝铃县主。

但对以前的苏婉儿来说，宝铃县主绝对算不上调皮可爱，简直算得上是讨命鬼了，见到她就反射性地紧张和惧怕，恨不得一辈子都不与她相见。

苏婉儿的这种情绪，甚至影响到了现在的苏婉，因此，在见到宝铃县主她们的身影时，苏婉的身体也不由自主地僵硬了一下。

但想到，自己并非以前的苏婉儿，更不会任由她欺负自己而不敢反抗，所以，很快就放松了下来。

“太夫人，宝铃再此向您拜寿了，祝您高寿再高寿，长生永不老。”等苏婉回过神来时，就见宝铃县主已经走到太夫人面前，略显调皮地福了福，用她那银铃般的嗓音说道。

那古灵精怪的可爱模样，让人看着打心里感到喜欢，似乎连心情都好了许多。

宋太夫人似乎也不例外，脸上都笑出褶来了，连忙伸手虚扶道：“县主快免礼，老身可不敢当。”

英国公世子夫人马氏，也给太夫人见了礼，这才说道：“宝铃被我们宠坏了，还望太夫人不要见怪才是。”

“世子夫人哪里的话，我喜欢还来不及呢！”说着，便一脸慈爱招宝铃县主到自己身边来坐着，欢喜之意不言而喻。

宝铃县主果然坐到宋太夫人身边，并冲着马氏吐了吐舌头，似乎在抗议她刚才的话。

马氏有些无可奈何的笑了笑，便随她了。

宝铃坐在高处，下面的人自然一览无余，见到苏婉，她的脸顿时一沉，鼻腔里就是一声冷哼。

冷哼声虽轻，但地方小，众人还是听了个一清二楚。

顺着宝铃县主的视线看过去，又想起苏婉现在的身份，众人顿时了然，看向苏婉的眼神就难免带了点深意。

所幸，已经到了该去宋太夫人院里正式拜寿入席的时间了，才没有给宝铃县主发难的机会，让苏婉暂时逃过一劫。

－－－－－－题外话－－－－－－

以后就每天一更了，偶尔二更，么么哒O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十六章微服

皇宫，勤政殿。

正在前殿西暖阁批阅奏折的显德帝，忽然心血来潮地问道：“今儿可是宋嬷嬷的寿辰？”

在一旁伺候的司礼监秉笔太监杨永，立即谦卑恭顺地说道：“启禀圣上，今天正是宋太夫人的寿辰。前几日，礼部就已经奉旨将寿礼送去锦乡侯府了，就连后宫的几位娘娘，以及亲王驸马和大小文武官员之家，凡跟锦乡侯府交好的，也都送了礼。”

显德帝点了点头，脸上神情看不出喜怒，“哦，那今天又有哪几家去了锦乡侯府？”

杨永虽然有点摸不清陛下此刻的心思，但还是一脸堆笑地说道：“会宁侯、长兴伯、昌武侯、英国公府还有安平侯府的诰命都亲自去了，还有……”

“英国公府的人也去了？”显德帝用手指敲着桌子，有些诧异地问道。

“是，英国公世子夫人和宝铃县主亲自去了。”杨永除了是司礼监秉笔太监之外，还是东厂掌印大太监，京里无论什么消息，都不可能逃得过他的耳目。

显德帝微微一笑道：“怪道呢，英国公府和锦乡侯府关系泛泛，今天会去，想必也是宝铃这个小丫头的意思，看来她依旧对傅黎痴心不改啊！”

“陛下所言极是，去给锦乡侯太夫人拜寿，正是宝铃县主的意思。”杨永笑着说道。

自从锦衣卫指挥使傅黎两年前救了宝铃县主之后，宝铃县主就一眼看中了他，并发誓此生非他不嫁，将寿宁大长公主气了个仰倒，还关了宝铃县主禁闭，没想到，宝铃县主竟是一根筋走到底了。

显德帝像是突然想起什么似的，皱了下眉头，问道：“这昌武侯府的人也去了，去的是谁？朕记得，昌武侯夫人似乎已经过世了。”

说起来，那过世的苏氏，还是她的姑表妹呢！

“回陛下，昌武侯在一年前就已经新娶了继妻，这次去锦乡侯府祝寿的人就是她。”

“霍爱卿又娶妻了，朕为何不知？这位新娶的继妻又是哪家千金？”

“陛下日理万机，又如何会记挂这等小事。”杨永先恭维了一句，随后解释道：“这位小苏氏，其实跟先昌武侯府人同出一族，只不过，她出身英国公府旁支，父亲只是个落魄举人，还早早就过世了，母亲又卧病在床，家中有一幼弟，家境颇有些艰难。”

显德帝听到这里，终于品出些味道来了，看来这小苏氏不过是英国公府推出来的一个傀儡罢了，不过这也无可厚非，毕竟，昌武侯的两名嫡子年纪还小，与其让昌武侯娶了个出身高贵的名门闺秀，倒不如立个能掌控的傀儡。

显德帝倒没有同情小苏氏，这点事对他来讲，实在算不了什么，听听也就过去了。

能成功坐上皇位之人，没有几个是心慈手软之辈。

显德帝略一沉吟，忽然站起身来，道：“今儿天气不错，朕正好也在宫里呆烦了，不如出宫走走，顺便也去看看宋嬷嬷和傅爱卿。”

这傅爱卿自然指的是锦衣卫指挥使傅黎，而非锦乡侯傅铭。

“是，奴婢这就去通知御马监的人去准备准备。”皇帝出行的依仗、安全护卫等，可都归御马监管。

“不必折腾了，朕只带几个贴身护卫就行，不必大张旗鼓的，朕不想让人发现朕的身份。”

“陛下三思呀！”杨永一听，立即跪了下来，一脸恳切地劝道：“陛下您万金之体，若是不设依仗，万一有人冲撞了陛下怎么办？上次您微服出宫，太后娘娘知道后，就狠狠地训斥了奴婢一番，若是让太后知道您又……太后一定不会饶了奴婢的！”

杨永夸张地哭了起来。

在外面威风八面的东厂提督，在皇帝面前也只是个卑躬屈膝的奴才罢了。

何况，这位显德帝可不是什么好糊弄之人，虽然外表看起来温文尔雅的像个书生，还有点风流任性、不务正业，偶尔还会抽风，实际上却是心机极重，深谋远虑之辈，而且还脸厚心黑，心狠手辣。那些对他的帝位有威胁的人，又有哪个活下来了？

如今继位十年，帝位早已经稳如泰山，文武百官以及厂卫几乎都换上了自己的人，独揽大权。废太子一脉的人，早就销声匿迹了，就算还有残余，也翻不出什么浪花来。

显德帝却丝毫不以为然，淡淡地道：“此事不让太后知道也就是了。若是又有谁去太后面前多嘴，泄露了口风，那他以后也不必再开口说话了。你若无法胜任此事，朕可以另外派人接替你的位置。”

杨永像是被人掐住了脖子似的，夸张地哭声立即戛然而止，迅速改口，屁颠屁颠地去准备了。

对他们这些宦官来说，只有皇帝的看重和信赖才是最重要的，其他都是虚的。

……

从后花园的暖阁出来，到了宋太夫人所居住的福寿堂，大家又谦逊寒暄了半日，方才入席。

宋太夫人正面榻上独坐，锦乡侯夫人廖氏，宋太夫人的女儿白氏，以及族里的一些年轻媳妇在她身后侍立，众位夫人则左、右两侧依序坐了，而那些各府的小姐们则被安排坐在了一起，宝铃县主则如众星捧月般坐在中间。

那些跟来的丫头、媳妇，都被领去别处管待了，所以，只有锦乡侯府的一众下人在围屏后伺候听宣。

正堂前面搭了戏台，推让了一番后，最后先由英国公世子夫人点了一出戏文，接着其他诰命也跟着点了一回。

也不是没有让苏婉点戏，不过让她谦逊地推辞了，何况，她对这些本就一窍不通，倒是宝铃县主点了一出吉祥热闹的戏文看了。

苏婉知道自己的短处，所以，自从来到锦乡侯府，就一直都在观察旁人如何交际相处。

比如见到什么人，该说什么话，该行什么礼，如何才能让自己既不得罪人，又不吃亏等等，这些都需要她特意去学的，大长公主殿下可不会特意教她这些。

而且，她也一直用心去记这些人的容貌、性格和家世门第等，免得以后认错人出丑。

这样一来，苏婉也就不觉得无聊了。

只不过，苏婉在这里自得其乐，却有人看她不顺眼。

宝铃县主现在非常生气。

因为以往每次见到她就唯唯诺诺，连大气儿都不敢出的苏婉儿，这次竟然对她视而不见，只一心吃酒看戏，偶尔还跟身边的夫人说上几句话，好似真把自己当成了昌武侯夫人一般。

也不想想她自己算哪根葱，也配得上昌武侯夫人的位子？

宝铃县主越想越不高兴，偏又不屑于掩藏自己对苏婉的厌恶之意，于是，围在她周围的各府小姐们，也都知道了这位小县主十分不喜欢这位昌武侯夫人。

会宁侯府的小姐刘玉珍，因为自己是外室所生，迫不及待地想要证明自己，以确立自己在侯府的地位和价值。而打入京城勋贵小姐的圈子，就是最好的途径。

可惜，这对她来说，十分困难。

但若是宝铃县主肯帮扶她一把，那她打入圈子可就容易多了。所以，她一直不遗余力地奉承巴结宝铃县主。

可惜，宝铃县主对她并不买账，对她十分冷淡，甚至在知道她的身份后，还对她露出了轻蔑不屑之意。

刘玉珍虽然觉得十分难堪，却不敢对她怨恨，依旧忍气吞声的赔着笑。

不过，当她发现，宝铃县主对昌武侯夫人极为厌恶时，突然就想到了一个可以讨好宝铃县主的办法。

－－－－－－题外话－－－－－－

嘿嘿，亲们猜到显德帝的原型是谁了吗？

咱们来做个小游戏吧！

第一个猜中答案的，奖励100点币，第二个猜中的奖励50点，第三个猜中的奖励30点，其他猜中者，都奖励10点币。亲们千万不要错过哟~

其实答案真得很好猜~

最后谢谢痴柔情投的月票，和yoyu2003亲亲送的钻钻，么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十七章挤兑

吃酒看戏乏了之后，一行人便又去了后花园。

此时恰逢花开季节，花园里百花齐放，各种名贵花卉争相斗艳，花香弥漫，吸引人留恋不去。

后花园中有一湖，是从什刹海引来的活水，湖里种着各种各样的莲花，一到夏天，各色莲花争相开放，便是一处极好的景致。可惜，如今时节不对，否则，倒是可以观赏一番。即便如此，平时或垂钓，或泛舟湖上，也别有趣味。还有太湖产的奇石，玲珑多姿，植立园中，水石相映，隐隐便有了几分江南水乡园林的意味。

众位夫人观赏了一下花园景致，宋太夫人便邀众人去暖阁用茶，只是各府的姑娘都正值大好年华，天真烂漫之时，宋太夫人不愿意拘束着她们，便吩咐傅家族中的几位姑娘，陪着各府小姐在花园里游玩。

苏婉虽然年轻，但既然已经嫁人了，自然不能跟未嫁的姑娘们混在一起，正想跟着宋太夫人一行人去暖阁，却忽然听到会宁侯府的小姐刘玉珍语声清脆地说道：“太夫人，我们这些人还是少了些，不太热闹，所以我们想要多加个人跟我们一起玩，不知可不可以？”

宋太夫人对这些年轻的姑娘们，都十分宽容，闻言，便笑道：“那刘姑娘想要谁留下来陪你们一起玩儿？我年轻时也很爱玩，可惜我现在岁数大了，没这个精力喽，否则，我倒是想要跟你们一起逛园子赏花呢！”

“太夫人才不老呢！您看起来可一点也不像年过半百之人。”刘玉珍红着脸恭维道。

正要再说几句讨喜的话，忽然看到嫡母看她的眼神有些不善，知道她是不满自己的自作主张，心中一紧，刚到嘴边的恭维话，便又收了回来。

但是想到自己的目的，她还是硬着头皮说道：“苏姐姐虽然嫁人了，但年纪却与我们相差不多，而且，我等早就仰慕苏姐姐的才华和品德，可惜，一直无缘相见。因此，就想趁此机会，与苏姐姐多亲近亲近，还希望太夫人能给我们这个机会。”

“我倒是没有意见，只是此事还是要问问昌武侯夫人的意思。”宋太夫人却没有立即答应，而是笑呵呵地看向苏婉，并不像越俎代庖。

苏婉闻言，心里顿时多了一丝戒备。

前身默默无闻，除了针线女红略好一些，认得一些字外，并没有其他才能，哪来的什么才华和品德令人仰慕？

她们留下自己，恐怕并非善意。

虽自己不曾得罪过她们，但想到宝铃县主对自己的敌意，心中便有些了然了。

眼见众人的目光都落到了自己身上，苏婉一开始虽然面露羞赧之意，仿佛不太适应众人的目光，但很快，她便调整好了神态，眼神清澈，含笑大大方方地说道：“承蒙诸位小姐如此看得起我，若我推辞，那就实在太不知好歹了。更何况，我也十分喜欢几位姑娘，正愁没机会认识，如今有了这个机会，我感激尚且不及，又如何会拒绝？”

“既如此，那就劳烦昌武侯夫人多看顾着她们一些了。”太夫人客气地说道。

这些少女们都还年少，玩心也大，万一没了约束，就容易得意忘形，闯出祸事来。毕竟，前面还有男客。有个稍微年长的约束着一些，她们也放心。

其他几位夫人也是如此想法，都拜托苏婉看顾自家姑娘一些，对苏婉留下来，就不表示反对了。

这段时间的相处，已经让众人看出苏婉是个稳重又安分守己的人了，也放心将此事相托。

英国公世子夫人自是知道宝铃县主她们的打算，也知道苏婉奈何不了宝铃县主，便不打算多管闲事，只用眼神示意宝铃县主不要太过分，毕竟，苏婉的身份与之前已经大不相同。

宝铃县主只装作没看到，她心里早就憋了一肚子火，如何肯轻易善罢甘休？

何况，又有人自愿凑上来充当马前卒，她若不利用一下，岂不是太浪费了？

等太夫人他们一离开，刚刚还说想要跟苏婉亲近一下的刘玉珍，就好像没有看到苏婉这个大活人一般，只径自跟周围的人说笑，完全将她晾到一旁。

不只是她，其他几位小姐，似乎也都达成了共识，对苏婉毫不搭理。

于是，她们一众年轻姑娘在前面说说笑笑，热热闹闹，苏婉则形单影只，孤零零地走在最后。

苏婉早就料到这等情况，因此，倒也没有生气，微微一笑，自顾自地观赏风景，以不变应万变。

一行人走着走着便到了湖边，湖水清澈碧绿，波光粼粼，水中的鱼儿看的一清二楚，不时有鱼儿跳出水面，“噗通”一声又落入水中，在湖面上泛起阵阵涟漪，蓝天白云倒映水中，跟着水波不住晃荡，看着也是别有趣味。

被众星拱月的宝铃县主，看到苏婉这悠然自得的模样，原本不错的心情顿时降至谷底，轻轻瞥了刘玉珍一眼。

刘玉珍顿时一个激灵，有些犹豫地咬了咬嘴唇，但还是狠了狠心下定了决心，回头对苏婉道：“苏姐姐，我们打算在这湖边垂钓，奈何身边没有工具，我们身边的丫头都不在身边，也没有跑腿的人，能不能劳烦你跑一遭，通知侯府的丫鬟，给我们送些钓具来？”

竟是将苏婉当成下人使唤了。

苏婉皱了皱眉，打量了一下四周，果然没有见到丫头，便劝说道：“这几天天气还有些冷，湖水又深，你们身边又没丫鬟，万一不小心落了水可就麻烦了。不如再过些时日，天气热了，湖里的也莲花开了，再泛舟垂钓，岂不是更有诗意？”

湖边是危险之地，那些夫人们托她看顾她们，万一她们出了事，她也脱不开干系。

刘玉珍顿时冷了脸，说道：“你到底去不去？我母亲拜托你照顾我们，你就是这么照顾的？让你做一点小事你都不愿意，你怎么对得起众位诰命夫人对你的嘱托？”

其他人也纷纷附和，指责苏婉。

“光嘴上说的好听，实际上半点事也不做，敷衍了事，难道这就是苏夫人的处事态度吗？”

“就是，我回去之后，必定要禀告母亲，昌武侯夫人到底是个什么样的人。”

“什么昌武侯夫人？那不过是抬举她罢了。你可别忘了，她现在身上还没有诰封呢？也就是说，她现在是白身，这样的人，见了县主，岂不是应该大礼叩拜？”刘玉珍上下打量这苏婉，轻蔑地补充道。

若非宝铃县主告知，她还不知道，所谓的昌武侯夫人不过是个无子无宠的空架子，连诰封都没有，端的是可怜，亏她当初还一直羡慕她。

也正因为如此，她才敢针对苏婉，否则，就算给她一百个胆子，她也不敢得罪苏婉。

“苏氏，你还愣着干什么？要么你就去跑腿，要么就跪下来向县主娘娘请罪？”见到苏婉没有反应，已经完全放开心中的那点忌惮的刘玉珍，不禁大声对苏婉呵斥道，原本那圆润略带福气的长相，竟也变得刻薄起来。

宝铃县主对她们这番挤兑，显然也很满意，得意又戏谑地看着苏婉，似乎在等着她向自己叩拜请罪。

－－－－－－题外话－－－－－－

嘿嘿，答案就是乾隆皇帝，亲，你猜对了吗？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十八章我早就想打你了

看到她们如此咄咄逼人的样子，苏婉不由轻声一笑，微微摇了摇头。

“你笑什么？”刘玉珍皱眉问道。

“我在笑你！原来这就是会宁侯府的家教，真是让我大开眼界。不，或许是我弄错了，以会宁侯夫人的为人，怎么会教出像你这样的不懂礼数，堪比泼妇的蠢物来？”苏婉淡淡地看了她一眼，就立即移开了目光，仿佛看到了什么恶心的脏东西一般。

“你说什么？”刘玉珍不敢置信地看着苏婉，又羞又恼，脸都涨成了猪肝色。

“我说你蠢！”苏婉淡淡地重复了一遍，说道：“是，我现在是没有诰命在身，但我再怎么说也是昌武侯名门正娶的妻子，岂是一般白身可比的？难道那些没有诰命的官员之妻，就可以任人随意支使践踏了不成？何况，以侯爷如今的地位和功勋，想要给我请封个诰命，绝非难事。你却因为一个不知靠不靠谱的流言，轻易得罪一名一品重臣之妻，不是蠢又是什么？”

听闻此言，刘玉珍惊怒的神色中，终于多了一丝恐惧。

就连其他那些挤兑苏婉之人，也都开始忐忑不安起来，在心里敲边鼓。

只有宝铃县主不把苏婉的话当一回事，她轻瞥了苏婉一眼，冷哼道：“一年未见，你的口齿倒是越发伶俐起来了。”

“县主过奖了，我也只是实话实说罢了。”苏婉表情淡漠地说道。

宝铃县主见到苏婉风轻云淡的样子就火大，见到她以来，一直积攒的不满，顿时涌上心头，怒极反笑道：“不但口齿伶俐，竟连胆子也大了不少，我看你是忘了，你现在的荣华富贵是怎么来的了？”

不等苏婉说话，她又对刘玉珍等人道：“你们别被她的话给骗了。她不过是我们英国公府养的一条狗，我让她生她便生，我让她死她便死。你们怕她做什么？”

“可是，昌武侯……”她们不怕苏婉，但是却怕昌武侯。像他那样位高权重的男人，京城里又有几个？

宝铃县主轻蔑一笑道：“看你们这群没出息的东西。昌武侯是我姐夫，昌武侯夫人只能是我姐姐。她算什么东西，也配得上昌武侯夫人这个称号？”

看到惊呆地众人，她又笑了起来，笑容十分天真可爱，却无端让人心寒。

“你们放心，就算我杀了她，姐夫也不会拿我怎么样的？何况只是小小的教训她一下。姐夫根本就没把当回事。要不然，你们以为昌武侯为什么不为她请封诰命？还让她以正妻之尊位居偏院？”

刘玉珍等人不由面面相觑，虽然宝铃县主如此说，他们对苏婉依旧有些忌惮。

“真是一群胆小鬼！如果出了事情，一切本县主担着。这样你们总该放心了吧？”宝铃县主嗤笑一声说道。

刘玉珍咬了咬牙，带头说道：“但凭县主吩咐。”

其他人也都犹犹豫豫地应了下来。

“既然你们都明白了，就别浪费时间了，我要你们给她一个深刻的教训，免得她攀了高枝，就忘了自己的出身。”宝铃县主已经有些不耐烦了，但她还记得叮嘱道：“你们怎么教训都好，记得不要打脸。”

刘玉珍闻言，定了定神，深吸一口气，向苏婉走来。

反正现在都已经得罪昌武侯夫人了，再彻底得罪一次，也没什么，只希望县主不要出尔反尔才好。

刘玉珍一边走，一边拔下了自己头上的簪子。既然不能伤了脸，那就用簪子往她身上扎好了。

想到苏婉刚才说得那番侮辱她的话，刘玉珍突然觉得这个任务似乎不是那么难以接受。

看着刘玉珍向自己走来，苏婉脸色很平静，但她的胸腔就仿佛要被怒火炸开一样，她从来都没有这样愤怒过。

然而愤怒，却不代表惧怕。虽然在记忆里得知，宝铃县主是只不折不扣的小恶魔，对以前的苏婉儿极尽羞辱之能事，但也没怎么放在心上，只当小孩子之间的恶作剧。而且自己现在身份也不同了，必定会让宝铃县主对她有所顾忌。

却没想到，这根本就是她的一厢情愿，人家依旧就没把她放在眼里。

那也不是什么小孩子的恶作剧，而是确确实实的羞辱和压迫。

可惜，她再也不是以前的苏婉儿，不会傻傻地任由她欺凌，她也该为以前的苏婉儿，讨点利息回来了。

“慢着，我有话要对县主说！”等刘玉珍等人围到自己身边时，苏婉忽然出声说道。

“怎么，你想想县主跪地求饶？”刘玉珍冷笑道，“可惜，已经晚了。”

“让她说！”宝铃县主对此倒是很有兴趣，有点戏谑，有点天真地看着苏婉，就好像一只猫，在看着一只被困的老鼠一般。不怕她逃出自己的手掌心。

“县主，其实我一直想告诉你一个秘密。”苏婉说到。

“什么秘密？”宝铃县主毕竟年纪还小，本性还有些单纯，顿时被勾起了好奇心。

苏婉看了看拦住自己的刘玉珍等人一眼。

宝铃县主顿时说道：“你们退下，让她过来。”她不怕苏婉对她不利，因为她知道她根本没这个胆子。

刘玉珍这才不甘不愿地退到一边，将簪子重新插回了自己头上。

“你说吧！”待苏婉走到跟前，宝铃县主说道，若果她说的秘密满足不了她的好奇心，她会加倍报复回去的。

苏婉微微一笑，凑到宝铃县主面前，一字一句缓缓说道：“县主，我想告诉你，其实我很早就想揍你了。”

话音未落，便一拳击出，又狠又准地击中了宝铃县主的小腹。

“啊——”

宝铃县主顿时一声惨叫，捂着自己的肚子，蜷缩地蹲了下去，脸色苍白地看着苏婉，恶狠狠地道：“你……你竟敢打我……我一定不会饶了你的……我要让皇帝表哥诛你九族……不，将你凌迟处死，你母亲和你弟弟，也别想有好下场。”

她突然想起来，她也在苏婉的九族之中，便又改了口。

“是吗？那我就更不需手下留情了。”苏婉听闻此言，心中更怒，冷笑一声，扯起她的头发，啪啪啪又狠狠地在她脸上扇了她几巴掌，她就算要死，也得先打个够本再说。

来了这里半个多月，她早就已经受够了这种委曲求全的日子了。

她这么努力的活着，到底碍到谁了，凭什么都这么对她？人人都想在她头上踩一脚，真当她好欺负是不是？

我呸！姑奶奶不陪你们玩了。

想到这半个月来受的委屈，苏婉的眼睛也不由一阵发酸。

她想回家，她真不想继续再留在这里了。

即便前世没有健康的身体，可那里有她的亲人，有关心她的人，便是有病痛折磨，她也觉得安心。

此生，便是一生荣华富贵又如何，没有人关心，没有亲人朋友，即便活着，也不过是一具行尸走肉。那她这么憋屈地活着，又为的是什么？

“放开县主！”就在这时，被惊呆的刘玉珍等人，终于回过神来，立即冲上前去救宝铃县主。

苏婉砰地一下，被刘玉珍大力撞开了，还没等苏婉站稳，又被人狠狠推了一把，而那里正是湖水的方向。

噗通——

巨大的落水声响起，湖面上溅起了一大片水花。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十九章野猫

时间再往前推小半个时辰。

锦乡侯府前院，锦乡侯傅铭正在接待男客，他的庶兄傅黎也特意请假赶了回来，可惜，因为锦衣卫的赫赫威名，再加上傅黎那种生人勿进的姿态，并没有敢轻易靠近他，周围形成了一片真空地带。

傅铭心里是嫉妒傅黎的，虽然他爵位高，但却只是个空架子，但傅黎却是实打实的位高权重，最重要的是还得皇帝信任，只凭这一点，他就远远不及傅黎。

但是如今，看到众人都围在他身边奉承，傅黎却只能孤零零地坐在一旁自斟自饮，他的自尊心也得到了极大的满足，觉得自己的人脉比傅黎更广，若是这些人能在陛下面前美言几句，将来未必不能更进一步。

可是，他这种自得并未维持太久，就在他跟众位勋贵推杯换盏的时候，锦乡侯府的大总管傅忠，隐蔽地给他打了个手势，脸上的表情不知是惊是喜，似乎还有些受惊过度，完全没有平日的精明相。

傅铭略一沉吟，笑着向众人告罪一声，起身走了出去。

“有什么急事非要这时候找我？没看到我在陪客吗？”傅铭的口气略带了一丝责备。

“启禀侯爷，圣上……来了。”傅忠的声音带着一丝颤抖，声音轻几乎让人听不到，仿佛连说“圣上”二字都是天大的罪过。

“你说谁来了？”傅铭又问了一遍，神色又惊又喜，声音里还带了一点惶恐和不敢置信。

傅忠往天上指了指，又冲傅铭点了点头。

傅铭先是难以置信，随后便是狂喜，他虽是锦乡候，但是不得圣宠，面见圣驾的机会却着实不多，此时，可是大好的机会。

“那你还愣着干什么，还不快点安排接驾！”一边说一边紧张地整理自己的仪容，陛下亲自驾临锦乡侯府，对他们这些臣子来说，可是最大的体面。

傅忠的脸上却露出为难之色，唯唯诺诺地道：“可是侯爷，陛下此次是微服出访，并不想暴露身份，所以，只命令大老爷过去陪驾，侯爷只管在前院待客便是。”

大老爷，自然就是锦衣卫指挥使傅黎了。

听到这话，傅铭的激动和兴奋顿时僵在了脸上，羞愤、不满、嫉妒在胸腔里翻滚不已，连带着整俊脸都变得有些扭曲了。

但他明白，他绝对不能对此事露出一丝不满，因为这是陛下的意思，否则，便是对陛下不满，他有几个胆子，也不敢这么做。

于是，他只能压下心中的憋屈和嫉妒，勉强露出一丝笑容来说道：“既如此，你就快去通知大哥速速去面圣吧！”

傅忠自是去通知傅黎不提。

傅黎得知陛下嫁到，只是稍稍有些惊讶，倒没有觉得难以置信，作为陛下的亲信，他还是比较皇帝的性子的，立即起身去见驾。

显德帝来到锦乡侯府后，没让人惊动任何人，直接去了傅黎日常起居的书房。

傅黎的书房，布置地就如同他本人一般，简洁、严谨、实用，没有任何附庸风雅的东西。但这并不意味着傅黎的书少，书架上满满的史书、兵书等，书房前的院子里也没种什么名贵花卉，只种着几株芭蕉，几棵垂柳，还有一个小小的练武场。

傅黎到的时候，显德帝正背着手站在书架前，浏览书架上的书，那种悠然自在的样子，就好像这里是他自己的家一般。

或许对显德帝来说，全天下都是他的东西，所有地方都是他的地盘。在自己家里，哪有什么不自在的？

“微臣傅黎，见过陛下！”傅黎见到皇帝，立即跪下行礼。

“傅爱卿免礼。朕此次是微服出宫，不必那么多礼数。”

“是，谢陛下！”傅黎却依旧毕恭毕敬地行完礼才站了起来。

显德帝转过身来，看向傅黎道“傅爱卿陪朕出去走走吧？朕忽然想看看宋嬷嬷住了二十年的地方，到底是个什么样子。”

“是。”傅黎应了一声，也没有问陛下为何不召见宋太夫人。

显德帝身边，只跟了一个秉笔太监兼东厂提督杨永，其他人都散在侯府暗处保护，傅黎稍慢半步跟在显德帝身后，为显德帝介绍侯府的景致。

走了一会儿之后，一行人来到了一座假山上的亭子，这里位置高，景色好，一侧临湖，又宽大的台阶直通湖面，湖水直没台阶之上，周围有绿树花卉遮掩，亭子上的人可以很轻松地游览各处景色，外面的人却未必看得到亭子里的景色。

今天天气虽好，但却有些风，杨永怕陛下着凉，就想将亭子上挂着的幔帐解开，至少可以抵挡一下凉风。然而，却被显德帝阻止了。

“朕的身体还没那么娇弱，你放下幔帐把景色都遮住了，朕还怎么看？”

杨永这才作罢，只是心里打定主意，等陛下回宫，立即宣太医给陛下诊脉。

要知道，就算皇上打个喷嚏，对他们来说，都是大事。

“傅爱卿年纪也不小了，可有看中什么人？告诉朕，朕可以给你赐婚。”显德帝饶有兴趣地看着傅黎问道。

傅黎也二十四、五了，比显德帝也小不了几岁，跟他同岁的，孩子都一大堆了，他身边却连个女人都没有，不由让显德帝也开始关心起他的终身大事来。

傅黎虽然是锦衣卫指挥使，却不是那种凶神恶煞一般的人，他的相貌其实十分白净、清秀，若是换上儒袍，必定是个翩翩佳公子，只是那种不苟言笑的作风，让人很难注意他的外表罢了。

听到这话，即便终年不怎么变脸的傅黎，也觉得脸色有些发热。

“陛下，微臣并没有……”

他的话还未说完，就听到一阵阵女子的笑声，渐渐传了过来。

显德帝本就是个风流皇帝，立即被女子的说笑声吸引了过去。

显德帝最喜欢做的就是微服出巡，隐瞒身份跟民间的女子来一段才子佳人般感情故事，靠自己的魅力去征服那些没人，而不是靠所谓的皇帝的身份，那会让他更有成就感。

而如今在宫里风光无限的珍嫔，就是显德帝两年前南巡时遇到的美人，幸亏她也是出身官宦之家，才被皇帝给带了回来，一直颇受宠爱。

别跟皇帝说什么规矩礼数，这对他来讲，根本算不得什么。

就算有规矩和礼数，那也是约束别人的，而不是约束皇帝的。

显德帝本来还想着来个艳遇什么的，没想到却看到了熟人，随即便对傅黎笑道：“说曹操曹操到，傅爱卿，你的魅力可真不小，我这个小表妹都追到你家里来了。”

对于这个敢爱敢恨的小表妹，显德帝对她还是颇为宽容的。

傅黎听到陛下似乎有撮合他跟宝铃县主之意，脸色顿时一僵，随即便说道：“陛下说笑了，县主千金之躯，岂是微臣这等粗鲁之辈能够配得上的？更何况，宝铃县主是来为母亲祝寿，并非微臣之故。”

“好了，朕明白你的意思了，强扭的瓜不甜，朕也不是那种乱点鸳鸯谱的人。”显德帝打断了他的话，其实，他也觉得两人不怎么相配，年龄就相差接近十岁了，就是寿宁大长公主也不乐意。

傅黎提起的心才放了下来。

就在这时，那些女子离他们已经很近了，就在这亭子脚底下不远处，连她们的说话声都听得见——

锦乡侯府的湖很大，从后花园一直延伸到前院，此处，已经是前后院的分界点了，但是，以往，这边并未有女眷过来，毕竟这里太过靠近前院，然而宝铃县主一行人，都对此地不太熟悉，便没太注意。

唯一知道侯府布局的，只有宋太夫人的外孙女朱慧莲，也就是宋太夫人和前夫所生的白氏的女儿。

只可惜，她寄人篱下，人微言轻，并说不上话。

于是，两拨人便碰到了。

显德帝和傅黎都不约而同地住了口，显然不想被她们发现，免得节外生枝，生出什么事端来。

只不过，显德帝无所顾忌，饶有兴致地看热闹。

傅黎却是谨守规矩，目光并不往那便瞟，只是听到那些女子说话的内容，却不由皱起了眉头。

直到一声惨叫声传来，傅黎反射性地看了过去，顿时目瞪口呆——

很难想象，那个正在狂扇宝铃县主耳光的女子，就被刚才那个温和柔顺的昌武侯夫人。

“原本以为是只温顺的家猫，没想到却是只攻击性十足的小野猫，竟是朕看走眼了。”显德帝唇边含笑，目光中露出兴味地光芒，背在身后的手指反射性地搓了一下，这是显德帝遇到感兴趣的女子，想要狩猎时的表现。

被显德帝的话惊醒的傅黎，闻言又是一怔。

“可惜了！”显德帝的声音里带着一丝遗憾。

傅黎明白显德帝话中的意思，他是遗憾她已经嫁人了，不知为何，傅黎竟莫名地为那名女子松了一口气。

被皇帝盯上，可不是什么好事。

就在两人心思各异时，却听“噗通”一声，刚才还张牙舞爪地小野猫，竟然被人推倒了湖里。

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O哈哈~，今天3000字，算是粗长君吧？众卿家还不快点来膜拜~得瑟~

谢谢痴柔情亲亲的评价票，耐你，么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十章得救

苏婉落水了。

但是，几乎所有人的注意力都被惨兮兮的宝铃县主给吸引了，围在她身边嘘寒问暖，又哪里顾得上她，更别说找人救她了。

而苏婉，根本不会游泳。

等她们终于安抚好宝铃县主，注意到苏婉时，时间已经过去将近一刻钟了。

现在再救人，怕是黄花菜都凉了。

一众千金小姐不由面面相觑，心里又是忐忑不安，又是惊惧后怕。

她们再不知世事，也知道谋杀重臣之妻，绝对是重罪。

就算苏婉不受重视，但她毕竟是昌武侯夫人，杀了她，无疑就是跟昌武侯府作对，昌武侯府就是为了面子，也不会善罢甘休。

不约而同的，大家都将求救的目光投向了宝铃县主。

现在也只有她能救她们了。

尤其是将苏婉推下水的朱慧莲，更是惶惶不可终日，宛如受惊的小兔子一般，眼圈红红地地看着宝铃县主。

朱慧莲不过十三岁，出身富商之家，后来，父亲病死，她和母亲被赶出了家门，直到被锦乡侯府的人接进侯府，才知道自己的外祖母，竟然是锦乡侯府的太夫人。

她本以为自己的好日子终于要来了，谁知道，外祖母对她们母女根本不冷不热，虽然没有缺了她们吃穿用度，但她们待在侯府到底有些尴尬。

这次，见到宝铃县主，她也是打定了要讨好她的主意，希望得到她的好感和认可，打入她们那个圈子，为自己将来求一门好亲事添加筹码。

但她没想到，自己竟然失手将昌武侯夫人给推进了湖里。

若是一开始，她就去喊人下湖救人，说不定昌武侯夫人还有救，可是闯祸之后，她实在太害怕了，反射性地就躲到人群中掩藏起来，降低存在感，暗暗祈祷没有人看到自己的动作。

可直到时间慢慢过去，她也稍稍平静下来，才终于感觉到不妥和后怕，但是，现在施救却已经晚了。

她现在也只期望着，宝铃县主当初的保证是真的了。

如果宝铃县主肯担着责任，那她的行为也只是奉命行事，不会受到太多责难的。

可是，宝铃县主是那种无脑的人吗？

这种人命关天之事，她躲还来不及，又怎么会往自己身上担？

就算她是县主，她母亲是大长公主，若是身上背负了指使人杀人的名声，恐怕也嫁不出去，更别说还有可能跟昌武侯府交恶，她才没那么傻呢！

宝铃县主看到众人都眼巴巴地看着自己，不由怒道：“你们看我做什么？又不是我让你们把人推下去的？谁做下的事，最好自己站出来，别连累了大家。还不赶快救人！”

宝铃县主虽然十分乐意见到，这个占着自己姐姐位置的女人就此一命呜呼，但是要救人的态度还是要摆出来的，毕竟，她不能让人传出她是个冷血无情，见死不救之人。

可是，在场的人都是千金小姐，都极为看重自身，别说不会凫水，就是会她们也不可能真的下湖救人，万一受了点伤，对她们来讲，都是无法忍受的打击。

没办法，她们只好去通知宋太夫人诸人。

宋太夫人等人立即被这种变故惊呆了，来不及斥责众人，立即命人打捞，顿时便是一片兵荒马乱。

若是苏婉等她们救命，恐怕早就死的不能再死了。

所幸，苏婉目前还活着。因为在那些女子因为宝铃县主而陷入混乱的时候，苏婉就已经被人救了起来。

“咳咳……”刚上了岸，苏婉就忍不住呛咳了几声，身上更是冷得浑身发抖，不由自主地蜷缩起来抱紧了双膝。

她现在的形象十分糟糕，浑身上下都湿哒哒的，宛如落汤鸡一般，头上的钗环早就掉了，一头乌发没有了约束，大都垂了下来，又被她用手梳到了脑后，露出了光洁的额头，和一张略显惨白的小巧脸庞，而她的衣服也都紧紧地贴在了身上，曲线毕露。

这对前世来说或许算得不得什么，可是对现在来说，却是让人有损名节的大事。最糟糕的是，她的旁边还有三个陌生的男人。

苏婉现在是在一个假山上的凉亭里，周围的幔帐被放了下来，位置还算隐蔽，一时半会儿也不虞被人发现。

——其实凉亭并非是个很好的去处，不过，其他地方都有些远，若是被人发现，传了出去，苏婉的名节可就不保了，所以，只能就近选择地方暂且安置了。

显德帝饶有兴趣地看着苏婉，完全没有非礼勿视的概念。此时狼狈的苏婉，在他眼中，就好像一只刚刚得救的小猫咪，惊惧无助，可怜兮兮地蜷缩在凉亭一角瑟瑟发抖，再也没有了刚才的张牙舞爪，看得他的心里痒痒的，很想过去摸一摸安抚一下。

不过，他到底还是控制住了自己，没有做出出格的事，万一她是个刚烈的，恐怕他刚碰了她一下，她就得跳湖自杀了。

那样，也未免太扫兴了。

而将苏婉救上来的傅黎，则是从上岸后，就眼观鼻鼻观心，再也没有多看苏婉一眼，只是若仔细观察他，就会发现他的耳根微微有些泛红。

至于大太监杨永，就没那么多男女大防的规矩了。

他见到苏婉，也只是略带嫌弃地看了她一眼，嫌她弄脏了陛下的地方，绝对不会有什么旖旎的心思。

他没有直接让人将苏婉扔出去，默认傅黎将人带过来，也是因为他看出陛下对她有点兴趣，否则，他才不会容忍苏婉呆在这里。

亭子里无人说话，气氛有些凝滞。

就在这时，杨永突然向外面打了个手势，顿时两名略显阴柔的男子手里端着托盘走了进来，放到了亭子里的石桌上，又悄悄地退了下去。

两个托盘里，一个放着两碗滚热的姜糖水，还有一个托盘里，则放着一套男装，以及一个披风。

“傅大人，您还是快点找个地方换衣服吧，若是被人发现是您救了她，那您这番功夫可就白费了。”杨永用略显尖细的嗓音，对傅黎说道，声音颇有些阴阳怪气。

世人重女子名节，男女授受不亲，何况，傅黎救人时可是抱着苏婉的，若是昌武侯府追究起来，那苏婉恐怕也只能“病逝”了。

“多谢杨公公提醒。”傅黎客气地说了一句，走到石桌前，将一碗姜糖水喝了。又看了眼缩在凉亭一角瑟瑟发抖地苏婉，还是走过去，亲自将另外一碗姜糖水放到了她身边，这才躬身对显德帝行礼道：“陛下，臣先告退了。”

显德帝挥了挥手，让他离开。

傅黎虽然不放心留他们单独相处，但是看到自己现在的样子，也只能离开。

离开的他，没有发现苏婉听到他的称呼后，骤然僵硬的身子。

苏婉不知道自己现在是立即跪下行礼，还是立即道谢，似乎那种情况，都不适合她，她只能像个鸵鸟一样，维持着原本的姿势不动，只是身体越发僵硬了。

此时，显德帝却突然从石凳上站了起来，走到苏婉跟前，蹲下身端起傅黎刚才放到地上的那一碗姜糖水，亲手递给她，道：“喝了吧，别着凉。”

苏婉终于抬起头来看了他一眼，这才看清楚这位皇帝陛下的容貌。

果然是温文尔雅，风度翩翩，俊美的脸庞上噙着一丝温柔的笑容，像书生胜似一个皇帝。但是，他身上那种富贵逼人，那种一言九鼎，掌控无数人生死的强大气势，又很难将他跟一个书生联系起来，充满了矛盾，也充满了魅力。

但苏婉却是心中一惊，快速又垂下了头，不敢再看第二眼，双手放开抱着的膝盖，跪在地上，诚惶诚恐地叩头道：“臣妾之前不知陛下身份，失礼之处，还请陛下恕罪。”

“不知者不罪！你也不必太过放在心上。”显德帝笑了两声，显得十分平易近人，“苏氏，你再跪下去，这姜汤可就凉了。”

“是，臣妾多谢陛下隆恩。”苏婉恭敬地说完，这才站起身，双手接过显德帝手中的碗，微微侧过身，一口一口地将姜糖水喝了下去。

苏婉一口气喝完，发现皇上还站在自己面前，不由紧张地握紧了手中的碗，显德帝使了个眼色，杨永就上前将披风呈给显德帝，又接过了苏婉手中的空碗，这才悄悄地退到一旁。

显德帝展开这个白色缎面银色内里的披风，微微一抖，亲手给苏婉披在了身上。

苏婉见状大惊，正想后退，但身后便是凉亭的柱子，根本无路可退，只能默默地接受了。

只是皇上如此纡尊降贵地对她，她心里却不但不感到欢喜，反而越发惶恐不安起来。

显德帝却仿佛没有发现苏婉的不安，竟然还伸手替她拢了拢耳边的头发。

苏婉的心差点都被他的动作吓得跳出胸膛，心里慌乱不已，正反射性地想要挠他一下时，忽听亭外有人喊道：“陛下，臣正好碰到了昌武侯夫人的丫鬟，特意带她赶了过来。”

显德帝的手一顿，随即便有些可惜地收回了手，背过身去缓缓说道：“那就让她进来吧！时辰也不早了，朕也该回去了。告诉宋嬷嬷，朕改日再来看她。”

说完，便要带着自己的人离开，只不过离开之前，还特意看了苏婉一眼，表情颇有些惋惜，因为他很清楚，两人的缘分，恐怕就到此为止了。

他是对苏婉有些兴趣，但是，也仅此而已了。他不可能为了她，就摊上一个强抢臣妻的恶名。刚才的逗弄，只是一时心血来潮罢了。或许，等他再次见到苏婉时，已经彻底忘记她是谁了。

－－－－－－题外话－－－－－－

今天又是3000+，快点夸奖我吧~\（^o^）/~

谢谢玲儿与志亲亲的评价票，和yoyu2003亲亲的九颗钻钻，么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十一章后续

“太太，您没事吧？”绿芙跪在亭子外面，等显德帝带人走了之后，她顾不得腿软，急切又惊慌地进了亭子，看到苏婉好端端地站在那里，她一直提着的心才放了下来。

苏婉回过神来，勉强一笑道：“绿芙，我没事。”

然后一瞥眼，恰好见到傅黎正要离开的背影，急忙说道：“大人请留步。”

“你有什么事？”傅黎微微侧头问道，目光却没有落到苏婉身上。

苏婉对着他的背影屈膝行礼道：“妾身多谢大人救命之恩，恩公大恩大德，妾身没齿难忘，请受妾身一拜。”

苏婉是真的对他无比感激，在她绝望等死的时候，是他突然出现在自己面前，出手救了自己，让她能继续活在这个世上。

她其实是个非常惜命之人，她很珍惜这次重来一次的机会，否则，她也不会用尽全力来适应这个时代了。

她其实对于之前的冲动，是有些后悔的。这次能得救，全是因为有人救了自己，但不是每次都有这种幸运，若是以后再遇到这么敌强我弱的情况，她决不能再如此莽撞了，否则，最后吃亏的，只会是自己。

君子报仇十年不晚，忍一时之气，等将来强大之后，再报复回来也不迟，何必为争那一口气，赔上自己的性命？那实在太对不住老天对她的垂怜了。

“举手之而已，夫人不必挂怀。夫人若是没有其他事的话，在下就先告辞了。”傅黎说完，不等苏婉回答，就快步离开了，脚步颇有些急切，好似后面什么东西在追他一样。

苏婉见状微微一怔，回过神来忙问绿芙道：“绿芙，刚才那位大人是……”她心里其实对他的身份有些猜测，但还是需要确认一下。

绿芙果然答道：“太太，他就是锦乡侯的庶兄，锦衣卫指挥使傅大人呀！”

果然是他！

“太太，您先换下衣服吧！免得着了凉，奴婢就在外面守着。”绿芙将那套粉蓝五彩花草纹样缎褙子、白绸竹叶立领中衣、鹅黄绣白玉兰长裙的衣服，递给了苏婉，贴心地说道。

幸好来的时候，多准备了一套衣服，现在终于派上用场了。

苏婉点了点头，凉亭里的东西，显德帝离开的时候，杨永就已经收走了，只留下了她身上这套披风。

不过，这套披风她却不能穿走，因为无法解释它的来历，便将它留在了亭子里。

苏婉很快就换好了衣服，又披上了自己那套大红牡丹团花披风，这才让绿芙进来，为自己整理头发。

头上戴着的首饰掉了一些，只剩下了一支赤金点翠如意步摇，和一个赤金蝴蝶压发，红宝石的耳环也没有丢失，装扮好之后，看着还算整齐，倒也可以出去见人了。

……

福寿堂。

宋太夫人焦急地坐在暖榻上，脸上已经没有了之前的慈祥和雍容。

因为苏婉的落水的关系，锦乡侯府已经乱作一团。

人命关天，何况，苏婉还不是普通人。

若是苏婉有事，锦乡侯府也脱不了干系。

宋太夫人早就让水性好的丫鬟仆妇去打捞了，但是时间一点点的过去，却还是没有任何消息，这让宋太夫人，也有些坐不住了。

在她的心里，其实已经对苏婉活下来不抱有任何希望了，只是，活要见人死要见尸，没有找到苏婉，就绝对不能停。

同时，宋太夫人也已经打发人去昌武侯府送了信儿，想必昌武侯府很快就会派人来了。

当然，在事情没搞清楚之前，其他客人自然也不能就这么离开。

只不过，大家都为了救昌武侯夫人而着急上火，还未来得及弄清楚事情的始末。

宝铃县主倒是无所顾忌，在她看来，这件事本就跟她没有关系，而且，她还是受害人。就算苏婉死了，也赖不到她头上。而且，她巴不得苏婉死了呢，就算她侥幸活了下来，她也不会轻易放过她的。

宝铃县主摸了摸自己依旧有些火辣辣的脸颊，眼中闪过一丝恨意，从小到大，还没有人敢这么对她，她绝对不会轻易放过她的。

苏婉若是此时死了，倒是便宜她了。

而其他人，比如刘玉珍等人，就有些忐忑不安了，心里一面祈祷着苏婉没事，一面又想着如何推卸责任，等消息的时候，颇有些魂不守舍，心不在焉。

而朱慧莲，则是垂着头摸摸地呆在角落里，比平时更加没有存在感，不知在想些什么，但她那张秀美的小脸，却极为苍白。

就在众人焦急地快等不下去的时候，一个丫鬟气喘细细地跑了进来，通禀道：“启禀……太夫人……昌武侯夫人她……”

“昌武侯夫人怎么了？是不是找到她了？”宋太夫人眼睛一亮，急忙问道。

其他人也目光灼灼地看着她。

那小丫鬟显然没过什么大阵仗，见状有些发愣，直到宋太夫人再次催促，她才慌忙点了点头道：“是，昌武侯夫人……已经找到了，不过……”

“不过什么？你快点说呀，真是急死人了。”会宁侯夫人也急着催促道，她们想知道昌武侯夫人是不是还活着。

“不过，昌武侯夫人身体不适，已经先行离开了，让奴婢来向太夫人和众位诰命以及小姐们告罪一声。”传话的小丫头，总算是憋着一口气将话说完了。

听到苏婉没死，众人齐齐松了一口气，得知她身体不适早外，众人也不觉得意外。

一来身体的确不适，二来，也是不想狼狈地出现在众人面前，众人都理解

宋太夫人更是感叹道：“平安无事就好。可怜见的，这么冷的天，又在冷水里泡了这么长时间，难为她离开前还能分出心思来通知我们一声。”

只有宝铃县主冷哼一声道：“她跑得到快！我看她是心虚不敢来见我，若不是她以下犯上，出手伤人，对本县主大不敬，又怎么会掉进水里？根本就是她罪有应得。如今，她没事了，我们之间，也该算算总账了。”

经宝铃县主这么一提，众人不由都开始疑惑这件事的起因来了。

昌武侯夫人虽然没事了，但并不代表这件事已经了结了，无论如何，昌武侯夫人在锦乡侯府出事已是事实，锦乡侯府必须要找出罪魁祸首，给昌武侯府一个交代。

当然，宝铃县主这里，也得要给英国公府和大长公主殿下一个说法。

想到这里，宋太夫人顿时感到头痛起来，她凌厉的目光顿时射向锦乡侯府旁支那几位脸色难看的小姐，厉声问道：“到底是怎么回事？你们从实说来。若有半句虚言，别怪我不讲情面。”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲的大票票，和yoyu2003亲亲的大钻钻，么么哒~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十二章生病

就在宋太夫人开始审问一众当事人时，苏婉已经跟绿芙坐上了回府的马车。

发生了这种事，本来要去看看母亲和弟弟的打算，也只能暂且搁置。

何况，苏婉的身体也有些不舒服，虽然刚才还不觉得，不过现在一放松下来，各种问题都来了。

苏婉脸色苍白，头昏昏沉沉的，即便待在温暖的马车里，依旧感到浑身发冷。即便不用为自己把脉，苏婉就知道，自己到底还是着凉并受了惊吓。

见到苏婉情况不太好，绿芙心里也很着急，还在一旁出声安慰道：“太太，您再稍稍忍耐一下，等回了府就好了，太夫人一定会让人请太医给太太医治的，您一定不会有事的。”

苏婉很感激她的安慰，勉强露出一丝笑容来，心里却对此不抱希望。苏婉儿进府一年，也不是没有生过病，但侯府又有哪次为她请过太医？如果病情不重，就硬撑过去，撑不过去，也不过是随便请个郎中罢了？

何况这次，她闯了这么大的祸，他们责备自己尚且不及，又怎么会给自己太医？

所幸，她自己会些医术，只是得劳烦绿芙专门跑一趟去抓药了。

苏婉回到昌武侯府时，宋太夫人正打算派人去锦乡侯府，听到苏婉平安回来了，神色先是一松，随即脸色又是一沉，冷声吩咐道：“立即让苏氏来见我！”

她倒要看看，这苏氏到底在搞什么幺蛾子，怎么无缘无故地就落水了？还引得锦乡侯府如此人仰马翻。而且，她也想知道，到底是谁救了她，有没有失了名节？

若是被男子所救，他们也只能对不住她了。

他们昌武侯府，可要不起这种名节有亏，往侯府脸上抹黑的媳妇。

马车停在侯府的二门处，苏婉刚刚被绿芙扶着下了马车，就见到了松鹤院的刘妈妈正寒着脸在门口等着，见到苏婉，先是上下打量了一眼，见她穿的十分整齐，脸色好了一些，但还是皮笑肉不笑地对苏婉道：“太太，老太太要见你，你跟我来吧！”

绿芙心里正着急苏婉的身体，听到刘妈妈的话，立即说道：“刘妈妈，太太身体不适，恐怕要立即请太医医治才是。而且若是让太太此时去见老太太，若是过了病气，岂不是我们太太的不是？”

刘妈妈见苏婉脸色果然十分不好，面上就显出一丝犹豫来，万一老太太被过了病气，谁也担当不起，于是便说道：“既如此，那你就先送太太回望秋院，等我请示过老太太再说。”

却也没说要为苏婉请太医的话，绿芙虽有些失望，但也有心理准备，只是心里越发替太太感到不值。

一回到望秋院，绿芙立即跪下向苏婉请罪，说自己自作主张，请苏婉责罚。

苏婉亲自将她搀扶起来，说道：“你所做所言都是为我好，我若是再因为这点小事怪你，岂不是太不是人了？而且，我本来也是这个意思，现在由你替我说了，倒是显得更合适了，也省了我很多事。”

绿芙这才站起身来，心里却越发维护苏婉了。

绿芙扶着苏婉坐到暖炕上，又将手炉放到她手中，正打算吩咐人去烧水，铺床，准备驱寒的汤水等，却被苏婉拉住了。

“绿芙，你先别忙，我有些话要对你说。”

绿芙见苏婉说得郑重，知道她要说的不是小事，便也沉下心来听她说。

不过在此之前，她还是出去打量了一圈，若是有人围在周围，便指使她们去做事了，这才回到苏婉身旁，道：“太太有什么话，尽管吩咐就是了。”

苏婉轻声道：“今天发生了这种事，太夫人必会问个一清二楚。若是让她知道我是被男子所救，恐怕我也活不成了。”

“太太？”绿芙脸上露出一丝悲痛和无奈，心里却也明白这件事的严重性。

“但是，我不想死。”苏婉斩钉截铁地说道，她好不容易才重新获得一次性命，又怎么甘心因为这种事就香消玉殒？

“所以，我被人所救这件事，一定要瞒住。”苏婉忍着头痛和难受，一字一句地说道，“若是太夫人让你过去回话，你就说是我自己救了自己，你是在假山后面发现我的，并没有外人看到。”

绿芙毫不犹豫地点了点头。

苏婉见状，心神稍稍松了些，又道：“绿芙，我能信任的，只有你了。我的生死，便掌握在你的一念之间，希望你不会让我失望。”

绿芙此次没有立即答应，沉吟了良久之后，才缓慢而又郑重了点了点头，道：“太太，你放心，我不会让你失望的，从此之后，我便只是太太的人，绝不会背叛太太。只是，太太，奴婢虽然不会泄露此事，可是傅大人还有……”

绿芙不敢轻易说出“皇上”两个人，只能用手往上比划了一下，脸上露出惶恐不安之色。

苏婉倒不担心这些，说道：“如果他们想要我死，只袖手旁观也就是了，何必多此一举？再说，这天下间又有什么人敢去询问他们呢？”

而且，他们不但救了她，还顾忌她的名声，没有声张。

苏婉心里有数，这恐怕是那位锦衣卫指挥使的功劳，皇上恐怕想不到这一点，就算是能想到，他应该也懒得去管。

想到这里，苏婉对那位傅黎指挥使的感激，又多了一层。

绿芙想了想，觉得苏婉说的也对，便放下了心。

两人刚谈完话，松鹤院里就来了消息，说太夫人要见绿芙。

绿芙对苏婉点了点头，这才随着传话的人离开。

绿芙走了之后，苏婉原本一直在强撑着的身体，终于撑不住了，终究还是晕了过去，当晚，便发起了高烧，吓得望秋院的丫头婆子们，立即去通知了太夫人。

原主的身体素质本就比较弱，苏婉来了之后虽然一直在锻炼，但毕竟时日还短，没有什么太大的效果，今日先是受凉，接着又受到了惊吓，岂能不病？

太夫人此时已经从绿芙口中得到了“实情”，虽然对她的话，还有些怀疑，但到底还是信了七八分，毕竟，绿芙是英国公府的人，她根本没有必要维护苏婉。

之所以怀疑绿芙，除了她本身多疑之外，也是不太相信苏婉的好运，竟然能够自救，这对于不会水的人来说，简直是不可能做到的。要么就是连绿芙也不知道实情。

但无论如何，太夫人都不能对苏婉的病置之不理，一是为了不让侯府落得一个虐待媳妇的恶名，二来也想知道事情的真相，因此，到底还是请了位郎中来给苏婉治病。

可惜，苏婉的病来势汹汹，两天过去，也没有太大好转，依旧昏迷不醒，高烧不退。没办法，昌武侯太夫人只好让人拿着侯府的名帖去请了太医，这才控制住了苏婉的病情。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲的票票，和yoyu2003亲亲的钻钻，谢谢大家支持，么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十三章探望

“太太，您总算是醒了！”苏婉刚睁开眼睛，就听到绿芙欣喜声音如此的说道，眼圈虽然红红的，神色也十分疲惫，但脸上却带着惊喜的笑容。

苏婉心里一暖，正要说话，忽然就忍不住咳嗽起来。

“太太……”绿芙有些惊慌地喊道。

“绿芙……咳咳……我没事，你先扶我起来……”等好一些之后，苏婉才压抑住到嘴边的咳嗽，缓缓说道。

这时，她全身都没有一点力气，头也浑浑噩噩的，嗓子也宛如裂开一般，十分难受。

绿芙闻言，立即上前扶着她坐了起来，又将枕头立起来，让她倚在上面，又给她披了衣服，这才一边为她顺气，一边说道：“太太，您已经昏睡三天了，可担心死我了。听太医说，您今天差不多就会醒了，所以，我一直让人给您温着粥呢，您现在要不要吃点？”

苏婉点了点头，露出一丝微笑道：“绿芙，这几天真是辛苦你了。我没事了，你也去休息会儿吧，让其他人伺候我就行。”

绿芙微微摇头道：“太太醒来就好，我这点辛苦不算什么。”她也不放心，让其他人服侍太太。

说着便去端了粥，亲自喂苏婉吃了，又服侍苏婉漱了口，对苏婉的态度，比以往更加用心十分。

苏婉又催促绿芙去休息，绿芙说道：“天色快黑了，如果现在休息，晚上恐怕就睡不着了，等用过晚饭，我再去休息也不迟。”

苏婉这才不再劝，反而向绿芙打听她昏迷这几天发生的事情。

“太太，您放心，老太太差不多已经相信了我的说辞，而且还特意请了太医来为您治病，想必是没有问题了。”绿芙知道苏婉最担心什么，立即凑到苏婉耳边轻声解释道。

“而且，侯爷也挺担心太太的，每天散值回府之后，都会来看看太太呢！”如果侯爷肯护着太太，那太太在侯府的日子可就好过多了，所以，绿芙很为苏婉高兴。

苏婉勉强勾唇笑了笑，心里着实有些惊讶，却也没有太大的波动。

“那锦乡侯府和英国公府可有什么动静？”苏婉问道。

绿芙脸上的笑容这才收敛了一些，看着苏婉的脸色斟酌着说道：“太太从锦乡侯府回来的第二天，锦乡侯府太夫人就亲自带着朱姑娘上门来赔罪了。”

见苏婉露出疑惑之色，绿芙便解释道：“那位朱姑娘便是推您下水之人，也是锦乡侯府太夫人的外孙女朱慧莲。”

苏婉自己回想了一番，才恍然道：“原来是她。”

她对这个小姑娘的印象并不深刻，只记得是个唯唯诺诺，沉默寡言的人，没想到她竟然有胆气将自己推下湖，果然是人不可貌相吗？

“后来……咳咳……后来怎么样了？”苏婉拿着帕子捂着嘴咳嗽了两声，又问道。

绿芙为她轻轻地拍了拍背，神色颇有些愤愤不平地说道：“太夫人大概不想得罪锦乡侯府，所以，没有太过追究此事，锦乡侯府赔罪之后，咱们府里也有了面子，此事也就就了了。”

苏婉对此并不觉得十分意外，她对太夫人来说，根本就不算什么，她在乎的，只是昌武侯府的面子罢了。而且，就算不看锦乡侯太夫人的面子，也要看圣上的面子，毕竟，谁也不会轻易得罪锦乡侯太夫人。借此机会，向她卖个好也不错。

“不过，咱们太夫人不追究此事，锦乡侯太夫人却没有轻饶朱慧莲。我听说，宋太夫人不但让人打了朱慧莲十板子，还将她禁了足。原本是想将朱慧莲赶出侯府的，但是锦乡侯太夫人的女儿白太太跪地求情，这才让宋太夫人改了主意。”绿芙的神情颇有些不以为然。

苏婉面色淡淡地点了点头，锦乡侯太夫人到底是心疼自己的外孙女，否则，又怎么会因为白氏哭几句，就这么轻易放过她。

说到底，还是因为她不够强，不足以让人重视。要不然，谁又敢轻轻揭过此事。

苏婉的手蓦地捏紧，心底涌起一丝深深地不甘来——

若是有朝一日，她必定……

但苏婉很快就回过神来，压住了心底的不甘和苦涩。

以她现在这等身份，除了夺得侯爷的看重和宠爱外，还有什么方法能够改变自己的处境和地位，这一点，她不是早就清楚了吗！

“那英国公府呢？”苏婉深吸一口气，压下胸中翻涌的情绪，问道。

绿芙脸色微微有些不自然。

“没事，你就说吧，无论什么结果，我都能接受。”苏婉淡淡地说道。

“英国公府特意派人过来问罪了，只是因为太太尚在昏迷中，所以，太夫人说……等太太痊愈之后，就让太太您……亲自去英国公府请罪。”绿芙颇有些艰难地说道，脸上更是露出羞愧之色。

英国公府和大长公主府相邻，因为英国公和大长公主十分恩爱的缘故，夫妻二人并未分居，大长公主日常起居基本都在英国公府。虽然有人因此弹劾大长公主殿下，但都被陛下给压了下来，因此，就没有人再提此事了。

英国公府派人来问罪，自然也是大长公主殿下的意思。

“如果我不去，那又如何？”苏婉说到。

“如果太太不去的话，”绿芙咬了咬嘴唇，“那您母亲和弟弟恐怕就……”

“好！真是好得很！”苏婉气极反笑，“不愧是大长公主殿下，果真霸道无比，怪不得教出这种嚣张跋扈的女儿来。”

“太太……”

“绿芙，你先下去吧！我想一个人待一会儿。”

绿芙担忧地看了苏婉一会儿，还是悄无声息地下去了。

苏婉闭上眼睛，愤怒、憋屈和不甘在心里翻腾不已，胸口一堵，竟又剧烈地咳嗽起来，咳着咳着，鼻子一算，眼泪也跟着一同掉了下来。

苏婉咳着咳着，忽然一抬眼，发现床前，不知何时竟站了一个人，他身上还穿着绯色的武官常服，胸前的补子上绣着威风凛凛的狮子，正是昌武侯霍渊。

也不知他来多久了。

“……侯爷……”苏婉压下即将到嘴边的咳嗽，轻轻喊了一声。

此时的苏婉，因为病了一场的缘故，原本就小巧的脸庞更小了，却衬得那双眼睛越发大了，而那双黑白分明的眸子，被泪水清洗过后，显得越发纯粹起来。睫毛宛如鸦羽，细密、乌黑、纤长，微微一颤，睫毛上的水珠便顺着脸颊滑落下来，似乎滴到人的心里，苍白的脸上那一抹病态的嫣红，更有种动人心魄的美丽。

霍渊背在身后的手不自觉地紧了紧，随即走上前来，弯下腰伸手替她擦了擦眼泪，触手柔嫩的肌肤，让他的手流连不已，舍不得离开，神色顿时柔和了几分，问道：“怎么？身体很难受吗？”

因为他的动作，苏婉脸微微一红，轻轻摇了摇头。

“你那些丫鬟都去哪儿了？怎么不在身边伺候？这等不尽职的丫鬟，还留着她们干什么，还是早早打发了好。”想到苏婉咳得这么厉害，也没有人过来伺候，霍渊的脸色顿时就冷了下来。

因为侯爷到来而凑过来想要刷存在感的丫鬟们，听闻此言均大惊，连忙跪在了地上，连讨饶的话都不敢说。

“侯爷息怒，是我不让她们在身前伺候的，你不要怪她们。”苏婉伸手握住霍渊的手，顺便将他的手从自己脸上拿了下来，柔声说道，“而且，你来之前，绿芙一直都留在床前服侍我，守了我三天，我刚让她去休息。”

“她倒是个忠心的丫头。”霍渊说道，被苏婉用柔软的小手握着，又看她第一次用依恋的目光看着自己，霍渊只觉得自己的心蓦地就是一软，柔软酸涩的感觉，令他感到有些陌生，却不怎么排斥。

“不过，这些丫头不尽职也是事实，既然你为她求情，就饶过她们一次，只罚两个月的月钱，若是再有下次，直接打了撵出府去。你也不要太心软，这些人不得用，再挑选新人伺候也就是了。”

一众丫鬟闻言，顿时噤若寒蝉，唯唯诺诺，连称再也不敢了，随后，又恭恭敬敬地谢过苏婉，这才缓缓退了出去。

见到侯爷对苏婉的重视，她们也不敢再轻慢苏婉了。

即便是英国公府出来的人，也不敢违抗霍渊的命令，若是霍渊让她们死，英国公府绝对不会过问半句，何况，她们既随苏婉嫁了过来，自然便是昌武侯府的人了。

霍渊又陪苏婉说了几句话，就打算去松鹤院给太夫人请安了。

因为他一回府就先来看望苏婉，已经有些不妥了。如今知道苏婉已经醒了，便也放了心。

他要离开，苏婉却拉着他的手不放，眼睛哀求似的看着他，生怕他走之后就不回来一般。

若是别的女人这么不识抬举，他必定要冷声呵斥几句，毫不留情的离开，可是面对楚楚可怜的苏婉，他呵斥的话却有些说不出来，心里反倒因为她的留恋而感到有些愉悦，于是，他也回握了一下苏婉的手道：“你好好养病，放心，我还会来看你的。”

听到了他的保证，苏婉才缓缓松开了他的手，眼中透出一丝欢喜来，默默地点了点头。

霍渊突然就有种想要留下来的冲动，但到底还是理智占据了上风，还是转身离开了。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲的票票，yoyu2003亲亲的钻钻，么么哒~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十四章冲撞

松鹤院。

“你又去看小苏氏了？”昌武侯太夫人看着霍渊，眼神略显复杂。

霍渊倒是没有隐瞒，点头道：“她再怎么说也是我的妻子，关心一下总是没错的。”

关心她是没错，就是太关心了，竟然都越过了她这个母亲。

昌武侯太夫人虽然不满，但也不想因为此事跟儿子产生嫌隙，只能将这笔账记在了苏婉头上。

只见她语气淡淡地说道：“这小苏氏最近是越来越不像话了，前段时间就敢对自己的奶娘不敬，我念她是初犯，说了几句便轻轻放过了。谁知道，竟纵得她越发无法无天了，竟敢以下犯上冒犯县主。若是再这么继续下去，岂不是连我都不放在眼里了？”

霍渊闻言先是皱了皱眉，但是想到苏婉那副可怜的小模样，到底还是有些心软，说道：“母亲言重了，小苏氏虽然犯了错，但也受到教训了，想必以后会改过。而且，她年纪小，总有冲动之时，所以，还需要母亲以后多教导约束才是。”

听到霍渊维护苏婉，太夫人心里对苏婉越发不满，觉得是她勾坏了儿子，撺掇着儿子跟自己离心了，但她却不曾表露出来，依旧慈爱大度地笑道：“我儿不必担心，小苏氏出身不高，不懂得礼数规矩也不足为怪，就算不为了她，为了侯府的名声，我也会好好教导她的。否则，万一她在外面出了丑，跟着没脸的可是我们昌武侯府。”

霍渊对太夫人这番话深以为然，由母亲教导小苏氏，他自然无比放心，心里对于母亲越发尊重了。

见到霍渊的神情，太夫人的神色才和缓了些，笑容也真心了许多，说道：“过两日，等小苏氏身体好些了，就让她去趟英国公府向宝铃县主赔礼道歉，大长公主殿下也不是小肚鸡肠之人，想必不会太过为难她。”

想到大长公主殿下嚣张霸道的性子，霍渊不由皱了下眉，脸上多了一丝犹豫，“母亲，这似乎有些……”

“我知道你在担心小苏氏受到责难。”太夫人打断了他的话，“只不过，她当初既敢闯下大祸，就该承担后果。而且，不说别的，就是看在已逝去的苏氏的份上，你也不该阻拦。否则，英国公府会怎么想？你的嫡子嫡女又会怎么想？你别忘了，英国公府才是你的正经岳家，小苏氏不过是个充数的傀儡罢了，这点你要有分寸。”

听闻此言，霍渊的眉头皱得更紧了，但他毕竟是个极为理性之人，很快便想通了其中利害，舒展了眉头说道：“母亲说的这些，儿子都明白，您放心，儿子不会为了小苏氏，跟英国公府交恶的。”

太夫人知道霍渊是个言出必行之人，得到他的保证，不由满意点头，没想到霍渊又道：“此事小苏氏虽有错，但宝铃县主也并不无辜，究其原因，不过是因为小苏氏身上没有诰封，否则，她们也不敢如此对待她。所以，儿子想过段时间，待此事平息之后，就为小苏氏请封诰命，何况，没有诰命在身，无论是进宫请安朝参，还是外出交际都不太方便。”

太夫人听了这话，脸色一僵，但是想了想，觉得还是应该给小苏氏一个诰封，毕竟，她已经是昌武侯继夫人了，一直是白身也的确不妥，品级不宜太高，遂点头道：“此事你看着办吧，只要掌握分寸即可。”

苏婉自是不知他们母子之间的谈话，只一心养病。不过，她发现，经霍渊那天发怒之后，望秋院的丫鬟婆子，都不敢玩忽职守了，对她也比以往尊重了许多，不再是阳奉阴违，不听使唤了。

苏婉对此十分满意，也没那心力收服她们，只要她们肯老实做事就成。

在苏婉养病其间，昌武侯的那些妾室，还有她那些便宜儿子女儿，也都来看望过她。

不过，苏婉跟他们也没发生什么不痛快。那些孩子虽小，也都是人精，不会明摆着对嫡母不敬。

而那些妾室，虽然会绵里藏针地讽刺几句，偶尔说些酸话，但也不会明着对她冷嘲热讽。如果她们敢对正妻不敬，无论是重规矩的太夫人，还是不近人情的昌武侯，都不会手下留情。

其实，苏婉有时也会觉得自己运气还算不错，至少昌武侯府规矩严谨，侯爷也不是宠妾灭妻之人，就算这些妾室有心想做什么，恐怕也有心无力。

何况，苏婉不能生育，又没什么后台，对她们的性命和孩子都没有太大的威胁，她们宁可让苏婉占据正妻之位，也不愿意有个厉害还能生育的主母，压在她们头上。

种种原因加起来，苏婉跟她们之间的关系还算融洽。

只是不知，当苏婉越来越受侯爷看重时，侯府的后院还会不会像现在这么平静？

这日，艳阳高照，春风和煦。

苏婉身体觉得身体好些了，便打算在院子里走走，顺便晒晒太阳。

绿芙不放心苏婉的身体，便寸步不离地跟着她。

紫荆、红绡和青绫三个大丫头都去做自己的事了，她们虽然还是看不上苏婉，但该做的事却不会少做，毕竟，侯爷对苏婉日渐看重，她们也不敢向往常一样轻慢苏婉。

青绫一向没什么存在感，也不揽事儿，此事对她到没什么影响，以前如何，现在还是如何。

只不过，她的针线是四人里头最好的，原本就掌管着望秋院的针线，负责给苏婉缝制衣物，只是以前的苏婉儿从未吩咐她做过罢了，苏婉不愿意就这么放过她，就让她替自己做几套衣服。

苏婉落水之后，锦乡侯府送了许多赔礼，贵重的绸缎布匹也有不少，霍渊还特意让主持中馈的王姨娘开了库房，给苏婉送了许多补品、首饰、绸缎等贵重东西来，所以，苏婉手头还算宽裕，不像以前那么捉襟见肘了。

紫荆和红绡，也比以往老实了血多，不敢明目张胆的四处乱窜，或者去大小姐面前找存在感了，虽然还不大往苏婉面前凑，但也老老实实地呆在望秋院了，偶尔也帮青绫做些针线。

望秋院，竟是前所未有的风平浪静，给了苏婉一个比较良好的养病环境。

就在苏婉在院子里散步晒太阳的时候，望秋院的二等丫头忍冬，突然满脸兴奋地跑进了院子，见到苏婉，不由吃了一惊，大概没想到她会出院子，连忙收敛神色，紧张不安地上前行礼道：“见过太太，奴婢鲁莽，差点冲撞了太太，还请太太责罚。”

绿芙眉头一皱，训斥道：“你的规矩都学到哪里去了？难道不知内院不准跑动，不准大声喧哗的吗？再这么莽莽撞撞的，冲撞了主子，你承担的起吗？”

“奴婢知错，奴婢再也不敢了。”忍冬自知理亏，不敢辩驳，磕头认错。

“好了，绿芙，她既知错，便放过她吧！”苏婉想到这个丫头平时还算老实，便有心饶她一次，但该敲打的还是要敲打，便又严厉说道：“只是，可一不可二，若再有下次，你也不必求饶，直接出去便是。”

绿芙对忍冬印象也不错，也有心替苏婉收拢人心，便勉为其难地点了点头道：“也就太太好性，才不跟你计较，还不快谢过太太。”

绿芙是望秋院的掌事大丫头，胡妈妈离开后，便是她最大，自然有处置这些小丫头的权利。

“是，奴婢记住了，奴婢多谢太太。”忍冬松了口气，立即叩欣喜叩头，面露感激之色。

苏婉先让她起来，又问道：“你刚才跑这么急，又这么兴奋，可是府里发生什么事了？”

忍冬谢恩之后站起来，这才老实说道：“回禀太太，是府里来了几位姑娘，个个文采出众，人比花娇，奴婢见了之后，急于向人炫耀消息，一时忘形，这才冲撞了太太。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十五章迁怒

苏婉打发了忍冬之后，也不再继续晒太阳了，直接回到了房间，眉头微微皱了起来。

前段时间，太夫人特意吩咐让王姨娘准备了客院，为的就是迎接这几位娇客，也不知是何目的。

虽然苏婉来的时日不长，但是对太夫人的性子也是有些了解的，绝对不是个喜欢无的放矢之人。就算她想为自己的几个儿子纳妾，也不必如此大张旗鼓的，弄得好像跟皇帝选妃似的，必定是有什么其他原因。

想到“选妃”这两个字，苏婉突然想起一件事来，宫里的贤妃娘娘，正是太夫人的亲生女儿，只不过，贤妃进宫多年，却未曾给皇帝诞下一位龙嗣，就算当初曾经有过一位小公主，还是不到周岁就没了。随着贤妃年龄渐长，恩宠渐衰，她不可能不着急，所以，这些女子，极有可能是太夫人准备送进宫为贤妃娘娘争宠的。如此一来，事情似乎就说得通了。

当然，这些只是苏婉的猜测，事实如何，还需要进一步观察。

不过，苏婉对此事却没有太多兴趣，心里有底之后就放下了，毕竟，无论这些人是否进宫，都跟她没有丝毫关系。

目前对她来说最重要的，就是养好身体。若是没有一个好的身体，一切都是空中楼阁，做什么都没了意义。

与此同时，松鹤院里却是一片莺声燕语，十分热闹，除了来做客的几位姑娘来外，还有王姨娘、二太太、三太太，都聚在松鹤院陪客。

虽然太夫人没有明说接这些人来小住是何原因，但在场的谁也不是傻子，也能猜到个几分，既然知道这些人不是为自己的丈夫准备的，自然也就放下了戒心，态度热情的招待起来，并没有因为她们家境一般，就对他们疏离怠慢。

——万一她们中有人合了圣上的眼缘，进宫做了妃子，就算不记她们的好，也不能让她们记恨不是？就算进不了宫，也算结了个好人缘，又不会损失什么。

不过，事情未定之前，谁也不会将此事说出口，心照不宣罢了。

“老太太，这五位妹妹，可真是一个赛一个的水灵，媳妇自认长得还不差，可跟她们站一起，就立即被她们衬成了黄脸婆了，都快让媳妇羞得无地自容了。”二太太洪氏瞅着几位花儿一般的少女，一脸堆笑地打趣道。

她虽然说得有些夸张，但这五位姑娘的确都长得不错，其中有两人最为突出，一个胜在气质，一个胜在容貌，生生将其他三人比了下去。

这两人，一个是昌武侯霍渊的族妹霍清音，一个是姑表妹邵月莹。

霍清音秀丽端庄，亭亭玉立，但最出众的是她身上的书卷气，以及那拒人于千里之外的清冷气质，对女人来说，这样的人可能不太受欢迎，但对男人来说，却可以引起他们的征服欲。

相对于霍清音来说，邵月莹就简单多了，没有什么才气或者出众的气质，甚至连性格都有些唯唯诺诺，但不可否认的是，她的容貌是几人中最出众的，貌若天仙，楚楚动人，甚至可以跟宫里极受宠的珍嫔一较高下。

只凭此容貌，邵月莹若是进宫，至少也能得宠一段时间。

其他三人，其中一个是霍清音的堂姐霍飞燕，样貌虽不如她，却也温婉娴雅，极有亲和力。

两外两人，则是邵月莹的嫡姐邵月茹，堂姐邵月馨。

邵月茹的容貌也不错，至少也是秀色可餐的，只可惜跟邵月莹一比，立即就黯然失色，不过，她的神态却比邵月莹张扬多了。

邵月馨也有一张花容月貌，性子却极为沉稳，而且，琴棋书画都很通，气质和容貌仅次于霍清音和邵月莹，颇为不俗。

无论她们本性如何，但听到二太太洪氏如此露骨的赞扬，也不由低下头红了脸。

太夫人也笑得很慈祥，笑着指着她道：“你呀，孩子都好几个了，还想跟这些花一般的姑娘攀比，岂不是自找没趣？活该当陪衬！”

三太太陶氏虽然对二太太瞧不上眼，觉得她粗俗不堪，但也不会当面拆台，也笑着说道：“就是呢！别说二嫂现在去跟她们比，就是再年轻个十岁，你怕是也比不过人家。要我说，也只有我们大太太才能跟他们相比而不落下风了。你说是不是呀，王姨娘？”

王姨娘本来也在含笑听她们说话，听到陶氏这句话，神色先是一怔，但很快就反应过来，让人看不出半点不快，笑道：“正是呢！我们太太本就是天生丽质，人又年轻，就算跟几位姑娘相比也差不了什么。可惜，我们太太如今正卧病在床，无法见客，否则倒是可以跟众位姑娘一较高下了。”

霍清音对于现在这位昌武侯夫人还是有几分了解的，听到王姨娘的话，心里颇有些不以为然。

她一向心高气傲，自视甚高，对于不如自己的人，从不拿正眼去看，何况，这位昌武侯夫人无才无德，身为侯府主母，又大权旁落，让一个妾室给压了下去，心里对她就更加瞧不上眼了。如今听王姨娘说她跟自己相比，又说不比自己差，心里十分不悦，她的心机又不算太深，难免就在脸上带出一些情绪来。

邵月莹则好像对什么都不敢兴趣，一直木讷地低着头，脸上看不出什么情绪。

其他三人，既没有霍清音这么敏感，也没邵月莹这么无动于衷，反应倒是正常多了，或许是想跟太夫人留个好印象，好为自己寻觅一段好姻缘，因此表现的都比较得体。

太夫人一直在细细地观察几人，将她们的反应一一记在心里，脸上却依旧笑眯眯的，态度不偏不倚。

直到众人都离开之后，太夫人脸上的笑容才慢慢散开，有些疲惫地躺在榻上，叹了口气，说道：“元香，这些姑娘是我找来的，可是看到她们这么漂亮年轻的样子，我这心里又有些不好受。”

被太夫人叫做元香的，是一名年过半百的老妇，以前是太夫人的陪嫁丫头，后来嫁给了一名姓孙的管事，所以现在叫做孙嬷嬷，如今她的儿子，便是侯府外院的大管家孙洪明，很得侯爷信任，因此，她在侯府地位十分不凡。就算是侯府的主子们，见了她也得客客气气的，对她颇为尊敬。

“老太太是在替娘娘心疼，奴婢如何不明白？”孙嬷嬷一边为太夫人捏肩膀，一边安慰说道，“只是老太太为了娘娘好，不得不忍痛这么做罢了。”

这世上又有哪个女人，愿意给自己的女儿添堵的，可是，不这么做，女儿就地位难保，两相权衡取其轻，往宫里送女人争宠，也是没有办法的办法。

太夫人神色怔忪地点了点头，眯眼道：“是啊，娘娘在宫里如此艰难，家里人还不省心，整天给娘娘添麻烦。”

“老太太，此话从何说起？谁又给娘娘添麻烦了？”孙嬷嬷有些同仇敌忾地说道，对于自己从小看大的贤妃娘娘，她也十分关心和疼爱。

“除了望秋院那个，还能是谁？”太夫人冷哼一声说道，“以前大长公主殿下对娘娘多好，每次进宫都去看望娘娘，甚至在太后和皇上面前，都不少为娘娘说好话，可上一次，殿下进宫请安的时候，却对贤妃娘娘十分冷淡，给了娘娘好大一个没脸。这不是迁怒又是什么？”

说到这里，太夫人的声音已经严厉起来，“若是当初我知道她是这么个搅事儿精，无论如何我都不该让她进门。”

孙嬷嬷闻言一惊，随后道：“这事儿怎能怪到娘娘头上？何况，这小苏氏，还是英国公府强塞进来的，跟我们侯府有什么关系？跟娘娘更是八竿子也打不着，毕竟，小苏氏进门时，娘娘早就进宫了，殿下如何能迁怒娘娘？”

太夫人怒火发泄之后，倒是平静了些，说道：“小苏氏既然进了侯府的门，自然是我们霍家的人，她闯了祸，当然要我们家承担。不过，娘娘也说了，这个月二十六，让我带着小苏氏进宫请安，只是不知是何用意。”

本朝规定，每个月二十六，椒房眷属可以入宫请候看视。除此之外，就要递牌子请示入宫看，皇后同意之后，才准入宫探视。

孙嬷嬷笑道：“娘娘既然这么说，想必已经有了万全之策，难道老太太还不相信娘娘吗？”

太夫人闻言也不由点了点头，她这个女儿从小就不一般，从没让自己失望过，后来果然有了大造化，就算目前处境不算很好，但她相信，以娘娘的能力，无论遇到什么事，一定都会化险为夷的。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲的票票，yoyu2003亲亲的钻钻，么么哒~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十六章制药

苏婉养病的这段时间，也没有闲着。因为最近侯爷一直来看她的缘故，两人的关系比以往亲近了许多，苏婉也敢跟他提一些不过分的要求了。

比如，苏婉说养病很无聊，让侯爷给她送些书来，比如，一些史书、诗词歌赋、医书，甚至是介绍各种山川地理、风土人情的书等等。侯爷也不是小气之人，直接让人送来了许多书籍，给苏婉装点书房。

有了这些书，苏婉除了打发时间之外，也的确对这个时代有了更直观的了解。当然，她最喜欢看的还是医书。

她是个非常惜命之人，这次好不容易有了一个健康的身体，她绝对不会轻易糟蹋。

尤其是有了这次生病之后，她越发感受到医术的重要。因此，她打定主意，前世所学的医术，不但不能放下，还要更加用心的去钻研。

为了不让人对她会医术产生怀疑，她也一直没有故意掩饰自己对医术的兴趣和天分，连侯爷都知道她对学医有些着迷了。

苏婉身为昌武侯夫人，若是她想要抛头露面去治病救人，昌武侯府第一个不答应，但如果只是当做自己的一个兴趣和爱好，那就没人去管她了。而且，众人也不认为她能学出什么名堂来。

苏婉也没有想要悬壶济世的心思，她只想要保证自己和家人健康平安就好了。

而且，她相信，无论是在什么时代，懂些医术总是比较好的。

她之前曾经为自己把过脉，想看看自己是不是真得不能生育了，最后的结果，却让她有些失望。至少以她目前的医术，是无能为力的。

不过，她也没有太难过，因为她并不想跟自己不爱的男人生孩子，而且，有了孩子，就对侯府有了羁绊，怕是一辈子也无法挣脱了，这让她总有些不甘心。

不但如此，她的孩子还要一辈子活在原配嫡子的阴影之下，处处被拿来比较，这对孩子而言，绝对不是好事。

既如此，还不如不要。她也能无牵无挂，没心没肺的活着。

苏婉毫不掩饰自己对医术的兴趣和热爱，还光明正大的让人去给她买了许多药材，以及制药的各种器具来，比如，用来捣药的药锤药罐，用来蹍药粉的蹍床等，侯府众人见她折腾也不以为意，甚至有人还暗地里嘲笑她的爱好，上不了台面。

绝大多数的小姐贵妇们，大都有自己的兴趣爱好，琴棋书画诗酒歌，哪个不比这医术高贵，就是弄胭脂膏子，也比摆弄这些臭烘烘的草药强。

苏婉前世没少帮外公炮制各种丸剂、散剂、冲剂、膏剂等，外公开的中医馆，很多药都是自制的，甚至还有人专门来买外公亲自配制的中成药，苏婉对此轻车熟路。

内服外用的，都制了一些。用的都是寻常的草药，没有太多贵重药材，功效却还不错。简单的解表药、清热药、温里药，还有跌打损伤药安神药、急症用药、外伤用药等等，有这些东西，就算有些小病小痛的，苏婉也能应付。

幸好苏婉最近在侯府的地位略有提升，提出什么要求，都没有被刁难拒绝，这才顺利制成。

药差不多制好之后，苏婉就让绿芙给分门别类的收好，丸剂和散剂、冲剂等，有的用小瓷瓶收了起来，有的用纸包了起来，外面都写了药名，不至于弄混。

其他人只知道苏婉养病的同时，还在鼓捣草药，却不认为她能弄出什么名堂来，对她的所作所为并不在意。

时间很快就到了二十五日，苏婉的身体虽未完全好彻底，但也无碍了，只要略作休养便可，也可以出来见客了，因此，太夫人便让人恢复了她的晨昏定省。

早上，装扮好之后，苏婉就带着绿芙去松鹤院省晨了。

苏婉虽病了几日，但只是略显清瘦了一些，并没有什么大的改变，反而，因为清瘦而越发清隽飘逸了。

王姨娘见了之后，难免心里嫉妒反酸——

侯爷这几日虽然没在望秋院过夜，却几乎天天都去看她，还让她开了几次库房，给小苏氏送了许多好东西，虽然那些东西她都不稀罕，可是那时侯爷给的，意义自然非凡。

如今，侯爷对小苏氏的态度，已经让她感到有些恐慌了，而那几个贱人，最近几日更是对她冷嘲热讽，说她地位不保，恐怕要不了多久，这主持中馈的权力就被收回去了，面对这种情况，她不是不惊慌的，只是看到太夫人对小苏氏态度依旧冷淡，她才稍稍安心，没有乱了手脚。

苏婉既然现在座，那王姨娘无论在侯府有多大的权力和声望，也只有站着的份。以往，王姨娘并不觉得难受，反正她知道苏婉只是个傀儡，又不得侯爷喜欢，心里就当是可怜她了，但是这一次，她却觉得十分难堪，仿佛自己真矮她一头似的。

想到这里，王姨娘觉得自己不能再无所作为了，她必须要将苏婉彻底打压下去才行，否则，她以后的日子怕是不好过了。

于是，王姨娘露出一个无可挑剔的微笑，对太夫人说道：“老太太，太太修养了这几日，看起来已经大好了，那太太去英国公府请罪的事，是不是也该提上日程了？”

她见众人都看向自己，也并不慌张，反而笑着解释道：“不是我不心疼太太，只是请罪这种事，宜早不宜迟。万一因为太太迟迟不去请罪，而让英国公府对我们昌武侯府心生罅隙，岂不是让太太再也没脸做人了？我这也是为太太和侯府着想。”

苏婉瞥了眼王姨娘，淡淡地道：“王姨娘好一张利嘴，你那么为我着想，我是不是还要向你道谢？”

“太太言重了，妾身哪当得起太太的谢？妾身只求太太不要给我们侯府抹黑就好了。”王姨娘也不甘示弱的反驳道。

苏婉冷笑道：“王姨娘，做人贵有自知之明，你虽与三弟妹共同打理内宅，但你这心也未免操得太多了些，侯爷还好端端的活着呢，侯府的未来，哪里轮得到你这个妾室来指手画脚？你这么做，将侯爷、二叔、三叔置于何地？不知道的，还以为咱们昌武侯府只能靠女人了呢！”

王姨娘被苏婉一顿挤兑，脸上一阵红一阵白，心里简直又羞又气，本来还想反驳苏婉，但是察觉到太夫人不满的眼神，王姨娘立即跪下来向太夫人诉苦哀求道：“老太太，妾身冤枉啊，妾身本一片好意提醒太太，谁知道太太不但不领情，反而颠倒黑白，往妾身身上泼脏水，简直欺人太甚，老太太，您要为侄女做主啊！”

话未说完，便抽噎着哭了起来，眼泪不要钱的往外流，一副委屈至极的模样。

看到王姨娘哭得惨兮兮的样子，太夫人眼中的那丝不满也消退了不少，反而，多了几分无奈，出言说道：“行了，别哭了，以后说话注意点就是了。还有，以后守好自己的本分，不该你说的话，不要乱说。祸从口出这句话，你应该知道。”

“是，妾身明白了。”王姨娘听到太夫人的敲打，心里顿时一肃，也不敢再出什么幺蛾子，缓缓地止住了眼泪，恭恭敬敬地站了起来。

太夫人说完王姨娘，又看向一旁低眉顺目坐在一旁的苏婉，眼中带了几分审视。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲的月票和评价票，yoyu2003亲亲的钻钻，新月钩寒玉亲亲的评价票，\（^o^）/~太感谢大家了~

最后求收藏，若是顺便送我一张评价票，我就更开心了，么么么么么~嘿嘿~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十七章交锋

太夫人一直知道，自己不喜欢小苏氏。

因为，小苏氏是英国公府强塞进来的媳妇，娶她进门，并非她的本意，她只是无奈妥协而已。

原本，她该有一位比小苏氏强十倍百倍的媳妇。

昌武侯府即便是娶继妻，也要比小苏氏这种身份强得多。

不说那些公侯之家的庶女，就是一些官员之家的嫡女，也有愿意嫁进来的。

但既然已经娶进门了，她也只能接受。

以前也就罢了，无论小苏氏如何拿不出手，至少她一直老老实实的当她的木头人，虽然不讨喜，但也不至于彻底厌了她。

而现在，虽然依旧一副低眉顺眼的模样，但太夫人知道，她心里已经开始不安分，想要做出改变了，否则，这段时间，她也不会闹出这么多事来。

这让她感到十分不悦。

但也仅此而已，因为她根本没有太把小苏氏当回事，无论她安分与否，只要有她压着，她就永远翻不出浪花来。

只是，该敲打的还是要敲打，谁也没兴趣跟在她身后收拾烂摊子，更何况，她这次还给贤妃娘娘带来了许多麻烦，所以，她绝对不会再对她纵容下去了，她还是更喜欢那个安安分分的媳妇。

“小苏氏，你跪下！”太夫人冷冷看着苏婉说道。

苏婉抬起头来看了太夫人一眼，但却没有多问，站起身来，跪在了太夫人的暖榻前。

“你可知道错了？”太夫人的眼神紧紧盯着苏婉问道。

苏婉抿了抿唇，眼睛直视太夫人的衣摆，微微摇了摇头道：“媳妇不知自己哪里做错了，还请老太太明言。”

太夫人闻言冷笑一声，说道：“你竟然到现在还没有悔过，是不是我这几天让你安心养伤，让你误会了什么，以为自己之前没有做错？”

苏婉听到这里，微微抬起头来，直视太夫人的眼睛，一字一句地说道：“太夫人说的莫非是我在锦乡侯府，跟宝铃县主发生冲突之事？”

“不是此事，难道还有别的事？”太夫人道。

苏婉沉默了一会儿，才缓缓说道：“我承认，在这件事上我有错，我不该动手打人，更不该冒犯宝铃县主。但是，如果不是她一开始太过分了，我又怎会对她动手？”

在这件事中，如果她有六分错，那宝铃县主至少也该占四分，她不过是下下手为强罢了。

太夫人却冷嘲道：“哦？这么说，你倒是无辜的了？”

“媳妇不是这个意思。”苏婉垂首说道，却没有过多辩解，因为她知道，自己无论怎么说都没用。

不是太夫人不相信她，而且，根本不在意她。

她是否受辱，是否受到刁难，太夫人根本不关心，既然如此，还有什么可说的。

太夫人看苏婉的表情，就知道她心里不服，不免有些愤怒，也没了敲打管教之心，直接强硬地下命令道：“你无论是心服也好，不服也罢，你都必须去英国公府请罪，此事，无论如何都不可更改。我警告你，千万别给我搞什么花样，否则，这昌武侯府，再没有你的立锥之地。我说到做到。”

“是，我记下了。”苏婉垂着眼说完，便站了起来，随后对太夫人说道：“老太太，媳妇身体不适，请恕我先行告退。”

太夫人见苏婉如此我行我素，脸“腾”地一下就气红了，她算什么东西，竟然也跟她耍起小脾气来了。

“站住！我让你走了吗？”太夫人怒声斥道。

苏婉转过身来来，静静地看着她。

“我看你是得了侯爷两天宠，就不知道自己姓什么了，连我都不放在眼里了。”太夫人喘了两口气，冷冷看着她说道。

“媳妇不敢！”苏婉恭谨说道。

“你做都做了，还有什么不敢的？”太夫人气道。

苏婉垂眸不语，虽未反驳，但这副雷打不动，水泼不进的模样，却更加让太夫人生气。

她还从未见过如此固执，不服管教的媳妇。

太夫人发怒，其他人都战战兢兢地站起身来，大气也不敢出，甚至连最会调解气氛的三太太，都不敢轻易开口。

王姨娘虽然想要上前吹风点火，但又怕被殃及池鱼，犹豫再三到底没有说话。

太夫人自个儿气了一会儿，但到底养气功夫不错，又怕气伤了自个儿，总算将心中的火气压了下来，但也不想再见到苏婉了，对她挥了挥手道：“小苏氏，你回去之后好好准备准备，明天随我进宫见娘娘，行了，你回去吧，没事别在我面前逛。”

苏婉听了这话，虽十分惊讶，但还是毕恭毕敬地应了，退了出去。

待苏婉走了之后，王姨娘才从震惊中回过神来，满含酸气地问太夫人：“老太太，太太对您如此不敬，您为何还要带她进宫？这不是抬举她吗？”

她从小在侯府长大，跟贤妃娘娘算是比较熟悉的，但是自从娘娘进宫后，她还从未见过娘娘呢，更别说进宫了。现在听到太夫人要带苏婉进宫，心里如何不嫉妒？

“是啊，老太太。”三太太也忍不住急声说道，“那小苏氏恐怕连进宫的规矩都没学过，您带她进宫，万一出了事，岂不是又给我们侯府抹黑？”就算进宫，也该带她去才是，她还是娘娘的表妹呢！

二太太洪氏也期待地看和太夫人，希望将苏婉换下来，自己跟着去。

太夫人叹了口气说道：“这些我自是明白，只是娘娘要见她，我总不能违旨。不过你们放心，她就算能进宫，也未必是好事。”

贤妃娘娘受了小苏氏的连累，能对她有好印象才怪！何况娘娘本就对小苏氏很看不上眼，就算召见她，恐怕也是有心敲打她，好就让安分一些。

太夫人对此十分赞同，小苏氏如此不服管教，若是贤妃娘娘亲自训导她，那再好也不过了，她敢对她阳奉阴违，难道还敢违抗贤妃娘娘的命令不成？除非她不要命了。

不管王姨娘她们如何羡慕她，但苏婉对于能进宫这件事，并没有什么期待，反而有些忐忑不安。

进宫之后，规矩一大堆不说，而且还要不停的行礼跪拜，万一不小心冲撞了贵人，一顿板子都是轻的。

最重要的是，她不觉得太夫人带自己进宫，是好心要抬举自己，定是有什么她不知道的事情发生。

不过，事已至此，多想也无用，只能打起十二分的精神应付了。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲的2张评价票，耐你，\（^o^）/~谢谢qquser7746353亲亲赠送的36多花花，真是个吉祥的数字，么么~

昨天出门压马路，遇到一中年妇女和一老头，拦住我巴拉巴拉地说了一大堆，我也没听太明白，只知道他们要去火车站，但这个老人饿得走不动路了，让我给他们点钱买饭吃。我第一反应就想到自己遇到骗子了（以前就遇到过这种事）。然后仔细一打量发现他们脸色红润，穿得都很不错，根本不像他们说的那样。但我又不好意思抽身就走，只能尴尬地看着他们在那里一直哀求。我不想给骗子钱，又怕他们说的是真的，恰好前面不远处有个饭馆，我就问老人想吃什么，我给他买点。结果，当我到了饭馆门口，回头一看，他们已经向相反的方向走远了。o（╯□╰）o。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十八章进宫

当天下午，太夫人专门派了一位嬷嬷过来，教导苏婉的宫中礼仪，当然，半天的时间，肯定不可能教得有多深，只是让她知道见到贵人后，该如何行礼，如何回话，有什么禁忌罢了，总之，不出丑就好。

即便如此，苏婉也学得十分认真，甚至还主动向嬷嬷请教，那位嬷嬷虽然看起来十分严肃，但却十分好说话，绝对是有问必答，但也绝不多说半句。

苏婉问了她一句才知道，这位嬷嬷姓周，之前曾经在宫里伺候过，目前是昌武侯府供养的教导嬷嬷，之后会教导侯府的诸位小姐。

当然，这些小姐里，并不包括大小姐霍灵芸，因为霍灵芸身边的教导嬷嬷，自有大长公主殿下操心，论规矩之严谨，更在周嬷嬷之上。

晚上，苏婉也没有去松鹤院请安，太夫人不想见她，就让她在自个院里熟悉宫里的规矩。

倒是侯爷照例来探视了，在得知苏婉明天要进宫后，便叮嘱了她一些进宫之后的注意事项。还告诉她，让她小心谨慎即可，没必要太紧张害怕。就算是宫里的嫔妃公主，也不敢随意给重臣之妻难堪。

有了霍渊的安慰，苏婉果然不那么紧张了。

侯爷见苏婉身体恢复地差不多了，今晚便打算宿在望秋院，没想到太夫人派人来传话，喊走了侯爷，结果，次日一早，苏婉就听到了侯爷昨晚宿在王姨娘那里的消息。

苏婉心里很清楚，这是王姨娘在向她示威。

听到这个消息，苏婉心里其实是有些膈应的。

尽管已经接受了现在的身份，也下决心也适应这个世界，可是，对于这种男人三妻四妾的做派，依旧是打心底抵触和抗拒的。

这个消息，更是直接打破了她心底对霍渊刚刚升起的那一丝丝幻想。

平心而论，霍渊这段时间对她的确不错，她心底也确实有了那么一点想头，觉得或许可以试着接受侯爷，成为一对真正的夫妻，而不是像现在这样，只是利用他，跟他虚与委蛇。可是现实却很快打醒了她，让她明白，她心底那一丝念头究竟有多可笑。

在这个世界，就别奢望什么一生一世一双人了，她本来就什么都没有了，若是再把心贡献出去，绝对不是一个“悲”字能够形容的了。

她绝不会让自己落到那种境地。

她看得清楚，也很理智。

她前世可以没有爱情，今生也可以。

而且，爱情对她来说，真不是什么重要的东西。

她对亲情的看重远远超出爱情。

如无意外，她以后注定不会有孩子了，所以，今生对她来说，只有母亲和弟弟两个亲人，所以，无论如何，她一定会让他们三人平平安安的活下去的。

苏婉很快就将这件事抛诸脑后，专心准备进宫事宜。

可惜，这次不能带绿芙进宫，否则，苏婉还能安心一些。

苏婉先去松鹤院见过了太夫人，再随她一起去二门处乘坐马车。

太夫人挑剔地打量了苏婉一眼，发现她穿着鹅黄绣葱绿柿蒂纹的妆花褙子，柳绿盘金彩绣绵裙，高挽地发间点缀着几点金玉首饰，颤颤巍巍的四蝶镶玉步摇插在鬓间，微一走动，便振翅欲飞。耳朵上带着一对赤金镶翡翠水滴坠儿，再加上她身姿纤细袅娜，又正值芳华正茂，容貌清丽，越发显得风姿楚楚，宛如一朵开得正艳的绿萼梅，娇脆欲滴，清新雅致。

虽然很看不上苏婉，她也不得不承认，她这个儿媳，的确是个出色的美人。

当然，她也很满意苏婉的装扮，至少没有穿那些大红之类的鲜艳颜色喧宾夺主，但也不算辱没了身份，丢了侯府的脸面。

太夫人点了点头，又道：“宫里不比别处，一定要谦恭谨慎，不要多言，更不要多看，万一冲撞了贵人，别指望贤妃娘娘为你求情。”

“是，媳妇谨记。”苏婉恭谨应到。

“好了，走吧！”太夫人说着便站起身来，扶着明珠的手往外走去。

王姨娘、二太太三太太以及侯府诸位小姐都出来相送，连客居在侯府的几位姑娘也都跟着出来了。

今天是苏婉第一次见到几位娇客，但因马上要进宫的缘故，没有心思跟他们相互寒暄，只是略略认识了一下，便坐车跟太夫人离开了。

霍清音五人也是第一次见到这位昌武侯夫人，感觉跟想象中不太一样。她们以为，昌武侯夫人应该是个长相不错，但却十分软弱，且唯唯诺诺地女子，怎么会像她这么平静坦然，不卑不亢？

而且，她的容貌长得也太好了些，原本以为二太太等人是夸大其词，但今天见到之后，才知道她们所言不虚，甚至还有些谦虚了，这种容貌，就是跟她们中最出色的邵月莹相比，也不落下风。

霍清音心里有些复杂，原本是心里最瞧不起的人，但是当亲眼见到她之后，却发现人家根本不比自己差，这种感觉还真是有些堵心。

苏婉坐上马车之后，就怔怔地开始发起呆来。尽管已经为自己鼓足了气，做好了各种准备，但不知为何，心里总觉得有些不安。

没办法，苏婉只好想些别的东西转移注意力，不知走了多久，马车终于停了下来。

苏婉下了马车之后，才知道她们已经到了皇宫的北门——神武门，从神武门的侧门进去之后，永和宫派来的内侍，早已经在里面等候了，旁边还有两顶软轿。

永和宫正是贤妃娘娘在宫里的住所，不只是永和宫，其他各宫嫔妃也都派了人来迎接亲眷入宫，因为今天是二十六，正是各宫眷属进宫探视的日子，所以，神武门门口倒是有些热闹。

这些亲眷们大都认识，太夫人还跟碰到的几位诰命相互问候了几句，这才各自乘坐软轿去了。

当然，有乘坐软轿资格的，至少也得是一宫主位的亲眷。

坐了没多长时间，软轿就停了下来，之后，就要她们步行走过去了。

永和宫派来迎接她们的内侍姓陈，圆圆脸，大概有二十来岁，倒是一副憨厚的面容，看着挺好相处。

但在宫里，是不能以貌取人的，更何况是这些身心残疾的宦官，万一被记恨上，指不定什么时候就在背后捅你一刀。

所以，尽管瞧不起他们，但绝大多数人对他们都恭恭敬敬的，就连太夫人也对他和颜悦色，到了永和宫前，还特意塞给他一个鼓鼓的荷包。

陈公公没有推辞，喜笑颜开地接了，神色却比之前更殷勤了几分。

来到永和宫之后，太夫人和苏婉也没有马上见到贤妃娘娘，而是在殿外候了一段时间，等小太监通传之后，两人才被请了进去。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲的评价票，yoyu2003亲亲的9颗钻钻，一如既往的爱你们，么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十九章责难

永和宫有前后两进，前院正殿便是永和宫，面阔五间，前有三间抱厦，另外还有东西配殿各三间。但贤妃日常起居并不在前院，而是在后院的玉棠斋。

玉棠斋亦是面阔五间，两侧有耳房，东西各有三间配殿，流光溢彩的琉璃瓦，檐下的彩画，低眉顺目，屏气凝神的宫女太监，都给整座宫殿增添了浓浓的皇家气象。

太夫人和苏婉就候在玉棠斋外，静静地等候贤妃娘娘召见。

未进宫之前，苏婉还忐忑紧张不已，但是进宫之后，她却奇异地平静了下来，倒是有心思想别的了。

苏婉对贤妃不了解，但是之前的苏婉儿，倒是曾经听侯府的下人得意洋洋地议论过贤妃娘娘的光辉事迹。

据说，贤妃娘娘居住的玉棠斋，原本不叫这个名字，只是后来贤妃入住永和宫后，陛下得知娘娘的名字中含有一个棠字，就亲笔提了玉棠斋三个字送给娘娘，从此之后，这里便称作玉棠斋了。

这在后宫里头，可是独一份。

即便是在珍嫔最受宠的时候，陛下都没有为她题过字。

如此看来，贤妃娘娘之前倒也颇受宠爱。

不过，苏婉想起在侯府暂住的几位美貌的小姑娘，她便有些了解贤妃娘娘在宫里的处境了。

贤妃娘娘再如何风光，恐怕也已经是过去式了，再加上她还没有子嗣傍身，为了巩固地位，即便她贵为贤妃，又有强大的娘家做后盾，但也不得不利用那些年轻美貌的女子来争宠，若能借此怀上龙嗣，那后半生也就有指望了。

想到这里，苏婉越发能感受到这个时代，女子生存的不易。

当然，她并不是在怜悯贤妃，她只是有感而发，为自己的处境担忧罢了。

以她现在的处境，就算贤妃目前处境不太好，但也比她强过千倍百倍，哪用得着她可怜？再说，她也没那么丰富的同情心。

“娘娘有旨，宣昌武侯太夫人、夫人觐见。”传话的小太监挺胸抬头地说完，立即就让开了身子，笑着对苏婉两人到：“太夫人，夫人，里面请吧！娘娘都等急了。”

“多谢公公。”太夫人说了一句，就带着苏婉往里面走去。

两人刚进了玉棠斋的明间，就有一名二十多岁的宫女走了过来，头上梳着鬏髻，身穿月蓝素色珠边袄，下系藏青百裥裙的，长相中等，正是当初随着贤妃一同入宫的家生子含薇，如今，她也是永和宫里的首领大宫女，在外面行走，任谁都要尊敬几分。

“奴婢含薇见过老太太，太太。”含薇一见到太夫人她们，立即含笑行礼。

“都是一家人，含薇姑娘何必免礼？”太夫人还没等她屈膝拜下，就立即虚扶一把，让她起来，态度温和至极。即便含薇是侯府家生子，但她已经进了宫，就绝对不能小看。

含薇也顺势站了起来，扶着太夫人的手一边往里面的西暖阁走，一边说道：“娘娘一直在念着老太太呢，所以，特意让奴婢前来迎接您呢！”

苏婉低调地走在两人后面，并没有什么存在感。

苏婉明白，下人的态度，大都代表主子的态度，而含薇只有最初见面时，看了她一眼，之后就便彻底将她当成了隐形人。她便知道，贤妃娘娘对自己印象恐怕不怎么好。

到了西次间之后，就见一名美丽端庄的年轻女子，端坐在暖榻上，她身上穿着大红缎面花鸟纹样刺绣对襟大衫，镶金边石青缎面金龙戏珠云纹刺绣霞帔，黄缎绣五彩凤凰牡丹云团花圆领袍，下系一条猩红缎面五彩连波水纹鸳鸯刺绣百褶裙，端得是富贵威严无比，一身皇家气象，正是身为四妃之一的贤妃娘娘。

此时，暖榻前做就放了两张锦垫，直到苏婉跟着太夫人一起行礼参拜之后，贤妃娘娘才忙命含薇将太夫人搀扶了起来，并赐座上茶，苏婉也斜签着坐了，一举一动都谨守礼仪，并不逾越。

贤妃娘娘先是跟太夫人说了会儿话，问了问侯府里的情况，这才将眼神落在了苏婉身上，笑吟吟地说道：“这位便是本宫的那位大嫂子吧？说起来，这还是我们第一次见面呢！”

苏婉连忙站起身来，屈膝回道：“臣妾苏氏见过娘娘，当不得娘娘如此称呼！”

贤妃娘娘含笑收回了目光，接过含薇递过来的茶盏，漫不经心地波动一番，才缓缓道：“你既然已经嫁给了本宫的大哥，自然就是本宫的大嫂了，这有什么当不得的？还是说，你根本就不把自己当成昌武侯夫人？”

苏婉蓦地抬起头来看向贤妃，却见贤妃虽笑意盈盈，眼中却带着一丝冰冷的寒意，苏婉心中一紧，连忙垂下头，说道：“娘娘何出此言？妾身从未有过这种想法。”

“没有最好。”贤妃收回目光，轻抿了一口茶，将茶盏递给含薇，又继续说道：“你也不是年少无知的孩子了，应该知道，你嫁进侯府代表了什么，所以，本宫希望你以后做任何事情前，都要为侯府的名声多想想，顾全一下大局，谨言慎行，该忍耐的时候就要忍，不能忍的时候也要忍。你也别觉得委屈，谁让你是昌武侯夫人呢！受点委屈也是应该的。”

见苏婉恭谨听训，贤妃娘娘对她的态度也十分满意，微微一笑又继续道：“这次你向宝铃县主动手的事，就给侯府和本宫带来了极大的麻烦、不过，念你是初犯的份上，这次便饶过了你，若是再有下一次，别说侯府不饶过你，就是本宫也不会善罢甘休。”说到最后，语气已经是极为严厉了。

贤妃娘娘这番责难虽不算太重，但她却是第一次，当着这么多宫人的面训斥人，而且还说得这么直白，不留情面，连敷衍一下都不屑，显然，在她心里，根本没有把苏婉这个昌武侯夫人当一回事。

这情况就有些严重了。要知道，即便是皇帝嫔妃，谁也不能随意斥责重臣之妻，更何况苏婉还算是她的大嫂。

贤妃娘娘的这番话，已经不是不给苏婉面子了，而是直接把她的脸面往地上踩，用这种方式，明晃晃地告诉众人，她不承认苏婉的身份。

此事传出去之后，以后谁还会瞧得起苏婉？

而且，这恐怕也是贤妃想要跟苏婉撇清干系的一种手段，目的就是要做给大长公主殿下看的，她要告诉大长公主，她跟苏婉不是一路人。就算苏婉在外面闯了祸，也别连累到她身上。

苏婉又不傻，又岂会不知贤妃的态度到底代表了什么？

她觉得自己应该生气，应该羞愤，但她却愤怒不起来，因为，她知道，自己就是愤怒也无用，难道她还能像打宝铃县主似的给她几巴掌？显然不可能，除非她不想活了。所以，她的心情十分平静，连表情都平静淡然，仿佛被贤妃责难的人不是她，而是旁人一般。

“是，妾身记下了。”苏婉听自己如此说道。

这并非逆来顺受，只是暂且忍耐，目前的情况，还容不得她任性。

见苏婉如此波澜不惊的样子，贤妃不悦地皱了下眉头，以为她在敷衍自己，但是转念一想，又觉得她没这个胆子，极有可能是她吓傻了，便不再放在心上，不耐烦地挥了挥手道：“行了，你以后好自为之吧，等你从宫里回去之后，就立即去英国公府上赔礼道歉。”

苏婉垂着头没有说话，嘴唇却微微抿了起来，她会去英国公府，但绝不只是道歉，有些事，她也该跟英国公府掰扯清楚了。

“本宫有话要单独跟昌武侯太夫人说，如意，你带昌武侯夫人去后面的御花园走走，小半个时辰后再回来。昌武侯夫人不大懂宫中礼仪，你要及时提醒她，别冲撞了贵人。”

贤妃的话语中带了几分嘲弄，若非为了向大长公主证明自己的清白，她才不会召小苏氏进宫，给她这份体面。

“是，奴婢遵命。”一名长相俏丽，头绾双环髻的宫女，恭敬地应了一声，这才走到苏婉面前对她说道：“夫人，请跟奴婢来吧！”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢yoyu2003亲亲的钻钻，痴柔情亲亲的票票，么么哒~

呜呜，女主又受委屈了，心疼~不过女主很快就会反击了。给贤妃上个眼药怎么样？噗~

其实我想告诉贤妃的是——你丫的是在引狼入室，你知不知道？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十章相遇

苏婉自然不会违抗贤妃的旨意，恭谨告退之后，就顺从地随着如意出了永和宫。

与其在贤妃面前讨人嫌，还不如早早远离她的视线，眼不见心不烦。

虽然贤妃让她去御花园走走，但苏婉却不打算进去那里。因为这御花园是后妃们的地盘，遇到她们的几率实在太高，那些人她也得罪不起，倒不如老老实实找个地方窝着，只要捱到出宫的时辰就好了。

因此，一出永和宫，苏婉就有些不好意思地对如意说道：“如意姑娘，依我看，这御花园就不要去了吧？毕竟，我也不太懂宫里的规矩，若是遇到贵人，我自己倒是无所谓，若是在贵人面前丢了娘娘的脸，这可如何是好？”

如意听了苏婉的话，觉得有些道理，但是，她更不想违背贤妃娘娘的执意，便含笑说道：“夫人多虑了。这时候基本不会有人逛御花园的。现在，各宫嫔妃都忙着接待亲眷，根本没有闲暇去逛御花园，就是那些没有家人接待的低等嫔妃，也不会在这时候出来乱逛的。”

苏婉听了这个解释，虽仍然有些疑惑，但也没有多问，微微一笑，跟着如意出了琼苑东门，进了御花园。

其实苏婉不知道，显德帝向来喜欢在上午处理政务，基本不会在这个时间段逛御花园，下午空闲了，才会出来逛逛。那时候，才是妃子们在御花园出没的时候。

这也是贤妃放心让苏婉去御花园的原因。

当然，事事都无绝对，若是显德帝来了兴致，什么时候逛花园都有可能。

苏婉初来乍到，前身眼界有限，对后宫之事也就知道个一鳞半爪，而苏婉对后宫的了解，也只是通过前世的各种影视剧，并不知后宫真实情况，自然猜不到如意的未尽之意。

听如意说没事，又见她一意孤行，便也放下心，安心在御花园游览起来。难得进宫一次，能观赏一番宫中景色，也不虚此行了。

……

与此同时，显德帝在勤政殿处理完政事，发现时间还早，就打算去后宫寻点乐子。

这几年，显德帝的皇位稳如泰山，手底下贤臣、能臣众多，再加上风调雨顺，人民安乐，没有太多糟心的地方，所以，显德帝的政务早已不像最初那样繁忙，逼得他喘不过气来了，很是有了些空闲，过剩的精力，自然都用在了后宫嫔妃身上，这从后宫女子不断传出喜讯，就能看出来了。

当然，有了喜讯不一定能生下来，能生下来也不一定能立住，至今为止，显德帝活着的子嗣，算上襁褓中的，差不多有七、八个。

虽然皇宫里的嫔妃数量不算太多，但是更新速度却极快，尤其是那些低等嫔妃，已经更新换代好几次了，不是每个人都能向珍嫔这样幸运，一路顺顺利利地升上来的，绝大多数都成了宫斗的牺牲品。

这些事，显德帝自然不可能一点也不知道，但他却懒得去管，若是她们能活下来，那是她们的本事，若是不能，只能怪她们自己无用。

所幸，显德帝对皇嗣比较看重，皇后也比较精明靠谱，后妃们大都不敢对皇嗣下手，众妃才不敢太过分，过于殃及那些小生命，显德帝膝下才会有不少子嗣。

“杨永，丽嫔现在在做什么？”显德帝突然想看丽嫔的绝世舞姿了。

“回陛下，今儿是椒房眷属进宫探视的日子，丽嫔娘娘怕是正在接待庄淑人呢！”杨永低眉顺目地笑着说道。

丽妃在宫里也算比较受宠，虽比不上珍嫔，但也差不了太多。而且，其父乃三品大员，虽是庶女，但论背景，也比珍嫔强多了。有珍嫔顶在前面，倒也不至于成为箭靶子。

显德帝这次有些恍然，顿时觉得有些无趣，说道：“既如此，就去御花园走走吧！”

杨永道：“陛下，珍嫔娘娘的娘家不在京城，所以今儿倒是空闲，陛下不如去珍嫔娘娘那里坐坐。”

杨永平时没少受到珍嫔孝敬，再加上珍嫔受宠，杨永也愿意为她说几句好话。

“她？”显德帝想起珍嫔最近一段时间的作为，轻瞥地杨永一眼，轻哼一声道：“朕看她都被朕宠得不知自己姓什么了，还是先冷一段时间，看看她的表现再说罢。”

杨永被显德帝那一瞥，心里顿时一个激灵，冷汗不由从脑门上冒了出来。

杨永亦步亦趋地跟显德帝到了御花园，见陛下的表情才缓和了一些了，才悄悄擦了擦额头上的冷汗，轻舒了一口气。

心中不免警醒了自己一番。

看来他以后恐怕要跟珍嫔保持点距离了，钱财虽重要，但也要有命花才行，若是让陛下厌弃了自己，可就糟糕了。他可不会为了一个珍嫔，赔上陛下的信任和自己的前途。

这御花园，显德帝不知逛了多少次了，早就腻歪了，他是抱着猎艳的目的来御花园的，最好能跟某个嫔妃来个美丽的邂逅，毕竟，不是所有的嫔妃都在接待女眷，还有不少嫔妃的娘家并不在京城。

以前显德帝来的时候，几乎每次都会有这种艳遇，但是这次，他都快走了一圈了，还没有碰到半个人影，不免觉得有些扫兴。

杨永见此，不由在心里暗骂那些嫔妃们不争气，平时千方百计地想要跟陛下来个偶遇，怎么今天这大好的机会，她们倒不出现了？

难不成她们集体嗅觉失灵了？还是他最近太严厉，勤政殿伺候的人都不敢往外透露消息了？

他正打算悄悄派些人，通知那些平时对他颇为孝敬的嫔妃时，忽然听到陛下轻“咦”了一声，脚步顿时停了下来，眼睛看向不远处的那个六角亭，脸上浮现一丝笑意。

杨永见状，也不由好奇地看了过去，发现一名身穿鹅黄衣衫的女子，正背对着他们坐在六角亭里的石凳上。虽看不到她的容貌，但通过她那纤细袅娜的背影，也不难猜出她的容貌应该也十分不错。

何况，宫中的女子，哪有长得丑的？就算是宫女，也都十分赏心悦目。

而宫女一般不会穿褙子，那这位极有可能便是嫔妃了。

得到这个结论，杨永很满意，至少陛下不会失望了。

果然，显德帝饶有兴趣地抬步往亭子那边走了过去。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲评价票，月票和花花，耐你，么么哒~\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十一章陛下，不可！

在宫女如意的带领下，苏婉很是游览了一番御花园，除了碰到一些来去匆匆的太监宫女外，倒是没有碰到显德帝的那些嫔妃，这让苏婉不由松了一口气。

即便如此，苏婉也不想多逛了，因为对皇宫，苏婉总有些心存畏惧，觉得十分不自在。虽然她对昌武侯府也没什么归属感，但到底，侯府里还有她的一席之地，不必像在皇宫里一样战战兢兢。

现在时间还早，苏婉便在离万春亭不远的六角亭里坐了下来，只等时间一到，便跟如意回去。

谁知道，她才刚坐下，如意就略显尴尬地说要出去走走，一会就回来，让她不要乱走，免得等她回来找不到她了。

来了将近一个月了，苏婉自是知道如意是想去如厕，便点了点头，向她保证自己不会乱走，如意这才急匆匆地离开了。

于是，这里便剩下了苏婉一个人。

当听到背后有脚步声传来的时候，苏婉便以为是如意回来了，也没有在意，直到那人从她背后伸出手来捂住了她的双眼，她才发觉到不对。

如意身为宫女，本性也比较谨慎，是不可能会有如此僭越的举动的。更何况，她不认为自己跟如意好到了可以互相开玩笑的地步。

因此，察觉到不对劲的苏婉，身体一下子就僵住了，一动也不敢动，心脏砰砰砰地跳得厉害，连呼吸都屏住了。

而显德帝，此刻注意力却集中到了自己的手上。因为女子的睫毛一颤一颤地，挠得他手心直痒，甚至一直从手心，痒到了心里，让他顿时生出一股别样的感觉来。

而且，这名女子身上的味道有些陌生，似乎以前从未闻到，但他也没在意，宫里那么多嫔妃，可不是每个人都受过他的宠幸，或许她是哪个新进宫的嫔妃呢！

女子身体的僵硬，他不是没感觉到，心里却多了几分恶作剧得逞的兴奋感，觉得她的反应十分有趣，突然低声笑了起来，随后，他不顾女子越发僵硬的身子，收回捂着她眼睛的手，改放到她的肩膀上，凑到她耳边，用极为暧昧的语气安抚道：“爱妃，不要怕，是朕。”

他见苏婉的耳朵小巧玲珑，耳垂在赤金镶翡翠水滴坠儿的映衬下更显得白嫩透明，看起来极为可口，便忍不住在上面轻轻咬了一口。手底下的娇躯微微一颤，接着，显德帝便见她宛如躲避瘟疫一般，迅速从石凳上起身，直接避到了三步之外，在他还未反应过来时，就已跪伏在地上，拜了下去——

“臣妾见过陛下，吾皇万岁！”

动作极为迅速，以至于快得让他连她的容貌都没看清。

显德帝见到苏婉的动作，不由皱了下眉头，她的反应可真是出乎他的意料，以前遇到的嫔妃，哪个不是顺势就贴了上来，她倒好，竟直接对他退避三舍了，莫非是想以退为进，好吸引他的注意力？

显德帝对她的兴趣顿时减了几分，他喜欢的是知情识趣的女子，而不是这种装模作样的扫兴之人。

杨永惋惜地看着苏婉，暗地里摇了摇头，好好的大好机会就被浪费了，真是蠢得无可救药。

他又哪里知道，苏婉根本就是故意的。如果她是妃子便罢了，可她不是，所以，她只能用这种方法保全自己。

她又不是后妃，要皇帝的宠爱有什么用？不但无用，甚至还有可能是她的催命符。她现在只希望他能忽略自己，不要发现她的身份，她就谢天谢地了。

可惜，事与愿违。

显德帝虽然有些扫兴，但也不至于甩袖离开。看着苏婉一动不动地跪伏在地上的模样，连半张脸也没露出来，到底对她还有些好奇，至少也要知道这个女子的长什么样。

他也想看看，她是真的以退为进，还是果真是个淡泊名利的女子。

他便打消了离开的心思，缓步走到她跟前，沉声命令道：“你抬起头来，让朕瞧瞧你的模样！”

苏婉贴在地上的手指微微动了动，这是她第一次下跪行礼而不想这么快起身的，然而，皇命不可违，她还是慢吞吞地直起了身体，但却犹豫着不肯抬起头来。

显德帝却早已等得不耐烦了，直接用右手食指勾住了她的下巴，强硬地将她的头抬了起来。

一张如琬似花的玉颜，就这么突如其来地闯入了他的眼帘，果然桃羞杏让，极为不俗，但显德帝首先注意到的是她那双顾盼生辉的眼睛，只微微一抬眼间，那不经意流的风情，就让他的心极为触动，尤其是那对睫毛又长又密，就是它们在刚才挠动了他的手心，令他的心也忍着跟着骚动起来。还有那手下的肌肤，亦是细腻如脂，让人忍不住流连不去。

在显德帝细细打量苏婉的时候，杨永却已经认出了苏婉的身份，不由震惊地张大了嘴巴，正要提醒陛下，但又不想打扰陛下的兴致，最后也只是砸吧砸吧嘴，到底没有开口。

显德帝其实也觉得苏婉有些眼熟，但他却没有认出苏婉的身份，只以为她是自己以前见过的嫔妃，因此，并未发现此举有何不妥。

而苏婉却以为显德帝已经认出了她，心中又是尴尬又是难堪，偏又发作不得，一张脸布满了羞愤的红霞，却越发显得明艳不可方物起来。这让显德帝越发心痒难耐，忍不住去伸出另一只手来去摸她的粉颊。

苏婉大惊失色，忍不住微微扭头避开了他的手，口中急呼道：“陛下，不可！”

显德帝岂会听从她的话？直接伸手握住的胳膊，将她从地上拉起来扯到自己怀中，紧紧地禁锢住她的腰身。

这下终于温香软玉在怀，显德帝饶有兴趣地看着她因挣扎而泛红的脸颊，低声闷笑两声说道：“有何不可？朕是天下之主，这天下间，又有什么事是朕不能做的？”

更何况，这还是他的女人，竟然还敢对他说不可！这种事，他也是头一遭遇到，难免觉得有些新奇，心里对她的兴趣越发浓郁了些，便打算以后多宠她一段时间。

苏婉闻言心中大急，一边用双手撑住他的前胸，不让他太过贴进自己，一边急切地回答道：“陛下尽管坐拥天下，但也不该调戏臣下之妻，这岂是明君所为？”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲的票票，么么哒~\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十二章不知这位姐姐是哪个宫里的？

臣下之妻？

显德帝闻言顿时一愣，脸上的笑意也不由微微收敛，凝目看向怀中的女子。

只见她脸色通红，神情又羞又恼，身体还有些微微发颤，显然，她的心底是害怕的，即便如此，她依旧勇敢地开口拒绝了他。

其实显德帝倒不怎么在乎她是不是臣下之妻，就像他之前所说的，这天下都是他的，只要他喜欢，无论她是什么身份，他都会抢过来。可惜，至今为止，还没有哪位女子，会让他为她做到这等罔顾其他人目光的地步。

何况，相比于那些已经嫁人的女子，他还是更喜欢那种新鲜水灵的花骨朵。天下女子何其多，只要他想，什么样的女人没有，他没有必要、也没有兴趣捡别人穿过的破鞋，也不想为了一个女人，闹出跟臣子争妻的笑话来。

作为一个皇帝，他还是比较好面子的。

而且现在，他也已经想起了苏婉的身份，毕竟他对苏婉还是颇有印象的，何况，距离那天也不过才过了八天，即便他再不上心，也不至于将苏婉全忘了。

显德帝知道，自己现在应该放开苏婉，尤其是在知道她是霍渊的妻子之后，就更不应该跟她有什么首尾，但他却有些不想放开。

难得遇到一个自己比较感兴趣的女子，又自己送上门来，就这么放过实在太可惜了。

当然，他并不是想要跟霍渊夺妻什么的，他只是想跟她来一段短暂而刺激的露水姻缘罢了，完事后后各归各家，神不知鬼不觉。

因此，他不但没有放开苏婉，反而将她抱得更紧了一些，低头看着苏婉愤怒戒备地小脸，微微含笑道：“朕是不是明君，你说了不算，大臣们说了也不算，只要百姓认为朕是明君就行了。你可以放眼去看，朕的治下，国泰平安，天下太平，哪个不对朕感恩戴德，推崇备至？难道朕只是调戏你一下，朕就成了昏君不成？他们顶多说朕私德有亏，被大臣们唠叨几句，根本算不得什么大事。”

苏婉完全没想到显德帝竟如此无赖，如此的厚脸皮，不由惊愕地瞪大了眼睛，里面满是不可思议。

显德帝见苏婉被自己说得哑口无言，心中越发愉悦，唇边的笑意不由更深了一些，手指摩挲着她的脸颊，声音低沉而又暧昧地说道：“朕知道，你在侯府的处境很艰难，但只要你肯从了朕这一次，朕就可以护着你，甚至允许你跟朕提一个条件，你觉得怎么样？”

“不——”苏婉微微摇头，并借此摆脱了他的手，闭了闭眼，深吸一口气，仿佛才有勇气对上显德帝的目光，语气坚定地说道：“陛下，这天下间什么样的女子没有，您何必纠缠一个已婚妇人？而且，就算臣妾不是那种三从四德的女人，也不可能会做出跟人通奸这种事，即便那个人是陛下。何况，如果臣妾用跟陛下的一夜风流，换取在侯府的安稳和地位，那臣妾跟那些供人取乐的粉头们又有何区别？不说别人，连我都会瞧不起我自己。”

苏婉之所以不排斥跟昌武侯同房，甚至主动争取他的好感和宠爱，那是因为他是她名义上的丈夫，跟他同床合情合法。但若是换一个人，那性质就变了，何况，里面还掺杂着交易。

就算处境再艰难，她也不会出卖自己的*，做出自轻自贱的事情来。

何况，她的处境，远远没有达到那种地步，至少她现在有吃有喝，还有人伺候，她已经比许多人好太多了，还有什么不满足的呢？

显德帝显然没有料到苏婉竟是如此反应，在他看来，天下间所有的女人，无论是已婚还是未嫁，就没有不想得到他的宠幸的。他看上她，是她的荣幸。她应感恩戴德、欣喜若狂才是，就算一开始推拒，也不过是因为女子的矜持罢了，心里其实是愿意的。

可苏婉的反应却出乎他的意料，她是真得不愿意跟他所有牵扯，排斥他的靠近。

这种结果，让显德帝心里有些不喜，觉得苏婉太不识好歹，这后宫里的女人，哪个不是千方百计地讨好他，想要争夺他的宠爱，怎么偏她不一样？

他却忘了，苏婉本就不是他的妃子，怎么可能跟那些妃子一样，想着讨他欢心？

显德帝捏住苏婉的下巴，不悦地眯着眼睛道：“你可真是……”不识抬举！

话未说完，就听一个娇娇柔柔的声音在他们身后响起——

“嫔妾参见陛下！”

见到有人来了，而且显然还是显德帝的嫔妃，苏婉的脸“刷”地一下就白了，眼中露出一丝惊惧之色，颇有种做了第三者，又恰巧被正妻给捉奸了的尴尬和难堪，与这相比，她更担心自己的身份被发现，落得一个勾引陛下的罪名，到时候，她就是有一百张嘴也说不清。

女人的嫉妒是很可怕的，苏婉可不想被后宫的女人给盯上。

她现在已经是四面楚歌了，实在不宜再树立新的敌人。

她想要离开离开显德帝的怀抱，跟他撇清干系，却根本动弹不得，又怕被来者发现自己的身份，干脆破罐子破摔，直接将脸埋在显德帝的胸前。

于是，显德帝立即发现，刚才还竭力与他保持距离的小美人，竟肯乖乖地呆在他怀里了，顿时心花怒放，刚才的不也不翼而飞，脸上立即就带了一丝笑意。

不过，他也知道，苏婉的身份不宜曝光，因此，便搂着她含笑对行礼的妃子说道：“爱妃免礼，爱妃最近不是在养病吗，怎么有闲暇到御花园来了？”

“嫔妾多谢陛下关心，嫔妾的身体已好的差不多了，见今儿天气不错，便想出来走走散散心，谁知道就正巧遇到了陛下，这是不是所谓心有灵犀呢？”女子浅笑嫣然地说道，语气熟稔自在，带着一股子焕然天成的亲近，又不会让人觉得刻意。

不止如此，她的容貌真可谓是国色天香，一举一动都仪态万方，尽显美态。正是后宫冲冠后宫的的珍嫔娘娘。

因为最近皇帝对她颇为冷淡，为了不被人说她失宠，便放出消息说自己病了，皇上体谅她的身体，才没有来她宫里。而她消息灵通，很快就知道了陛下逛御花园的事情，就第一时间赶了过来，想要再次夺得陛下的宠爱，可让她没想到的是，陛下竟然被人捷足先登了，这让珍嫔感到十分郁闷。

若是平时，显德帝可能就跟珍嫔调笑几句了，但是他现在正对苏婉感兴趣，再加上他也知道苏婉的顾虑，自己也没有想要揭穿苏婉的意思，便应付地说道：“爱妃说是便是吧！”

珍嫔如何看不出皇上的敷衍，脸上完美的笑容几乎快挂不住了，要知道，就算陛下对她的感觉淡了，也从未如此敷衍过她，心中不免又急又恨，一双眼睛宛如利箭一般恨恨刺向苏婉这个罪魁祸首，恨不得食其肉喝其血，脸上却笑意盈盈地道：“陛下，不知这位姐姐是哪个宫里的？嫔妾也该拜见拜见才是。”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢痴柔情亲亲的评价票，谢谢ljz20100618亲亲的花花，么么哒~

ljz20100618亲亲，就算你没冒过泡，我也知道你是从上本书跟过来的老朋友，我厉害吧！\（^o^）/~得瑟~谢谢支持~

痴柔情亲亲，你真是我见过最贴心的读者了，天天来投票票。其实量力而行就可以了，不用天天投，那实在太破费了，抱抱~mua~

好吧，最后求下收藏，我知道这本书不是讨人喜欢的类型，但是也没想到成绩差到这种地步，稍稍有些受到打击的说╮（╯▽╰）╭

O（∩_∩）O哈哈~，发个小牢骚，不过俺还是会继续加油的！只要还有人支持，俺就不放弃！握拳~\（^o^）/~

ps：不是我自黑，其实要我我也不挑这种类型书看，真的！噗~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十三章眼药

珍嫔的目光令苏婉如芒刺背，身体不由紧绷了起来。

察觉到苏婉的紧张，显德帝安抚似地拍了拍她的背，等她稍稍放松下来，才似笑非笑地看了珍嫔一眼说道：“珍嫔，你以前的机灵劲都去哪儿了，难道没看到朕跟爱妃正忙着的吗？她天性胆小，不愿见人，你就别在这里凑热闹了，快点回去养病吧！还是说，你想把病气过给朕？”

“嫔妾不敢！陛下恕罪！”珍嫔闻言，连忙一脸惶恐地跪下请罪，脸上更是恰到好处地露出一丝委屈，娇娇怯怯地开口说道：“嫔妾只是想要认识一下姐姐而已，姐姐能够得到陛下如此宠爱，必定是个极为罕见的美人儿，嫔妾心中好奇，就忘了自己还有病在身，这才冲撞了陛下和姐姐，嫔妾真得不是有意的，还望陛下还有姐姐能够原谅嫔妾这次的无心之失。”

她一边诉说着委屈，一边用她那双泫然欲泣地眼睛，直勾勾地看着显德帝，再配上她那副弱柳扶风地姿态，若是定力差的人，怕是要立即投向了。

“好了，朕不怪你就是了，你退下吧！”显德帝显然也是吃珍嫔这一套的，态度也温和了一些，但却依旧没有留下她的意思。因为他现在最记挂的，还是怀里的这个美人儿。

俗话说，妻不如妾，妾不如偷，虽然珍嫔的容貌比其苏婉来有过之而无不及，风情更是胜过苏婉数倍，但再美的美人，看了几年，也能腻了，哪比得上苏婉这位还未收服的美人新鲜？何况，这位显德帝本就不是什么长情之人。

听到显德帝的话，珍嫔的脸一下子就黑了。

她虽如愿得到了陛下的宽恕，但她却一点都不开心，因为陛下的心已经被他怀里的那个小妖精给勾走了，他不过是嫌她碍事，才想急着赶她走罢了。

尽管心中明白，但珍嫔却不能抗旨不遵，只能不甘不愿地告退离开了。离开之前，还狠狠地盯了苏婉几眼，那目光简直就好像要将苏婉生吞活剥了一般。

直到珍嫔走远了，苏婉才长长地舒了一口气，紧绷地身子彻底放松下来。

直到听到一声男子的低笑声，这才想起来自己现在是个什么情况，立即就要离开显德帝的怀抱，显德帝又岂能容她逃开，紧紧环着她沉声笑道：“夫人你可真是无情啊，将朕利用完了，就一脚踢开，朕的心好疼！”

“请陛下不要开这种玩笑！臣妾虽然很感谢陛下的维护，可惜臣妾胆小，又是个没有福气的，实在不值得陛下另眼相待！何况，臣妾虽有些姿色，但远远不及珍嫔娘娘，陛下已经有娘娘那样绝世的美人儿了，何必还要招惹臣妾？”苏婉感念他刚才对她的保护，口气比刚才和软了许多，但态度还是一如既往的坚定。

“夫人实在太谦逊了，在朕眼中，夫人绝不必珍嫔差，何况，吃腻了珍馐佳肴，朕也想要尝尝清粥小菜的味道。夫人虽不是清粥小菜，但莫名地合朕的胃口，夫人这次不如就遂了朕的意，也免得朕以后整日日夜夜对夫人念念不忘的，夫人也好早点脱身。朕得到朕想要的，夫人也得到夫人想要的，如此岂不两全？”

显德帝这么说着，便要低头去吻那张无时无刻不在吸引自己的红唇。

“啊——”就在这时，一声低低地惊呼声从不远处响起，也及时阻止了显德帝接下来的动作，也给了苏婉逃脱的机会。

被坏了好事的显德帝，神情有些阴郁，终于放开了苏婉，被接二连三地打搅，他就是再有兴致，现在也被败光了。瞥了一眼战战兢兢跪在地上的宫女，显德帝的目光落在了刚才悄悄退走，现在又悄悄出现的杨永身上，眼中的责怪之意不言而喻。

杨永心里也很郁闷，他也没想到，自己已经派人盯着各大入口了，竟然还有人不长眼色地闯了进来，而且还引起了陛下对自己的不满，火气顿时迁怒到了这个宫女身上，立即阴测测地尖声说道：“大胆贱婢，竟敢冒犯圣驾，我看你是活得不耐烦了，来人，将她给我拉下去，重重处置。”

这名宫女不是别人，正是刚才去如厕的如意。闻言不由大惊，立即惊恐地砰砰砰地磕起头来：“陛下饶命！杨公公饶命！奴婢知错了，陛下饶命啊！奴婢再也不敢了。”

可惜，不管她如何求饶，也没有人心软，在她即将被人押走地那一刻，她才看向苏婉，像是抓住一棵救命稻草似地，凄凄切切地哀求道：“苏夫人，求求您救救奴婢吧，只要您肯救奴婢，奴婢愿意为您做牛做马报答您的大恩大德……”

苏婉皱起了眉头，虽然她跟如意并没有什么交情，但她到底是因为带她来御花园才有此劫，而且也因为她的出现，才让她逃离显德帝的魔爪。最重要的是，若是如意被带走，她无法向贤妃娘娘交代。

以贤妃对她的偏见，她一定会将这笔账算在她头上的。

“且慢！”分析好了利弊，苏婉没有继续袖手旁观，终于出声阻止了他们将如意拉下去的动作，而后，便有些踟蹰地对显德帝说道：“陛下，在如意姑娘是永和宫的宫女，奉贤妃娘娘的命令带臣妾来御花园散心，若是如意姑娘被带走了，臣妾怕是无法向贤妃娘娘交代……”

说着，不由微微咬住下唇，显得有些心神难安，连眉宇间也染上了一丝恐惧，一丝担忧。

显德帝此时正对苏婉上心，自然不会忽略她的摊手，见苏婉提起永和宫的态度，竟是如此的忌惮和恐惧，心里便对苏婉和贤妃的关系有了几分猜测。

想起当初铃县主如此欺凌苏婉，苏婉都不怕她，怎么一提起贤妃，她反倒怕了。

难道是贤妃对她做了什么？

不知显德帝脑补了些什么，他看向苏婉的眼神里，顿时多了几分疼惜，连带着对贤妃也升起一丝不满。

——原本以为先非得是个好的，原来也是当面一套，背后一套。小苏氏再怎么说也是她的嫂子，她不但不尊重，竟然还对她施展狠辣手段，看看她都将人吓成什么样了？

要知道他的小野猫，就是在他面前，还没有这么害怕呢！贤妃何德何能，值得小野猫对她如此忌惮？

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

12。15

痴柔情　投了1票（5热度）

痴柔情　送了5朵鲜花

12。16

yoyu2003　送了6颗钻石

玲儿与志　投了1票（5热度）

ljz20100618　送了1朵鲜花

痴柔情　投了2票（5热度）

痴柔情　送了5朵鲜花

痴柔情送了一张月票

亲亲们的支持，俺完全接收到了，感觉浑身充满力量，么么大家~\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十四章爱之欲其生

“既然如此，那朕又岂会令夫人为难？”显德帝说完就看了杨永一眼。

杨永顿时明白了显德帝的意思，连忙微微欠身，随后，又一挥手对那两名拉扯着如意的小太监说道：“行了，先放开她吧！”

“臣妾在此先谢过陛下，谢过杨督主了。”苏婉福了福身，一脸感激地说道。

显德帝显然对她的感谢很受用，满意地点了点头，他就是要让她记得，他对她的好，看向苏婉的眼神越发炙热。

而杨永则谦逊笑道：“咱家不过是奉命行事，苏夫人的感谢，咱家可承受不起，夫人要谢就谢陛下吧！”

其实，杨永心里也有些嘀咕，看来陛下还真对昌武侯夫人有些上心了，只是不知陛下对她能上心多久。要知道，他们这位陛下虽然多情，但也十分无情。

爱之欲其生，恶之欲其死。

喜欢的时候，就捧在手心里，不喜欢的时候，就弃若敝屣，看都不会多看一眼。

迄今为止，陛下不知喜欢了多少位女子，但又有哪个一直留在陛下心里了呢？

怕是一个也没有。

珍嫔娘娘已经很不错了，竟然受宠了两年，直到最近，恩宠才有些薄了，而且现在，陛下对她还是比较眷顾的，想必还能受宠一段时间。

而这位昌武侯夫人，在他看来，应该就是陛下一时心血来潮，想要找点刺激罢了，兴趣来的快，去的也快。

但是无论如何，既然陛下现在对她感兴趣，那他自然也要殷勤伺候着，至少在陛下兴趣未消之间，万万不能得罪了。

被吓瘫在地的如意，此时终于回过神来之后，顿时有种死里逃生的庆幸之感。她知道，自己若是真被带了下去，就是不死，人恐怕也完全毁了。所以，她现在心里对苏婉的感激根本不必多说，不由默默地对苏婉和皇上的方向磕了个头，情真意切地说道：“奴婢谢陛下的饶恕之恩，谢夫人为奴婢求情！”

显德帝看也没看如意，她死不死，他都不放在心上。

苏婉见显德帝不说话，这才说道：“好了，你快起来吧！切记以后不可如此莽撞了。”

“奴婢遵命！”如意又叩了头，但依旧不敢起来。

苏婉看了看天色，便对显德帝说道：“陛下，时候不早了，臣妾也该回去了，若是回去晚了，贤妃娘娘怕是会担心的。”

显德帝听苏婉提起贤妃，不由反射性地皱了下眉，但随即又舒展开了。得知此次心意不能得逞，不免有些惋惜，但他也知道，苏婉不可在宫里久留，便也没有挽留，点了点头道：“如此也好。只是，朕的提议，还希望夫人能够考虑考虑，不要急着拒绝朕，朕相信，夫人总有一天会回应朕的这份心意，朕有的是耐心等待。”

苏婉微微垂眸不语，长长的睫毛在眼底下形成一片阴影。然而，这无声的拒绝，却让显德帝对她更加心痒，看向她的眼神里，满是势在必得之意。

苏婉被显德帝的眼神，看得浑身不自在，就好像被猛兽盯上了一般。

但转念一想，自己跟显德帝相处的机会，怕是一年碰不到一次，时间是最好的武器，指不定他什么时候就忘了自己，她实在不必过于担忧，便收敛了忧色，平静地向显德帝行礼告辞道：“陛下，臣妾先行告退了。”

显德帝点头之后，苏婉才转身离开。

杨永看了还跪在地上的如意一眼，用尖尖的嗓音说道：“今天的事情若是往外泄露半句，不用我说，你也该知道你的下场。”

“是，奴婢明白，今天的事，奴婢必守口如瓶，若是泄露半句，奴婢就遭受天打雷劈，不得好死！”如意深吸一口气，压下心中的恐惧，语气坚定地说道。

“好，希望你能记住你所说的话。”杨永阴测测一笑，到底一挥手让她走了。

如意这才如蒙大赦，对显德帝和杨督主叩头谢恩之后，这才急切地起身，快步走到苏婉身边，好像只有待在苏婉身边，她才会是安全的一般。

待苏婉的身影走远后，显德帝低头看向手里那只赤金镶翡翠的耳坠，脸上不由流出一丝微笑来。

如果她以为能这么轻易就能摆脱他，那就大错特错了，他想要得到的东西，就从来没有得不到的。

“杨永，苏夫人今天为何进宫了？”显德帝摸索着手心里的耳坠，漫不经心地问道。他突然想起来，刚才竟然忘了问她的闺名儿了，真是失策，没关系，等下次再问吧！虽然他也可以派人去打听出来，但到底没有他亲自问出来的好。

杨永躬身笑着回答道：“回陛下，想必是贤妃娘娘特意招苏夫人入宫的。”

“哦？这贤妃跟苏夫人的关系有这么好吗？以前怎么不见她召见？”显德帝的唇边带着一丝嘲讽。

“这……”杨永迟疑了一下，若非逼不得已，他还不太想为了一个苏婉得罪贤妃和大长公主殿下，但皇帝的问题，他又不得不答，便硬着头皮道：“或许是贤妃娘娘有什么事想要跟苏夫人商议吧？”

“或许？”显德帝看了杨永一眼，似笑非笑地道：“你连这种发生在眼皮子底下的事都不清楚，留着你这双眼睛还有什么用？”

真是一语双关。

“奴婢该死，奴婢真是老糊涂了，这才一时没有想起来。”杨永连忙跪了下来，一边讨饶一边打了自己嘴巴。

“现在想起来了吗？”

“奴婢已经全部想起来了，绝对不会遗漏半点消息，哎呦，陛下，您就饶了奴婢这次把吧！奴婢再也不敢了。”杨永谄媚地笑道。

“行了，别再这里耍赖了，快点起来吧！”显德帝踹了他一下屁股，忍俊不禁地笑道。

“皇上小心，奴婢皮糙肉厚的，别伤了您的龙脚。”杨永一边说着，一边还笑嘻嘻伸手给显德帝擦了几下龙靴，这才地站了起来，脸上十分自得，好像被皇帝龙脚踹一下是多么荣幸的事情一般。

见显德帝有些不耐烦了，这才将刚刚从永和宫得到的消息一五一十地说了出来，当然这件事的前因后果，他也没有漏掉。

至于大长公主殿下和贤妃，谁管她们怎么想，难道她们还敢对他这个皇帝近侍、东厂提督有什么不满不成？谅她们也没这个胆子！

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

yoyu2003投了2张月票，耐你，么么哒~\（^o^）/~

13063630848　投了1票（5热度），这串数字看起来特别特别滴眼熟，难道我以前在什么地方见过？噗~，又逮住一只，扑倒么么~见到亲亲炒鸡高兴，O（∩_∩）O哈哈哈~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十五章出路

此时的贤妃还不知道，自己已经被大太监杨永给卖了，其实就算知道，她也不认为有什么大不了的。

她才是皇帝的女人，难道陛下还会为了一个小苏氏就跟她翻脸吗？

简直天方夜谭！

现在，她正在冷着脸审视苏婉，神色颇为不豫。

但她却没有直接责问苏婉，而是看向如意，问道：“如意，你们怎么现在才回来？这都过了一个时辰了。还是有人乐不思蜀，根本不想回来了？”

如意闻言，立即跪下来，不慌不忙、语气恭敬地说道：“请娘娘明鉴，此事皆是奴婢一个人的错，跟苏夫人无关。是奴婢记错了时辰，又……吃坏了肚子，跑了几次宫房，所以才……”

所谓宫房，就是茅厕的意思，也可称之为宫厕。

“行了，不要说了。”贤妃一听，反射性地厌恶皱眉，挥手打断了她的话，“此事既然是你的错，记得下去领罚，再有下次，仔细本宫揭了你的皮。”

如意听到贤妃相信了她的话，不由小小地松了口气，默默地磕了一个头，退了下去。

“娘娘，既然小苏氏已经回来了，那我们也该出宫了。”太夫人王氏对贤妃娘娘说道。

贤妃听到母亲说话，脸色才缓和了一些，点了点头道：“如此也好，免得误了母亲出宫的时辰。”

随后，她又看向垂首立在一旁的苏婉，抿了抿唇叫说道：“小苏氏，别忘了明日去英国公府，若是大长公主殿下不肯原谅你，那你也别回侯府了。行了，本宫累了，你们都退下吧！”

“是，臣妾告退！”苏婉恭敬行礼后，默默地跟着太夫人退了出来。

如果可以，她也不愿意再回到昌武侯府了。可是不回去的话，她又能去哪儿呢？

如果她留在娘家，母亲和弟弟不知要受到多少白眼和难堪，那他们就真的只能任人宰割了。但只要她还是昌武侯夫人，那些人就会投鼠忌器，不会过于为难母亲和弟弟。

但是，要这样一直这样受制于人，也不是苏婉所愿。总该想法子，让母亲和弟弟脱离英国公府的掌控才是。

出了永和宫，又上了软轿，到了神武门下轿，送别了永和宫的内侍，苏婉正要扶着太夫人上马车时，太夫人忽然停下了动作，皱着眉头盯着她看了几眼，直看得苏婉心中忐忑不已，还以为被精明的太夫人看出了端倪。

在御花园遇到皇上的事，她虽然不觉得自己有什么错，毕竟，那只是偶遇，后面发生的事，也不在她能掌控的范围内，她没必要心虚，可是她也知道，若是被太夫人知道此事，后果绝对不堪设想。

“你的另一只耳坠去哪去了？”太夫人突然开口问道。

“咦？”苏婉立即抬手摸向自己的耳垂，发现果然少了一只，觉得可能是自己跟皇上纠缠的时候掉了，她倒是没想到是皇上故意拿走的。

“可是我不小心落在御花园了吧！”苏婉也有些不确定地说道。

太夫人见苏婉也不知道，便没有再继续审问她，缓缓移开了眼睛，说道：“不是我说你，你也实在太马虎了，这次掉了个耳坠也就罢了，至少没有明显的标记，若是下一次，再掉个贴身物件，若是被人利用了，到时候你百张嘴也辨不清。你名声臭了不要紧，恐怕还得连娘娘，甚至是府里的几位小姐也要受你连累。你怎么就这么让人不省心呢！”

“老太太教训的是，媳妇以后一定小心谨慎，以后绝不会让此类事情发生。”苏婉也有些自责自己的不小心，立即在心中警醒自己，对于太夫人的斥责，也没有什么不服。

古代不比现在，若是被人污蔑名节有损，不但自己小命不保，连家里的未嫁女子也会受到牵连，想要找个好婆家都不能。

老太太见苏婉认识到了自己的错误，也不再多说，只是下定决心，除非逼不得已，以后绝不带苏婉进宫了，免得她给侯府和娘娘丢人。

可是太夫人并不知道，有些事，并不是她能掌控得了的。

之后，两人乘坐马车回了昌武侯府，早已经得到消息的，一众丫鬟媳妇早早在二门处迎接，然后苏婉回了自己的望秋院，太夫人则在众人的簇拥下，回了松鹤院。

回到望秋院，苏婉紧绷的神经一下子松弛了下来，整个人就好像没有了骨头支撑似的伏在了南窗下的炕上。

“太太，您还好吧？先喝杯茶解解乏吧？”绿芙亲自泡了茶，放到了苏婉面前的炕桌上。

苏婉这才坐起身来，怔怔地看着眼前的茶盏发呆。绿芙也不说什么，只在一旁伺候着。

过了好一会儿，苏婉的眼睛才动了动，转而看向这位唯一跟自己贴心的婢女，说道：“绿芙，贤妃娘娘今天斥责我了，她让我明天去英国公府登门道歉。”

绿芙听了这话，不由微微蹙起了眉头。

“其实，让我赔礼道歉倒也没什么，毕竟此事我也有错。可是，大长公主殿下向来不是易与之辈，怕是不会轻易放过我。我倒是无所谓，只担心他们在我走后，为难母亲和弟弟。绿芙，你说，我怎样才能尽快让母亲和弟弟脱离他们的掌控？”苏婉本来还想要徐徐图之，可是，她发现，这种受制于人的日子，竟如此令人难受，她真是一天也不想过下去了。

绿芙对苏婉的处境十分明白，也有些感同身受，只是，她们主仆二人，势单力薄的，如何能对抗得了英国公府，从英国公府出来的她，比任何人都知道他们的可怕。

因此，她也只能安慰道：“太太，此事急不得的。只要您能一直笼络住侯爷的心，等时机成熟，您再求求侯爷，侯爷定然会为您出头的。便是英国公府也得给侯爷面子，到时候，我们再把老太太和少爷接到侯府来，有侯爷护着，英国公府也拿您没办法。”

绿芙说得法子，也是苏婉原本的打算，也是最适合苏婉的做法。

只是，苏婉却有些等不及了。而且，此事对侯爷的依赖性实在太大，若是侯爷不同意，她又有什么办法。

谁又能保证，她一定会受侯爷宠爱？

就算侯爷宠爱她，难道真会为了她开罪英国公府？

这种希望实在太渺茫了，而且，她不想把所有的希望都寄托在昌武侯身上。

就像是不能把鸡蛋放在同一个篮子里，她也必须要另想一个出路才行。

想到这里，苏婉脑海中忽然闪过一道明黄色的身影，她不由伸手摸了摸自己那个空荡荡的耳垂，眼睛微微眯了起来。

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

［2014—12—17］痴柔情　投了2票（5热度）

［2014—12—18］yoyu2003　投了1票（5热度）

［2014—12—18］bodhi2014　投了1票（5热度）

［2014—12—18］秦月夜　投了1票（5热度）嘿嘿，这个名字绝对是熟的不能再熟了，立即扑到么么。

我耐你们~么么哒~（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十六章撑腰

当晚，昌武侯又来了望秋院。

因苏婉身体已经大好了，霍渊便准备留下来过夜。

昨晚霍渊本打就打算留在望秋院的，可惜却被太夫人叫走了，又王姨娘截了胡，让王姨娘很是得意了一把。

这一次，王姨娘准备故技重施，打算用太夫人的名义，将侯爷引到自己院子里来，可惜，太夫人因为太累就早早休息了，她也没有办法，只能眼睁睁地看着侯爷留宿在望秋院。

其他几位妾室，也都咬着帕子，酸溜溜地看向望秋院的方向，心想这位继夫人是不是要立起来了——

先是得到了贤妃娘娘召见，又突然得到了侯爷的宠爱，这势头，怎么看都十分迅猛。

见到苏婉受宠，其他人倒是罢了，虽然酸涩嫉妒，但也接受了这个事实，但是这位刚进府不久的俞姨娘，就有些焦虑不安了。

谁让她一进府，就狠狠得罪了苏婉儿呢！

她不是不知道，苏婉儿特意省下自己的白粳米，就是为了给她病中的母亲留着，但她却依旧出手将苏婉儿的米给截留了下来，所依仗的，不过就是侯爷的宠爱以及苏婉儿无子无宠，又没有地位罢了。

她要在侯府确立自己的地位，就得拿人开刀，这位继夫人最合适也不过了。毕竟，谁都知道，柿子要挑挑软的捏！

可她怎么也没想到，世事变化经如此之快！

因为她怀孕的关系，侯爷已经有段时日没来了。而小苏氏却因为一次生病，得到了侯爷极大关注。并且留宿在了望秋院的次数也多了，这让俞姨娘感到十分不安。

小苏氏就算是继室，就算还没有诰封，那也是侯府明媒正娶的媳妇，对她们这些妾室来说，有着天然的优势，她不受宠也就罢了，一旦受到侯爷看重，除了太夫人之外，谁还能压她一头？

她甚至可以想象得到，小苏氏得宠之后自己凄惨的下场了。

这样下去绝对不行，她必须要想办法尽快复宠才是。若是等孩子生下来，怕是黄花菜都凉了。何况，她还不一定会生男孩，到时候，少了这道护身符，她岂不是真得要任人宰割了？

不提俞姨娘千方百计地想要夺宠，望秋院这里倒是春意融融。

自从那天霍渊见到苏婉流泪之后，她的影子就在他的心里留下了一个浅浅的痕迹，虽然不知自己对她是怜惜还是其他，但不可否认的是，他对待苏婉的确有了几分不同，至少不会像以前那样那么冷漠了。

就连床第之间，都比以前轻柔了许多，不再只顾着自己爽快，也知道照顾苏婉的感觉了，行动间颇有些呵护温存之意。

被他温柔对待的苏婉，身体也不那么紧绷了，除了一开始的不适之外，倒是比以往更快地沉浸其中，第一次感受到了这种夫妻之间真正的快乐。

事毕，苏婉偎依在霍渊宽厚的胸前，平复着自己略显急促呼吸气息，一头长发在在她身后披散开来，凌乱地洒在枕头和床上，衬着她汗湿的额头，有种别样的妖娆。

霍渊知道自己这次累坏她了。

他一向极有自制力，无论在哪个女人床上，他都不会放纵自己，可这次，他也不知道怎么了，就是不想停下来，结果就是，他破天荒地纵欲了一次。

苏婉刚刚大病初愈，身体还有些虚弱，哪里禁得住他一次又一次的掠夺？到最后，竟是累得连手指头都不想动了。

苏婉虽然很想立即睡过去，但是没有洗澡，就绝不能睡。

还是霍渊亲自叫了水，两人一同洗了个鸳鸯浴。

苏婉本来还有些羞涩抗拒，但因为实在太累了，也无力抗拒他，只能随他了。

等他们沐浴完之后，凌乱的床铺也已经被重新收拾好了，床褥都换了新的。

睡觉的时候，霍渊直接一伸胳膊，将苏婉搂进怀中。

就在苏婉即将睡着的时候，霍渊突然说的一句话，让苏婉一下子清醒了过来，不敢置信地抬头看向霍渊——

“侯爷，您刚才说什么？”

霍渊看着苏婉有些不敢置信地瞪大眼睛看着他的样子，心里突然感到十分的满足，连唇角也不由微微翘了翘，对于那句因一时冲动说出的话，也不觉得后悔了，便轻声重复道：“你明天别急着去英国公府，等我明日下朝后，我陪你一起去。”

霍渊对寿宁大长公主的性格还是比较了解的，若是苏婉自己去，绝对会受到难以想象的刁难。

大长公主一向极为护短，又最疼爱宝铃县主，在京城，没有几人能让她忌惮，行事一向嚣张，无所顾忌，若是苏婉有诰命在身，她还会给她留几分面子，可是苏婉现在只是白身，她又岂会手下留情？

若是他跟苏婉一起去的话，大长公主也不会太过分。

苏婉是真的被这股天降馅饼给砸晕了，她愣愣地看着霍渊，似乎还没有反应过来。

说真实话，霍渊会陪她一起去英国公府这种事，她连想都没想过，因为她觉得这实在有些不可能。

霍渊为她这个继妻撑腰，无疑就是给他的原配嫡妻没脸，同时也令英国公府面上无光，大长公主不被气疯才怪！

苏婉心里虽然很高兴，但还是有些不敢相信，有些犹豫地说道：“侯爷，这样是不是不太好？万一，英国公府对你心生罅隙可如何是好？而且……”

“没有什么不好的！”霍渊打断了她的话，“我只是陪你去，并不打算干涉你们，你该道歉的还是要道歉，我不会阻止的。”

话虽这么说，但只要霍渊肯陪苏婉去，就已经很能表明他的立场了。

尤其是对大长公主殿下来说，恐怕这才是最令她难以接受的。

“侯爷，您对我真好，我真不知该怎么感谢您才好……”苏婉眼圈也微微泛红，小脸上满是感激之色。

“夫妻之间，何须言谢？”想到她的身世和经历，霍渊心里不由升起一丝怜惜，她怕是终其一生都无法拥有他们的孩子了。他轻叹一声说道，将她抱得更紧了些，“何况，我是你的丈夫，为你撑腰也是应该的。”

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

［2014—12—18］痴柔情投了2票评价票（5热度）

［2014—12—18］痴柔情投了1张月票，爱你~么么哒~\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十七章召见

对于霍渊的话，苏婉不置可否。

至少现在，她还无法信任霍渊，更无法将一切都押在他的身上，也只能走一时看一时了。

然而，次日一早，昌武侯太夫人就命人给英国公府传了信儿，告知了苏婉今天会亲自登门道歉之事。

寿宁大长公主得到消息，并不感到意外。她昨天就已经知道贤妃召苏婉儿进宫训斥一顿的事情了，对于贤妃的示好，她心里有数，也十分满意。

她就是要让苏婉儿难堪，就是要让她在昌武侯府寸步难行。让苏婉儿即便做了这个昌武侯夫人，也要如坐针毡，不得安宁。谁让她占了她女儿的位子呢？

即便清浅已经死了，她的位置也不是苏婉儿可以肖想的。

她选择性地遗忘了，苏婉儿是被她一手推上这个位子的。若不是她，苏婉儿岂会嫁进昌武侯府做个被人支配的傀儡？

可惜，在寿宁大长公主眼中，只有人对不起她，从来没有她对不起别人的。她永远也看不到自己身上的错误，就算有错，那也是别人的。

她已经强势太久了，而且还将继续强势下去。

更别说，苏婉还打了她最疼爱的小女儿，若是连这种事能忍下去，她就不是大长公主殿下了。

不说寿宁大长公主殿下如何磨刀霍霍地想着给苏婉一个深刻的教训，此刻的昌武侯府的太夫人王氏，心情却不怎么美妙——

“这都什么时辰了，你们太太怎么还没来？”

松鹤院里，二太太、三太太、王姨娘，还有一众姑娘们，都已经来早早过来请安了，却独独缺了一个苏婉。

其实，现在还没到请安的时辰，只不过今儿大家来的都比较早，才显得苏婉来得晚罢了。

原因不过苏婉今天要去英国公府请罪，她们都急不可耐地想要看看苏婉的笑话呢！

落井下石这种事，她们最擅长了。

可以说，对于苏婉的崛起，在场的人，没有一个人是真得为她感到高兴的。苏婉得势，势必要影响她们的利益。不说主持中馈的王姨娘和三太太，就连大小姐霍灵芸，也不乐意见到苏婉受宠。

还有太夫人，也不想看到有个受宠的儿媳妇夹在他们中间，离间他们母子的感情。

原本太夫人还想趁此机会，好好敲打苏婉几句，让她好好地去英国公赔罪，不要闹什么幺蛾子，现在看来是不行了。毕竟，要去英国公府请罪，宜早不宜迟。偏偏苏婉早不迟到，晚不迟到，偏偏今儿迟到，真让人怀疑她是不是故意的。

“老太太别着急，我想小大嫂可能是太紧张了，并不是有意迟到的。”三太太陶氏笑眯眯地说道。

“不是有意的？那就是故意的了。小门小户出来的，就是没有规矩，得了两天宠就开始张狂起来了，如今竟连我都不放在眼里了。”三太太不说倒罢了，她这么一说，简直是火上浇油，让太夫人火气更甚了，对苏婉的不满一下子就爆发了出来。

“明珠，你亲自到望秋院去请她，我倒要看看，她有多大的脸，竟敢如此托大！”

明珠恭敬地应了一声，正要离开，忽然听到外面打帘子的丫头清脆地喊道：“太太来了。”

随后，苏婉窈窕的身影，从屏风后面转了出来。

苏婉一进来，就感觉到屋里的气氛有些不对，众人看她的眼神，颇有些幸灾乐祸之意，苏婉心里顿时一个咯噔，面上却丝毫不露，大大方方地走过去给太夫人行礼问安。

见到苏婉如此端得住，太夫人的面终于好看了一些，却依旧沉着脸质问道：“你怎么现在才来？”

见苏婉想要解释，太夫人立即挥手打断了她的话，不耐烦地道：“行了，不要解释了。我已经跟英国公府通了信儿，你马上就准备准去国公府吧”

苏婉闻言先是一惊，随后脸上便露出一丝无奈和为难来。

“怎么，你不想去？”太夫人见到苏婉的神色，脸色立即拉了下来。

“老太太误会了，媳妇没有不想去。”苏婉连忙说道，“只是……”

“只是什么？”太夫人皱了下眉头。

苏婉原本想要说，侯爷会陪自己一起去英国公府，但此刻说出来，未免有嚣张炫耀之意，无端惹人嫉恨。最重要的是，就算她说了，以太夫人的固执，恐怕也不会听从，不但会一意孤行，还有可能让她更厌弃自己。

更何况，霍渊是个孝子，太夫人的决定，除非关乎侯府的生死存亡之事，否则，他基本是不会反驳的。苏婉可不认为，自己在霍渊心里的分量，已经赶得上太夫人了。

既然知道说出来也无用，她何必去讨这个嫌？！

倒不如利用这次机会，多争取一些霍渊对她的好感。

若是霍渊心里还有她的一点位置，等他下朝回府之后，也一定会跟过来的。

“没什么，既如此，那媳妇用过早饭就去！”苏婉微微含笑说道。霍渊的承诺本就是意料之外的事，如今也不过是回到原点罢了。

太夫人的脸色这才缓和了一些，微微点了点头，道：“今天你就在这里用饭吧，省的跑来跑去的浪费时间。”最重要的是，不能让大长公主殿下等急了。

太夫人这次没让苏婉立规矩，而是让她一同坐下来用了早饭，甚至，她还打破了食不言寝不语的规矩，很是叮嘱了苏婉一番，无非就是让苏婉老老实实地，无论受到什么惩罚和刁难都不准反抗，最好是让大长公主殿下彻底消了气，此行才算圆满。

当然这话，太夫人说得很含蓄，但语气却不容置疑。

苏婉自然不会傻得跟太夫人当面顶撞，那对她绝无好处，因此，无论太夫人说什么，她表面上都乖乖地应了。

可惜，这一顿饭，苏婉根本没吃几口，绝大多数时间都在那里听训了。

所以，去国公府前，苏婉特意让绿芙准备了一些糕点带着路上吃，毕竟，只有吃饱了才有力气对抗寿宁大长公主她们。

而就在苏婉坐上去英国公府的马车的时候，刚刚下朝的昌武侯霍渊以及英国公苏垚，却被显德帝留下来单独召见了。

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

【2014—12—19】痴柔情　投了2票（5热度）

【2014—12—20】西瓜小美　投了1票（5热度）

【2014—12—20】532cjq　投了1票（5热度）又逮住一只，立即扑倒~\（^o^）/~

【2014—12—20】bodhi2014　送了5颗钻石

［2014—12—20］ljz20100618　送了1朵鲜花

［2014—12—20］偶然遇到　送了1朵鲜花，哇塞，新人哎，转圈圈~

今天大家都好热情，谢谢亲爱的们，\（^o^）/~乐得找不到北了，么么大家

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十八章黑锅

为了陪苏婉去英国公府，霍渊特意请了一天假，本想下朝后就立即回府，哪知道竟被显德帝留了下来。

皇帝的命令不可违逆，霍渊只好压下自己归心似箭的心情，与英国公苏垚一起去了勤政殿面见陛下。

英国公跟霍渊原本就是翁婿，就算霍渊娶了苏婉儿，两人关系也并未疏远，而且，苏婉儿再怎么说也是从英国公府出嫁的，他们都明白苏婉儿不过是个替代品罢了，霍渊真正的岳家，只会是英国公府。

就算如今霍渊对苏婉儿有了几分情意，他绝不可能真得为了她与英国公府闹翻，顶多是在她受到刁难时稍稍维护她一下。

“贤婿，你可知万岁爷此次突然召见我们，可是有什么事吗？”英国公一边走一边对霍渊问道。

霍渊微微摇头道：“陛下的心思，谁能猜得到！”

英国公点了点头，眯眼说道：“是啊，雷霆雨露皆是君恩，无论是赏是罚，都是陛下对我们的恩赐，我等只需接受就是了。”

说话间，勤政殿就在眼前了，两人都十分默契地住了嘴。

进了勤政殿，两人就见到显德帝坐在明间正面御案后的宝座上，神色十分悠然，两人没有多看，立即恭恭敬敬地跪参拜道：“微臣霍渊（苏垚）参见陛下，吾皇万岁万岁万万岁！”

“两位爱卿不必多礼，快快免礼平身吧！”显德帝含笑看着他们说道。

“谢陛下！”霍渊跟苏垚起身后，便垂头恭立着。

“朕这次召见你们，不是为了公事，而是想要跟你们说些家常话，再怎么说，我们也都是亲戚，算不得外人，所以你们不必拘束。”显德帝态度亲切地说道。

英国公是显德帝的亲姑父，霍渊的亲妹妹更是如今的贤妃娘娘，所以，从这点上来说，他们都是显德帝的亲戚没错。

然而，皇家无亲情，父子兄弟间都能反目成仇，何况只是他们这样的皇亲国戚？再说了，陛下的亲戚可多得很，又不是只有他们这两家，怎么陛下突然想要跟他们唠家常了？怎么想就觉得有些奇怪。

见霍渊和苏垚只是嘴上应，态度却依旧恭敬如初，显德帝也不以为意，反而继续说道：“说起来，朕最近听说了一些消息，是关于两位爱卿府上的。”

霍渊和苏垚闻言，心里骤然一惊，均以为自己家族里有人犯了大错，传到了皇上耳朵里，皇帝要敲打他们，但很快，显德帝接下来的话，就打消了他们心中的惊疑。

只听显德帝微微笑道：“两位爱卿别紧张，说起来也不是什么大事。只不过朕昨日从贤妃那里听说，宝铃跟昌武侯夫人之间似乎有些龃龉，昌武侯夫人似乎还打算登门谢罪？这到底是发生了什么事，竟值得她们如此大动干戈，甚至把贤妃都惊动了？”

说到这里，显德帝装模作样地叹息一声，眉宇间露出一丝心疼之色：“要知道，自贤妃听闻此事后，就一直都担心得食不下咽，夜不安寝，朕也是心疼爱妃，这才想出面调解调解。”

听到显德帝说得是这件事，霍渊和苏垚反射性地松了一口气，但随即，他们就开始觉得有些尴尬起来——

皇帝既然过问了此事，那肯定已经明了了此事的前因后果。

这件事不算大事，甚至还可以说是家丑，但如果被皇帝堂而皇之地问出来，就令人有些难堪了，而且只要皇帝插手，小事也会变成大事，最后恐怕难以收场。

两人不免都有些责怪贤妃娘娘多事，家丑不外扬的道理，她应该比谁都清楚。没想到贤妃为了夺宠，竟连自曝其短这种事都做出来了，实在是太不明智了。

显德帝对自己让贤妃背黑锅之事，一点都没觉得心虚愧疚，反而觉得理所当然——

她不是愿意为他做任何事吗？那让她背个小小的黑锅也不算什么吧！

在对待女人方面，显德帝真是渣的不能再渣了，而且还渣得光明正大，理所当然。

苏垚回过神来，立即躬身说道：“回禀陛下，小女跟昌武侯夫人之间，的确发生了一点不愉快，但这只是一个小小的误会，说清楚就没事了。至于昌武侯夫人登门道歉之事，微臣并不清楚。若是微早知此事，必会竭力阻止的。”

显德帝随意点了点头，道：“是吗？可是朕听贤妃说，是皇姑亲自下令，让昌武侯夫人登门请罪的，这事又怎么说？朕倒是很好奇，那位昌武侯夫人到底做了何等天怒人怨之事，竟让皇姑如此不顾皇室体面，给重臣之妻难堪？”

“这……”苏垚有些语塞，他身为大长公主的丈夫，总不能说公主的不是，只能用求救地眼神看向一旁的霍渊。

然而，霍渊却好像没有看到他的眼色一般，低垂着眼帘，一言不发。

霍渊不肯说话，显德帝却不想放过他，直接问道：“霍爱卿，朕记得你的继妻小苏氏，身上似乎还没有诰封？”

“回陛下，正是。”霍渊言简意赅地说道。

显德帝点了点头，说道：“这件事的前因后果，朕都已经很清楚了。小苏氏虽然动手打了宝铃县主，但却是宝铃县主出言侮辱小苏氏在先，又指使一众闺阁女子欺负昌武侯夫人在后，昌武侯迫不得已出手自保，这才误伤了宝铃县主。随后昌武侯夫人更是被人推下了湖。哼，朕竟是不知，本朝勋贵之家的女儿，竟然都是这等没有规矩，缺乏教养之人，连恃强凌弱，围殴当朝重臣之妻之事都做得出来，这世上还有什么事是她们做不出来的。这样的人，怎配为人女，为人妻，为人母？”

这番话不可谓不严重，尤其是被皇帝这么金口玉言一说，那便是为这些人定了罪，无论她们以后表现多好，恐怕也反转不了别人的看法。试问，这样被皇帝都批评过的女子，又有哪家有头有脸地人会求娶。她们今后想要再得到一个好姻缘，恐怕是不行了。就连她们的家族，也都会为她们蒙羞。

宝铃县主自然也不例外。

因此，英国公听闻此言，不由大惊失色，连忙跪了下来，说道：“陛下息怒，都是微臣教女无方，臣以后，一定会对小女严加管教，不会再让她做出这等有失体统的事情来。”

顿了顿，他又说道：“微臣回府之后，会立即让宝铃给昌武侯夫人赔礼道歉，绝不会再纵容她。”

皇帝听了英国公的一番话，脸色顿时由阴转晴，竟起身下了宝座，亲自将他搀扶了起来，含笑说道：“苏爱卿能这么想就再好不过了。朕也不是对宝铃有什么不满，只是宝铃的所作所为，实在是有失国公府的体面，有失县主身份。何况，她再怎么说也是朕的表妹，朕岂能置之不管？难道非要等人在背后戳她的脊梁骨，朕才去封众人的嘴不成？”

“陛下的用心良苦，微臣感激不尽。”英国公也十分动容地说道，但心里怎么想，也只有他自己知道。

显德帝点头微微一叹，对霍渊说道：“霍爱卿，为了补偿令妻所受之苦，朕决定为她封赠诰命。何况，你身为朕的心腹重臣，若是妻子身上连个诰命都没有，众人岂不认为朕这个皇帝太过小气了？”

霍渊对此当然不会反对，立即跪下说道：“微臣替贱内谢陛下隆恩。”

与此同时，昌武侯府的马车，也已经来到了英国公府门前。

然而英国公府此刻却是大门紧闭，就连东西两个角门，都关得紧紧的，甚至还有手握武器的重兵把守，威风凛凛，杀气凌然，若是胆小者见了，恐怕立即就会吓瘫了。

苏婉一来，就吃了个闭门羹和下马威。

－－－－－－题外话－－－－－－

【2014—12—20】痴柔情　投了2票（5热度）谢谢亲爱的…么么哒~\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十九章让她跪着爬进来！

“太太，奴婢去叫门。”绿芙见到英国公府戒备如此森严的模样，不由微微咬了咬下唇，略一沉吟，便自告奋勇对苏婉说道。

苏婉点了点头道：“嗯，那你小心点。”

“太太放心，再怎么说奴婢也是从国公府出来的，不会有事的。”绿芙含笑说道。

绿芙下了马车，刚走近大门，便被守卫的带刀侍卫们给拦住了——

“站住！你是什么人？也敢擅闯国公府？”

绿芙脸色微微有些发白，但脸上却依旧带着微笑，大大方方地福了福身说道：“两位军爷有礼了。奴婢是昌武侯夫人的丫头，今儿我家夫人特意来拜访大长公主殿下，这是我们侯爷的名帖，还请诸位行个方便。”

一边说，一边将名帖和几块碎银子一同递了过去。

幸亏之前霍渊给苏婉留了他亲手写的名帖，否则，苏婉恐怕一时半会还真进不去，被晾一、两个时辰也是有极有可能的。

果然，国公府的守门护卫见到昌武侯的名帖之后，神色立即郑重起来，连银子也没敢收。但碍于大长公主殿下的吩咐，他们也不敢立即答应，只是说要进去请个示下。

绿芙好笑应了，又回到了马车旁边。

守门护卫去二门外通禀了此事，立即就在二门外伺候的小幺进内宅传话。

此时，英国公府正院里的花厅里，寿宁大长公主的两个儿媳妇以及宝铃县主，正在陪她打叶子牌，一屋子的丫鬟、媳妇在旁边伺候着，屋子里不时传出阵阵笑声。

“哎呀，不玩了不玩了，怎么每次都是我输？你们赖皮，合起伙来欺负我！”宝铃县主将手里的牌往桌子上一扔，用不满地眼神看着三人，气呼呼地说道。

在这国公府，也只有宝铃县主敢在大长公主面前这么放肆了。

然而，宝铃县主发小脾气的作为，不但没有让寿宁大长公主生气，反而让她觉得又好笑又无奈，不由摇着头笑着指着她说道：“你呀你，自己技不如人，反倒是怪起别人来了。你看你这两个嫂子，都不会像你这样耍赖！”

英国公世子夫人马氏立即陪笑着说道：“瞧殿下您说的，县主年纪小，又娇憨可爱，就算是调皮了些，也让人讨厌不起来，反倒心里新欢得很，我们这么大年纪了，怎么能跟县主相比？”

寿宁大长公主的二儿媳邹氏也抿唇笑道：“正是呢！儿媳就最喜欢小妹这副天真调皮的样子，每当看到县主，儿媳都好像又回到了年轻的时候一般。”

听了两位嫂子的奉承，宝铃县主不由洋洋得意地看向大长公主，还冲她吐了吐舌头，那眉飞色舞的样子，让寿宁大长公主笑也不是，骂也不是，只是笑骂了一句“小滑头”。

见到宝铃县主搞怪的样子，屋里的所有人顿时都笑了起来，就算那些丫头婆子们的脸上都带着浓浓的笑意，显得其乐融融至极。

就在这时，大长公主殿下身边的一个丫头匆匆走了进来，轻轻在她耳边说了些什么，就见大长公主的脸色骤然一变。

其他人都关注着大长公主，见状不由都收敛了笑意，面面相觑，不知发生了什么事，花厅里一下子变得安静无比。

“母亲，是不是发生了什么事？”只有宝铃县主不惧大长公主，用甜美清脆的声音好奇问道。

但还不等大长公主回答，她就骨碌碌地转了转眼睛，问道：“难道是苏婉儿那个小贱人来了。”

寿宁大长公主听到宝铃县主的称呼，反射性地皱了下眉头，觉得她言语粗鲁，实在有*份，刚想教导她几句，但是又怕她在众人面前失了面子，只好暂且压下教育她的心思，但心里却已经决定要好好清理一番宝铃县主身边的人了，看她的女儿都被她们教成什么样了。

虽然心里这样想着，但她还是点了点头，眯着眼有些意味深长地道：“你说的没错，的确是苏婉儿来了。”

“真的？”宝铃县主闻言，眼睛骤然一亮，但随即，她眼神一暗，抬手摸了摸自己的脸颊，恨恨地说道：“她可终于来了，本县主都有些等不及了。这次，我一定要让她清楚的知道，得罪我的人，究竟会有什么下场！”

宝铃县主从愤恨中回过神来，见到大长公主还没有动作，便焦急地晃着她的胳膊催促道：“母亲，你快下令让她进来，女儿都有些迫不及待地想要见她了。”

“好了，好了，我知道了。”被女儿这样撒娇，寿宁大长公主也有些撑不住，急忙安抚道，对于苏婉拿着昌武侯的名帖上门一事，也抛之脑后了。

或许，这昌武侯的名帖，只是苏婉悄悄偷出来的，霍渊本人并不知情。

要知道，她才是昌武侯的正经的岳母，昌武侯怎么可能会为了小苏氏这个替代品，而给她没脸呢！

“立即传本宫的话，小苏氏想进来请罪可以，但必须要跪着爬进来！否则，就让她从哪儿就回哪里去，请罪一事就此作罢！”寿宁大长公主立即出声命令道。

她料想苏婉也不敢不从，否则，别说贤妃不会放过她，就是太夫人恐怕也不会善罢甘休。只要她还想留在昌武侯府，今天就必须要求得她的原谅。

宝铃县主对这个命令十分满意，她只要一想到苏婉会像狗一般，慢慢爬到自己面前，就觉得爽快不已，从那天被打开始，就一直憋在胸中的怒火，也渐渐消散了一些，顿生扬眉吐气之感。

但她还是觉得不满足，又撒着娇对大长公主说道：“母亲，只这样做实在太便宜她了，女儿可不想这么轻易放过她，要不然，怎么对得起女儿受的那些苦？以后谁还会把我们英国公府放在眼里？”

说到这里，她又恨恨地冷哼一声道：“再说了，就连母亲您都没动过我一根手指头，她凭什么敢打我？不就是以为自己攀了高枝，我们奈何不了她吗？这次，我就要让她知道，她永远都是我们家养的一条狗。”

寿宁大长公主对此深以为然，点了点头道：“我儿说的对，的确不能就这么放过她。既如此，这小苏氏就交给你处置了，你怎么解气怎么来，如何？”

“那女儿就恭敬不如从命了。”宝铃县主这才恢复了可爱的模样，调皮地给寿宁公主福了福身说道。

－－－－－－题外话－－－－－－

［2014—12—21］痴柔情　投了2票（5热度）谢谢亲爱的，啾一个~O（∩_∩）O~

［2014—12—22］liquanxi　投了1票（5热度）又逮住一只，扑倒么么，咳，虽然ID看起来有一点点陌生，但俺也知道这是在上本书支持过俺的老朋友了，\（^o^）/~见到你太高兴了，希望以后多多冒泡啊~~么么么么~

［2014—12—22］ljz20100618送了1朵鲜花，亲爱的么么哒~太耐你了~\（^o^）/~

谢谢大家！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十章第一回合

苏婉她们已经在大门外等了两刻钟了，但英国公府的人却依旧没有动静，也没有人搭理她们，好像已经被人遗忘了一般。

苏婉对此到不怎么在意，她既然来了，就有受到刁难的准备。因此，她一直好整以暇地端坐在马车里，脸上的表情十分平静，没有露出一丝不耐。

倒是绿芙显得有些焦虑不安，总是忍不住向着大门的方向翘首相望，看到没有人来，就一脸失望之色。

又过了半刻钟，进去传话的小幺终于回来了，他快步走到门外，小声跟那几名守门护卫说了几句，那护卫听了之后，眼神不由看向马车的方向，随即便缓缓点了点头。

那护卫对绿芙招了招手，绿芙忙疾步走过去，急切问道：“是殿下想要召见我家夫人了吗？”

“大长公主殿下是要召见昌武侯夫人。”那护卫缓缓说道，“不过，殿下还有吩咐，昌武侯夫人若是想见到殿下和县主，就只能跪着爬进去，否则，就请你家夫人打道回府吧！”

“什么？！”绿芙闻言不由大惊失色，脸色一片铁青，她连忙反驳道：“这怎么可能？！一定是你听错了。大长公主殿下怎么会下这种命令？我们夫人只是来道歉的，可不是来受辱的，你们英国公府不要得寸进尺。”

那护卫却有些不耐烦，冷冷地道：“我话已经带到，你们听不听殿下的命令都随便你们。”

绿芙对他们怒目而视，她心里不服，还要再与他们争辩时，就听到马车里传来苏婉的声音——

“绿芙，他们也不过是奉命行事，你不要跟他们争辩了，回来吧！”

绿芙这才作罢，狠狠地瞪了他们一眼，方转身走到马车前。

“太太，现在我们该怎么办？”绿芙焦急而又愤慨地问道，“难道真得要……”

如今，她已经彻底倒向苏婉，跟苏婉一荣俱荣一损俱损，见到苏婉受辱，她甚至比苏婉还要难受。所谓关心则乱，她现在已经有些方寸大乱了。

一只素手掀起马车里的窗帘，露出苏婉那张清丽雅致的容颜。不知怎么回事，看到苏婉那双沉静无比的眼睛，绿芙满腹的焦虑突然就这么被抚平了，理智也开始渐渐回笼。

“太太见谅，奴婢失态了。”绿芙一脸惭愧地说道。

苏婉微微点了点头，随后又所道：“你这也是担心我才会如此，不必过于自责。只是我还是要提醒你一句，以后就算生气，也不可失去方寸，否则，不但解决不了问题，还有可能还会落入别人的圈套。”

“是，奴婢谨记。”绿芙忙诚心应了。

苏婉的视线掠过绿芙，看向英国公府的大门，原本明亮的眸子里，此刻却仿佛蒙了一层阴影，变得极为深沉，里面似乎盛满了冰冷的凉意，虽不冰寒刺骨，却凉入心脾，无端让人心里发寒。

“无妨，既然大长公主殿下不让我们进府，那我们就在这里等，看谁耗得过谁！”苏婉缓缓开口说道，脸上神色十分笃定。

英国公府也是要脸面的，若是将她这个昌武侯夫人拒之门外，他们脸上也不好看！

呵呵，想让她跪着爬进去，别说这辈子，就是下辈子，下下辈子都绝无可能。

绿芙先是一楞，随后眼睛便一点点亮了起来，脸上不自觉地露出一丝笑容来，她怎么就没想到这一点呢！

昌武侯府与英国公府本是世交，昌武侯夫人诚心诚意地过来道歉，英国公府不但不接受，反而堂而皇之地将昌武侯夫人拒之门外。此事一旦传了出去，不知道实情的人，恐怕还会以为这两府交恶了，这对两府来说，都不是好事；而知道实情的，则会认为英国公府无理取闹，得理不饶人。

要知道，此事本就是宝铃县主引起的，昌武侯夫人岁有错，但也情有可原，想要息事宁人，这才忍气吞声前来道歉，这已经是退了很大一步了，英国公府若是识趣，就该简单的过个形式，接受昌武侯夫人的道歉，此事也就完了，以后两家依旧是世交。谁知他们不但不满足于此，还要得寸进尺，羞辱昌武侯夫人，这未免就太过分了。再怎么说，昌武侯夫人也是重臣之妻，就算没有诰命在身，也应该到此等侮辱。

所以，昌武侯夫人就算不接受这个条件，也是应该的，没人认为她做错了。

如果昌武侯夫人真的听了大长公主的命令，跪着爬进去，那才真正是失去自尊和威严了，以后恐怕就再也没人会瞧得起她了。

——自甘下贱之人，凭什么得到别人尊敬？

英国公府一意孤行，少不得也会被人指责。他们虽然势大，却做不到一手遮天，堵不住这悠悠众口。

所以，她们根本无需惧怕英国公府。而且，侯爷下朝后应该会立即赶过来，有了侯爷撑腰，就算是大长公主殿下也不敢对太太如何。

想通了这些，绿芙才放下了心，不由长长地舒了一口气。

……

“什么？！她竟连母亲的命令都敢违抗，谁给她的胆子？”英国公府内宅，宝铃县主听到下人传来的消息，顿时惊怒不已，还有一丝被人藐视的愤怒和难堪，一张俏脸冷若寒霜。

寿宁大长公主的脸上也迅速闪过一丝薄怒，她除了当初在宫里时曾受过一点苦，但自从嫁人后，就再也没有人给她气受了，更没有人敢违抗她的命令，偏偏苏婉儿这个可以被她随手碾死的蝼蚁，却敢屡屡挑衅她的威严。

看来，她的手段还是太过仁慈了，才让她这么不把她放在眼里。

哼，既然她能一手把她推到昌武侯夫人的位子上，她自然也能把她从那个位子上给扯下来！

不听话的棋子，留着还有什么用？

这一刻，寿宁大长公主真真切切地对苏婉动了杀心。

“宝铃，稍安勿躁，不要被苏婉儿那点小手段给迷惑了。”寿宁大长公主平复了心中的杀意和愤怒，这才淡淡地说道。

“母亲？”宝铃县主愕然地看着她。

寿宁大长公主眯了眯眼睛道：“苏婉儿果然长进了不少，竟然拿国公府的名声来威胁我，怪不得之前敢对你动手！原来不是偶然，而是有意为之。”

“不过，她以为只凭着点不入流的小手段就能脱离我的掌控，那就实在太小瞧本宫了。既然如此，我就让她看清楚，她跟本宫之间的差距到底有多大！”

寿宁大长公主冷冷说完，立即沉声吩咐道：“传本宫命令，立即宣苏婉儿进府！”

苏婉儿进了国公府，就相当于进了她的地盘，叫天天不应叫地地不灵，她倒要瞧瞧，这苏婉儿还拿什么来跟她斗！

－－－－－－题外话－－－－－－

［2014—12—22］痴柔情　投了2票（5热度）谢谢亲亲一如既往的支持，么么哒~\（^o^）/~

［2014—12—23］七烨如钩　投了1票（5热度）O（∩_∩）O哈哈~又见到亲亲了，太高兴了，mua~，我还以为亲彻底抛弃俺了呢呜呜~（&gt_&lt）~

［2014—12—23］yoyu2003　送了10颗钻石谢谢绫波，闪闪亮亮的大钻钻，差点把我给砸晕了~哦吼吼~么么么么

［2014—12—23］ljz20100618　送了1朵鲜花谢谢亲亲的花花，多谢支持，啦啦啦，来个大么么~mua~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十一章我并不欠你的！（圣诞快乐）

在苏婉和英国公府第一回合的较量中，最终以苏婉的胜利而告终，她终究还是堂堂正正地走着进了英国公府。

当然，苏婉也很清楚，第一回合的胜利，根本代表不了什么，接下来，才是决定胜败的关键。

她知道，自己对上英国公府，绝对讨不了什么好。但她现在的处境，已经到了不得不迎难而上的地步，因为她已经无路可退了。除非她甘愿做一个被人控制的傀儡，或者做一条宝铃县主口中听话的狗。可惜，那绝对是不可能的。

所以，除了反抗，她别无选择。

“大长公主殿下就在里面，昌武侯夫人请吧！”走到正房门外，引路的侍女突然停住了脚步，对苏婉福了福身说道。她的规矩一丝不差，眉宇间却带着一股隐隐地高傲，颇有几分盛气凌人之态。

苏婉却没有看她，一个丫头，还不值得她注意，随意点了点头，正要进去，却听那名侍女突然对绿芙说道：“殿下只召见了昌武侯夫人一人，绿芙就不要跟进去了。”

显然，她是认识绿芙的。

绿芙同样也认识她，闻言不由淡淡地瞥了她一眼说道：“巧莲姑娘太多心了，殿下是说要召见太太一人，但殿下也没说不让丫鬟跟着呀，何况，再怎么说我也是国公府出去的，又不是外人，怎么就不能面见殿下了？”

巧莲被绿芙噎得说不出话来，等她回过神来，却发现绿芙已经跟着苏婉进屋了，不由恨恨地跺了跺脚。随后，不知想到了什么，脸上露出一丝冷笑。

苏婉刚走进前厅，就见里面站满了人，见到她来了，都不约而同地看了过来，那眼神绝对算不上友好。而在她正前方的太师椅上，却端坐着一名极为端庄的贵妇人。

她身上只穿着家常的淡红撒花褙子、朱砂马面裙，头上戴着玉兰点翠步摇，点翠花簪等首饰，额前围着金色缎镶玉抹额，耳朵上戴着水晶耳坠，容貌明丽端庄，一双凤眼不怒自威，从记忆中得知，她便是堂堂的寿宁大长公主。

实际上，她的年龄跟昌武侯太夫人差不多，可是看起来却比太夫人年轻了十多岁，头发乌压压的，看不到一根白发，脸上也没有多少皱纹，只是唇边的法令纹有些深，才让她看起来多了几分老态，更多了一股说一不二的气势。

宝铃县主就站在寿宁大长公主的旁边，见到苏婉之后，立即就对着她勾起了一抹冷笑，眼中更是透出一股浓浓地愤恨来。

苏婉没有多打量，就垂下了眸子，走上前去给大长公主见礼。

“昌武侯之妻苏氏，拜见大长公主殿下！殿下万福金安！”苏婉恭恭敬敬地叩拜道，绿芙同样跟着苏婉跪拜。

无论苏婉对寿宁大长公主有何不满，但她的身份摆在那里，她就永远不得怠慢，毕竟礼不可费。

寿宁大长公主也不叫起，只用一双眼睛上上下下地打量苏婉，半晌之后，才轻蔑地冷哼一声说道：“苏婉儿，你是不是觉得自己翅硬了，就可以反抗本宫了？”

“妾身从未有过这等想法，殿下何出此言？”苏婉缓缓直起身来，垂着眸子语气平淡地说道。

“直到现在你还狡辩！你若是没有这等想法，之前怎么会冒犯宝铃，甚至还对本宫的命令置之不理？我看你已经忘了，你现在的一切是怎么得来的了？若不是本宫，你会有今天的荣华富贵？你的母亲还能活到现在？”寿宁大长公主的声音里已经多了一丝怒气。

“妾身当然知道，妾身现在所拥有的一切，都是因为殿下。”苏婉平静地说道。

大长公主听闻此言，心中十分满意，脸色也不由缓和了一些，正待露出笑容，却听苏婉继续说道：“但妾身更知道，这一切都是妾身应得的，因为这本来就是一场交易，殿下心里应该很清楚才是，所以，我并不欠殿下的。”

寿宁大长公主的脸顿时变得铁青。

苏婉却仿佛没看见一般，淡淡又道：“所以，我也希望殿下不要一直以妾身的恩人的自居，因为那会让我觉得，我所有的一切，都是殿下施舍的一般。既如此，那我之前所付出的代价又算什么，一个可笑的笑话吗？”

“苏婉儿，你果然是个忘恩负义的东西！”宝铃县主听到这里，终于忍不住跳了出来，指着她的鼻子怒骂道：“你的良心被狗吃了，若不是我们英国公府，你能嫁到昌武侯府，能有现在的荣华富贵？要不是我母亲，你那个死鬼娘能活到现在？你能有那么多嫁妆？还有你那个书呆子弟弟，哪能像现在这般去族学里上学？你欠我们的，就是一辈子做牛做马，也还不清。”

苏婉听到这里，不由冷笑一声，缓缓从地上站起身来，看着宝铃县主说道：“荣华富贵？呵，真是好笑！我除了有一个昌武侯夫人的名头外，我还有什么？哦，我差点忘了，我现在还没有诰封，也算不得什么夫人。”

“还有那些嫁妆，那就更可笑了，那不是大长公主殿下留给她的两个外孙的吗？跟我又有什么关系？我甚至连嫁妆里有什么都不知道。至于母亲和弟弟，我的确该感激你们，可是，这却是我用自己一生的幸福换来的，为此，我甚至还失去了一个做母亲的权利。当初，你们不就是利用这个条件来威胁我吗？如果我不照做，你们会为我母亲治病吗？”

所以，从始至终，这都只是一场交易而已，根本不存在恩情与亏欠的问题。

可是英国公府却不这么想，他们一直以她的恩人和主人自居，不但试图控制她，甚至还用母亲和弟弟威胁她，把她当成英国公府的一条狗，呼来喝去，肆意侮辱。就连国公府的下人都不正眼看她，张口闭口就拿英国公府对她的恩德来压她。就算当初的苏婉儿，对英国公府有一点恩情，现在也早已经被磨光了。

他们厚颜无耻，那也就不要怪她翻脸无情了。

“那又如何？”听了苏婉的话，宝铃县主没有丝毫动容，反而十分不以为然，不耐烦地道：“你出身低微，若是没有我们，你一辈子也摸不到昌武侯府的大门，最终也不过是嫁给一个穷酸书生罢了，就算他侥幸中举，怕是到死也做不到一品官，你哪会有现在的地位和风光？反正昌武侯府也不需要你传宗接代，你只不过是不能生育而已，算什么大事？真是捡了便宜还卖乖！”

苏婉听到宝铃县主这番话，不由气极反笑，冷笑道：“宝铃县主可真是心胸宽广，若是将来县主生不出孩子时也能如此豁达，那我可就真得要对县主说声佩服了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

亲亲们，圣诞节快乐哟！\（^o^）/~么么么么么哒

［2014—12—23］痴柔情　投了2票（5热度）亲亲啾一个~\（^o^）/~

［2014—12—24］海沿　投了1票（5热度）哇塞，这是新人耶，呜呜，终于又多了一名粉嫩的新人，热烈欢迎，唔唔，赶脚真是不容易。么么哒^_^

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十二章谁要请太医？

对女人来说，尤其是对在古代生存的女人来说，没有什么是比不能生育更为残忍的事了。

不孝有三，无后为大，很多人娶妻的目的，就是为了传宗接代，爱情什么的都得靠边。若是一名女子不能生育，哪怕她是貌若西子，才比易安，恐怕也极少有人愿意娶来做正妻，除非那人根本不缺子嗣。

但是，没有孩子傍身的女人，又有几个会有好下场？

女子的美貌保质期本就很短，满打满算也就那几年，男人又是喜新厌旧的，等她老了，颜色衰退了，恩宠不在了，谁还会在意她的死活？若是有孩子，或者有娘家撑腰的还好些，若是没有，那她的结局可想而知。

更别说像苏婉儿这种受人辖制的情况了。

就算现在昌武侯对苏婉有些感兴趣了，但谁能保证他的这份兴趣会一直维持下去？

正因为男人靠不住，女人才要把一切压在子嗣身上。

在这个时代，没有子嗣的女人，无论她身份多高，多有才华，能力有多强，在这后宅之中，也永远也挺不直腰杆子。

当初大长公主殿下的那一碗绝育汤，几乎断了苏婉儿所有的后路和希望。

她心里岂能不恨？岂能不怨？

如今，宝铃县主还一脸无所谓地说着风凉话，认为苏婉只是不能生育而已，根本算不得什么大事？她难道就不知，这子嗣对于女人到底有多重要？

那显然是不可能的。

因为她只是不在意苏婉的死活而已，苏婉能不能生育关她什么事？但若是这种事落到她自己身上，那自然是万万不能了。

所以，在听到苏婉的那番话时，宝铃县主才会气得浑身发抖，怒道：“苏婉儿，你好大的胆子！竟敢诅咒本县主生不出孩子，我看你是活得不耐烦了！你们这群废物，都愣着干什么？还不给我撕了她的嘴！”

左右侍立的粗壮婆子，此时就显出她们的作用来了。听到宝铃县主的命令，二话不说，上前就要过来抓苏婉。

寿宁大长公主早就恼了苏婉，想让她受到点教训，自然不会阻止宝铃的动作，只在那里冷眼旁观。

“走开！你们想干什么？”自从进来之后就一直默默站在苏婉身后的绿芙，见到她们想要来抓苏婉，立即闪身挡在了苏婉面前，一脸怒气地看着她们道：“我们太太可是昌武侯夫人，不是英国公府的下人，岂是你们能冒犯的？你们还有没有把我们昌武侯府放在眼里？”

“哟，我道是谁呢？这不是绿芙姑娘吗？”其中一个婆子上下打量了一眼绿芙，阴阳怪气地说道，“苏婉儿到底给了你灌了什么*汤，让你这么死心塌地跟着她？竟连自己真正的主人都不记得了。”

绿芙只是抿着唇愤怒地瞪视两人，并不回话，身体却依旧坚定地挡在苏婉面前，没有半点退缩之意。

“果然是个贱婢，跟你那便宜主人一样，都是忘恩负义的白眼狼。还不滚开！否则，我们连你也一起打！”绿芙的态度激怒了两个婆子，其中一人更是不耐烦地说道，大有绿芙不同意，就要动手的意思。

“绿芙，退下！”绿芙还未回答，苏婉就主动上前，从绿芙身后走了出来，站到了她旁边。

苏婉的气性也上来了，哪里会被她们这点阵仗吓倒？她冷冷地环视众人一眼，最后把目光放在宝铃县主身上，淡淡地说道：“我苏婉现在就站在这里，有什么事就冲着我来，不要为难我的丫头。不过，我要奉劝你们一句，你们最好今天就杀了我，否则，只要我还有一口气在，今天所经历的一切，将来我一定会十倍百倍地奉还给你们，我说到做到。”

苏婉这种无所畏惧，玉石俱焚的气势，连寿宁大长公主听了之后，心里都多了几丝警惕，那两个婆子就更不用说了，心里更是对苏婉忌惮不已，连看向她的眼神也都带着一丝惧怕躲闪之意。

她们虽然长得五大三粗，还学了几手粗浅的功夫，却是最欺软怕硬之人，若苏婉儿还是以前那般软弱，她们自然不会畏惧，可如今，苏婉儿不但身份不同了，连浑身的气度和胆识也与以前大不相同，她们岂敢随意欺辱？

因此听了苏婉的话之后，她们顿时犹豫了，不约而同地看向宝铃县主，向她询问主意。

宝铃县主被不争气地两人气得浑身发颤，咬牙切齿地怒斥道：“真是一群废物！她不过是放了两句狠话而已，你们就被吓成这样了，国公府的脸都被你们丢尽了，你们这么没用，还活着做什么？不如一头撞死算了。”

“殿下饶命，县主饶命！”见到宝铃县主发火，屋里所有的丫头婆子都跪了下来，那两名粗壮的婆子，更是快要羞愧地无地自容了，砰砰砰地磕头道：“都是奴婢一时糊涂，这才被她两句话给唬住了，奴婢再也不敢了。”

宝铃县主见状，这才稍稍收敛了怒气，皱眉冷哼道：“还跪着干什么，还不赶快动手！”

两个婆子这才爬起身来，脸色不善地向苏婉走去。

苏婉冷眼看着她们走近自己，并没有躲闪，只在心里默默地算了算时间，暗想此时霍渊也该赶过来了。只是不知为什么还没出现？难道是被什么事给绊住了？

她倒不认为霍渊会骗自己，毕竟，他的人品还是非得值得信任的。

就在苏婉思索间，一个婆子已经走到了苏婉面前，高高地扬起了自己举着的手，而就在她的巴掌即将落下来的一刻，旁边的绿芙却突然像疯了似地，一头向那个婆子撞了过去，那婆子没有防备，惨嚎一声，就被绿芙给撞开了，狠狠地退了好几步才站稳。

“太太，您没事吧？”绿芙见危机解除，立即搀扶着苏婉问道。

“我没事，倒是你，现在怎么样了……”苏婉见绿芙不顾自己额头上的红肿，只顾着关心她，心里又是感动又是心疼，眼圈有些发酸，然而，话未说完，却见绿芙突然被另一个婆子一手揪住了头发，狠狠地往一边脱去，绿芙不由疼地大叫一声，眼泪立即疼地掉了出来，反射性地伸手护住自己的头。

“不要——你快放开她！”苏婉大惊，立刻上前推搡那个婆子，好让她放开绿芙。谁知那婆子十分不忿自己被苏婉的狠话给吓到，又被宝铃县主说了一顿，心里早憋着一股气，想在殿下和县主面前找回点面子，见苏婉自己撞上门来，也顾不得绿芙了，直接狠狠地推了苏婉一把。

苏婉的身体才刚刚痊愈，根本就没有多少力气，哪能经得住她这一推，身体顿时相反的方向倒去，而她倒去的方向，正好是摆放在两张椅子间的高几，苏婉的后脑，直接撞上了高几的一角，接着，便闷哼一声滑落在地，没了动静。

“太太——”绿芙见状大惊失色，立即连爬带跑地奔了过去，将苏扶了起来，眼泪不要钱地往下掉：“太太，太太，您这是怎么了？您快醒醒啊？”

寿宁大长公主也被这个变故给惊呆了，她是对苏婉起了杀意，那也是用那些见不得光的手段，绝不意味着，她能光明正大地杀掉苏婉。她再怎么瞧不起苏婉，苏婉也是货真价实的昌武侯夫人，若是苏婉在英国公府死了，就算她是大长公主，也绝对难逃罪责，所以，苏婉儿绝对不能死在国公府。

“快，快去请太医！”想通这些，寿宁大长公主立即回过神来，急忙吩咐众人道。

而宝铃县主见到苏婉倒在地上人事不知，却觉得大快人心，胸中的郁结之气也散了不少，此刻听到母亲的吩咐，立即不乐意了，嘟嘴说道：“娘，这个贱人死就死了，还请什么太医啊？”

哼，难道谁还会为了苏婉儿那条贱命怪罪她不成？别开玩笑了！

“请太医？谁要请太医？”就在此时，门外突然传来英国公苏垚威严的声音。接着，就见两个身穿朝服的高大身影，缓步走了进来。

－－－－－－题外话－－－－－－

亲们放心，女主没事的，　哦吼吼，下一章就该宝铃县主她们倒霉了。

［2014—12—25］元天心　投了1票（5热度）谢谢天心~么么哒~

［2014—12—25］lubalong　投了1票（5热度）哈哈，这绝对是老朋友了，亲一个先\（^o^）/嘿嘿，谢谢亲一直以来的支持，耐你，么么哒~

［2014—12—24］痴柔情　投了2票（5热度）

［2014—12—24］痴柔情　送了5朵鲜花谢谢亲爱的，耐你，撅嘴啾一个~\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十三章你侮辱她就是侮辱本侯！

来人正是英国公苏垚和昌武侯霍渊，见到眼前的场景，两人脸色均是一变。

尤其是霍渊，见到苏婉被绿芙扶着生死不知，也顾不得还有内眷在场，直接三步并作两步，走到苏婉她们跟前，将她从绿芙手中接了过来，轻轻搂在自己怀中。先是伸手试了试苏婉的鼻息，发现她的气息还算平稳，一直提着的心才慢慢地放了下来，轻轻地舒了一口气。但是看到苏婉昏迷不醒，他的眉头不免又皱了起来，看向寿宁大长公主，等她给自己一个解释。

而这时，苏垚也已经走了进来，铁青着脸问道：“这是到底怎么回事？”

他跟霍渊出了皇宫之后，本来是要分道扬镳的，霍渊请了假要回侯府，而他则要去趟五军都督府衙门。

但谁知道他们一出宫，霍渊就接到侯府里的人传来的消息，说苏婉已经去英国公府请罪了。

大长公主和宝铃县主的性子，他们都十分清楚。

若是皇上没有召见他们之前，苏婉前来请罪也没什么大不了，顶多也就是受点委屈，或者皮肉之苦。但现在皇帝都开了金口，苏婉再请罪就不合时宜了，不但不合时宜，反而会令宝铃县身上的罪责更深一层。

苏垚可是很疼爱这个女儿的，自然不想看到让此事发生，因此，并不敢耽搁，立即跟霍渊赶回了英国公府，就是想要阻止她们刁难苏婉儿，没想到最后还是出了事，而且看起来，还是出了大事。

若是让皇上知道，他前脚刚敲打了自己，后脚这小苏氏就在他们英国公府出了事，那皇上会如何看待他们？会不会认为他们是藐视皇权，或者认为他们有不轨之心？

虽说，他们是皇帝的心腹重臣，可他们却也掌握着军权，皇帝表现的再亲近，心里对他们也是十分猜忌的。若是此事触动了皇帝敏感的神经，让陛下对他产生不满，那他们英国公府以后的处境，可就大大的不妙了。

想到这些，苏垚的脸色变得越发难看了。

英国公的两个儿媳马氏和邹氏，在见到昌武侯霍渊之时，就已经慌忙避到后面去了，他毕竟是个外男。因此，在场的只有大长公主，宝铃县主，和一些丫头婆子。

寿宁大长公主见到苏垚此时回来，本来还有些惊喜，但是见到此刻他脸色不好，脸上欢喜也减了两分。她现在已经平静下来，知道苏婉没有性命之忧，只是晕厥过去了，便不再放在心上，只淡淡地说道：“不过一点小事罢了，国公爷不必担心。”

说完就看向抱着苏婉的昌武侯，眼中带着一丝审视，还有一丝莫名的不安。

而宝铃县主，则在见到苏垚的时候，就已经展开了笑颜，仿佛没有看到他难看的脸色一般，快步走上前去，搂着他的胳膊撒娇道：“爹，您今天怎么这么早就回来了？”

见到母女俩的反应，苏垚不由深吸一口，压下胸中的怒火和尴尬，正要说话，却见昌武侯霍渊突然抱着苏婉站起身来，冷冷地看着大长公主说道：“一点小事？莫非在大长公主眼中，本侯之妻的性命就那么不值一提？还是大长公主殿下本身就是草菅人命之人？”

寿宁大长公主仿佛不认识霍渊一般，眯眼打量了他一番，这才移开目光淡淡地说道：“昌武侯这是在质问本宫？”

“不敢，只是对于内子晕倒在国公府这件事，殿下不觉得要给本侯一个交代吗？”霍渊平静地说道，但谁也不知他现在心里有多愤怒。

之前，他不是不了解妻子的处境，只是，以前不曾将她放在心上，便不在意她的死活，如今，他开始对她上心了，才知道她的处境有多艰难。

面对大长公主如此不在意的态度，他心中愤怒不满的同时，但更多的却是对苏婉的心疼，心里暗暗发誓，势必要为她讨回一个公道。

“交代？什么交代？”见到霍渊维护苏婉，宝铃县主早就不满了，闻言立即高声反驳道：“苏婉儿不过是我们家养的一条狗，我想打就打，想骂就骂，就算打死了也是活该，根本不需要向任何人交代。”

说完之后，她突然又皱了皱眉眉头，问道：“姐夫，你不会是看上这个贱人了吧？你这么做，怎么对得起我死去的姐姐？”

霍渊的脸瞬间铁青。

“宝铃，住口！”苏垚听了女儿越说越不像话了，心中暴怒，立即出声呵斥道。

宝铃县主从未被父亲如此呵斥过，立即就红了眼睛，委屈地看着苏垚道：“爹，怎么连你也教训我？我……我不理你了。”

说完，甩手就要走。

苏垚岂会让她甩手离开，否则，他怎么向皇上交代？立即冷下脸来呵斥道：“来人，立即把她给我拿下！”

在这国公府里，苏垚才是一家之主，他决定的事情，就连大长公主都反驳不了，因此，尽管那些婆子们有些犹豫，但还是将宝铃县主给抓住了。

“放开我！你们真是反了天了！竟敢对本县主动手！”宝铃县主立即尖声喊道，“再不放手，信不信我让人剥了你们的皮！爹，你快让他们放开我呀！”

苏垚却冷着脸，没有丝毫动摇。

寿宁大长公主也被眼前的变故给惊呆了，终于从椅子上站了起来，不悦地向苏垚问道：“有什么话好好说，你让她们抓宝铃做什么？”

“你还敢说！宝铃现在这样无法无天的样子，全都是你惯的。今天我非得好好教训她一顿不可，否则，早晚有一天她会闯下弥天大祸来，到时候你就是后悔也晚了。”苏垚跟大长公主向来恩爱和睦，从未红过脸，这是第一次冲她发火，而且还是当着外人的面，让寿宁大长公主一口气差点没上来。

“苏垚，你……”寿宁大长公主捂住自己的胸口，满脸都是不敢置信。

苏垚深吸一口气，摆了摆手，阻止了大长公主的话，缓和了一下口气说道：“公主，如果你是真的为宝铃好的话，这次就不要拦着我！”

寿宁大长公主也不是蠢笨之人，见苏垚说得郑重，眉宇间更是带着一丝无奈和郁结，也觉得有些不对劲了，有些担忧地问道：“是不是宫里发生什么事了？”

苏垚没有回答她，但也相当于默认了，她看向宝铃县主，冷冷说道：“宝铃，立即跪下向昌武侯和苏夫人道歉。如果他们不原谅你，你就一直跪着别起来了。”

“爹，您在说什么？！您让我给那个贱人跪下道歉？您不是在开玩笑吧？”宝铃县主看着苏垚不敢置信地说道，不止是她，几乎所有人都不敢相信自己的耳朵，一副震惊的模样。

连寿宁大长公主都皱了皱眉眉头，觉得这个处罚实在太过了，但张了张嘴，到底没说什么。

她知道自己丈夫，绝对不是无的放矢之人。他这么做自然有他的理由。

“张口贱人闭口贱人的，你的规矩和涵养都学到狗肚子里去了？”苏垚这次是真得对宝铃县主有些失望了，但更多的却是恨铁不成钢，他失望而又愤怒地看着宝铃说道：“怪不得陛下让我好好教导你，我本来还有些不服气，还想着为你开脱，没想到你果真如此不争气，我们国公府的脸，都被你丢尽了。”

寿宁大长公主闻言，不由大惊失色，连忙问道：“老爷，你说什么？！陛下提到宝铃了？”

“不然你以为呢？”苏垚轻瞥了大长公主一眼，淡淡说道。

听到这话，寿宁大长公主一下子怔住了，手中的帕子握得紧紧的，神情有些呆滞，不知在想些什么，没了刚才的盛气凌人。

宝铃县主也是脸色大变，眼中更是露出惊惧之色。她再不懂事，也知道情况有多严重。

皇帝金口玉言，说你好你便好，说你不好，那你就是千般好，也没有人敢求娶的。更何况，宝铃本就不是什么守规矩之人。

若是皇上对她的评价传了出去，她以后还如何做人？还有谁会瞧得起她？

宝铃县主终于害怕了，她噗通一下跪了下来，惊恐地爬到父亲面前，仰着头看着英国公和大长公主，急切地哀求说道：“爹，娘，你们救救女儿，我还没嫁人呢，我不想做一辈子的老姑娘？娘，您去求求皇帝表哥，让他收回这些话好不好？女儿知道错了，女儿保证以后一定好好学规矩，再也不给国公府丢脸了。”

大长公主没有说话，苏垚倒是轻叹一口气说道：“既然你已经知道错了，就先向昌武侯夫人道个歉吧！”

听到这话，宝铃县主的脸一下子扭曲了。

让她向霍渊道歉她没意见，但让她向苏婉儿道歉，她可做不到。

“爹……”宝铃县主哀求地喊了苏垚一声。

苏垚却没看她，脸上神情十分冷漠，显然此事不容置疑。

宝铃咬了咬嘴唇，转过头去恶狠狠地看着霍渊怀里的苏婉，那神情似乎要在她身上咬下一块肉来。

尽管她恨苏婉恨得要死，但还是深吸了一口气，打算给她道个歉，先把这事糊弄过去再说，反正她现在也没有知觉。

然而，就在她下定决心想要给苏婉道歉的时候，霍渊却突然开口道：“不用劳烦宝铃县主了。”

宝铃县主乐意不给苏婉磕头道歉，以为霍渊心里还是向着自己的，顿时迫不及待地站了起来，笑嘻嘻地说道：“这可是姐夫你说的，可不关我的事。”

连寿宁大长公主也舒展了一下眉头，脸上带着一丝欣慰之意。只有英国公皱眉看向霍渊。

霍渊却无视三人的神色，只低头看着苏婉苍白的脸色，缓缓说道：“内子本无错处，不过为了息事宁人，才好意来国公府请罪，没想到请罪不成，反而受伤，至今尚且昏迷不醒，殿下和国公爷不会真的以为，只要让宝铃县主道个歉，此事就能了结了吧？那国公府未免也太瞧不起我们昌武侯府了。”

寿宁大长公主的欣慰之色一下子僵在了脸上，显得颇为怪异，她有些恼羞成怒地道：“那你想怎样？”

霍渊却没有回答她，只是对宝铃县主说道：“还有宝铃县主，不管内子以前是何身份，但她现在却是本侯明媒正娶的妻子，以后更是堂堂正正的诰命夫人，可不是什么阿猫阿狗，你侮辱她就是侮辱本侯，若是再让本侯听到你对她出言不逊，本侯定不会善罢甘休！”

－－－－－－题外话－－－－－－

［2014—12—26］元天心　投了1票（5热度）谢谢亲爱的天心，么么哒~嘿嘿

［2014—12—25］痴柔情　投了2票（5热度）

［2014—12—25］痴柔情　送了5颗钻石

［2014—12—25］痴柔情　送了5朵鲜花

谢谢柔情亲亲，实在太破费了，么么一百下~\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十四章处罚

听到霍渊的话，宝铃县主心里十分不服，本能地想要反驳，但看到霍渊那凌厉无比的眼神，突然忍不住打了个寒颤，终于还是没敢说出来，只暗暗在心里自生闷气。

就在气氛陷入凝滞的时候，突然有下人进来禀报说，太医已经来了。

英国公仿佛找到了一个台阶，立即说道：“贤侄还是先将令妻扶到里间，请太医看看她的伤势，咱们再谈其他，如何？”

霍渊心中到底担忧苏婉伤势，没有拒绝他的好意，抱着苏婉进了里间，放到一张架子床上，绿芙立即贴心地上前地放下了帐幔。

宝铃县主则不甘不愿地躲到了屏风后面，陛下刚训斥了她，她可不敢不守规矩，再说，她万一被臭男人给冲撞了怎么办？

寿宁大长公主年纪大了，倒是没所谓，那太医进来之后，先是向大长公主、英国公以及昌武侯行了礼，这才走到床前，为苏婉细细地把起脉来。

倒也不是什么悬丝诊脉，而是只将腕子伸出帐外，再在上面盖上一个帕子，不让太医直接接触到皮肤就好了。

这位太医姓吴，不过四、五十岁年纪，在太医院的年纪还算是比较年轻的，但是医术却很是不差，一直都是英国公府用惯了的，也很识趣，从来不会在外面多嘴，倒是很得大长公主信任。

“她怎么样了？可有大碍？”见吴太医把完了脉，大长公主神色淡淡地问道。

吴太医忙站起身来躬身说道：“殿下，这位夫人身体倒无大碍，只是因为身体初痊，还有些虚弱。”

“那内子为何会昏迷不醒？”霍渊皱眉问道。

吴太医这才知道床帐里面的人是昌武侯夫人，神色不由更郑重了些，他先是看了眼大长公主殿下，可惜殿下根本没看他，他犹豫了一下才，才斟酌地说道：“夫人的后脑似乎是受到了严重撞击，脑受震荡，气为震激，心窍壅蔽而致猝然昏厥，最多两刻钟应该就能醒过来。只是到底情况如何，还要看夫人醒过来之后具体表现如何。”

用现代的说法，就是脑震荡。

“受到严重撞击？”霍渊喃喃重复了一句，脸色十分阴沉，他看向寿宁大长公主，冷冷问道：“殿下，这又作何解释？还是说，殿下跟宝铃县主一样，将内子当成自家的下人了，想打就打想骂就骂？”

英国公苏垚的神色也很不好看，他没想到自家妻女竟然真得对苏婉儿动了手。他本来见苏婉儿外表没什么伤势，只以为她是气晕的或者装晕，哪知道会是如此严重？别说苏婉儿已经是嫁进了昌武侯府，轻易动不得，就算她没有嫁过去，她也不是随意能打骂的下人。宝铃年纪小不明白，难道大长公主还不明白吗？

“这只是个误会！”见丈夫也不满地看向自己，大长公主便觉得有些挂不住脸，但到底怕他们继续追究下去，到时候倒霉的肯定是她的女儿，于是，便稍稍放软了态度，解释了一句。

“误会？真是好一个误会！”霍渊冷笑。

“你信也罢，不信也罢，这的确是个误会，都是那些贱婢自作主张，才误伤了苏……夫人。”大长公主淡淡地说道，“若是昌武侯若是想要为妻出气，那两个闯祸的贱婢就在这里，侯爷要打要骂，悉听尊便。”

“侯爷饶命！奴婢该死！奴婢再也不敢了！侯爷饶命！”两个粗壮婆子听到大长公主的话，吓得腿都软了，立即跪下来求饶，尤其是推苏婉的那个婆子，更是涕泪横流，浑身哆嗦得想个筛糠，甚至连额头都磕出血了也不敢停下来。

霍渊脸上却没有丝毫动容，无论她们是不是故意的，她们以下犯上都是事实，就是死了也是活该。

若是之前，霍渊一定会顺势处置了两个替罪羊，息事宁人，两府还是通家之好，但这次，他却不想就这么轻轻地揭过了。即便知道以后国公府可能对他产生不满和隔阂，他也要自私任性一次，为她出一口气。

因此，他看也不看那两个婆子，只对寿宁大长公主说道：“谁都知道殿下治家严谨，若是没有命令，她们岂敢对内子动手？莫非殿下真当我是傻子不成？既如此，我也没什么好说的了。还是将此事禀报陛下，请陛下裁决吧！”

“你……”大长公主被他的话气得差点上不来气，恨恨地瞪了他一会儿，才喘了口气说道：“你可不要欺人太甚，别忘了我还是你的长辈，这就是你对待长辈的态度吗？”

听到大长公主用辈分压自己，昌武侯的神色更冷了，淡淡地道：“殿下恕罪，小婿也只是就事论事，并没有对公主不敬的意思。”

“行了，不就是推了苏婉儿一下吗？多大点事，值得你这样大惊小怪的？”躲在屏风后面的宝铃县主，终于忍不住走了出来，她高傲地抬着下巴，傲然地看着霍渊说道：“本县主敢作敢当，命令是我下的，人也是我要她们打的，莫非你还敢对本县主动手不成？”

笑话！除了父母和宫里那几个人，谁敢动她一根手指头。

霍渊唇角勾起一丝冷笑，说道：“好，县主肯承认就好。”说完，他就看向英国公苏垚道：“岳父大人，您看……”

苏垚在听到宝铃县主的话时，就已经气得胡子都在发抖了，现在见到霍渊责问，一张老脸更是涨成了猪肝色，不等霍渊发难，直接反手一掌，啪地一声，狠狠扇在了宝铃县主的脸上，直接将宝铃县主给打蒙了，她白嫩的脸蛋立即高高地肿了起来，看着就有些触目惊心。

“爹……”宝铃县主呆呆地捂着自己的脸，不敢置信地看着苏垚，眼中噙着泪哽咽着说道：“您竟然打我……”

“打的就是你！”苏垚虽然心疼，脸上却没有丝毫动容，他深吸一口气，冷着一张脸说道：“你也太无法无天了，这种事都做得出来？若是再继续下去，以后你是不是还要杀人放火？来人，拿竹片来，我今天非要好好教训一顿不可。”

“不准去！”寿宁大长公主见状，立即冷声喝止，随后走到宝铃县主身边，将她护在身后，看向英国公道：“苏垚，你是不是疯了，为了区区一个外人，竟然要打你的亲生女儿？我这还没死呢！苏垚我警告你，你若再敢动女儿一根手指头，本宫立即跟你和离。”

听到这话，苏垚怔了一下，看了看护犊子的妻子，又看了看畏惧闪躲地看着自己的宝女儿，随后深深地叹息一声，一脸的无奈，强壮高大的身躯似乎也佝偻了几分，他轻声说道：“公主，你到现在还不明白吗？你在这样袒护下去，不是救她，而是害她呀！”

说完，英国公无奈而又愧疚地对霍渊说道：“贤婿啊，此事都是老夫的错，是我没有教导好女儿。我没想到宝铃竟如此无法无天，胆大妄为，她都是被我和公主给宠坏了。”

霍渊抿了抿唇，没有说话，他心里是真的恼了宝铃县主。几句话就想让他打消找处置宝铃的打算，那绝对是不可能的。

“养不教父之过，她变成这样，我也有责任。我这个不称职的父亲，代她向贤侄赔罪了。”说着，苏垚便向霍渊深深作了一揖，弯着腰说道：“我也不求贤侄饶过她，只求贤侄看她死去的姐姐的份上，给她一次改过的机会，饶过她这次！”

霍渊可不敢受苏垚的礼，直接闪过避过，但是，听到他提起已逝的嫡妻，心里终究一软，亲自上前扶起他说道：“岳父大人言重了，真是折煞小婿了。”

苏垚听了霍渊这话，心里顿时一松，对霍渊心里还记挂着女儿，终究还是有些欣慰的。

不过想到苏婉儿，霍渊还是说道：“宝铃也算是我看着长大的，我也一直将她当成妹妹来看待。若非逼不得已，我也不想追究此事。只是，宝铃县主这次做的事，实在是太过分了。内子至今尚未清醒，可县主不但没有一丝悔过之心，还对她口出恶言，甚至还拒绝向内子道歉。事情做到这种地步，若是我这个做丈夫的还无动于衷，不肯为她讨回公道，那我以后还如何面对内子？如何配为人夫？”

话已至此，苏垚知道自己说什么也没用了，霍渊怕是要追究到底了，只希望他能看在以前的情分上，不要逼得太紧。心中一叹，看向躲在大长公主身后的宝铃县主，板着脸怒道：“孽障！你还愣着干什么，还不赶快跪下道歉！”

宝铃县主浑身一个哆嗦，用求救的眼神看向大长公主。

寿宁大长公主见到女儿被吓成这样，顿时心疼不已，对霍渊和苏婉儿的不满，简直升到了极点。对于丈夫说得那番话，她根本没放在心里，难道凭她大长公主的身份，还保不住自己的女儿？

何况，那苏婉儿不过一个白身而已，打她两下怎么了，值得如此大惊小怪的？何况，太医都说了，苏婉儿根本没大碍，凭什么要她女儿跪下赔罪？

然而，就在她即将开口为女儿开脱时，一名丫鬟匆匆从外间走了进来，对他们福了福身，低眉顺目地禀报道：“启禀殿下，老爷，昌武侯府来人了。”

“是谁来了？”英国公苏垚出口问道。

“是昌武侯府的孙管家。”那丫头毕恭毕敬地回答道。

所有人的目光都看向霍渊，昌武侯府派了一个管家来，想必不是什么小事。

“出了什么事？”霍渊立即问道。

那丫头将头垂得更低了，说道：“据孙管家说，是宫里的圣旨到了，侯府太夫人让侯爷和夫人马上回去，司礼监的传旨太监还在侯府等着呢！”

“传旨？是传给谁的？”大长公主心里突然有种不好的预感，厉声问道。

“你快说呀！”见那丫头支支吾吾地不肯说，大长公主立即瞪了她一眼催促道。

那丫头虽然怕大长公主会迁怒自己，但更惧怕她的淫威，立即结结巴巴地说道：“是……是传给昌武侯夫人的，似乎是……是封赠诰命的圣旨。”

什么？！封赠诰命的圣旨？寿宁大长公主不由恨恨咬牙，脸上那一贯高高在上的神色，此刻终于龟裂了。

－－－－－－题外话－－－－－－

［2014—12—26］痴柔情　投了2票（5热度）亲爱的么么哒~O（∩_∩）O~这章也够肥了吧~又是3400，女主现在还“晕”着，怎么接圣旨哟~哦吼吼~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十五章又喜又忧

“不，这不可能！陛下怎么会给她封诰命？一定是你听错了。”回过神来之后，寿宁大长公主犹不敢相信自己的耳朵，立即斩钉截铁地说道。

这太荒谬了。

圣上怎么可能会为苏婉儿撑腰？

他这么做，将他们英国公府置于何地？将她这个亲姑母置于何地？

而且，这苏婉儿现在就已经如此不听话了，若是封了诰命，岂不是要反了天了，她以后还如何拿捏她？

不，这件事她无论如何，都不相信。

那丫头被吓得战战兢兢地说道：“奴……奴婢不敢说谎，孙管家确实是这么说的。”

寿宁大长公主闻言，心里的那一丝侥幸也瞬间被浇灭了，脸色顿时多了几分灰败。

寿宁大长公主都受到了如此大的冲击，宝铃县主就更不用说了。

她比任何人都更不喜欢这件事是真的。

她敢藐视苏婉儿，不就是自恃身份，且苏婉儿是白身，无人给她撑腰吗？

若是苏婉儿有了诰命在身，她若真得要追究此事，那就绝对不是陪个罪，关个禁闭就能了结的，甚至连皇后都有可能会过问。

她已经将苏婉儿彻底得罪死了，若是苏婉儿蓄意报复，在皇后娘娘面前恶意编排她几句，那她的名声还要不要了？

宝铃县主死死地咬住了自己的嘴唇，心里有恨又怕，难得在心里生出一丝悔恨来。

英国公苏垚脸上则是露出惋惜之色，正因为他知道陛下想要封赠苏婉之事，才想着尽快了结此事，没想到还是晚了一步。

虽说正式封赠诰命的程序有些繁琐，需要由吏部和兵部提准被封赠人的职务及姓名，而后翰林院依式撰拟文字。届封典时，中书科缮写，经内阁诰敕房核对无误后，加盖御宝颁发，如此最快也得几天时间。

但如果皇帝开了金口，那事情自然就不一样了，甚至比这速度更快的时候也有。所以，此时听到这个消息，苏垚并不感到意外。

只是让他忧心的是，苏婉儿到现在还没醒过来，根本无法接旨，如此一来，今天发生之事，可就相瞒都瞒不住了。

“吴太医，你能想办法让昌武侯夫人醒过来吗？”苏垚向默默缩在一角，努力降低自己存在感的吴太医问道。

吴太医早就想离开了，对他们这种小小的太医来说，知道的越多，死得越快，他还不想英年早逝呢！

但英国公的问话，他也不敢不回答，只打起精神回道：“这倒是可以，问题是苏夫人醒来之后，怕是还会有些别的症状。”

“什么症状？能接旨吗？”苏垚立即追问道，

霍渊也看向吴太医，虽然知道苏婉没有大碍，但苏婉没醒过来，心里总免不了担心。

“大概会有头痛、头晕、恶心、呕吐等症状，如果忍耐一下，倒是可以接旨的。”

听到吴太医的话，苏垚总算放下了心，能接旨就行。

寿宁大长公主和宝铃县主也不由自主地松了口气，寿宁大长公主有气无力地吩咐道：“那就劳烦吴太医唤醒苏……夫人吧？”

虽然她十分不愿意见到苏婉诰命加身，但事已至此，她再反对也没用，当务之急，还是要让她赶快去接旨，否则，今天的事，免不了也传到圣上的耳朵里，那宝铃可就倒霉了。

孰轻孰重，她还是分得清的。

吴太医应了一声，又询问地看向昌武侯霍渊。

霍渊自然也愿意看到苏婉清醒过来的，但是，他又怕强制唤醒苏婉会对她的身体有所损害，便皱了下眉问道：“可会影响内子的身体？”

“这倒不会。”吴太医自信地说道，“如果侯爷担心的话，倒是可以多等一会儿，夫人差不多也该醒了。”

吴太医话音刚落，就听到床帐里传来一点动静，守在床前的绿芙立即掀开了床帐，惊喜地喊道：“太太，您醒了？”

听到这话，所有人的目光都不约而同地看了过去。霍渊更是直接快步走了过去，看到苏婉果然睁开了眼睛，脸上也不由露出一丝轻微的笑意，他弯下腰，轻声询问道：“你感觉怎么样了？”

苏婉儿的眼睛里还带着一丝刚刚醒来时的迷惘，看到霍渊，还忍不住眨了眨眼睛，似乎有些不知身在何处——

“侯爷？”苏婉似试探似疑惑地喊了一声，略带鼻音的声音里更是糅杂了一丝莫名的委屈和依赖，听起来柔肠百转，让人似乎连心都开始化了。

她这般神态，霍渊从未见过，心蓦地就软得一塌糊涂，他不由将声音放得更轻了些，神情更是前所未有的柔和，他自然而然地握住了她的手，说道：“是我！对不起，我来晚了。”

他说的是自己未能陪同苏婉一起来英国公府的事，苏婉的受伤，让他心里感到十分内疚。

“不怪侯爷，是我没有遵守约定。”苏婉微微摇头，脸色却忍不住微微一白，微微蹙起了眉头。

“怎么了？哪里不舒服？”一直在看着她的霍渊见状，立即紧张地问道。

“无碍，就是有些头晕，还有点想呕吐。”苏婉在绿芙的搀扶下缓缓坐起身，用手抚着自己的胸口说道。

此时，她才看到屋子里的其他人，被霍渊握着地手不由紧了紧。

霍渊感觉到了她的紧张和戒备，也忍不住回握了一下她的手道：“没事的，有我在。”

苏婉收回目光，感激地看了他一眼，点了点头。

其实，她之前并非完全没有知觉的。

真正失去意识，也就那么一小会儿。

只是那时头很难受，晕乎乎地根本起不来，便一直躺在床上，没有清醒，外面的事情倒是知道了七八分。所以在大长公主命令吴太医唤醒她的时候，她便及时清醒了过来。

因为她知道，自己若是此时不醒来，大长公主一定会想方设法令她醒过来的，只是手段绝不会太温和，她可不想自找罪受。

只是，圣上对她封赠诰命之事，倒是让她又喜又忧。

喜的是，从此之后便有了身份，她这个昌武侯夫人也算是名正言顺了，以后也无人敢轻辱。

忧的是，显德帝毫不掩饰对她的维护和用心，颇有些势在必得的架势。显德帝向来是无利不起早的人，他所图的绝非只是她的感激而已。

她虽有意利用显德帝对自己的这份“兴趣”，为自己谋取些利益，但如今真正见到显德帝的手段，她却有些害怕了。她怕自己会泥足深陷，落入他的温柔陷阱，以至于无法抽身，最后落个玩火*的下场。

苏婉虽自信能够守得住自己，但有些事，却不是你想控制就能控制得了的。何况，对方还是个九五至尊的皇帝。

然而，事已至此，担心也无用，何况，此事对她来说总算是利大于弊的，她何必在这里杞人忧天，自己吓自己，或许事情没有她想得那么糟糕呢！

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

［2014—12—27］痴柔情　投了2票（5热度）

［2014—12—28］元天心　投了1票（5热度）

［2014—12—28］玲儿与志　送了5颗钻石

太耐你们了，么么哒~\（^o^）/~

也谢谢所有一直在默默支持我的小亲亲们，挨个么么~（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十六章机会

就在苏婉给自己做心理建设的时候，寿宁大长公主，却被霍渊和苏婉之间的亲密互动，差点闪瞎了眼睛，愤怒地几乎都要喷出火来——

怪不得昌武侯会维护那个小贱人，原来两人早已经打得火热了，亏她还一直蒙在鼓里，以为霍渊依旧对浅儿依旧情深意重，到头来竟然吃了这么一个大亏。

不行，这个苏婉儿绝不能再留了，必须得想办法尽快除去，否则，等她翅膀硬了，再想除掉她就难了。

而且，苏婉儿今后有了诰命在身，谁也轻易动摇不了她的地位。她若是想用嫡母的身份，去对付她那两个还未长大成人的外孙，实在太容易了。

两个外孙虽然有他们的保护，但不怕一万，就怕万一，倒不如从根子上彻底解决此事。

寿宁大长公主心里的杀意一闪而过，但表面上却是含而不露，甚至还和颜悦色地吩咐吴太医去给苏婉儿治病，态度比之前好多了。

就连宝铃县主，也没有找苏婉儿麻烦，她还没从苏婉儿被封赠诰命一事上回过神来。

吴太医又上前给苏婉把了把脉，又给苏婉开了药方。恰好他的药箱正好有配好的苏合香丸，恰好对症，便留下了几丸给苏婉，只要研碎冲服便可，又可缓解症状，又能节省时间。

英国公和大长公主对这个结果都十分满意，给的吴太医的诊金也十分丰厚。他们可不希望，苏婉病歪歪的前去接旨，免得被那些好事的太监传到圣上耳朵里。

苏婉用过药之后，感觉果然好了不少，虽还有些头疼，但也不是不能忍受的，便打算赶回去接旨。

不过，离开之前，霍渊淡淡地瞥了宝铃县主一眼，让宝铃县主顿时心惊肉跳，刚刚放下的心又提了起来。

英国公苏垚心中苦笑，但还是打叠起精神笑道：“贤侄放心，老夫一定会好好管教宝铃的，待令妻身体痊愈了，我一定会亲自押着宝铃登门道歉的！”

霍渊对此不置可否，只低头看向苏婉。

苏婉则微微一笑，开口道：“世伯言重了，登门道歉倒是不必，我相信宝铃县主也不是故意的。”不是故意的才怪。

“何况，妾身也相信世伯的为人，一定会给我们昌武侯府一个满意的交代的，我们又有什么不放心的呢？”

苏垚听到苏婉的话，便明白她心里还是有怨气的，并不想大事化小，小事化了，以区区一个登门道歉了事，她想要的是一个满意的交代。

这要做到何种地步，才能让她满意，只能英国公自己思量了。

出了英国公府，霍渊亲自扶着苏婉上了马车，也舍弃了自己的坐骑，与苏婉一同乘坐马车回府。

至于绿芙，她来时跟苏婉做了同一辆马车，如今被马车被侯爷占了，她就坐了英国公府命人准备的一顶二人小轿跟在马车后面，倒不用像那些跟车的婆子们一样走着回去，这是身为一等丫鬟的特权。

苏婉本就不太舒服，上了马车后，这一颠簸，就更难受了，头晕得厉害，一张小脸看起来越发没有血色了，霍渊看得十分心疼，直接伸手将苏婉抱到自己怀里，让她坐在自己的腿上，他见苏婉要挣扎，便直接强硬地将她禁锢住，语气更是不容置疑：“别动！除非你想晕着回去。”

苏婉也不是逞强之人，她只是有些不习惯跟他这么亲密，反射性地想要挣扎罢了。听到他的话，果然乖乖地呆在他怀里不动了。

有了人肉坐垫，苏婉也觉得不那么难受了，只是其他的问题又来了，这个动作实在太亲密了——

两个人脸的距离相距不到一尺，身体相贴，呼吸交缠，全身都被对方的气息包围，便是普通的一对男女，恐怕也会生出一丝暧昧来，何况于他们？

很快，一丝热度悄无声息地爬上了苏婉的脸颊，鼻尖溢出了几颗晶莹的汗珠，似乎连心跳都有些微微加快，这种感觉让苏婉感到有些不安。

说实话，两人虽然有了比这更为亲密的身体接触，但那仅限于床第之间，在其他时候，两人从来都是相敬如宾，客客气气的，跟别说什么谈情说爱了。

但这种不远不近的距离，却恰恰是苏婉最喜欢的相处方式，她虽然想要讨好霍渊，但也只想利用他对自己的宠爱，改变自己现在的处境而已，并不想跟霍渊在感情上有太深刻的交流。

除了她不想沾染感情之外，霍渊那一屋子小妾和一大堆儿女，也是苏婉望而却步的原因之一。

因为若是她真得对霍渊动了感情，她是绝对无法容忍他去碰别的女人的。

而霍渊是在封建制度下长大的男子，从小接受的便是三妻四妾的教育，世界观早已经形成，让他专宠一个女人无异于天方夜谭，即便那个女人是他的正妻，他恐怕也无法理解。

何况，他的责任心又很强，那些妾室都曾经为他生儿育女，他岂会真得对她们置之不理，或者将她们当成一个摆设？

这是一个解不开的结。

所以，苏婉想得很清楚，与其相爱后因为这个寻死觅活，倒不如一开始就不动真心，反倒过得轻松一些。

霍渊见到苏婉的神情由一开始的羞涩渐渐变得疏淡平静，心里莫名的有些不舒服，便开口问道：“你在想什么？”

苏婉抬头看了他一眼，微微摇了摇头道：“没什么，只是第一次接圣旨，觉得有些紧张而已。”

苏婉的解释到也说得通，霍渊也相信了她的说辞，心里默默地舒了一口气，轻声说道：“放心，一切有我呢！”

苏婉点了点头，依靠在他怀中，垂下眼帘不再说话了。

马车很快就到了昌武侯府，大门外早就有人在眺望，远远的见到他们的马车，就赶紧到里面去通报了。

苏婉和霍渊下了马车，就已经有不少人在门前迎着他们了，每个人的脸上都带着喜气，虽然传旨太监露了口风，但鉴于圣旨还没颁发，她们也不好直接向苏婉道喜，只是对苏婉的态度却比往常热情恭敬了许多。

太夫人身边的孙嬷嬷也在其中，见到苏婉和霍渊立即笑着上前行了礼说道：“侯爷，太太，你们总算回来了，老太太都快等急了。二老爷、三老爷，正在前厅陪着司礼监的公公们在说话呢！”

霍渊和苏婉不敢耽搁，立即去了正院的前厅。

侯府的正院虽然被封了，但封的只是苏清浅日常起居的内院，外院还是正常使用的，否则，岂不是连正经待客的地方都没了？

来传旨的公公姓焦，不到三十岁的年纪，当初也在内书堂读过书，等资历够了，年龄也大了，或许还能混个司礼监的秉笔太监当当，但他却不满足于此，他还年轻，也有自己的野心，不想这样慢慢的熬资历。

他跟司礼监秉笔太监、东厂提督杨永关系不错，当初共患难过，杨永也没少提拔他，听他的指点，知道这次传旨的活计似乎是个巧宗儿，也是他的一次机会，若是做的好，还有可能被皇上召见，甚至得到皇帝的青眼，因此，他便积极主动地要求来跑腿了。

其实，能来传旨的，都能赚点外快，哪个府上不给塞点银子呢！但是，这点钱，焦公公已经不怎么放在眼里了，他更希望的是在皇上面前露脸，得到皇帝的信任，争取将来更进一步。

可惜，直到现在，他还没发现，杨永所说的机会到底在哪里？

不过，在见到苏婉的那一刻，他突然就明白杨永话中所隐藏的深意了。

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

［2014—12—28］痴柔情　送了5朵鲜花

［2014—12—28］痴柔情　投了2张评价票（5热度）谢谢柔情亲亲，耐你，啾一个~\（^o^）/~

［2014—12—29］元天心　投了1张评价票（5热度）天心，多谢了~亲一个mua~O（∩_∩）O~

［2014—12—29］yoyu2003　送了10颗钻石

［2014—12—29］yoyu2003　送了2张月票绫波亲亲你好几天没露面了，呜呜，以来就送大礼，砸晕我了，耐你，么么哒~\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十七章圣旨

焦公公虽然不在圣驾前伺候，但总算也是司礼监的人，对于显德帝的性子还是有几分了解的，再加上之前杨永提点了几句，他若是还猜不到是怎么回事，那就枉费他在宫里活了这么久了。

而且，这位昌武侯夫人虽然算不上是绝色，但也算得上是楚楚动人了。难得的是那种“我见犹怜”的风姿，真是让他这个太监见了，都忍不住心生怜惜，怪不得陛下会动心思。

却不知，苏婉是因为大病初愈，又受了伤的缘故，才使她看起来显得有些弱不禁风，而焦公公之所以会觉得她“楚楚动人”，也不过是先入为主罢了。

苏婉不知是不是自己的错觉，她总觉得这位焦公公看自己的眼神有些奇怪，不过，倒也没感觉到他对自己有什么恶意，反倒是对她有几分好奇，苏婉也就没有太过放在心上。

好在焦公公也知道分寸，很快就收回了目光，笑眯眯地说道：“好了，人都到齐了，咱家也该宣读圣旨了。”

院子里早就摆好了香案，众人无论男女，有品级的都换上了官服和品级大妆，没品级的也穿戴的十分庄重，恭敬地跪在院子里。

侯府二老爷霍淞文不成武不就，最重要的他身体不好，但以前也曾有个五品的武官官职，现在赋闲在家，但还保留了一个五品的散官官衔，倒也并非白身，就连二太太洪氏也请封了诰命，如今也是个五品宜人了。

只有三老爷霍澜，自小聪明，又最太夫人受宠爱，但却是喜文不喜武，心高气傲，立誓要自己考出个功名出来，不过，如今他已经二十多岁了，身上却只有一个秀才功名。因此，三太太陶氏身上也并没有诰命，跟苏婉一样是个白身。

但她对自己的丈夫很有信心，认为他早晚能高中，怎么也能给自己挣个诰命回来，所以并不不怎么在意。然而，她对同样没有诰命的苏婉，却不是惺惺相惜，而是大大的瞧不上眼。

如今这个被她瞧不上眼的人，却比她先得了诰命，不知她心里会是何种滋味？

至于太夫人王氏，对于苏婉要封赠诰命一事，心里却有些复杂了，她既高兴于是陛下对霍家的信任和看重，又担心苏婉将来势大不好压服，但总的来说，她对此还是乐见其成的。

众人跪下之后，焦公公面南而立，缓缓展开书写着圣旨的玉轴，圣旨上绣着祥云瑞鹤，两端有翻飞的银色巨龙，通览之下，色彩绚丽又华贵喜庆至极。

焦公公又挺胸收腹，开始用他那尖细的嗓音高声宣读圣旨，前面一大段都是赞扬霍渊的功绩。毕竟夫荣妻贵，只有霍渊有了功劳和荣耀，才会封赠苏婉。圣旨极为华丽拗口，让苏婉听起来十分费力，但努力按捺住心思继续听下去。

“……制曰，妇专馈祀仪刑，不出于闺门，国重褒封宠命，必均于伉俪顾，典章之具在，实风化之所关。尔左军都督府右都督、昌武侯霍渊，继妻苏氏，仪度周详，性资婉意，出自衣冠之族，嫔于科第之英，礼义从夫，有儆戒相成之益，勤俭率下，无贵骄自持之心，爰锡褒章，用旌贤淑，慈特封为一品夫人……”

虽然圣旨中的意思，苏婉也只听懂了五六分，但最重要的那句话，她却听懂了。心里顿时一惊，她怎么也没想到，自己竟然封了个一品夫人，实在是太让她感到意外了。等圣旨念完，她还没回过神来，愣愣地跟大家一同三呼万岁，谢了圣恩。

“苏夫人快上前来接旨吧！”焦公公见苏婉愣在原地，连忙笑眯眯地催促道。

苏婉这才回过神来，抬头看了霍渊一眼，霍渊微不可查地对她点了点头，她才轻轻舒了一口气，脸上露出一个微笑来，上前从焦公公手中接过了圣旨，带着一丝感激说道：“多谢公公。”

“当不得夫人一个谢字，这本就是咱家的本职。”焦公公呵呵笑道，眼睛都眯成了一道缝。

此时，太夫人接口道：“话虽如此，但终究是劳烦公公跑了一趟，我们心里到底是过意不去。一点小心意，不成敬意，公公千万不要推辞。”

在这时，立即就有丫鬟上前塞给了焦公公一个荷包，并不重，显然里面盛放着银票，焦公公也不推辞，笑眯眯地收了下来，反正这也是惯例，不拿他们还不安心呢！不但焦公公，就连跟他来的那些小太监，也都得到了一定的好处。

霍渊邀请焦公公再进去坐坐，焦公公却婉拒了，“咱家之前已经耽误了不少时间，现在还要急着赶回去复命呢！”

不过，在离开之前，焦公公却皱了下眉头，看着苏婉问道：“苏夫人是不是身体不舒服，怎么看起来脸色不大好？”

听到焦公公的问话，几乎所有人脸色都微微一僵。

太夫人等人虽然不知苏婉在英国公府有什么遭遇，但想必是受到刁难的。但这些事，他们自己知道就好，却是不能传到陛下的耳朵里的。

陛下才刚给苏婉封了诰命，若是被他知道苏婉之前刚被贤妃娘娘逼着去英国公府请罪，娘娘岂能讨得了好？

虽是贤妃处罚苏婉在前，圣上褒奖在后，但陛下却不会管这些，他只会质疑贤妃的眼光，甚至认为她是故意拆他的台，给他难堪。

想到这里，太夫人立即笑着解释道：“公公说得不错，苏氏前几日不小心得了风寒，大病了一场，现在病虽好了，身体却还未完全恢复，多少都带了点病容，倒是让公公见笑了。”

虽然太夫人等人的神色很快就恢复了正常，但焦公公却是察言观色的好手，哪能看不出来里面另有隐情？心里却愈发兴奋起来，如果陛下问起来，他也好回话不是。

因此便笑着对苏婉说道：“原来是这样。既如此，苏夫人还是要好好保重身体才是，莫要辜负了陛下的这一番……褒奖才是。”

说完，焦公公就直接带着人离开了。

众人虽然觉得焦公公最后那番话说得奇怪，但也没有多想，毕竟这些太监都阴阳怪气的，让人摸不透他们真实的想法。

焦公公的话，让苏婉微微一惊，心里的欢喜之意也渐渐退了下去。

她早该知道的，显德帝不是那种乐于助人之人，他对人的好都是有目的的，果不其然。

不过，她也不是束手就擒之辈，只要她不从，难道他还敢用强不成？他身为皇帝，总不会那么无下限吧？

不过很快苏婉就会知道，她的确是高估显德帝的节操了。

－－－－－－题外话－－－－－－

［2014—12—30］元天心　投了1票（5热度）

［2014—12—29］痴柔情　投了2票（5热度）

［2014—12—30］西瓜小美投了1张月票

谢谢大家，挨个么么~（*^__^*）嘻嘻……

2014年马上就要过去了呀，提前祝大家2015元旦快乐，新年快乐！（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十八章蹊跷（亲们，元旦快乐！）

焦公公离开之后，众人都纷纷上前道喜。

二太太洪氏虽然有些嫉妒苏婉一步登天，但也知道自己怕是一辈子也挣不上一个一品诰命，这份嫉妒也就烟消云散了，反而开始想着要交好她了，毕竟，苏婉都封了诰命了，这管家权早晚还得落到她手中，跟她交好些总是没错，因此，她对苏婉的态度就颇有些真心实意了。

而三太太陶氏，则完全是皮笑肉不笑了，就算是在道喜，也好像谁欠了她几万两银子似的，还阴阳怪气地说了几句酸话，所幸，她还顾忌霍渊在场，不敢太过分，只敢自个儿嘀咕几句，恐怕回去之后，她立即就会逼着自己的丈夫上进了。

太夫人脸上的笑意却有些淡淡的，看向苏婉的神色带了一丝复杂，待众人道喜完毕，她才对苏婉说道：“你如今身上有了诰命，本来府里应该大肆庆祝一番的，但你如今身体不好，就暂且推迟几天，等你养好了身体再说罢！”

苏婉知道太夫人对她得了诰命一事，并不怎么高兴，再加上她本身对庆祝一事也没什么兴趣，更不愿意折腾，便也从善如流地应了下来。

太夫人见她没有露出半点不满之意，脸上的笑容终于真实了一些，难得关心了她一句：“既然你身体不适，就早点回去休息吧，争取早日痊愈，也好让我们放心。”

“是，那媳妇就告退了。”苏婉确实不舒服，感觉自己随时都能晕倒一般，就没有推辞，直接向太夫人行了一礼，就要离开。

霍渊急忙说道：“母亲，小苏氏身体不好，我去送送她。”

说完，便亲自上前扶着苏婉一起走了。

太夫人对此也没什么表示，谁让她对苏婉有些心虚呢！毕竟，苏婉之所以会身体不适，也有她的一份“功劳”，若非她之前催逼着苏婉去英国公府赔罪，苏婉何至于如此？

三太太陶氏见苏婉离开了，脸上露出一丝冷笑，随后便以自己身体不适为由向太夫人告辞。

太夫人知道她一向好强，如今，被她一向看不起的苏婉儿压在头上，心里肯定不舒服，也没为难她，挥了挥手，让她走了，一同离开的还有三老爷霍澜。

二太太洪氏倒是颇有兴致，亲自扶着老太太回了松鹤院，二老爷则回了他们的院子养病。

然而她们一回到松鹤院，便见到了眼圈红红，一脸焦急委屈的王姨娘。

王姨娘只是个妾，只要圣旨不是给她的，她就不够资格前去接旨。她之前一直在松鹤院里陪太夫人说笑，等着苏婉从英国公府回来，好看她笑话，谁知后来来了圣旨，太夫人去了前面，她却只能在这里焦急地等着，不知圣旨是好是坏。

可她怎么也没想到，这个圣旨竟是给苏婉的，而且还封了她为一品夫人，当时听到这个消息，她还以为自己耳朵出问题，直到现在，她还有些不敢相信，见到太夫人就立即问道：“老太太，这圣旨是不是传错了？太太怎么会……”

“闭嘴！”她话没说完，就被太夫人严厉喝止了。

太夫人看她的眼神，颇有些恨铁不成钢，厉声说道：“圣旨你也敢质疑，你自己想死也别连累我们侯府。若是再让我听到你说这种糊涂话，你直接给我滚回老家去！我们家可要不起你这种媳妇！”

太夫人一番训斥，吓得王姨娘一下子瘫坐在地，脸色白得像鬼一般，哆哆嗦嗦地说不出话来。

太夫人见她如此，到底也有些心软，但依旧冷冷说道：“这是陛下给我们家的恩典，大家喜欢还来不及，你在这里哭丧着脸给谁看呢？不知道的，还以为你对圣旨不满呢！若真如此，你就是有九颗脑袋，也不够砍的。”

王姨娘理智慢慢回笼之后，才发现自己说了什么蠢话，太夫人虽然严厉，却也是为她好，顿时羞愧无比，感激地给太夫人磕了个头，没脸再呆在这里，用帕子捂着脸走了。

太夫人叹了口气，有些无力地坐在了暖榻上了，转眼看到二太太还在旁边，立即不耐烦地说道：“行了，我这里不用人伺候，你也回去吧。”

二太太这才笑着行礼退下了。

太夫人有些心烦意乱，就躺下休息小憩一会儿，然而，她却怎么也睡不着，怎么都觉得这个圣旨来得有些蹊跷，而且时机也太巧了，苏婉前一天刚跟她进宫，这圣旨后脚就到了。虽然在理智上，她并不想多想，但是，也不知怎么回事，她总是控制不住胡思乱想，甚至想到某个可能，还有种心惊肉跳之感。

但随后，太夫人就失笑摇头，觉得自己太疑神疑鬼了。陛下何等人也，怎么可能会看上她？

何况，那小苏氏虽然有些颜色，却也并非那种绝世无双的大美人，一定是她想多了。

太夫人做好心理安慰，这才渐渐睡了过去。

……

焦公公乐颠颠地回宫复命了，不出所料，他果然立即被圣上召见了。焦公公努力压抑住心中的兴奋，整理了一下衣冠，又使劲拉了拉自己的脸皮，露出一个恭敬又谦卑的笑脸来，这才弓着身子快步走进了勤政殿。

虽然这不是他第一次见陛下，甚至见过的次数还不少，但这次面圣，却决定了他将来的前途和命运，他心里自然紧张无比。

“奴婢拜见陛下，吾皇万岁万岁万万岁！”

显德帝正在批阅奏折，根本没有搭理他。

焦戎也有什么不满，见陛下不说话，他就垂头默默地跪在下面，脸上带着一成不变的谦卑笑容，一点不耐烦都不敢有，只偷偷地用眼神看了杨永一眼。

杨永对他使了个眼色，让他稍安勿躁，焦戎心中一定，焦躁的心这才平静下来，笑容越发谦卑起来。

过了大约一刻钟，显德帝终于放下了最后一份折子，活动了一下有些酸痛的肩膀，杨永见状，立即从小太监手中接过茶盏，亲自奉给了显德帝，又亲自给显德帝揉捏肩膀，力道恰到好处，将显德帝伺候地十分舒服。这种推拿手法，还是他特地跟一位老太监学的。

不只是这点东西，为了迎合显德帝的喜好，他可是废了极大的心血，功夫不负有心人，显德帝会宠信他，甚至还将东厂交给了他打理，就是因为他合了陛下心意，用着顺手，否则，司礼监的秉笔太监有好几位，怎么就他当了东厂提督？

不过，别以为他这位秉笔太监兼东厂提督，就是宦官中职位最高的了，要知道，压在他头上的，还有一位司礼监掌印太监呢！那才是真正的内廷首相，就算他要办什么事，也要请示掌印太监批准的。

可惜，陛下为互相制衡，是不可能让给掌印太监兼任东厂的，因此兼任东厂提督的，都是秉笔太监中其中的一位。

如果杨永失去了陛下的宠信，他东厂提督的位置随时有人取而代之，因此，他才极力拉拢提拔焦戎，将来也算有个助力，就算犯了错，也有人为他说话。

他现在倒是不会肖想掌印太监的位子，只求坐稳现在的位置。

毕竟，现在这位掌印太监，是位德高望重的老太监，想要抢他的位子很难，除非老太监退休，或者犯下大错被革职，否则，只能等到杨永卸任了东厂职务，而且还得圣宠，才有可能升任这个位置，否则，一辈子也别想。

显德帝喝了茶，恢复了精神之后，才看向焦戎，懒洋洋地问道：“说说吧，你这次去昌武侯府宣旨，到底是个什么情况？”

“回禀陛下，事情是这样的，奴婢去了昌武侯府之后……”焦戎整理了一下思绪，有条不紊的将他宣旨的经过一五一十的说了出来。

他一边说一边不着痕迹地观察陛下的表情，在说道昌武侯夫人去英国公府之后，他果然看到陛下的眉头皱了一下。原本对那个猜测，焦戎只确定了七八分，现在却完全确定了，陛下是真得在肖想昌武侯夫人。

可惜，直到他说完，陛下也没什么表示，惹得他也一头雾水，心里也有些不确定起来。

“行了，朕知道了，你下去吧！”显德帝听完之后，微微点了点头，就挥手让他下去。

焦戎心中失望，乖乖地应了一声，正要站起身来慢慢退出去时，想来想去，却怎么都不甘心，又重新跪了下来，鼓足了勇气说道：“陛下不要怪奴婢多嘴，只是奴婢宣旨时，见到昌武侯夫人脸色极差，身体看起来也很孱弱，似乎随时都要晕倒似的。当时，奴婢还多嘴问了一句，可昌武侯太夫人只说苏夫人大病初愈，并无大碍，但奴婢却打听到，昌武侯夫人在英国公府那段时间时，好像还请了太医……”

显德帝锐利的眼神直接看向焦戎，冷冷质问道：“你说得是真的，没有骗朕？”

下面的人是个什么德性，他心里清楚，最是会夸大其词，添油加醋，这也是他最厌恶的，因此，他的语气极为严厉。

“奴婢敢用自己的小命担保，奴婢所说全部属实，绝不敢有半句谎言。”焦戎虽然心中惊惧万分，但还是压下惧意，咬着牙斩钉截铁地说道。

显德帝也不说话，只沉默地看了他一会儿。

焦戎被陛下看得汗如雨下，身体也忍不住开始颤抖起来，但还是硬撑着没有改口。

显德帝这才移开目光，脸上露出一丝微笑，用和缓的声音说道：“好！朕知道你是个好的，也相信你不会骗朕的。行了，你先下去吧！记得此事不要外传。”

“是，奴婢一定会守口如瓶的，绝对不会泄露半点，请陛下放心！奴婢告退！”焦戎闻言，身上顿时一松，全身的力气都好像被抽走一般，但他的精神却十分亢奋，他强撑着给皇帝行了礼，慢慢地退了出来，虽然身心疲惫，脸上却露出一丝压抑不住的兴奋，因为他知道，自己这次赌对了。

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O这次字数够多了吧，祝大家元旦快乐！也祝大家在2015年里，吉星高照，事事顺利，平平安安！挨个么么

哇塞，还没上架，评价就已经是一颗蓝钻了，破天荒哎，亲们真得太厉害了！鞠躬感谢！mua~

感谢——

［2014—12—30］痴柔情　投了2票（5热度）

［2014—12—31］元天心　投了1票（5热度）

［2014—12—31］bodhi2014　送了8颗钻石

［2014—12—31］yoyu2003　送了3颗钻石

［2014—12—31］ljz20100618　送了1朵鲜花

［2014—12—31］13918707664送了2张月票，嘿，亲爱的，从上本追过来的吧，谢谢亲的支持了，么一个~（*^__^*）

虽说本书各种数据都不咋滴，但看到大家对我的各种支持，我心里还是感到超级满足的说，拥抱大家！^_^

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十九章替美人儿出气

焦戎出去之后，显德帝才仿若漫不经心地说道：“苏夫人去英国公府的这段时间，究竟发生了什么事，查清楚之后，详详细细地告诉朕！”

“是，奴婢遵旨！”杨永立即笑着回答道，顿了顿他小心又问道：“快到用午膳的时辰了，不知陛下您打算在哪里用膳？”

显德帝略略想了想道：“就去坤宁宫吧！皇后最近身体不太好，朕现在也忙完了，正好去看看她。”

显德帝现在的皇后，姓宁，是他的原配嫡妻，出身于书香门第，也是先帝亲自为他挑选的。

那时的显德帝已经被当成继承人来培养了，但先帝还是下意识地对他有些防备，毕竟在这之前，他曾经被太子逼宫造反过，只是没有成功罢了，因此，先帝只给他选了一个五品翰林的女儿做王妃，可惜，这位宁翰林在女儿当上皇后不到一年就病逝了，虽然追封了爵位，但到底只是死后的殊荣罢了。

而宁皇后的兄长，也是个立不起来的，文不成武不就，只知吃喝玩乐，但显德帝还是看在宁皇后为他生了一双儿女的份上，封了她兄长一个昌宁伯的爵位。

不过，宁皇后的弟弟倒算是有些真才实学，前几年中了进士，现在在礼部供职，做了个小小的礼部主事。

尽管宁皇后的身份不算太低，但是跟其他几位出身公侯之家的妃子比起来，就不够看了，若非她肚子争气，生了一双儿女，本身又精明能干，将事情做得滴水不露，皇帝又比较敬重嫡妻，否则，恐怕早就坐不稳后位了。

可惜，她在生五公主的时候伤了身体，身体就开始垮了，一年总得病个几次，偏她又是个好强的，不肯放权，又爱事事亲力亲为，这病就一年重似一年，据太医的说法，怕是撑不了几年了，这还是比较保守的说法。

这个消息，被宁皇后极力压了下来，不肯让显德帝以及其他人知晓，因为她知道，显德帝一旦知道此事，必定会让她将打理后宫的权力分出去的，她不敢想象，若是自己失去了手中的权力，她的一双儿女会落到何种下场。因此，就算是为了一双儿女，她无论如何都要硬撑下去。

坤宁宫。

得到陛下要过来用膳的消息，宁皇后立即让人给自己梳妆打扮，务必让自己的气色看起来好一些，免得被陛下看出端倪。

但看着铜镜里，自己那日渐消瘦的容颜，和浓妆都遮掩不住的疲惫和病容，宁皇后不由苦笑一声，

如果陛下真得在意她的话，无论她怎么伪装，陛下该知道的也总会知道，但是如果陛下不在意她，就算有人把事实摆在他眼前，他也不会费力多瞧一眼。

可她却瞒了陛下那么久。也就是说，陛下根本就不在意她。

算了，她嫁给陛下这么多年，早就知道他是个多么无情的男人了，对他的宠爱早就不抱希望了，只要他还对她这个嫡妻有几分敬重，善待她的一双儿女，她就心满意足了。

宁皇后刚刚整理完毕，就听到了太监高声通禀道：“皇上驾到——”

宁皇后立即扶着宫女的手，走到门口迎接，等那道明黄色的影子进来之后，她立即屈膝行礼道：“臣妾参见陛下！”

显德帝还未等她完全拜下，就亲手将她扶了起来，温和的脸上露出一丝关切之意，“皇后身体不适，就不要多礼了。”

“谢陛下！”宁皇后脸上露出一丝感激的微笑，顺势站了起来，两人相携一起向里走去，

“万岁爷今日怎么有空会来？”坐下之后，宁皇后一边亲自给显德帝奉茶，一边柔声细语地问道。

“朕的皇后病了，难道朕就不能来看看了？还是说皇后不欢迎朕？”显德帝不以为意地说道。

他对这个父皇给他选的皇后，谈不上喜欢不喜欢，但相处了这么多年，到底还是有些感情的，而且她还很能干，将整个后宫打理得井井有条，颇识大体，从不拈酸吃醋耍小性，甚至还主动劝着他雨露均沾，也不过分为难他的那些宠妃，对于皇后来说，她已经很够格了。

“臣妾岂敢？陛下能记挂着臣妾，臣妾高兴还来不及呢！臣妾只是怕自己这身病气冲撞了陛下。”宁皇后立即微笑着回答道。

听了这话，显德帝这才细细地打量宁皇后一番，皱眉说道：“皇后的脸色果然不大好，以后还是少操些心，安心休养才是，毕竟身体康健才是最重要的。”

显德帝的话，宁皇后心里骤然一惊，还以为陛下知道了什么敲打自己，但观察陛下的表情又觉得不太像，稍稍放了心，含笑道：“谢陛下关心，臣妾记住了。”

显德帝点了点头，也没有说什么，该提醒的他已经提醒了，如果她不听，那他也不会拦着，毕竟，命是她自己的。

这时，饭菜都已经准备好了，两人才走过去开始用膳。

两人默默地用过午膳，饭毕，显德帝一边用帕子擦手，一边问道：“皇后，宝铃县主也差不多到了适婚年龄了，虽然她的婚事有英国公和皇姑做主，但朕毕竟是她的表哥，总不能置之不理。”

宁皇后闻言，眼中先是闪过一丝惊讶，随后心思一动，便含笑问道：“陛下莫非是有了好的人选，想要为宝铃指婚？”

她有个侄子倒是跟宝铃县主年龄相配，若是能跟英国公府成为姻亲，对于她的儿子二皇子将来继位也有很大的好处。最重要的是，贤妃尚且无孕，到时候，或许也可以拉拢一下，或跟她结盟，将昌武侯也拉到二皇子的船上。

谁知显德帝却摇了摇头道：“朕只是有些担心宝铃县主的性子。她如今被大长公主娇惯得厉害，越来越胆大妄为，无法无天了，若是再这么继续下去，将来必定闯祸。将来就是嫁了人，恐怕也会引得家宅不宁，到时候若是他们告状告到朕的面前来，岂不是让朕也跟着丢人？”

听到显德帝的话，宁皇后顿时了然，大概是这位宝铃县主做了什么事，让陛下不高兴了，于是便暂且打消了心里的念头，说道：“陛下的意思，臣妾明白了。臣妾明天选两个教养嬷嬷去英国公府教导宝铃县主，好好纠正一下她的性子，绝不让陛下失望。”

显德帝这才满意地点了点头道：“如此甚好，那这件事便交给皇后了。”

“臣妾一定办得妥妥当当的，请陛下放心。”宁皇后一脸自信，微笑着说道。

显德帝果然满意离开了，这种事，还是扔给皇后处理比较好。由皇后出面解决此事，不但给了大长公主和英国公府警告，但同样也给了他们留了面子。

只要皇后派了教养嬷嬷过去，寿宁大长公主自然就会明白，宫里已经知道了他们府上发生的事，不用他说什么，他们自己就会警醒起来。想必大长公主以后一定会好好教导宝铃，不会让她继续胡闹，恐怕就连她自己，也会收敛自己的行为，不敢如以前那般嚣张了。

如此，既约束了宝铃，又能给美人儿出气，简直是一箭双雕，何乐而不为呢？

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

［2015—01—01］元天心　投了1票（5热度）

［2014—12—31］痴柔情　投了2票（5热度）

［2014—12—31］痴柔情　送了5朵鲜花

［2015—01—01］yoyu2003　送了10颗钻石

谢谢亲亲们，耐你们，么么哒~（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十章归还

苏婉接完旨回到望秋院之后，就马上躺下休息了，根本没有顾得上霍渊。等她醒来之后，天色都微微有些暗了。

只是让她没想到的是，霍渊竟然还没离开，就坐在不远处的椅子上看书，听到动静，就放下了手中的书，走到床前，握住她的手弯腰问道：“你醒了，觉得身体怎么样？还有哪里不舒服吗？”

“嗯，好多了，让侯爷担心了。”见到他如此关心自己，苏婉也有些感动，缓缓一笑说道。

“既然知道我担心，你就快点好起来。”霍渊眉头舒展了一些，随后说道。

苏婉点了点头，心里却感慨万千，她虽然下定决心要跟他保持距离，但是见到他毫不作伪的担心，她还是忍不住微微动容。

“说起来，我还没有好好谢过侯爷。”

“谢什么？”霍渊问道。

“谢侯爷对我的维护，虽然当时我还没有完全清醒，但侯爷在英国公府里说的那些话，其实我还是听到了一些。”苏婉清亮的目光看向霍渊，“我是真得很感激侯爷。”

苏婉的话，让霍渊心里难得有些羞窘，微微移开目光说道：“这没什么，你是我的妻子，我维护你也是应该的。”

苏婉微微一笑道：“不管怎么说，我还是要谢谢你。”。

“不用！”霍渊说道。

看到他的反应，苏婉突然想笑，第一次发现，原来堂堂的昌武侯，竟然也有如此窘迫的时候，但随即她的神色就复杂起来，心中苦笑不已，这个男人发自内心的温柔，还真是让人有些难以抵挡。

若是他们之间没有那么多的阻碍，她想她一定会喜欢上他的。

可惜，她是个感情上的胆小鬼，也很自私，她不敢拿自己的真心去赌，更不想为了一时的感情放纵，就让自己以后都活在痛苦和矛盾之中。如果那样的话，她宁愿永远都不动心。

当天晚上，霍渊还是留下来过夜了，当然，他们只是单纯的睡觉而已。

次日清早，苏婉醒过来的时候，霍渊早已经上朝去了。太夫人免了她的请安，苏婉难得赖了一会儿床。

等苏婉起来之后，却发现今天的早饭又比往日精致了许多，也用心了许多，都是按照她喜欢的口味来的，而且，连平时经常躲在房间里的紫荆、红绡、青绫等人，也都出现在了她的视野里，一副随时听候吩咐的模样。

不止如此，苏婉还发现，自己院子里的下人竟然多出了将近一倍。

倒不是说她的院子里又添人了，而是因为这些人从来都不凑到苏婉跟前伺候，除了必须留守的，她们无论有事没事都喜欢往外跑，不到逼不得已，绝不在望秋院伺候，绿芙平时想找个跑腿的人都难。

以前，她们对苏婉的命令是消极对待，能推就推，不能推也拖拖拉拉的不干脆，一次两次之后，苏婉也不愿意使唤她们了。

就算后来霍渊开始宠爱苏婉，又借机狠狠发作了这些人一顿，她们才对苏婉的命令不那么敷衍了，但也只是害怕被霍渊责罚罢了，心里对苏婉依旧不以为然，更缺乏足够的尊重，因为她们骨子里是瞧不起她的。

然而现在，苏婉刚被册封为一品夫人，她们对苏婉的态度，立即就发生了翻天覆地的变化。

不但不往外跑了，做事也积极了许多，就连看向苏婉的眼神里都带了一丝敬畏，很多事不用苏婉吩咐，她们就会很有眼色的做好，大大减轻了绿芙身上的负担。

虽然苏婉很反感她们这种见风使舵的作风，不过也没有打击她们的积极性，她们想做就做吧，至少也能让绿芙轻松一些，等时机到了，让她们一块滚蛋就是，从哪里来就回哪里去。

反正她们的卖身契也不在她手里，不算是她的人，她不想用，难道谁还敢强逼她不成？

如果太夫人以孝道压她，她当然不会反驳，只要她肯把她们的卖身契给她，她就留下。

当然，绿芙除外。无论如何，她都会将绿芙留在身边的。

绿芙敢冒着这么大的风险投靠自己，她也不能让绿芙失望，一定要早点将她的卖身契要过来才行。要知道，绿芙的卖身契在别人手里一天，她就多一天危险。

绿芙虽是在英国公府出来的，但想必英国公府不会在此事上太过为难她，毕竟，现在是他们理亏。何况，绿芙的卖身契，现在在霍灵芸手里，只要她开口讨要，霍灵芸应该不会拒绝。

她总要给自己这个继母几分面子。

心里有了思量之后，苏婉也放下心来来，好好的享用了这顿清淡可口的早餐。

太夫人下令不让人打搅她，苏婉原以为自己可以清净两天，谁知，她才刚用完早饭，就有人前来拜访了。

来者不是别人，正是昌武侯府的大小姐霍灵芸。

苏婉虽然暂时还不想见跟英国公府有关的人，但想了想，还是让人将她请进来了，她总不能拦着她尽孝道不是？否则，就是她的不是了。

霍灵芸依旧是那副优雅大方的模样，小小年纪，气质却极为沉稳，就算她心里明白苏婉跟英国公府的那些龃龉，但她却好似完全不知道一般，对苏婉的态度一如往前，也没有因为她被册封了一品夫人，就对苏婉怨恨不满，至少苏婉没有看出来。

“女儿给太太请安，太太万福金安。”霍灵芸落落大方地给苏婉行礼道。

“快起来吧，不必多礼。”苏婉态度也十分温和，一边说，一边示意紫荆搀扶她起来，并给她赐了座。

既然人家对她态度恭敬，她也乐得跟她和平相处。

“太太身体可好些了？”霍灵芸谢座之后，就立即关心地问道。

苏婉含笑道：“已经好多了，多谢关心。”

“这就好。”霍灵芸仿佛松了一口气，随后，又有些自责地说道：“女儿听说太太身体不太好，心里十分担忧，虽知道太太此时应该静养，但还是忍不住想要来探望一下太太，说起来，是女儿鲁莽了。若是打扰了太太养病，那就真是女儿的罪过了。”

神情、语气都十分真挚自然，好似发自真心一般，如此作态，让苏婉心里对她的评价又高了一层，同时也越发忌惮了一些，虽不至于对她做什么，但她小小年纪，就已经有如此城府，如此定力，实在不容小觑，也让苏婉不得不对她产生戒备之意。

毕竟，伤人之心不可有，防人之心不可无。

两人的立场和处境，都让她们无法真正的亲近起来。

“你也是担心我才会如此，不必自责。”苏婉笑着说道，“就算是太夫人知道了此事，也绝对不会怪你的。”

霍灵芸这才露出一个放心的微笑来，两人又说了一会儿话，霍灵芸的学识很丰富，无论是诗词歌赋，琴棋书画，还是各地风土人情，她都能说上几句，小小年纪就懂得这么多，真是难为她了。

见苏婉脸上露出疲态，霍灵芸终于打算要告辞了，不过在离开之前，她送给了苏婉一个特殊的礼物。

“这是……”从霍灵芸手中接过了那个做工精美的木匣子，苏婉有些疑惑地看和她问道。

“太太打开看看就知道了。”霍灵芸淡淡笑道，“我相信太太一定会喜欢的。”

苏婉打开匣子一看，里面盛放着一叠厚厚的、有些陈旧的纸张，下面还有一个小册子，苏婉心里一动，心里有些了然，但她还是将它们拿了起来翻了翻，果然是卖身契。

霍灵芸解释道：“这是当初太太那些陪嫁的下人们的卖身契，以及太太的嫁妆单子。其中，除了一些丫头婆子卖身契外，还有几房下人的卖身契，都是当初太太的陪房，只是他们现在正在打理太太陪嫁的那些产业嫁妆，如果太太想见他们的话，随时可以召见。”

她竟是将英国公府陪送给苏婉的嫁妆和下人，又完完整整地还了回来。

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

［2015—01—01］痴柔情　投了2票（5热度）

［2015—01—01］痴柔情　送了5朵鲜花谢谢亲爱的，非常耐你，么么么么么么~

［2015—01—02］新月钩寒玉　投了1票（5热度）亲爱的，再次谢谢你的票票，欢迎以后多多冒泡呀，耐你，么么哒。\（^o^）/~

［2015—01—02］你要是在麦田里遇到我投了1张月票，O（∩_∩）O哈！谢谢亲亲了，虽然是你俺的新读者，但俺对你已经很熟悉了。么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十一章拿人手短，吃人嘴软

苏婉当初的嫁妆虽然远远比不上苏清浅，但也绝对不少，田庄、店铺、首饰、古董、字画、药材等等都丝毫不缺，足足有四十八台嫁妆。除了苏婉用的家具比较一般之外，其他的都是精品，因为当初寿宁大长公主明着是为苏婉准备嫁妆，其实，则是要送给自己的两个外孙的。

但霍灵芸却将这些东西全部还给了苏婉，没有丝毫地犹豫和不舍，甚至眼睛都没有眨一下，仿佛送出的不是一笔价值不菲的财产，而只是一点无关紧要的东西一般。

小小年纪，便有这份魄力，着实不容小觑。

可惜，除了绿芙的卖身契外，其他的东西，苏婉并不想要。

因为她一直坚信，世上没有白吃的午餐。

当初，苏婉儿去求助英国公府救治母亲，结果如何？她还不是付出了惨重的代价？

前车之鉴在前，她岂会再犯同样的错误？

何况，拿人手短，吃人嘴软。她若是收下了这些东西，那她以后还能理直气壮地面对英国公府吗？还能坚持自己的立场和底气吗？怕是连腰杆子都挺不直了吧？

想到这里，苏婉微微一笑，合上匣子说道：“姑娘这是做什么？这本就是大长公主殿下留给你们兄妹的东西，这点你我心知肚明。我虽没什么家底，但也没那么饥不择食，连小辈的东西都要抢！”

苏婉的拒绝，显然令霍灵芸十分惊愕，甚至有些无措，一双眼睛瞪得溜圆，顿时多了几分她这个年纪该有的可爱，但随即，她的惊讶就被窘迫和尴尬所取代——

“太太……”

苏婉微微抬手阻止了她的话，说道：“我知道，你这么做也是一片好心，我并没有责怪你的意思。只是，我心里也有自己的准则。属于我的东西，我不会让给别人，但不属于我的东西，我也不会要。”

苏婉的话，让霍灵芸稍稍有些失神，也有点被看透的难堪。她不是不在乎钱财，她只是更懂得取舍，可惜，她没想到，苏婉远比她想象的还要聪明坚定，并没有受到金银的诱惑，也让她对苏婉有些刮目相看。

跟霍灵芸的震惊、尴尬不同，苏婉的拒绝，却让紫荆、红绡等人大大地松了一口气。

尤其是紫荆，她性格比较直，行事又比较嚣张，对自己看不上的人，向来没有好脸色，以前没少给苏婉儿气受，直到后来，见苏婉不好惹了，又有侯爷护着，才渐渐收敛了自己的性子，但也是口服心不服。

如今，听到大小姐要将自己的卖身契送给苏婉，紫荆心里的惊惧可想而知？

她已经彻底将苏婉得罪狠了，若是让她得了自己的卖身契，怕是第一个就要发卖自己，甚至还有可能将她卖到那等下贱肮脏的地方去，那对心高气傲的她来说，简直生不如死。

然而，紫荆刚放下心，但苏婉接下来的话，却让她的心，瞬间又被提了起来。

“不过，姑娘的一片心意，我若是全驳了，难免让姑娘觉得心寒，不如，就将绿芙她们的卖身契留给我吧？如此一来，既可全了姑娘你的孝心，我心里也高兴。”

听到苏婉的这番话，霍灵芸才总算恢复了一点精神。她之前还怕苏婉会把从英国公府里带来的人全部换掉呢，如今能留下几个，也算不错，而且，也算给她留了几分面子，于是，便从善如流点头道：“既然太太都这么说了，女儿岂有不从之理？只是不知太太想要都留下来，还是只挑几人留下？”

霍灵芸并不怎么担心苏婉能策反她们，毕竟，苏婉就算封了诰命，也只是个空架子，没有强力的娘家和子嗣，就算有了丈夫的宠爱，终究成不了气候，有点眼力的人都知道该怎么选。

何况，色衰而爱弛，这种例子她见得多了，她可不认为苏婉的宠爱能维持太久。

“用不了那么多人，我只留下两个得用的就行，其他的，姑娘就带走吧！”苏婉随后便点了绿芙和青绫的名字。

她本意只想要绿芙的卖身契，但想了想，还是加了一个青绫，毕竟，青绫的女红的确十分不错，为人又低调，总体来说，还是比较省心的，用起来也方便。

青绫的底细和品性，苏婉大概也摸清了一点，是个不喜欢管闲事的，沉默寡言，但心性还算善良，最重要的是，她也跟绿芙一样，是从小被卖进英国公府的，并不是英国公府的家生子。

其他的诸如紫荆、红绡、胡妈妈等人的卖身契，一概没要。她们严格来说，是大长公主府的人，轻易收服不得，苏婉也不想看她们那张臭脸，与其想看两相厌，倒不如眼不见为净，因此，不但没要她们的卖身契，还直接言明让她们都滚蛋了。

见苏婉只留下了绿芙和青绫，霍灵芸微微皱了下眉头，她更希望留下的是紫荆和红绡。但想了想，自己也不能太过强求，否则，怕是会弄巧成拙。

而且，她心里也是明白苏婉的顾虑的，能留下两个总比一个都不剩的要好，因此，便也没有出言反对惹苏婉不快，只淡淡地对紫荆和红绡道：“既然太太用不惯你们，你们便随我回芳菲馆吧！”

紫荆和红绡听闻此言，忙屈膝应“是”，只是两人的反映却有些不同。

紫荆直接松一口气，脸上虽然极力压抑，却依旧忍不住翘起了嘴角，甚至还得意地看了苏婉一眼，显然认为自己只要离开了，就有恃无恐，再也不必怕苏婉了。

苏婉儿不想留她，她还不乐意伺候她呢！

只稍微有些可惜的是，以后回到大小姐身边，就再也没有机会接近侯爷了，说实话，侯爷姨娘的位子，对她还是比较有吸引力的。

而红绡想做姨娘之心，比紫荆更甚，因此，她并不太想离开望秋院，但大小姐和太太既然已经决定了，就没有她反对的余地，她不敢去怨恨大小姐，只能去怨恨苏婉，认为是苏婉善妒，才借机发作自己。要知道，她平时可比青绫会讨苏婉欢心，凭什么最后留下的是青绫，而不是她？

苏婉才不管她们是什么想法，反正是无关紧要之人，恨也罢，怨也罢，对她来说都无关痛痒，只要她们不付诸于行动，她就只当看不见。

霍灵芸带着紫荆等人走了之后，苏婉脸上的微笑也渐渐消退，微微一叹，忍不住抬手揉了揉自己的太阳穴。

自己这位继女可不简单，跟她打交道，可不是那么轻松的一件事，也不知道她那么点年纪，哪来的那么多弯弯绕绕？

所幸，绿芙的卖身契终于要过来的，这比什么都强。

绿芙显然也很高兴，以前虽然投靠了太太，但心里到底也会感到不安。现在好了，她终于没有后顾之忧了，以后便可全心全意地侍奉太太了。

主仆二人不由相视一笑，一切尽在不言中。

至于青绫，也没什么高兴不高兴，反正对她来说，在哪里伺候都一样。

苏婉也不要求她效忠，只要她不背叛她，本本分分做事就好。

苏婉本以为送走霍灵芸后，自己就可以好好静养了，谁知道，霍灵芸前脚刚走，她这望秋院，就又有人来了。而且还是那位千娇百媚的俞姨娘。

她终究还是坐不住了。

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

［2015—01—02］痴柔情　投了3票（5热度）

［2015—01—03］bodhi2014　投了1票（5热度）

［2015—01—03］元天心　投了1票（5热度）

［2015—01—03］秦月夜　投了1票（5热度）

谢谢亲爱滴，太耐你们了，mua~\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十二章出事

“太太，要不要奴婢撵她回去？她在这时候见太太，明显就是不怀好意。”绿芙听到俞姨娘来了，顿时眉头一皱，对苏婉劝道。

“不必，请她进来就是。难道还要让我这个正室主动避着她不成？”苏婉淡淡地说道，“而且，我也想看看，她到底在打什么主意。”

“可是太太的身体还需要静养……”绿芙还是有些担心。

“没关系，也不差这一会儿。”

就算两人说话的时候，忍冬已经带人进了西次间。

苏婉穿过来之后，只见过俞姨娘一面，也就是那次她落水生病后，她跟侯府的其他妾室一起来探望她，不过两人并没有说几句话，这算你是她们第一次单独见面。

俞姨娘的年纪看起来跟苏婉差不多，身上穿着粉红缎圆领褙子，象牙色马面裙，头上戴着凤尾金步摇、赤金镶珠花簪、缠丝镶珠金簪，耳朵上带着一对点翠镏金耳坠，鬓边簪着一朵浅橘红的绢花，与她艳丽的容貌相映成趣。

果然是个美艳绝伦的人间尤物，难得的是她还艳而不俗，虽然只是舞女出身，却也通诗书礼仪，无怪乎一进府就能得到侯爷的宠爱。

俞姨娘进来之后，也不见拘束，笑意盈盈地打量了一眼，这才缓步走到苏婉面前早就放置好的锦垫前，看似恭敬地跪下来给苏婉行礼道：“妾俞氏见过太太，也恭喜太太终于成为一品夫人。”

她因为练舞的关系，身姿十分优美，连带行礼的动作都带着一股极美的韵味，就算她的小腹已经微微凸起，也不影响她那弱柳扶风的姿态。

苏婉没有立即叫她起来，坐在靠南窗的炕上，一边喝茶，一边意味深长地打量了她一番，这一盯便是将近一炷香的时间，也就是现在的五分钟。直让俞姨娘跪得膝盖都有些疼了，脸上的笑容也渐渐变得僵硬起来。

就连跟随俞姨娘一起来的丫头，脸上也都露出一丝焦虑来，要知道，姨娘现在还怀着身孕呢！

若是以前，她们肯定会开口挤兑太太。可是，来之前，她们都被姨娘警告了，让一定要沉住气。毕竟，苏婉的身份今非昔比，又正当宠，若真惹恼了她，被发卖都是轻的。她们也只能忍着了。

就在俞姨娘快忍不住的时候，苏婉终于大发慈悲地开口道：“俞姨娘快起来吧！都怪妹妹长得太标致了，连我都看呆了，竟还忘了你还跪在地上，俞姨娘不会怪我吧？”

俞姨娘心里恨死了苏婉，却依旧强撑着笑容说道：“太太说笑了，妾怎么敢？何况，妾蒲柳之姿，怎及得上太太天姿国色！”

“妹妹太谦虚了。”苏婉似乎没有看到她僵硬的笑脸，淡淡地说了一句，随后，她身体便微微后仰，倚在了身后的锁子锦靠背上，轻叹一声道：“自从我生病之后，头脑便昏昏沉沉的，甚至还有些健忘，若是做错了什么，或者说错了什么话，妹妹千万别放在心上才好。”

俞姨娘连说不敢，脸上的笑容都有些挂不住了。

此时，苏婉突然捂着嘴小小的打了个呵欠，有些疲惫地问道：“我有些累了，俞姨娘有事吗？”竟是要下逐客令了。

俞姨娘才刚来，还没有达成目的，怎么甘心就这么离开？因此，脸上便露出一丝羞愧，说道：“太太，其实妾身这次是来请罪的。”

“请罪？”苏婉微微眯眼，看了一眼好端端地站在一旁的俞姨娘，心中冷笑，让她多跪一会儿，就给她脸色看，没有一点诚意，竟然还敢说是来请罪的，这是糊弄谁呢？

想到这里，苏婉嘴角勾起一丝嘲弄的弧度，淡淡说道：“俞姨娘此话从何说起？我怎么有些听不明白呢！”

或许苏婉的态度，让俞姨娘感到了委屈，她的眼圈顿时红了，悲悲切切地说道：“妾知道太太还在为那件事恼我，可妾当初也是逼不得已呀！妾当初怀孕之后，什么都吃不下，只能吃得下去那种精贵的白粳米饭，但是，白粳米饭都是有定例的，妾因为肚子里多了一个人的缘故，饭量大增，原本的白粳米就不够用了。妾自己饿肚子倒无所谓，但却怕饿到腹中的孩儿……”

话未说完，就被绿芙一声冷笑打断了。

“既然如此，你向主持中馈的王姨娘说一声不就是了，咱们侯府看重子嗣，府里就算再困难，也不至于差了你这点米？为什么非要染指太太那份？难道你不知太太省吃俭用留下那份白粳米饭，就是为了留给生病的苏老太太的？”

“我……”绿芙的一番质问，让俞姨娘有些心虚，但更多的却是气恼，区区一个丫头，竟也敢质问自己，便颇有些恼羞成怒地说道：“绿芙姑娘说的容易，可是我初来乍到，又得了侯爷几分宠爱，早就成了王姨娘的眼中钉肉中刺，我躲她还来不及，又怎么敢主动向王姨娘提要求？”

“姨娘不敢招惹王姨娘，就欺软怕硬地来欺负我们太太了吗？”绿芙看她的眼神越发鄙夷，“现在见到我们太太封了诰命了，就假惺惺地前来请罪，希望太太能够不计前嫌地原谅你，你也不拿镜子照照，你哪来这么大的脸，认为太太可以轻易原谅你？你未免也太自我感觉良好了吧？”

俞姨娘被绿芙堵地说不出话来，一张俏脸顿时涨成了猪肝色，气得当场就要发飙，但是想到自己的目的还是忍住了，她一脸委屈地看向苏婉，缓缓跪下来哽咽着解释道：“太太，妾真得没有那个意思，绿芙姑娘真是误解妾了。妾是因为第一次怀孕，心里紧张得不得了，根本无暇多想，只想保住自己的孩子，妾真得是无心之失啊……”

苏婉看着俞姨娘在那里唱作俱佳的演戏，心里却越发腻歪，冷笑一声道：“既然你是无心之失，那你明白过来之后，为何不早早过来道歉，非要等到这时候才来？俞氏，你让我如何相信你呢？还是说，在你眼里，我就这么愚蠢？”

俞姨娘闻言一愣，反射性地想要反驳，但站了张嘴，却又说不出个所以然来。

她虽知道苏婉变了，不然，也不会吸引到侯爷的注意，但她以为，苏婉怎么变也不会变太多，她的本性还是天真软弱的。只要她去道个歉，诉说一下委屈，她肯定会原谅自己。

何况，就是看在她身怀有孕的份上，她也不该为难她才是，否则，若是她的肚子出了什么事，就算是苏婉，也承担不起。

俞姨娘咬着嘴唇，下意识地摸了摸自己微微凸起的小腹，眼中露出一丝阴狠和疯狂。

她费尽心机，好不容易才从一个下贱的舞女爬到现在的位子，若是生了儿子，就能彻底在侯府站稳脚跟，从此之后，荣华富贵享之不尽，再也不是任人辱骂的卑贱之人。这是她多年来，梦寐以求的生活，她绝不容许被人给毁了。

既然小苏氏不肯接受她的示好，想必心里还在记恨她。以前她倒是无所谓，但如今小苏氏有了侯爷的宠爱，又有了一品诰命的身份，已经对她产生了极大的威胁。与其等她羽翼丰满对自己动手，倒不如她先下手为强，将她彻底毁掉，一劳永逸。

就算……就算代价是失去一个孩子她也在所不惜，反正她有把握勾住侯爷的心，以后再要一个也就是了。

苏婉见俞姨娘垂着头不说话，也懒得再跟她废话，直接不耐烦地挥了挥手道：“好了，你回去吧！既然怀孕了，就好好在自己的院子里养胎，没事别出来乱晃。”没得让她见了恶心。

“是，妾知道了，太太，请恕妾先告退了！”说完之后，俞姨娘恭恭敬敬地磕了一个头，这才缓缓站了起来。

然而，就在这时，俞姨娘突然向发疯了一样，恶狠狠地撞向苏婉。绿芙虽然站在苏婉不远处，但俞姨娘的动作太快了，也太出人意料了，她根本来不及反应，只能眼睁睁地看着俞姨娘直接撞在苏婉身上，不由大惊失色：“太太——”

苏婉被俞姨娘撞得头晕眼花，头疼得更厉害了，同时，一股怒火从心里升腾而起，反射性地推了罪魁祸首一把，她自己也好似一下子失去了力气，顿觉天旋地转，身体微微一晃，便晕倒在了炕上。

失去意识前，她仿佛听到了惊恐的尖叫声。

－－－－－－题外话－－－－－－

［2015—01—03］痴柔情　投了2票（5热度）

［2015—01—04］元天心　投了1票（5热度）

［2015—01—04］玲儿与志　投了1票（5热度）

［2015—01—04］玲儿与志　送了1颗钻石

［2015—01—04］yoyu2003投了1张月票

谢谢小亲亲们，俺耐泥萌~么么么么么么么O（∩_∩）O

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十三章二次交锋

苏婉觉得自己的脑袋昏昏沉沉地，想要睁开眼睛，却觉得眼皮似乎重若千斤，怎么都睁不开，迷迷糊糊中，听到周围有不少人在叽叽喳喳地说话，还有女子歇斯底里地尖叫声、大哭声，听起来乱糟糟的，吵得苏婉直眉头直皱。而就在这时，她又听到一个熟悉的声音在她耳边激动地喊道：“太太——”

这是绿芙的声音！她怎么会用这种激动而哽咽的声音喊自己？

苏婉穿越过来之后，最亲近的人就是苏婉了，听到她的呼唤，苏婉很是艰难地睁开了眼睛，明亮的光线刺得她的眼睛有些发胀，她忍不住眯起了眼睛，抬手挡了挡窗外照射进来的光线，这才好受一些。

“太太，您可终于醒了，真是吓死奴婢了。”绿芙见到苏婉睁开了眼睛，立即破涕为笑，一脸惊喜地说道。

苏婉清醒之后，很快就回忆起了之前发生了什么事，脸色顿时就是一变。快速打量了一下周围，发现自己还是躺在西次间南窗下的炕上，便揉着太阳穴问绿芙道：“绿芙，我晕了多久？”

“太太昏迷了不到一刻钟的时间。”绿芙说道。

苏婉点了点头，听到里间歇斯底里的哭喊声，她脸上迅速闪过一丝冷笑。俞姨娘叫得再惨，她也完全生不起一点同情心，毕竟那是她自找的，而且目的还是为了陷害她，她会同情她才见鬼了。何况，她从来都不是什么心软之人，她只担心她会不会弄脏了自己的床。

苏婉压下略显起伏的情绪，不怎么在意地问道：“现在俞氏怎么样了？”

绿芙犹豫了一下，随后还是咬了咬唇，微微摇头道：“太医还没来，奴婢也说不好，不过，她刚才流了不少血，情况可能不太妙。”

苏婉正要说话，突然就听到门外有人喊道：“老太太来了！”

外面话音刚落，苏婉就听到里间卧室的哭喊声莫名一顿，等太夫人带着一众丫头婆子进屋之后，就见到俞姨娘披头散发的从里间冲了出来，脸色苍白似鬼，钗环更是掉了一路，象牙色的裙子上沾染了一片鲜红的血迹，看起来触目惊心。

此刻的她，哪还有之前的艳丽和娇美？倒像是个彻头彻尾的疯子。

她一见太夫人，就直接跪扑在地上，膝行到太夫人身边，仰着头看着太夫人，一脸悲戚地哭求道：“太夫人，求求您快救救我的孩子吧！贱妾一条小命微不足道，可他却是您的亲孙子呀！妾身求您了，拜托您救救他吧！无论妾身有什么错，孩子是无辜的呀……”

说着，便砰砰砰地磕起头来。

太夫人在见到俞姨娘的第一眼时，就忍不住倒吸了一口冷气，心中有了不好的预感，如今听到她的一番话，脸上神色就越发动容了。何况，俞姨娘的话还说到了她的心坎儿里。这俞姨娘死不足惜，但她的亲孙子可万万不能有事。

于是，立即吩咐道：“你们都愣着干什么，还不快点将俞姨娘给扶起来！再拿保胎丸来，给俞姨娘服下。”

太夫人的命令，没有人敢怠慢。丫头和婆子都争先恐后地上前，小心翼翼的将俞姨娘给扶了起来，簇拥着她坐到一边的椅子上，又有丫头将准备好的药丸和水，递给了俞姨娘。

俞姨娘感激地接过，毫不犹豫地吞了下去。她虽然已经有了最坏的打算，但她心里依旧保留一丝希望，奢望着自己能保住腹中的孩子。

“请太医了吗？”等俞姨娘吃了药之后，太夫人冷着一张脸问道。

绿芙闻言，立即恭敬说道：“回太夫人的话，已经让人拿着侯府的名帖去请了。”

太夫人这才稍稍放了心，此时，恰好有人搬来了一张太师椅，太夫人便缓缓坐了下来，看到苏婉还大模大样地半躺在炕上，心里的七分气，立即成了十分，一股邪火直冲脑门，不由厉声质问道：“苏氏，你告诉我，这到底是怎么回事？”

苏婉没有下来行礼，不是她不知礼数，只是她现在很难受，一起来就晕。何况，刚才一连串的事，也让她根本来不及说话。

此刻，听到太夫人的质问和不满，她才在心里轻轻一叹，打起精神便说道：“老太太，儿媳身体不适，请恕儿媳不能向您行礼了。”

说到这里，她顿了一下，看了俞姨娘一眼，似笑非笑地说道：“不过老太太问错人了，这件事您不该问我，该问俞姨娘才是。因为我也想知道，俞姨娘到底发了什么疯，为什么怀着身孕还要故意撞我？”

“太太，您可不能睁着眼睛说瞎话！”俞姨娘不敢置信地说道，一脸的惊怒和委屈，“妾怀有身孕，小心谨慎尚且不及，怎么可能会故意撞您呢？明明是您嫉恨妾怀了侯爷的骨肉，才故意推了妾，妾……哎呦，好痛！我的肚子好痛，太夫人快救我……”

话未说完，她又捂着肚子声嘶力竭地哀嚎了起来。

太夫人担忧俞姨娘肚子里的那块肉，立即焦急地说道：“快稳住！俞氏，你可千万别激动，我相信你就是了，无论如何都要保住我的小孙孙。”

俞姨娘唇角的笑意一闪而逝，这侯府的子嗣，果然是太夫人的死穴。与之相比，什么都要靠后。就算太夫人讨厌自己的出身，但是看在她腹中孩子的份上，她也得站在她这一边。就凭这一点，她就能彻底扳倒苏婉儿。俞姨娘心里这样想着，口中却叫喊地得越发厉害了。

太夫人又是担心又是气愤，但她心里有气，却不能向俞姨娘这个孕妇发作，只能将气都撒到苏婉身上，厉声说道：“小苏氏，事已至此，你还有什么可说的？”

苏婉气极反笑，说道：“太夫人这话是什么意思？媳妇怎么听不懂呢？”

“行了，你不要给我装蒜，我心里明白的很，这件事，除了你是你做的还能是谁？难不成还是俞姨娘自个儿？”太夫人颇为不耐烦地挥了挥手，似乎已经确定苏婉就是罪魁祸首了，看她的眼神带着冰冷和不满，“再说了，俞姨娘早不出事晚不出事，偏偏在你这里出了事，你可别告诉我这是巧合。何况，你又是不能生的，会嫉妒她也是在所难免，我可以理解你的心情，但绝不能原谅你的这种行为。”

女人的嫉妒心是最可怕的，小苏氏不能怀孕，加上又受到了刺激，会做出这种傻事来也不足为奇，她也是过来人，能不清楚小苏氏的想法吗？

太夫人自以为是地猜到了“真相”，并对这个“事实”坚信不疑，根本懒得听苏婉解释，对苏婉指责俞姨娘的说法更是嗤之以鼻。

毕竟虎毒不食子，对女人来说，最重要的就是能生下儿子，她可不相信俞姨娘会有那么狠毒的心肠，为了陷害她，就对自己腹中的胎儿下手！

绿芙见太夫人不相信太太，急忙上前解释道：“老太太，这件事真不是我们太太做的，是俞姨娘自己……”

“闭嘴！我在跟你们太太说话，哪有你这个奴婢插嘴的份？”太夫人呵斥道。

“可是……”绿芙的脸一下子涨红了，但还是想要据理力争。

“绿芙，别说了，退下吧！”苏婉说道。再如何解释，也不过是徒劳无功罢了。

见苏婉识趣，太夫人尚算满意地点了点头，但依旧十分挑剔地说道：“女人最重要的品德之一，就是要大度，不能拈酸吃醋，妒忌更是七出之罪，你如此作为，岂能配得上陛下对你的一番褒奖？”

听闻此言，苏婉不由请小摇头，一双明澈的眸子，清清灵灵地看着太夫人，透着一股宁静和坦然，在太夫人恼怒地目光下，笑着缓缓说道：“太夫人这话好生奇怪，既然陛下都已经下旨褒奖了我，那我还有什么配不上的？要知道，陛下可是金口玉言，一言九鼎，总不会说错的。太夫人这么说，可是对陛下的话有什么怀疑和不满吗？”

－－－－－－题外话－－－－－－

非常感谢亲们的支持和鼓励，数据好多了，真心谢谢大家~O（∩_∩）O

昨天很丢脸的哭鼻子了，先是很难过，后又很感动，结果悲喜交加，心情完全平静不下来，到晚上眼皮还肿着，因为心情太激荡了，结果，零点之前没写完，所以今天更晚了一会儿。o（╯□╰）o

感谢——

谢谢元天心、lubalong、七烨如钩、痴柔情四位亲亲赠送的评价票，么么

谢谢13599922856、西瓜小美（3票）投的月票；

谢谢樱桃love、佳卉两位亲亲的花花，么么哒~O（∩_∩）O~

谢谢痴柔情送的5颗钻石、jchlchxq　送的2颗钻石、bodhi2014　送的5颗钻石、yoyu2003　送的3颗钻石。

让亲们破费了，真得非常感谢大家的支持~俺耐你们，么么么么么么~（*^__^*）……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十四章别脏了我的地儿

太夫人被苏婉的话给噎住了，半晌，才恼羞成怒地斥责苏婉道：“胡说八道！我何曾说过这样的话？你可不要断章取义诬陷于我！”

随后又冷笑道：“好一个小苏氏，这就是你对待婆婆的态度吗？你莫不是以为自己身上有了诰命，我就奈何不得你了？哼，休想！我是你婆婆，要处置你，天经地义，谁也不会说我半句不是，这世上的诰命夫人多了去了，也没哪个敢像你这样张狂的，你可不要太得意了。”

听到太夫人的呵斥，苏婉也不气恼，淡淡垂首说道：“太夫人的指责，媳妇可不敢领受。媳妇只是说出自己心里的疑惑罢了，难道这也有错？而且，太夫人也着实奇怪，媳妇说的大实话，您不屑一顾，却偏偏对我随口一句反问耿耿于怀？真是让媳妇也不知该如何是好了。”

太夫人见到苏婉那副不冷不淡的样子，气得脸都青了，用颤抖地手指指着苏婉道，“我吃过的盐你吃的米还多，谁说的是真，谁说的是假，我一看便知，用不着你在这里狡辩。你现在立刻给我向俞姨娘道歉，如果俞姨娘腹中的胎儿保住便罢，若是保不住，你就给我一辈子吃斋念佛赎罪吧！我们昌武侯府可容不下你这种祸害子嗣的恶妇。”

太夫人这发话彻底激怒了苏婉，昨天，她被逼着去大长公主府赔罪一事，太夫人本就不占理儿，如今，她带伤回来，还没养好身体，却还要承受她的这番污蔑和羞辱，简直欺人太甚！

泥人尚且还有三分土性，何况是她这么一个大活人？

若是太夫人不针对她，她也愿意跟她和平相处，对她恭敬孝顺，但如果对方欺辱于她，她也绝不会忍气吞声，将苦水默默地往肚子里吞。

那是傻瓜才会干的事。

“道歉？”苏婉气极反笑，“太夫人莫不死老糊涂了？之前，先是让我给一个以下犯上的婆子道歉，现在又让我给一个陷害我妾室道歉，太夫人就这么想要作践我吗？我倒是不知，堂堂一品侯夫人，竟然连一个奴婢和妾室都不如了？还是说，只有你们昌武侯府才有这等规矩？都说太夫人您是个看重规矩的人，如今，我可真是见识到了。”

“苏氏，你放肆！”太夫人气得一下子从椅子上站了起来，怒瞪着苏婉，额头上的青筋随着呼吸一鼓一涨的，脸色涨的通红，呼哧呼哧地喘着气，显然已经是怒极了。

“放肆？！”苏婉眼睛在俞姨娘的身上转了一圈，冷笑道：“到底是谁放肆？太夫人眼睛还没瞎吧，怎么就睁着眼睛说瞎话呢？”

“你……咳咳咳……”太夫人从没被人这么指责过，顿时气得直咳嗽。

苏婉却没有半点动容，说道：“我说的都是事实。太夫人敢说，自己刚才的判断没有偏颇？俞姨娘污蔑我在前，对我不敬在后，这才是真正的放肆，您怎么就对这点视而不见呢？还是说，太夫人您有意纵容妾室挑战正室的权威？果然好规矩！”

太夫人刚缓过神来，就听到这话，差点又被气得晕过去，但她还是咬牙忍住了，一手捂着自己的胸口，一手指着苏婉怒道：“好你个这个大逆不道的小娼妇，我当初就不该同意让你进门，果然是个不忠不孝的东西。我就是拼着被陛下怪罪，也要把你这个贱妇给休了。”

女人一旦被休弃，名声就坏了，不止会被世人耻笑，便是娘家也会面上无光，甚至会连累家中未出嫁的女子，子女长大了，也以被休的母亲为耻，根本不屑提及。

因此，很多人便是死了，也不愿意被休。

太夫人原本以为，苏婉听了这话，必定会服软求饶。毕竟，再彪悍的母老虎，听到被休两个字，也会乖得像是家猫，伏低做小，夹着尾巴做人。

但苏婉听了，脸色变都没变，只是微微冷笑道：“只要太夫人您能说服侯爷休了我，我保证马上离开，绝不赖在这里碍您的眼。”

太夫人以为苏婉是仗着侯爷宠爱，有恃无恐，心中更怒，本来只是吓唬居多，现在倒真得生出几分将她休掉的想法来，冷冷瞥了苏婉一眼，讽刺道：“你莫以为有侯爷护着你，你就有恃无恐了。侯爷最是孝顺，从来不会违逆我，你以为在他的心里，你会比我这个母亲更重要？”

“太夫人误会了，我并没有这种想法。”苏婉的声音很平静，好似在阐述一个事实。

她心里很清楚，霍渊虽然对她有了几分情意，但远远比不上太夫人重要，何况，他还那么重孝道，她一点都没有怀疑太夫人话里的真实性。

只是事已至此，她宁愿被休，逃出这个牢笼，平平淡淡地过自己的小日子，也不愿意在太夫人的眼皮子底下讨生活了。

至于母亲和弟弟，总会有别的办法的，总不会离了英国公府就什么都做不成了。

而且，对于母亲的病，根本身体里留下来的记忆，她倒是已经判断出她得的是什么病了。

流言蜚语她不在乎，反正她娘家也没有未嫁女，她也不想再嫁人了。

当初，她没有想到要离开，是因为她知道他们不会放自己走，毕竟自己还有一些用处。所以，她才会小心翼翼地在侯府里求生。现在，有机会离开了，她当然不反对，求之不得呢！

见到苏婉的反应，太夫人顿时产生了几分无力感。

因为她觉得，苏婉好像真的不在意被休，她到底知不知道，如果被休后，她会面临着什么样的处境？

但这个念头在太夫人心里一转，就立即被她否定了。因为这世上，根本没有女人不害怕这点，就算过的再苦再累，活得再憋屈，她们也绝不愿意被休弃。

所以，她很笃定苏婉是在强撑。

因此，太夫人只是冷笑几声，没有说什么。

这时，太医终于到了。

太夫人正要急着让人进来，却听苏婉说道：“且慢！”

“你还有什么话要说？”太夫人不耐烦地看着她。

苏婉完全不在意太夫人对她的恶劣态度，语气淡漠地说道：“她要看病就回她自己院子去，别脏了我的地儿！”

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢——

评价票：

痴柔情　投了2票（5热度）

七烨如钩　投了1票（5热度）

元天心　投了1票（5热度）

nvshen0119　投了1票（5热度）

月票：

七烨如钩投了2票

礼物：

痴柔情　送了5朵鲜花

O（∩_∩）O谢谢亲亲们的支持，么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十五章厌倦

太夫人被苏婉气得次数多了，现在已经有了一定的抵抗力，因此，也只是呼吸急促了一些，这股怒意很快就被她压下了，冷冰冰地说道：“苏氏，你知道不知道你在说什么？俞姨娘可是怀着我们霍家的骨肉呢！”

苏婉淡淡地瞥了眼貌似十分委屈的俞姨娘一眼，平静地说道：“那又如何？她怀孕跟我可没什么关系。”

“你是昌武侯侯府的主母，她生下的孩子，以后都要叫你母亲，她的孩子，就是你的孩子，怎么跟你没关系？”太夫人铁青着脸说道。

“太夫人，您可千万别这么说！我可没有抢别人孩子的习惯。再说了，太夫人不是已经打算让侯爷休了我吗？那我凭什么还要为府侯府操心？甚至为了一个还未成形的胎儿忍气吞声？我怕我到时候不但吃力不讨好，还要被人诬陷泼脏水呢！我可没那么傻。”

苏婉说完，就语气强硬地对绿芙吩咐道：“绿芙，送客！我们这里庙小，可装不下这几尊大佛。”

太夫人倒吸一口冷气，她怎么都没想到，苏婉会说出这番话来，不是在跟人置气，而是切切实实地想要跟她们撇清干系，好似什么都不在乎的了。就好像苏婉不是在威胁讽刺她，而是在认真的陈述一般。

可是，她心里却无论如何都不敢相信，苏婉竟然真得舍得这个昌武侯夫人的位子，那可是代表了地位和财富。

听了苏婉的命令，绿芙没有犹豫，立即上前做出一个往外请的手势，不容置疑却不失恭敬地说道：“太夫人和俞姨娘请回吧！我们太太身体不好，需要静养，所以不便长时间被人打扰，还请见谅。”

太夫人是第一次被人下逐客令，脸色十分精彩。但话已至此，她也的确没脸再呆下去了，黑着脸就要离开。

“哎呦……我的肚子好疼……我好难受……太夫人……”就在这时，俞姨娘却一边痛呼，一边捂着肚子滑到了地上，看起来好似十分难受。

太夫人到底担忧自己的还未出世的孙子，急忙下令让人将太医请进来。

苏婉却只是冷冷挑眉，对绿芙道：“来人，将俞姨娘给我扔出去！”她不敢对太夫人如何，难不成连个妾室都无法处置不成？

至少目前，这里还是她的地盘，她有权将她们拒之门外。

至于俞姨娘的孩子保不保得住，那不是她该关心的事！谁让是俞姨娘自己做的孽呢！没道理让她来承担这些罪名和愧疚。

对此，苏婉心里没有半点不忍。

“你敢！”太夫人气急怒道。

苏婉心中冷笑，对此听而不闻，对绿芙使了个眼色。

绿芙点了点头，立即指挥望秋院的下人将俞姨娘拖出去。

不过，那些望秋院的下人都面面相觑不敢动，绿芙顿时冷了下来，也不强求她们，便亲自和青绫两人上前，去拖拽俞姨娘。

“快阻止她们！”见她们竟然来真的，太夫人顿时急了，立即出言阻止道。

她带来的那些丫头婆子们，不敢耽搁，立即上前阻止绿芙和青绫。

虽然成功阻止了她们，但俞姨娘也被折腾地狠了，趴在地上直喘气，没力气再闹腾了，而裙子上的血迹越发多了，吓得太夫人也不敢跟苏婉置气了，急忙让人将俞姨娘给抬走了，跟着一起离开的，还有那位太医。

不过在离开之前，太夫人还是抽空冷冷地看了苏婉一眼。

苏婉知道，从这以后，自己跟太夫人之间怕是再也没有和解的可能了，恐怕连维持表面上的平和也无法做到了。

但苏婉并不后悔。

她以前就算对太夫人卑躬屈膝，恭恭敬敬的又如何，还不是不得她喜欢，甚至还三番两次的折辱她，算计她。既然如此，她何必再去浪费那个力气讨好她呢？反正结果都一样，不过是施舍一般地给个好脸罢了。

这种施舍，她还真不稀罕。

被闹了大半天，苏婉真得感觉累了。她们离开后，苏婉很快就睡着了，所有的一切都被她抛在了脑后。

这一觉睡得很长，醒来时，天色已经黑了，晚饭的饭点都快过去了。

苏婉起来洗漱后，像个没事人一般，平静的用过了晚饭。

她没有问俞姨娘有没有保住腹中的胎儿，也没有问侯爷现在在什么地方，她一直都很平静，甚至比以往任何时候都要平静。

来到这里之后，她一直觉得很不甘、很迷惘，也一直在费尽心思适应这个时代，努力地想要活下去，但却不知自己的未来究竟在何方？

她活得小心翼翼，战战兢兢，甚至费尽心机想要讨好霍渊，以求改变自己目前的处境。但是，在她的情况终于有些好转的时候，她却忽然觉得，自己这样活着实在太累了。

难道她以后就要像这个时代的女人那样，眼睁睁地看着一个又一个的女人，来跟你抢夺你丈夫的宠爱，分享你的丈夫，看着那么多便宜儿女喊你母亲，给你添堵，还要承受婆婆的挑剔和怒火，以及那些妾室的陷害和挑拨？甚至以后，她还要操心那些庶子庶女们的婚事，一辈子都这个家族做牛做马？

就算拼命活下来了，但这样的日子，真得是她想要的吗？

这样活着，到底还有什么意思？

她累了，她厌倦这样的生活，她不想再这么继续下去了。

“太太，侯爷来了。”绿芙见苏婉一直在发愣，连侯爷进来了好一会儿都没发现，不由小声提醒道。

但苏婉却仿佛没有听到一般，依旧一动不动，连眼神都没看向霍渊一次。

霍渊挥了挥手，让绿芙下去。

绿芙担忧地看了苏婉一眼，这才缓缓退了下去。

“今天到底是怎么回事？”霍渊径自坐在炕桌的另一边，缓缓开口问道，“俞姨娘为何会突然小产？”

俞姨娘怀孕刚刚过了三个月，危险期已经过去了，按理说，轻易是不会出事的。

“侯爷是来兴师问罪的么？”苏婉终于看了霍渊一眼，声音冷淡地问道。

苏婉的态度，令霍渊有些不满，他微微皱了下眉头，道：“我只是想知道事情的真相。”

“真相？”苏婉轻笑一声，唇边带着一丝冷嘲：“难道侯爷就没有从太夫人口中听到所谓的真相？”

霍渊当然从太夫人那里听过了事情的经过，但第一反应并不相信，他不认为苏婉会那么做。但母亲向来不会骗他，所以，他心里很矛盾，便想要听听苏婉的解释。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十六章做回自己

“我想亲自听你解释。”霍渊说道。

“解释？我没什么好解释的。”苏婉冷笑，“何况，以我现在这种身体状况，能对俞姨娘做什么？”

霍渊其中也有这方面的怀疑，毕竟苏婉现在的身体状况的确不怎好，若说是她推的俞姨娘以致流产的确有些勉强。但他却有些介意，母亲之前所说的，苏婉对俞姨娘见死不救一事。

“好，就算我相信你没对俞姨娘做什么，但你为何阻拦太医为俞氏治病？还要强硬地将她给轰走？你知不知道她还怀着我的孩子？”跟俞姨娘如何摔倒的不同，霍渊对这一点倒是很笃定，毕竟这一幕很多人都亲眼看到了，亲耳听到了，她们的证词，让霍渊不得不相信这个事实。

苏婉听到这话，轻笑一声看着霍渊说道：“我知道，那又如何？既然俞姨娘自己都不把她的肚子当一回事了，我为什么还要为她和她的孩子着想？再说，她诬陷于我，我没有命人直接将她打出去已经很客气了。是她自己找死，怪得了谁？”

听到苏婉这话，霍渊心里终于升起了一丝怒火，他用仿佛不认识苏婉的目光盯着她，背在身后的拳头不由握得紧紧地，好似在极力控制着自己的情绪，最后，他还是深吸一口气，压下心中的怒火，平静说道：“你是昌武侯府的主母，是我明媒正娶的妻子，无论是哪个妾室生下的孩子，将来都会叫你一声母亲，怎么会跟你没关系？”

苏婉听到这番跟太夫人相似至极的话，也只是微微一笑。不愧是母子，两人说的话都这么相似。

见苏婉不说话，霍渊又道：“我知道不能生育，是你的一块心病。所以，我本打算等这个孩子生下来后，就抱到你跟前养的，结果……，”

霍渊想到那个跟自己无缘的孩子，他的心里也微微有些难受，因此，越发不能容忍苏婉的所作所为，声音也冷了下来：“现在看来，你根本就不需要。”

苏婉闻言，心中微微有些触动。她知道，霍渊对她是有那么一丝感情的，否则，昨天也不会去英国公府救她了。即便已经告诫自己不能动心，也依旧忍不住对他有了一丝期待。

但是，现在想想，她果然还是太天真了。

就算霍渊以后爱上她又如何？她知道他会对她好，那绝对不是她想要的那种。

他对她的好，可能会做到这个时代的男人能做到的极致，但那种好，绝对不包括今后只有她一个女人。

就算他心里只有她一个人，他依旧会去睡小妾，依旧会应酬逢场作戏，因为这对他来说，根本算不得什么大事，不这么做才会觉得奇怪。这跟他喜欢她并不冲突。

苏婉以为，只要能够平稳的活下去，只要不动心，自己就可以接受丈夫三妻四妾。

她果然还是高估了自己。

她能忍耐一时，却不能忍耐一世。

所以，在俞姨娘这件事上，她爆发了。她心里到底是介意着的。

苏婉闭了闭眼睛，涌动的心绪彻底平复下来，她对霍渊的最后一丝期待，也被她彻底斩断了。

苏婉缓缓睁开了眼睛，平静地看着霍渊，用清冷的嗓音说道：“你说的对，我的确不需要，因为我根本不想去养别人的孩子，更别说是我不喜欢的女人的孩子。”

霍渊微微一怔，他没想到苏婉如此直白，没有丝毫掩饰，他有过的女人说多不多，说少也不少，对她们也都有些了解，就算她们心里再恨一个女人，面上也会姐姐妹妹的亲热喊着，哪会像苏婉这样，直接表达对俞姨娘的不喜。

但是，他很快就回过神来，问道：“为什么？俞氏到底做了什么，让你如此厌恶她？”

苏婉唇角微勾，不以为意地说道：“妻妾本来就是天敌，我不喜欢她很正常。更何况，她还用肚子里的孩子来陷害我，还将我给撞晕了，你说我该不该喜欢她？”

霍渊眉头又皱了起来，反射性地就不相信苏婉的话，虎毒不食子，俞姨娘怎么可能拿自己的孩子做陷害苏婉的筹码？于是，便有些怀疑地问道：“你说是俞姨娘自己摔倒的？甚至不惜赔上自己腹中的胎儿，目的就是为了陷害你？”

苏婉听出霍渊话中的质疑，无所谓地点了点头道：“没错，谁让她一开始就得罪了我呢？她见你对我上了心，我又被封了一品夫人，自己心虚，怕我时候报复她，便坐不住了，不惜一切地想要除掉我。至于孩子，她又不像我这样不能生育，没有了这一个，还会有下一个，她有什么舍不得的？”

苏婉的语气一直很平淡，就像是在客观地陈述一个事实，丝毫没有添油加醋，但越是如此，越能让人感觉她说的是真相。

霍渊其实已经相信了苏婉的话，但他心里却依旧无法原谅她的所作所为，至少目前，他还无法毫无芥蒂地接受苏婉，当做什么都没有发生过。毕竟，那可是他的骨肉啊！

苏婉虽然没有直接动手，但事后，却见死不救，甚至还推波助澜了一把。俞姨娘之所以会流产，除了她本人自作孽之外，苏婉也得负责一部分责任。

“那你就眼睁睁地看着一个无辜的孩子在你面前死掉？你有没有想过，那也是我的孩子。”霍渊还是无法释怀，语气冰冷地质问道，他的神情似乎又恢复了当初的陌生和疏离，对苏婉收起了他所有的柔情。

苏婉微微抿了抿唇，面无表情地跟霍渊对峙，不知过了多久，她才转移视线，淡淡地说道：“没有女人愿意看到自己的丈夫跟别的女人生的孩子，我也一样。我从来不是什么大度的女人，也做不到贤妻良母的标准。你可以休了我，我绝无怨言。”

霍渊沉默了许多，最后深深地看了苏婉一眼，就转身离开了。

苏婉楞了一会儿，然后就像没事人一般地洗漱休息了。

事情已经到了这一步，跟摊牌也差不多了。未来的命运如何，苏婉自己不清楚，但她知道，她跟霍渊之间，怕是没有将来了。

苏婉不觉得难过，反倒松了口气，感到全身都轻松了，仿佛直到这一刻，她才重新做回了自己。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十七章赚钱

尽管知道自己跟霍渊摊牌之后，以后的日子可能不会太好过了，但苏婉并不后悔，当天晚上还睡了一个好觉，甚至连梦都没做。

次日醒来，精神饱满的很，连头都不那么痛了。

早饭依旧跟以前一样精致清淡，符合她的口味，想必是她失宠的消息还未传出去的缘故。何况，她刚被封了一品夫人，风头正劲，就算她现在失宠了，想必那些下人也不敢像她刚传过来时那样对她。

只是，以后必须要将赚钱的事情提上日程了。

她没有嫁妆，霍渊也靠不住了，自己的财产来源，只有每月的例钱和那一点子俸禄——

诰命夫人，虽说有俸禄，但那俸禄也只是意思一下，面上好看罢了，一年到头顶多也就几百两银子，根本不够用。

就算她现在有了诰命在身，英国公府不会明着对她怎么样，但是，却有可能断掉母亲的医药费和弟弟读书的费用，何况母亲还得了那种“能吃不能做的富贵病”，这哪一样都需要钱，所以，赚钱一事，已经迫在眉睫。

可是，对于自己如何赚钱，她还没有多少头绪。

她最擅长大概就是制作各种中成药和药膳了，如果要赚钱，怕是还得在这方面想办法了。

然而，她却没有店铺、资金和人脉关系，想要自己开药店却是不成，大概只能卖方子或者给人分成了。

只是不知，自己知道的方子里面，有多少是能用得上的？怕是没有多少，因为她只能卖别人没有的东西。

苏婉首先想到的就是云南白药。

可惜，云南白药属于国家保密处方，是绝密级中药制剂，她也不知道正统的配方和制作方法。她所知道的云南白药的配方和制药方法，都是外公自己花费毕生精力自行研究摸索出来的，效果当然比不上原配方，但是却也有它七分功效，只凭这个配方和制药方法，苏婉就能轻而易举的得到大量的钱财。

但苏婉并不想用它来换取利益，因为这是外公毕生的心血，她不想用钱财来亵渎。而且，这种东西实在太打眼了，现在拿出来怕是自己也保不住，对她有害无利，所以，她很快就彻底打消了这个念头。

说不得，自己还得打药膳的主意。

明清时代，药膳已经发展的极为完善了，食疗药膳的著作更是有不少，尤其对年老者的食疗药膳尤为重视，比如明朝晚期高濂的《遵生八笺》，清朝曹慈山的《老老恒言》等，苏婉前世因为对此十分感兴趣，当时可没少看，现在或许可以派上用场了。

人都是怕死的，尤其是那些有钱有势，养尊处优的老人，就更加怕死了。就像前世，那些老人们也总爱吃保健品，甚至接二连三的被骗被忽悠，究其原因也不过是怕死罢了。

想必这个时代也差不多，何况，能吃得起药膳的，大都很有钱，他们也比一般人更怕死。做他们的生意，不愁没钱赚。

有了目标，就好办了。她不会自己单干，而是寻找合作的目标。她只需要出药膳方子，等着分红就好。这样做，固然会让出很大一部分的利益，但这对她来说，却是最稳妥的做法，谁让她现在什么也没有呢！

她并不贪心，钱只要够用就行，不需要太多。

只是到底如何操作，还需要细细谋划一番。

之后几天，苏婉养病的同时，就一直在思考赚钱大计，心里制定了一个又一个计划，但最后却都被她一一推翻，她发现，自己若想要寻求合作，必须要走出去交际才行，因为机会不会自动找上门来的。她若是见不到外人，就是计划得再好，也宛如空中楼阁，永远无法实施。

……

几天过去，侯府的下人们也终于瞧出了一点风向了。他们发现，前几天才刚刚被诰命加身的太太，似乎又受到侯爷冷落了。

因为除了俞姨娘流产当天，侯爷去过一趟望秋院之外，至今为止，就再也没有去过一次，一直都是歇在几位妾室那里。据说，那天侯爷从望秋院出来的时候，脸色很难看。

不止如此，就连太夫人也好似忘记了太太的存在似的，根本不让她去松鹤院请安，也不让妾室和姑娘少爷们去给太太请安，美其名曰，不让她们打扰太太养病。就连几位客居在侯府的表小姐，都没去望秋院给太太贺喜，好似当她不存在一般，太太似乎被所有人给遗忘了。

还有前两天，寿宁大长公主带着宝铃县主，浩浩荡荡地来到了昌武侯府，说是为了给太太道歉来的。

太夫人亲自接待了她们。寿宁大长公主和宝铃县主在侯府里呆了很久，似乎做足了诚意，可太夫人却自始至终都没有让人喊太太出来，提都没提道歉一事，还十分殷勤地招待她们，只说此事是个误会而已，用不着如此大费周章，昌武侯府不会追究此事，就算陛下问起来，昌武侯府也会为英国公府开脱的。

最后，寿宁大长公主和宝铃县主是带着笑意走的，那神情比来的时候和缓多了，而太夫人也笑得一脸褶，两人似乎达成了什么协议。上门道歉一事，就这么不了了之。

这种态度足以说明了一切——太太已经彻底失势了，其严重程度，甚至比以前更甚。

见此情况，下人们自然见风使舵，对苏婉又开始敷衍和怠慢起来，不过，他们到底记挂着苏婉诰命夫人的身份，不敢太过分，就怕苏婉像之前一样又突然得势，跟他们算总账。所以，苏婉的日子并不算太难过，最多只是一切恢复原样罢了。

对这一点，苏婉在准备摊牌的时候，就已经有所准备了，所以，无论遇到什么境况，她的神色都十分平静。

这天，苏婉用过午饭，坐在炕桌前，正拿着纸笔整理她的计划，突然她抬起头来，看向对面正在做针线的绿芙，仿佛做了什么决定似地说道：“绿芙，明天我打算回娘家一趟。”

“明天？”绿芙手中的针线顿了顿，抬起头来问道：“怎么这么突然？”

绿芙对苏婉已经有了一定的了解了，知道她不会无的放矢。

“我想亲眼去看看母亲和弟弟过得怎么样了。我担心英国公府因为我的事情，为难他们，必须要亲眼看看他们安好，我才放心。”苏婉脸上浮现一丝担忧，她对寿宁大长公主也算了解，她可是什么都做得出来。

而且，自从苏婉儿嫁过来后，除了回门那日，她就再也没见过他们，虽派人送过东西，但没有亲眼见到，终究觉得不安心。虽然现在的人换成了苏婉，但是回想起母亲和弟弟的模样，她心里也升起一缕担忧和思念来，越发迫不及待地想要见到他们了。

她倒是不担心太夫人会阻止她出门，母亲病重，她这个做女儿的去探望一下不是应该的吗！她有什么理由阻止？

当然，就算太夫人不同意她出门，她也不会听从的。既然太夫人已经当她这个人不存在了，何必再多管她的闲事？

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢：

［2015—01—09］

评价票——

deng9234投了1票（5热度）

痴柔情　投了2票（5热度）

xiaoyu9126　投了1票（5热度）

yoyu2003　投了1票（5热度）

元天心　投了1票（5热度）

灰原哀伤　投了1票（4热度）

532cjq　投了1票（5热度）

月票——

yoyu2003投了1票

礼物——

deng9234　送了4颗钻石

yoyu2003　送了3颗钻石

（⊙o⊙）哇，今天大家都好热情，\（^o^）/~谢谢大家，么么么么么么么~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十八章添堵

既然打定了主意，苏婉就开始兴致勃勃地给母亲和弟弟准备礼物了。

她其实很想给母亲和弟弟带一些名贵药材和上好的笔墨纸砚等，但无奈她囊中羞涩，实在拿不出太好的东西。所幸，她还有几匹好料子，早早就让青绫给母亲和弟弟各做了一套衣服，明天正好带着。

不是她不想亲手做，而是因为，她现在根本做不出来。就算有这原主的记忆和身体的本能，但她到底不是她本人，能发挥她三分女红手艺就不错了。

她怕自己会露馅，所以，都是私底下悄悄地练习，绣个帕子或者做个荷包什么的。她的小动作当然瞒不过绿芙，她也没有特意去瞒，绿芙也早已对她的变化习以为常，还帮着她遮掩。因此，她现在的女红也慢慢恢复了不少。做衣服可能不行，做点简单点的东西还是可以的，比如书包。

在记忆中得知，现在还没有书包，读书人大都用那种竹子或者木头做的那种便携式的考箱，有两层也有三层的，里面装着笔墨纸砚等，或去私塾上课或去赶考。

这种考箱大都很沉重，有书童的倒好，没有的就得自己亲自提着去上学。

现在弟弟用的考箱，就是去世的父亲留给他的，又大又笨重。他现在才十二岁，身边又没有书童小厮伺候，每天提着它上下学，十分吃力。

以前的苏婉儿每次见了都十分心酸，就算如今，苏婉回想起来都颇有触动，因此，她才想要给弟弟做个比较轻便的书包。

做书包需要的料子，不需要用太好，只需要耐磨、耐洗又结实就好，如此一来，麻布就是最好的选择。

可惜，昌武侯府并没有这种只有平民穿的粗麻布的，就算侯府的下人，也不会用麻布，因此，苏婉还特意让人去买了来。

所幸，书包的做法并不复杂，绿芙手艺虽然比不上青绫，但也差不了太多，而且绿芙手很快，行事利落，再加上苏婉也跟着打下手，紧赶慢赶，终于用一个下午的时间便将书包做了出来。

书包是用青麻布做的，斜跨式的，肩带都做的比较宽，里面还垫了一点棉絮，不会觉得勒人，因为时间太赶，没有绣太多东西，只绣了几片绿竹叶，倒也压制还在不显眼的地方绣了苏文的名字，不够精致，却足够结实。

书包总共有三层，里面两层放笔墨纸砚和书，外面一层稍小一些，可以放点零食糕点什么的。

绿芙对这个书包的样式十分喜欢，完成之后，就翻来覆去地看个不停，甚至有的地方觉得不满意，还会修改一下，最后，她眼神晶亮地对苏婉说道：“太太，这书包实在太方便了，背着也比那考箱好看，想必用不了多久，就会在读书人之间流传开了。”

随后，她又轻声一叹道：“可惜，我们没办法用这个赚钱，否则，怎么也能小赚一笔。”

绿芙对苏婉的财产状况一清二楚，也知道她在考虑赚钱一事。但是，这书包的做法并不复杂，只要会点针线的，看了之后恐怕就能做得出来。

苏婉也没想过用这个赚钱，闻言微微一笑，安慰说道：“别可惜了。你不用担心，我心里已经有了赚钱的计划了，一切都会好的。”

绿芙对苏婉还是很信任的，听到她的话，虽然心底还是有一丝担忧，但到底也放心了许多。

除了为弟弟准备的书包外，还有为母亲做的抹额。当然，这不是苏婉的手笔，而是之前苏婉儿做的，可惜，一直没有机会送出去。这代表着以前的苏婉儿对母亲的一片孝心，苏婉自然不会漏掉。她会亲手交给母亲的。

忙了一下午，主仆二人早就饿了，忙让人传了晚饭，两人一起大吃了一顿。

两人早已推心置腹，彼此信任。名为主仆，实际却情同姐妹。

在外人面前，绿芙从来不肯逾越半分，但在私底下，却也从容了许多，不会时时用下人的规矩约束自己，有时候也会跟苏婉没大没小，跟她开个玩笑，一起用饭什么的。但她一向注意分寸，该注意的地方，即便私底下也从不逾矩。

太太对她好，她知道，但她也要时刻谨记自己的身份，即便太太再信任她，也绝不能恃宠而骄，没了规矩和分寸，否则，将来早晚酿下无法挽回的大错，因此，她从不真正放纵自己。

也正因为如此，苏婉才越发的欣赏和信赖绿芙。

当主仆二人其乐融融地用饭时，太夫人那里却早已经用过了晚饭，正在听最爱打听事的刘妈妈说望秋院的事。

也因为刘妈妈消息灵通，太夫人就让她多注意望秋院的动静，刘妈妈一直放在心上，打算好好地在太夫人面前露个脸，显摆显摆自己的能耐。

谁知道，自从发生那件事之后，望秋院里就一直没有什么动静，既不见她为自己辩解什么，也不见她往侯爷身上下功夫，任由侯爷宿在其他妾室那里，不知是在酝酿什么计划，还是真的偃旗息鼓了。

这让很多打算看苏婉跟俞姨娘斗个你死我活的人不由大失所望，她们还等着她们蚌鹤相争，自己好渔翁得利呢，怎么就没斗起来呢？

俞姨娘倒是一直在上蹿下跳地蹦跶，想让太夫人和侯爷为她做主。但太夫人和侯爷都没有理睬她的意思，谁让之前是她自己作死呢！

太夫人虽然对苏婉不满，但对俞姨娘也不遑多让。

何况俞姨娘的孩子也没了，没了护身符，她才不管俞姨娘是不是冤枉。

至于侯爷的心思，现在谁也摸不透。

望秋院没有动静，刘妈妈就显不出自己的本事来。如今好不容人等到望秋院有了动作，她自然坐不住，立即来太夫人这里打小报告了。

太夫人听刘妈妈说苏婉今天下午遣人去买了粗麻布，还躲在院子里做衣服，不由气得柳眉倒竖，怒道：“简直荒唐！我们侯府又没有委屈了她，她何必用这种方式来打我们的脸？像我们这样的人家，便是一个最低等的下人也不会用粗麻布做衣服，不知道的，还以为我们侯府怎么苛待她了呢！竟连绫罗绸缎都不给她用，她这是在向我不满呢！”

太夫人越说越气，说到激动处，竟然用手直用力拍打暖榻的扶手，明珠极为有眼色的上前，一边给太夫人顺气，一边说道：“老太太息怒，说不定太太买麻布是真得有用，而不是故意气老太太呢！”

太夫人却冷哼一声，嘲讽说道：“有用？她当然有用，她要故意穿着这种麻布衣服来气我呢！若是被人知道了，我们侯府也别要脸面了。”

明珠垂眸，微微一笑，用安抚地语气说道：“越是如此，老太太就越不该生气，您若是真得气病了，岂不是如了别人的意？”

太夫人一听，果然是这个理儿，竟真得不那么生气了，等平复下来之后，她赞赏地看了明珠一眼，笑着拍了拍她的手道：“还是你对我最贴心，若是那小苏氏有你一半的品格，我就谢天谢地喽！”

明珠含羞一笑，微微低下了头。

太夫人仔细打量了明珠两眼，才发现她已经十八、九岁了，过不了两年就该放出去配人了。明珠是家生子，长得也是秀色可餐，再加上性子温婉，知根知底，又是好生养的样貌，配给小厮她实在有些舍不得。

何况，这么好的丫头，合该留给自己的儿子才是。

只是到底要配给老大还是老三，她还得想一想。

按说，是该配给老三，毕竟他到现在还没有儿子，只有一个女儿。可她的三儿媳是她的外甥女，她实在不想有人在她面前生了儿子，威胁她的地位。而且老三媳妇是个厉害的，明珠若是成了老三的房里人，怕是会受到不少磋磨，她也于心不忍。

倒是老大刚失去了一个儿子，心里大概也难受的很，倒不如将明珠给了他，既能给望秋院那位添堵，也能让侯爷调剂下心情。

太夫人越想越觉得合适，脸上就露出了一个微笑来，心里打定了主意。

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢：

［2015—01—10］

评价票——

痴柔情　投了2票（5热度）

元天心　投了1票（5热度）

芸芸悦　投了2票（5热度）

礼物——

痴柔情　送了5朵鲜花

多谢小亲亲们对俺的关爱，么么么么么么，（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十九章敬茶

太夫人的打算，苏婉毫不知情，她甚至不知，自己这种差遣人买麻布的举动，就气得太夫人大发雷霆。如果她知道的话，也只会讽刺太夫人太会往自己脸上贴金了。她才没那么无聊，为了让她生气，就做这种多余的事情。

苏婉又睡了一个好觉，起来之后，还打了太极，运动了一番，直到身上微微出汗，才停了下来。

洗漱更衣后，苏婉便去松鹤院给太太夫人请安。

没有太夫人的命令，苏婉是无法使用府里的马车的，甚至连侯府的大门都出不去。所以，苏婉今天想要出门的话，必须去向太夫人请示。

苏婉身上穿着银红色折枝花卉褙子，下面穿着大红色百褶裙，头上戴金凤垂珠步摇，缠丝镶珠金簪等金玉首饰，耳朵上戴着一对红宝石镶金耳坠，配上她容光焕发的气色，越发显得精神漂亮了许多。

这不由让很多等着看苏婉笑话的人大失所望，就连太夫人看着都暗自连连皱眉，心里十分不悦——

怎么这小苏氏被冷遇之后，反而越发容光焕发了？

不过，她同时也松了一口气，她没穿那见不得人的麻布衣裳就行。

“你不在自己院子里好好养病？来我这里做什么？”太夫人压下各种心思，冷着脸问道。

苏婉对太夫人的冷言冷语早就习惯了，面色没有丝毫变化，一脸恭敬地说道：“媳妇也不想打搅老太太的，只不过媳妇进府一年多了，除了回门那次，还从未回过娘家。所以，媳妇请求太夫人允许媳妇回娘家探望母亲。”

太夫人的眉头皱得更深了，淡淡说道：“不是我不通情达理，只是你现在，既然已经成了我们家的人了，就该遵守为人妇的本分，老老实实的待在家里相夫教子才是。万一你这次出门又出了什么事，我们侯府也跟着一起丢人。”

苏婉被她的一番话气笑了，她只是回娘而已，怎么就给侯府丢人呢？这话未免也太无理取闹了。

“太夫人多虑了，媳妇只是想去探望一下病重的母亲而已，怎么可能会出事？”

太夫人只是不想让苏婉出门罢了，哪里管她有什么理由？便强硬地反对道：“俗话说，嫁出去的女儿，泼出去的水。你既已出了门子，就不再是苏家的人。你母亲身体有恙，你心里焦急我也理解，但她又不是得了什么重病，遣个下人去探视一番就是了，何必大张旗鼓的亲自去探视？”

苏婉气极反笑，想要再跟太夫人争辩，但看到她那副雷打不动，宛如施舍一般的口吻，顿时就歇了争辩的心思。因为太夫人对她所说的一切，不过是不想让自己出门的借口罢了，她无论说什么也没用。

于是，她嘴唇微勾，冷笑道：“太夫人同意也罢，不同意也罢，我今天是一定要出府的。我不相信，若是太夫人的母亲得了病，您也只会派个下人去探视？若真如此，那太夫人这个女儿当得也未免太不称职了。媳妇虽然尊重太夫人，事事以太夫人为榜样，却也不想学习您这一点呢！”

“你这是在讽刺我不孝？”太夫人脸色铁青。

“媳妇可没这么说！我只是就事论事罢了，太夫人可不要冤枉了我。时候不早了，媳妇还要出府探望生病的母亲，所以还请太夫人容许我先行告退。”

苏婉说完，就要转身离开，却听太夫人气急败坏地说道：“站住！我让你走了吗？”

“太夫人还有什么吩咐？”苏婉转过身来恭敬问道。

“行，你想去就去吧！我也不阻拦你了。”太夫人深吸一口气说道，“不过，在那之前，我还有一件事要说。”

苏婉脸上微微露出一丝诧异，随即便含笑说道：“太夫人请吩咐。”

太夫人却没有立即回答她的话，反而对着明珠招了招手，等明珠含羞带怯地走过来之后，她拉过她的手拍了拍，一脸欣慰地说道：“明明珠打小就在我身边伺候我，一直都是尽心尽力的，甚至比你们这些儿女都贴心。我想不到的，她都替我想着，我记不住的事情，她都替我记着，若是我生了一点小病，她更是比任何人都着急。我是万万舍不得让她离开我的。”

苏婉听到这话，又见到明珠一脸羞红的低着头，心里便有了一丝明悟，唇边的冷笑一闪而逝。

如果太夫人想用这种方式来打击她的话，那她可就打错算盘了。

苏婉都能看出来是怎么回事，王姨娘就更别说了。她的脸色“刷”的一下就白了，脸上的笑意一下子变得扭曲起来，手中的帕子差点都被她给揉碎了。

“不过，她现在也到了婚配的年龄了，她跟了我这么多年，我也不好为了一点自己的私心就留着她。她是家生子，知根知底，又是个细心周到的，我舍不得将她配给别人，就打算让她以后伺候侯爷，给侯爷当个房里人，这样既不用她外嫁了，以后也能到我跟前来伺候，一举两得，你看如何？”太夫人虽然脸上带着微笑，但最后一句话，却隐隐带上了一丝威胁。

苏婉用眼尾扫了明珠一眼，微笑道：“既然太夫人都如此说了，媳妇当然没意见。毕竟，多一个人伺候侯爷，我也能轻松一些。只是，不知王姨娘和其他几位妹妹同不同意？”

太夫人果然看向王姨娘，其他妾室不在，自然就由王姨娘代表了。

王姨娘即便心中不满，但也绝不敢违逆太夫人的意思，脸上挤出一个僵硬地笑容，说道：“妾身也没意见。”说完，便拿起帕子捂住嘴轻咳几声，用来掩饰自己的不自然。

太夫人十分满意，但她对苏婉的态度却依旧充满了怀疑，毕竟，女人都是善妒的，她可不相信苏婉这么大度，怕她反应过来再反悔推辞，便一不做二不休，直接说道：“既然你不反对，那就趁此机会将事情给办了吧！明珠，还不快去向你们太太磕头敬茶？”

“是！”明珠忍着羞意应了一声。

苏婉又重新坐回了椅子上，脸上带着温和的笑意，心情似乎一点也没有受到影响，气得王姨娘直胃疼，心里暗骂苏婉不中用，她是正室，她一定不会让这么多狐狸精进门的。

明珠走到苏婉面前，跪在了她身前的锦垫上，先给苏婉磕了头，接着边从丫头手中接过茶盏，双手举高过头顶，脸上依旧带着羞红，但却极为恭敬地说道：“太太请用茶！”

若是苏婉接受了她的敬茶，再给她一件首饰，那就代表着她已经受到了主母认同。多年的心愿即将达成，明珠心里的欢喜几乎已经溢出来了。

而周围那些丫鬟看向明珠的眼神，大都充满了羡慕和嫉妒。

苏婉没有纠结，也没有为难明珠，直接接过茶盏，象征性地抿了一口，又将头上的缠丝镶珠金簪摘下来给了她。

明珠欢天喜地地用双手接了过来，脸上几乎露出了压抑不住地狂喜之色，好不容易才压下自己激动地情绪，给苏婉叩了个头，这才站起身来，退到一旁。

苏婉心里疼得直滴血，不是因为明珠成了霍渊的通房，而是为了那只镶珠簪子。

她就只有这么十来件撑门面的首饰，送一支便少一支，若是早知道有这一出，她一定不会为了让母亲放心，戴这些贵重一点的首饰，而是戴以前那些不怎么值钱的鎏金的首饰了。

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢：

［2015—01—11］

评价票——

痴柔情　投了2票（5热度）

元天心　投了1票（5热度）

deng9234　投了2票（5热度）

礼物——

玲儿与志　送了2颗钻石

18717129889　送了1朵鲜花

多谢亲亲们的支持，耐你们~么么哒（*^__^*）……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十章回家

不管怎么说，太夫人同意她出门就是好事。

苏婉回到望秋院吃了早饭，又多戴了一支赤金丁香花的簪子，重新上了妆，这才带着绿芙出门。

望秋院的事情，绿芙暂时交给了青绫。

青绫虽然冷淡且不大管事，但是交给她的事，她也会做的很好，苏婉对她倒也放心。

趁着苏婉吃饭的功夫，马车已经准备好了，跟车的丫头婆子也早已经就位。除了给母亲弟弟的礼物外，苏婉还带了一些新做的糕点，自己配的药丸，还有各色尺头等，确定没有要拿的东西了，一主一仆这才上了马车，缓缓离开了昌武侯府。

苏婉的家离英国公府不远，就在英国公府后街上的某个二进院子里，毕竟苏家是从英国公府分出来的庶支，苏婉的祖父是当年英国公的庶子，分家后就被赶出了国公府自力更生了。

第一任英国公乃开国功臣，不降爵位世袭，虽然中间也有起有落，但到底顺利地世袭至今。而且，这一代的英国公十分有能力，又尚了公主，权势直逼开国先祖。

当初苏婉的祖父分出来时，英国公府权势之盛，不弱于现在，即便是庶子，分到的家产也很不少。可惜，他们一支出来后就开始走科举的路子，虽然得了一些功名，但却没有一个中进士的，苏婉的祖父只中了秀才，父亲也只是一个举人。

偏偏他们又不善经营，这家业自然越来越少。到了苏婉儿这一代，已经是捉襟见肘了。铺子大都赔钱，又经常有个三病五灾的，再加上父亲和弟弟都要读书，花费不小，所以，将铺子都陆续地买了。

而母亲赵氏的病更是将这点家底也完全掏空，只剩下了一个二进的破宅子，和一个只有三十亩的小庄子，只是比下等田略好一些，一年的出产只勉强够一家人的口粮，若是也卖了，他们便是连最后一点赖以生存的口粮都没有了，无奈之下，苏婉儿才会去向英国公府求救，这才有了后来的事。

就在苏婉失神发呆的时候，马车忽然停了下来，只听车外的婆子说道：“太太，苏宅到了。”

或许是近乡情怯，或许是自己占了人家的女儿的身体，有些心虚，总之，苏婉显得有些紧张，默默地在马车上坐了一会儿。

“太太，我们该下车了！”绿芙说道。

苏婉这才仿佛回过神来，深吸一口气，点了点头。她压下心中翻涌的情绪，在绿芙地搀扶下，踩着下马凳下了马车。

大门在宅院的东南角，斑驳的黑漆大门紧闭，上面贴着两张凶神恶煞的门神，铁制的葵花门环上生满了铁锈。看惯了侯府那三间五架的门屋，和华贵的金漆大门、金漆兽面锡环，眼前的大门显得越发寒酸落魄起来，这让苏婉的眼睛顿时酸涩不已。

那跟车的婆子正要去叫门，苏婉却喊住了她说道：“我来吧！”

婆子应了一声退下了。

苏婉走上前去，举手拍了拍门环，刚拍了两下，就听到一个苍老而又熟悉的声音从里面传来——

“来了，谁呀？”

苏婉知道，这是一直在门房看门的方伯的声音。

苏家虽然落魄了，下人不是卖了就是主动要走另攀高枝了，最后只留下了方伯和方婶两个人，他们是早年逃荒来的，父亲一时心软，就收留了他们，没想到，他们一直都记着父亲的恩情，即便是他们苏家最落魄的时候，他们也不肯离开，反而尽心尽力地照顾他们。

他们只有一个女儿，叫巧灵，比苏婉大四岁，以前一直是苏婉的丫头，专门照顾苏婉的，不过她早在几年前就已经出嫁了，嫁给了一个开杂货铺的小商人，家里也算殷实，据说还是她自己看中的。

那时候苏家的光景还没这么不堪，母亲赵氏甚至还咬牙陪送了一副比较体面的嫁妆，也不知她现在怎么样了。

就在苏婉再次陷入回忆时，大门“吱呀”一声开了，露出一个头发灰白，皮肤略黑，脸上刻着深深皱纹的老人来。他一开始还很疑惑，见到苏婉，一双略显浑浊的眼睛中，顿时爆发出一阵喜悦的光芒来，连皱纹都舒展了许多，他先是揉了揉眼睛，发现苏婉还在，不是幻觉，不由咧开了嘴，惊喜万分地喊道：“小姐，不是老奴看错了吧？您真的回来了？”

“方伯，是我，我回来了。”苏婉忍着激动含笑说道。

不知是苏婉儿遗留在身体里的情绪和以及感染到了她，苏婉儿这一会儿是真的是感同身受，所言所行皆是发自真心。她并不抗拒这种感情，反而顺心而为。

既然她已经是苏婉儿了，那么融入她以前的生活，帮她照顾亲人不是应该的吗？这是她占据她的身体后必须承担的责任。何况，这样也能减少他们对自己的怀疑，避免节外生枝，这对他们双方都好，何乐而不为？

“太好了，实在太好了，若是太太和少爷知道小姐您回来了，肯定会非常高兴的。小姐您快进来！”方伯喜极而泣，一边擦着眼睛，一边打开了大门。

苏婉听到母亲和弟弟，心中升起一丝焦急和期待来，也不多跟方伯寒暄了，直接快走走了进去，绿芙还有几名丫头婆子双手陪着礼物，也跟了进去。

进了大门之后，便是一个墙壁式的影壁，左拐便进了第一进的小院，没有厢房，只在南面有个倒座房，这是接待客人的地方。正对着的北面便是垂花门了，进了垂花门，就进了苏家的内宅。

院子里铺着十字青砖小路，打扫地干干净净的，院子里还种着两颗枣树。北面正房三间，两边各有一个耳房，这是主人住的地方，正房后面还有一排后罩房，那是属于以前那些仆人的地方。

东西各有两间厢房，并各带一间耳房。东厢房是弟弟苏文的房间，西厢房是苏婉儿未出嫁前的房间。

而母亲赵氏就住在正房的西次间，还未走近，便听到一阵撕心裂肺地咳嗽声传进耳膜，似乎连肺都要一起咳出来了。

苏婉心中一紧，立即疾走几步进了房间，还未等她掀开里间的帘子，就听里面一个略显嘶哑的女声一边咳一边说道：“咳咳咳……方嫂子……是谁来了……咳咳……是文哥儿回来了吗？”

－－－－－－题外话－－－－－－

为什么我又晚更了呢？因为我又忍不住手贱，在零点以后修文了。所以……o（*^__^*）……　我有在睡觉前检查再检查一遍的习惯o（╯□╰）o发现不满意的地方不修改就无法安心睡觉的说，这是病，得治。—_—

感谢：

［2015—01—12］

评价票——

痴柔情　投了2票（5热度）

元天心　投了1票（5热度）

18717129889　投了1票（4热度）

yoyu2003　投了1票（5热度）

deng9234投了1票（5热度）

礼物——

18717129889　送了2朵鲜花

yoyu2003　送了6颗钻石

多谢亲亲们，俺爱大家~么么哒（*^__^*）……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十一章礼物

说话之人不是别人，正是苏婉儿的母亲赵氏。

“太太别急，一定是少爷将太医请回来了。”另一个有些苍老但却极为温和的女声接着说道。

赵氏喘息了好一会儿，才不再继续咳，平复了一下呼吸说道：“我不担心文哥儿能不能将太医请来，我只担心他会不会出事。我这病是治不好了，早死晚死又有什么区别？”

“太太别胡说！都是那些庸医骗人。少爷小姐都那么孝顺，您一定会长命百岁的。何况，文哥儿还没有娶妻生子，您也没有抱上大孙子，怎么说这种丧气话呢？”方婶温声劝道。

赵氏长叹一声，也不知是被她说服了，还是心灰意冷不想反驳了。

倒是方婶又说道：“不过是郑太医这几天没来，您就开始胡思乱想了，说不定是郑太医家里有事耽搁了。”

别说这话赵氏不相信，就是方婶自己也不相信，说了两句就住了嘴。

苏婉听到这里，便听不下去了，直接掀起半旧的青色棉布帘子走了进去，压抑着一丝怒火问道：“方婶，您是说这几天太医根本没来？”

她虽然有心里准备，但是听到这件事，还是觉得怒火中烧。

她果然还是不该对英国公府的人品抱有希望。他们就算再讨厌她，也不该如此漠视人的生命。何况，再怎么说，他们家跟英国公府也是一个老祖宗，甚至还没出五服，他们怎么就做得这样绝？

“小姐，您回来了。”方婶见到苏婉，先是惊愕，随后便一脸欢喜地迎了上来。

“嗯，我回来看看母亲。”苏婉的目光一直落在斜躺在南窗大炕上的那个消瘦的身影上。

从记忆中得知，她不过才三十多岁，可是看起来却足足有五十岁，她的头发花白，原本还有些丰润的身形，此刻却是瘦骨嶙峋，脸颊瘦削，露出了高高的颧骨，脸上更是带着一丝病态的嫣红。

赵氏的脸上露出惊喜之色，有些激动地直起身来喊道：“婉姐儿——”

苏婉急忙走了过去，心中担忧，动了动唇，到底还是没能喊出来，只能略显生疏地问道：“您身体怎么样了？”

“好多了，多亏了你之前送来的那些粳米，太医说，每天熬粥喝对身体很好呢！”赵氏没有发现苏婉神色不对，有些贪婪地看着苏婉，笑容中带着一丝满足。或许，对她来说，苏婉儿的这份心意才是最重要的。

她曾经以为这辈子都没法再见到女儿了，现在能亲眼看到女儿好好的，她就已经很满足很高兴了。

赵氏表现出来的这种浓浓的母爱，苏婉心里也为之触动，眼睛微微发酸，心中深处的那一丝抗拒似乎一下子就消失了，之前喊不出口的话，也顺利地说了出来——

“既然娘喜欢，那我以后还会让人继续给娘送来的。”

赵氏点了点头，对于女儿的这番孝心，她没有往外推的道理。

虽然母亲说自己好多了，可苏婉看到的情况，却并非如此，不但没有好转，甚至比她出嫁之前还要严重得多。

想起之前她们说的话，苏婉心中的怒火越发旺盛了，但她还是控制住了自己的怒火，平静问道：“娘，我刚才听你们说，太医已经好多天没来了？”

赵氏没有说话，反倒是方婶有些忧愁地说道：“是啊，原本前两天郑太医就该来为太太看诊的，可不知为何，现在已经晚了两天了，郑太医还是没有来。上一次送来的药已经吃完了，实在拖不下去了，所以，文哥儿才会去英国公府问问情况，也不知道现在怎么样了？”

苏婉听到这里，脸色不由微微一变。不愧是寿宁大长公主，做得果然够狠，莫非她想用这种方式，来逼她低头？

苏婉深吸一口气，压下心底的愤怒和不甘，问道：“文哥儿去了多久了？”

她可以肯定，弟弟这次必定无功而返，甚至还有可能受到奚落和侮辱。

“已经半个多时辰了。”方婶担忧地说道。

英国公府离苏宅本就不远，按理说，现在怎么也该回来了。

听到这里，苏婉吩咐道：“绿芙，你立即带人去一趟英国公府，务必要将文哥儿带回来，记得坐马车去。”

“是，太太。”绿芙应了之后，又指挥着一众丫头婆子将礼物放下，这才带着她们走了出去，将空间留给她们三人。

赵氏听到苏婉的安排，也是松了一口气，欣慰地看着她道：“我的婉儿真得长大了，娘很欣慰，便是此刻去了，也不觉得遗憾了。”

“娘您千万别这么说，有我在，您一定会活得长长久久的。”就算她无法完全治好赵氏，但是控制住她的病情，延长一些寿数还是做得到。

此时，苏婉才有心情打量这个房间。屋子跟以前一样，没有太大改变，除了南窗下的大炕外，对面还有一张月洞门的架子床，此外便是陈旧的梳妆台，两个鼓凳罢了，屋子里有些闷，充斥着一股浓郁的药味和腥味，压抑地让人似乎喘不过气来。

“方婶，你先将窗户打开通通风！”苏婉看着紧闭的门窗，立即吩咐道。

方婶微微一愣，说道：“可是太太的身体……”

“你按照我的吩咐做就是了。”苏婉说道。

方婶看了眼赵氏，却见赵氏对她点了点头道：“婉儿这么说，自然有她的道理，她是我的女儿，总不会害我的。”

方婶无法，只能将窗户支了起来。

不得不说，这很有用。窗户一打开，微风吹了进来，赵氏就觉得胸口不那么闷疼了，似乎身体都轻松了许多。赵氏脸上不由自主地露出一丝享受的表情。

“方婶，以后一定要记得，每天都要打开窗子通通风。不但如此，还这衣服和被褥也要勤换、勤晒，每天晒被褥的时间不能少于一个时辰，若是母亲好些了，就让她在院子里散散步。”苏婉吩咐道。

赵氏得的是痨病，也就是所谓的肺结核。这时没有结核菌素试验，不知是不是传染性的，但看她的情况，传染性的几率很大，多注意一些总没错，何况，这样对母亲的病也好。

方婶有些犹疑地看着苏婉，不知自己该不该相信她。毕竟，她可从来没听说过小姐还会医术。

苏婉看出她的不信任，只得解释道：“自从母亲得了这种病之后，我就对医术产生了很大的兴趣。嫁进昌武侯府后，有了条件，我便让人给我买了很多的医书，不止如此，侯爷还送了我很多跟医术有关的珍稀孤本，在那些医书中，我找出了很多治疗此病的方法还有各种奇方，全都用笔记了下来，整理成了册子，到时候，我会将册子留下来，让弟弟念给你们听，你们按照上面的方法去做，想必会对母亲的病有很大的帮助。”

这才是她送给母亲真正礼物！

－－－－－－题外话－－－－－－

［2015—01—13］

感谢——

评价票：

痴柔情　投了2票（5热度）

deng9234　投了1票（5热度）

元天心　投了1票（5热度）

礼物：

重阳菊　送了1朵鲜花

谢谢亲亲们，耐你们，mua~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十二章受伤

听到苏婉的解释，赵氏和方婶才了然，她们并没有怀疑苏婉话中的真实性。在她们看来，昌武侯府那么有权有势，又那么富贵，虽说不是医学传家，但有几本没有流传出来的珍贵医书也是很正常的，或许里面真能找到治疗肺痨的方法呢！

虽说这种病一直以来都是不治之症，但无论有的绝望，赵氏的心里未尝没有存在一丝侥幸。现在听到苏婉的说辞，心里也难免生出更多的希望来。

赵氏并不想死，女儿虽然已经嫁了，不用她操心了，但她的儿子却还小，还没有娶妻生子，没有金榜题名，她怎么舍得死呢！所以，她心里比任何人都渴望活着。

听到苏婉的这番话，她心里既欣慰于她的孝心，又高兴于自己的病还有希望，激动之下，竟然捂着嘴咳嗽起来，方婶立即上前轻拍她的后背。

赵氏却伸手阻止了方婶，咳嗽完之后，便看着苏婉说道：“让你费心了，等文哥儿回来，就让他念给我们听。”

赵氏出身落魄文人家庭，但跟以前的苏婉儿一样，虽然识字，但也只看过《三字经》、《女戒》之类的书，对于舞文弄墨不敢兴趣。何况，她现在已经有些眼花了，看到密密麻麻的字就头晕，所以，她自己并不会去看这些东西。

而方婶，更是大字不识一个，以后照顾赵氏的事免不了要劳烦方婶，所以，这册子中记载的东西，她也必须知晓。

苏婉说道：“所以，娘一定要放宽心，千万不要胡思乱想，好好治病，您一定能够活到文哥儿金榜题名时，娶妻生子的那一天的，说不定还能等到文哥儿为你挣得诰命呢！”

赵氏听到苏婉为自己描绘的那种未来，脸上也露出一丝憧憬的微笑来，眼睛里也充满了希望，而不是之前那副心灰意冷的样子了，她对苏婉说道：“婉儿，你放心，娘一定活好好地活下去，不会辜负你这番苦心的。”

一个人的情绪，对于疾病有很大的影响，让赵氏积极治疗，总比消极对待要好得多。

“对了，娘还没有恭喜你封了一品诰命呢！”当初，苏婉被封诰命之后，特意派人来苏宅通报了一声，赵氏自然清楚这件事。

“以前，娘一直担心你出身低微，怕你嫁进侯府后，会被人瞧不起，如今你有了诰命加身，虽然这改变不了你的出身，但到底能为你增添一层保障，所以，我心里很是为你高兴。”

赵氏语重心长地说完，又仔细打量了苏婉一番，发现她气色不错，衣服首饰都颇为贵重华丽，心里十分满意，便笑着继续道：“现在看你过得不错，我就放心了。”

无论是以前的苏婉儿，还是现在的苏婉，都是报喜不报忧的，所以，赵氏还以为她在侯府过得不错。

不过，跟赵氏相比，苏婉的日子的确是过得好多了。所以，她也不会拿侯府的那些糟心事去烦母亲，让母亲替她担心。

趁着赵氏和方婶都已经被她说服，苏婉就趁此机会，给她们说了一些日常生活中应该注意的事。

比如，赵氏经常用的器具，要常用沸水煮，屋子里要通风，痰要吐在用过的废纸，或者草纸上，放在火盆里烧掉，饭食要尽量丰富，多吃鱼、肉、鸡蛋、豆制品和蔬菜，忌吃刺激性食物，还有一些比较简单的偏方等等。

她们对苏婉的话，都十分信任。尤其是方婶，无论苏婉说什么，她都如奉纶音，一字一句认真地记在心里，不敢有丝毫马虎。记不住的，嘴里就念念叨叨地，多记几遍。

为此，苏婉还留下了仅有的二百两银子，自己只留下了一些散碎银子备用。

因为赵氏的药已经没有了，恰好苏婉之前，因知道她的病症，所以配药时特意配了一些可以治疗肺痨的中成药丸，比如地滋阴丸，银莲清肺丸等，现在正好派上用场。

赵氏现在是极为相信自己的女儿的，也不知是不是因为心情好，和心理作用的关系，她吃了药丸以后，感觉果然舒服了许多，浑身都感到很清爽。

苏婉见她精神好了些，就建议她到外面走一走，顺便晒晒太阳。

此时阳光正好，虽然有风，却只是微风，又带着一股暖意。当赵氏沐浴在阳光下的时候，她不由地闭上了眼睛，脸上露出一种类似喜悦，又似感动的表情。

因为赵氏已经很久没站在阳光下了，苏婉不敢让她在外面逗留太长时间，不到两刻钟，便劝她进去。但赵氏却有些贪恋阳光和新鲜的空气，就是不愿意进屋。

但苏婉却知道，她的身体现在还很虚弱，撑不了那么长时间，毕竟过犹不及，便劝她等她身体养好了一些，想做什么便能做什么。

赵氏这才有些不舍的随着他们进屋。

苏婉又给她们看她拿来的礼物，当赵氏看到苏婉特地为弟弟做的“书包”时，原本微笑的脸色突然一变，问道：“这都什么时候了，文哥儿怎么还不回来？”

苏婉也觉得有些不对劲，绿芙走了都快半个时辰了，怎么还没回把人接回来？她正要派人再去打探一番时，却见方伯在外面焦急地喊道：“太太，大小姐，文哥儿受伤了。”

“什么？”赵氏一听，脸色血色尽失，顿时摇摇欲坠想要晕倒。

“娘，别担心，有我在呢，弟弟不会有事的。”苏婉急忙扶住她说道，“我们这就去看看弟弟。”

赵氏这才勉强支撑住，忍着悲痛点了点头。

苏婉扶着赵氏出来之后，就见到方伯背着一个十二岁左右的少年进了东厢房，绿芙带着一脸的愤怒和担忧之色，跟在他们后面。

“绿芙，文哥儿伤得怎么样了？严不严重？”苏婉见到她立即问道。

绿芙这才收敛了神色，行了一礼说道：“太太请放心，苏少爷似乎只是受了一些皮外伤。”

赵氏听到这话，紧绷的身体一下子放松了下来，松了一口气的同时，突然感到一阵头晕目眩，到底还是晕了过去。

苏婉和方婶连忙扶住了她，苏婉顺便替她把了把脉，发现她只是心情起伏过大，大起大落，再加上身体孱弱，一时承受不住所致，没有大碍。

苏婉安抚了一下方婶，同她一起将赵氏扶到屋里，让她躺在炕上。怕她醒来之后再受刺激，便没有强制她醒过来，让她躺着休息一会儿也好。

留下方婶照看母亲，苏婉带着绿芙进了东厢房。

－－－－－－题外话－－－－－－

发现前面一个错误，三月三貌似是不能回娘家的，所以前面稍稍修改了一下，将日子改了。╮（╯▽╰）╭所以女主回娘家这天不是三月三，ORZ~

感谢：

［2015—01—14］

评价票——

痴柔情　投了2票（5热度）

元天心　投了1票（5热度）

deng9234投了1票（5热度）

月票——

deng9234投了1票礼物——

玲儿与志　送了5朵鲜花

重阳菊　打赏了100币

谢谢大家的厚爱，俺爱你们~么么哒（*^__^*）……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十三章巧灵

此时，方伯正守在床边愁眉苦脸地悄悄抹泪。

见到苏婉立即背过身去狠狠地擦了几下眼睛，这才转过身来说道：“老奴失态了，请小姐见谅！不过，这英国公府的人也太狠了，少爷才多大，他们竟然就下得了这种狠手？一群黑心肝的东西！若是老爷还在，他们一定不敢这么对待少爷，他们就是看我们家老的老，弱的弱，好欺负罢了。”

说着说着就悲从心来，呜呜的哭了起来。

苏婉知道，方伯一向疼爱文哥儿，对他甚至比对他的女儿还好，现在见到他受伤，心中的疼痛和愤怒不比苏氏少早。

苏婉没有劝他，他需要发泄一下心中的情绪。

走到床边，发现文哥儿的脸上被打的青青紫紫的，有些地方还肿了起来，一张秀气的脸蛋，竟然变得惨不忍睹。苏婉见状，心里顿时一紧，好似被什么东西狠狠扯了一下一般，又酸又疼，接着，便是一股愤怒从心底升腾而起。

但她却控制住了自己的情绪，伸手为他把了把脉，发现他没有伤到內腑才松了口气，转头问绿芙道：“这到底是怎么回事？你给我清清楚楚地说一遍。”

绿芙带着一丝愧疚和愤怒说道：“得了太太的吩咐之后，我们直接就去了英国公府。但到了英国公府之后，那里的守卫无论我们怎么说都不让我们进去，就算我扯出了昌武侯府的名头也没用。没办法，我们只好在大门外等，可等了一会儿，也不见人出来。我想文哥儿可能会从后门出来，便留下两个人在大门外守着，自己坐着马车去了后门。果然看到文哥儿晕倒在了国公府后门不远处，我们才赶紧将他带了回来。”

绿芙以前就是英国公府的丫头，也曾经见过苏文，因此倒也认得出来。只是对于自己没能及时找到苏文，令他受伤一事，还是觉得耿耿于怀。

说到这里，绿芙突然跪下说道：“都是奴婢无能，没有及时找到文哥儿，辜负了太太的信任，奴婢愿意接受惩罚。”

苏婉听了之后，脸色有些怔怔的，不知在想些什么。

“太太？”绿芙怕苏婉被气懵了，便担忧地喊了一声。

苏婉这才仿佛回过神来一般，微微摇头说道：“绿芙，快起来，这不怪你，我知道你也尽力了，何况你只是个丫头，就算进去了国公府，你又能阻止什么呢？别自责了，你去将我们带来的治疗跌打损伤的白药拿过来。”

“是。”绿芙应了一声去了。

苏婉又看向一旁刚刚平复下来的方伯说道：“方伯，你那里还有酒吗？”

文哥儿并没有流血，因此，用酒送服云南白药最好。

苏婉知道方伯最大的爱好就是喝酒，不过，他很有分寸，从来不会喝醉。就算后来家里条件不行了，他嘴馋的受不了时，也会偶尔打几两劣酒解解馋，苏婉故有此一问。

方伯立即点头说道：“有有有，上次巧灵送的酒还没喝完，小姐若是要，我现在就去拿。”其实，是他舍不得喝，才留下来慢慢解馋的。

“劳烦方伯了。”苏婉说道。

“不劳烦，小姐出了门子，怎么倒是跟老奴客气起来了。”方伯感叹了一句，脚步却不停，立即回去拿酒。

方伯因为要看守门户的缘故，就直接住在那里，门房旁边的一间倒座房就是他的屋子。

然而刚走到门口，就听到外面有人在高声说话，而且他还熟悉的很，正是自己女儿巧灵的声音。

方伯心想怕是巧灵和昌武侯府来的下人起了冲突，怕自己女儿吃亏，忙快步走了过去，果然见到昌武侯府派来跟车的两个五大三粗的婆子，正在跟自己的女儿对峙。门外除了太太的朱轮华盖车，还有一辆骡车。

那辆骡车，在普通人看来，已经极好了，车上还有一个蓝色的车棚子，就好像轿子一样，做起来又舒适又隐蔽，但此刻放在华美的华盖车旁边，却显得十分寒酸。

那两个婆子趾高气昂的，五大三粗的身子严严实实地挡住了门口，用轻蔑地口气说道：“我们太太在里面呢，闲杂人等不准进去。”

巧灵二十出头的年纪，原本就长得颇有姿色，要不然也不会被一个家资颇丰的小商贾给看上了。嫁人之后，家中富裕，丈夫疼爱，身边有丫头婆子伺候，事事不用她动手，看起来竟比未嫁前还要漂亮。

尤其是生了儿子之后，地位稳固，身材更是丰满了许多，显得十分妩媚，更得丈夫宠爱，家里的地位也节节攀升，她本人又是个泼辣的，从不肯吃亏，最后竟连婆婆妯娌都要避让三分。

如今，已经多年没有被人违逆的方巧玲，乍一受到这等刁难，顿时大怒，也不管她们是什么人，直接柳眉倒竖，气急败坏地说道：“这是我娘家，我怎么不能进去？我还要问你们是什么人呢，凭什么挡在我家门口？”

她的身后还跟着一个十五、六岁的丫头，和一个婆子。不过，她们却没有方巧灵这样的底气，早在见到这华美的马车，和这两个婆子通身的那种大家族的气派时，就已经成了鹌鹑，缩在后面不敢说话。

“你的娘家？我可不记得我们太太还有姐妹。”一个婆子上下打量了她一眼，轻嗤一声说道。

“你……”巧灵还要争辩，忽然看到了疾步走过了的方伯，她仿佛见到了救星一般，急忙喊了一声“爹”。

等方伯过来之后，她才皱眉抱怨道：“爹，她们到底是什么人？怎么挡在我们家门口，还不让我进去？”

方伯却没有回答她，只是对两个婆子点头哈腰地说道：“这确实是我女儿，也是你们太太以前的丫鬟，还请两位妈妈高抬贵手，放她进来吧！”

“怪道呢！”一个婆子瞥了方巧灵一眼，不屑地说道：“她只说这是她家，却不肯说破自己的身份，我们还道是有人冒充我们太太的姐妹呢！原来只是个丫头。”

方巧灵最讨厌别人拿自己的身份说事，更恨别人提起她的丫鬟身份，听到婆子如此轻蔑的语气，脸色顿时铁青，正要反驳，却被方伯给打断了，他对两个婆子讨好的笑了笑，道：“我女儿不大懂规矩，还望两位妈妈不要跟她计较才好。”

说完，又冷脸看向方巧灵道：“还愣着干什么，还不进来！”

两个婆子只是对视一眼，又嗤笑一笑，这次倒是没拦着她。

方巧灵只得压着自己的火气，带着丫头婆子进了苏宅。

忍着气跟着父亲回到他的房间，一进屋就怒道：“爹，你刚才为什么要拦着我？她们根本就是在侮辱我。”

“唉，丫头啊，你本来就是丫鬟出身，她们也没说错，你有什么好生气的？”方伯一边去拿酒，一边说道。

“女儿现在已经是有身份的人了，怎么能提起以前的出身，让人耻笑？”方巧灵反驳道。

“什么身份？你的夫家也不过是个小商贾罢了，士农工商，商排最末，何况还三代不能科举，就算有点家底，又算得上什么身份？”方伯不以为然地说道。因为主家家是书香门第的缘故，他很是瞧不上那些铜臭的商人。

“爹——”方巧灵不满，正要说什么，却被方伯打断。

“好了，别说了，我得赶快给大小姐把酒送过去。”说完，拿着酒便要往外走。

什么，大小姐回来了？方巧灵这才反应过来，不由微微一愣。随即，看到父亲的身影要走出去了，急忙喊道：“爹，等一下！那可是我专门为你买的好酒，你给她做什么？你看你都拿了多少好东西填补他们了？”

方伯停住身子，轻叹一声道：“这也没办法呀，谁让主家困难呢！何况，我们一家三口的性命都是老爷救的，对我们又好，我们填补点东西算什么？别忘了，你的嫁妆还是太太准备的呢！没有这些嫁妆，你能在夫家站稳脚跟？”

“这我知道。”方巧灵有些不耐烦，“可我们都给他们家做牛做马这么多年了，就算有再大的恩情，现在也该还完了，难道非要你们把命赔给他们才算吗？”

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢：

［2015—01—15］

评价票——

痴柔情　投了2票（5热度）

元天心　投了1票（5热度）

deng9234投了1票（5热度）

谢谢亲亲，么么哒~（*^__^*）……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十四章好个没规矩的东西！

听到方巧灵的话，方伯的脸一下子拉了下来，说道：“你这是说的什么话？若是没有老爷，我们一家三口的命早就没了，哪还有现在的日子？这救命之恩，比天还大，就是一辈子也偿还不完的。以后我不想再听到你说这种话。”

方巧灵脸上露出一丝无奈，还一点怒其不争的意思，说道：“爹，我知道你重情重义，我也不是那种忘恩负义之人。我心里也感激老爷太太们，要不然，我也不会兢兢业业地服侍了小姐十几年。可是，这不意味着我们要一直替他们卖命。你知不知道，太太的病，就跟那些鼠疫、天花一样，是可以传染的。你们就算不想想自己，也该想想我呀！你们忍心让我失去父母吗？若是女儿受了欺负，谁来替我做主？”

说到这里，方巧灵的脸上流露出一丝哀求的意味，缓缓说道：“爹，女儿这次来，就是来接你们二老跟我们一起住的，你女婿也同意了，你的外孙子也很想你们，难道我们娘俩在你心里，还比不上一个外人？”

方伯没想到女儿会说出这番话来，他沉默了一会儿，才开口说道：“巧灵，爹对不住你，但是这都是命。你们以后就好好过日子，以后少来几趟吧！”

“爹——”

“你不必说了，我和你娘是不会离开苏家的。若是我们走了，太太和文哥儿以后可怎么办？”方伯斩钉截铁地说道。

“不是还有小姐吗？她现在都已经是侯夫人了，她身边那么多人伺候，让她多派几个人来伺候太太和少爷不就行了吗？”想起刚才那两个婆子那副的嘴脸，方巧灵心里觉得十分不舒服。

不过是个两个下人罢了，她连她们太太都瞧不上，更何况她们？

她从小就心高气傲，自恃美貌，还特地跟小姐学了字，虽然写的不好，但差不多也都认识了，她的丈夫会娶她，很重要的一个原因就是她识字。

她本想着，以小姐的容貌身份，怎么也能高嫁做个官太太，她以后也能混个姨娘当当，谁知道老爷那么早就过世了，留下一群孤儿寡母，家境每况愈下，她这才变更目标，开始寻找别的出路。

终于趁着苏家没有彻底败落之前，出了阁，还得了一份不错的嫁妆。之后几年，她无数次庆幸自己的先见之明，及时跳出了火坑，否则，她的后半生怕是要困死在苏家了。

在知道苏婉儿要嫁入昌武侯府时，她不是不后悔，若是她再坚持几年，说不定她现在已经是昌武侯的妾室了。可惜，她已经嫁人了，为时已晚。

于是，她便改变策略，打算跟苏婉儿套近乎，借借她的势。谁知道，苏婉儿一直住在国公府，她根本见不到她。

苏婉儿出嫁后，她便经常拿着礼物来苏宅，话里话外都在打探苏婉儿的消息。慢慢的，她便猜到了苏婉儿这个侯夫人只是个傀儡，空架子而已，根本做不了一点主。

她有些失望，因为她在夫家，早就夸过海口，吹嘘自己跟昌武侯夫人情如姐妹之类的。从那之后，以前跟她针锋相对的婆婆妯娌们，都开始让她三分，那些妯娌和小姑都对她十分奉承。若是她们知道了这个事实，她的日子可就没现在这么顺心了。

但同时，她又莫名的觉得心中畅快，心里不再那么憋屈，甚至有种扬眉吐气之感。

她早就知道苏婉儿不成器，除了一张脸外，根本没有其他优点，为人还软弱，她心里对她很是瞧不上眼，也一直暗暗地跟她较劲，觉得自己就算现在只是个丫鬟，将来也肯定比苏婉儿出息。

现在看来，果然如此。

从那之后，她就不怎么来苏宅了。就算来了，也只是看看父母而已，根本不见赵氏母子。

现在，她生了儿子，丈夫生意又做大了一些，手里银钱也多了，早已经在夫家彻底站稳了脚跟，便打算接父母去享福。尤其是在得知肺痨会传染之后，她就再也不想让父母在苏家多呆一天了。

所以，她这次回来，就是为了接父母离开的。

至于赵家母子会如何，她不想去管，她觉得他们服饰了他们十几年，已经对他们仁至义尽了。

“小姐自有她的难处，何况外人哪里比得上我们贴心？现在奴大欺主的人多着呢！”方伯蹙着眉头，盯着巧灵严厉说道：“你的孝心我明白，但为人一世，总不能只顾着自己。当年我们走投无路的时候，是老爷救了我们，我又岂能在这种时候抛他们，去享荣华富贵？否则，我岂不成了白眼狼？这种话我不希望再听到第二遍，否则，你以后就别再认我这个爹。”

方伯说完，转过身来刚打开门，突然见到苏婉就站在门口几步之外，也不知是刚来还是早就到了。

方伯脸上的表情一下子就僵住了，莫名多几分心虚和愧疚，一脸脸黑红黑红的，手足无措，结结巴巴地说道：“小……小姐，您怎么……怎么在这儿……”

苏婉脸上的神色十分平静，根本看不出喜怒，她淡淡地扫了方巧灵一眼，说道：“方伯迟迟没来，我有些担心，便过来看看。”

方巧灵也没想到会在这时候碰到苏婉儿，想起刚才自己说的那些话，不由有些心虚，眼神躲躲闪闪地地不敢跟苏婉对视。

但很快她就意识到，自己根本不需如此。她说的又没错，有理有据的，有什么不能说的？心虚的应该是对方才是。

赵氏得了那种病，就该自觉一些，别连累别人。可她是怎么做的，竟然还让她的父母跟前伺候，这种事放在谁身上谁都不乐意。

何况，苏婉儿性格一向软弱，脸皮又薄，就算做了昌武侯夫人也难掩其本性，她根本不需要心虚，更不需要害怕。

于是，方巧灵便大大方方地抬起头来，不躲不闪地看着苏婉，

她却好像忘记了，他们只是没有人权的奴婢，根本没有什么挑选的余地。

以前，苏家人不把他们当下人看，苏婉儿对她亦是情如姐妹，难道她就能彻底忘了自己下人的身份了吗？

再说了，赵氏也并非自私之人，得病之后，也不是没劝他们离开过，可他们却自愿留了下来，难道她还要把人往外赶不成？

在方巧灵的想法中，倒像是苏家强迫方伯他们留下一般。

“小……小姐，巧灵……巧灵她……不是那个意思……”方伯期期艾艾地想要解释，却被方巧灵打断了。

“爹，还是让我来说吧！”方巧灵也走了过来，看着苏婉说道：“小姐……哦，不，或许我得叫你霍夫人了，我……”

“住口！好个没规矩的东西！见到我们昌武侯夫人不但不行礼，竟然还敢大言不惭，‘你你我我’的称呼起来，也不照照镜子看看自己配不配？”刚才将方巧灵堵在门外的两个婆子，就站在不远处，此时听到方巧灵的话，立即高声斥责道。一边说一边走了过来，随后，向苏婉行了个礼，就站在她身边，戒备而又不满地看着方巧灵，就怕她暴起伤人。万一苏婉受了伤，她们可是要跟着吃挂落的。

苏婉可是正经的昌武侯夫人，只要在外面，就代表着昌武侯府，对她不敬，就是对昌武侯府不敬，她们当然要维护苏婉。何况，她们早就看不惯方巧灵那副德行了。更别说，她还对旧主不恭，脱了奴籍外嫁之后，就翻脸不人了。这种行为，就连她们这些同样为奴为婢之人，也十分瞧不起呢！

－－－－－－题外话－－－－－－

1。16日

谢谢yoyu2003亲亲送的6颗钻石，

谢谢deng9234　亲亲送的评价票（5热度）么么哒~（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十五章赶出去！

“你……”方巧玲气得七窍生烟，心里感到委屈至极，从小打到，她还从来没有受过这等侮辱。

“哟，不服气是吗？若是不服，你也让你男人给你挣个诰命当当啊，到时候奴婢一定对你客客气气的。现在，你马上老老实实地给夫人行礼，好好说话，别让我听到你说了什么不该说的话。”一个婆子瞪眼说道。

方巧灵狠狠地掐了掐自己的掌心，不甘心地据理力争道：“我现在早就不是奴籍了，你们夫人身上并没有诰命，也就是说，她跟我一样是白身，我凭什么要向她行礼？”

“好一个理直气壮的白眼狼！这种无耻的论调，我还是第一次听到。”其中一个婆子简直快被她气笑了，“可惜，你说的那些都是老黄历了，我们太太前几天就已经正式成了一品诰命了，礼服虽然还未送来，但名分已定。何况，就算太太没有诰命加身，就是看在她是你旧主的份上，你也不该这么放肆！”

“什么？！她竟然是一品……”方巧灵顿时有些懵了，不敢置信地看了苏婉道：“这怎么可能？！她明明只是个……”

“我只是个什么？”苏婉打断了她的话，冷冷说道。

她真得是非常厌恶方巧灵，若非看在方伯的份上，她早让人将她扔出去了。她真得没想到，方巧灵竟然会是这种人。

要知道，在苏婉儿的记忆中，方巧灵跟她不是姐妹胜似姐妹，她的记忆中全是她的好。现在看来，前身的记忆也并不可信。要知道人的记忆，可是会受到所谓的主观影响的，她需要亲眼去看，去认知，去分辨才是，而不是将前身的记忆和感情全盘接收。

“方巧灵，你真是太让我失望了！虽然你名义上是我的丫头，但我们苏家从未亏待过你，我甚至还把你当成亲姐姐一般。尽管家中艰难，但母亲在你出阁时，却依旧为你准备了一副不菲的嫁妆。这些事难道你都忘了？你自己忘恩负义也就罢了，竟然还还撺掇着方伯和方婶背弃苏家！好，你可真是好得很。”

方巧灵虽然自私自利，心高气傲，但也绝非心肠坏透之人，也有羞耻心和愧疚心，只不过，平时这些羞耻心也只是偶尔才会冒出来罢了，很快就会被她用各种借口压了下去。

而苏婉的这番话，却仿佛一记凌厉的耳光，狠狠地扇在了她的脸上，让她的脸火烧火燎的，更是无情地戳穿了她一直以来的自欺欺人，让她的自私无耻的本性彻底暴露在了众人面前。

这一刻，她既感到羞愤不堪，恨不得找个地缝钻进去，又有些恼火和不平，觉得苏婉的话太刺人了，她根本就没有她说的这么不堪。可她想要反驳苏婉时，却根本无从张口。

苏婉说完之后，就不再看她，转头对已经彻底呆住的方伯说道：“方伯，虽然我很感激你跟方婶对我们苏家的不离不弃，就算苏家家境再艰难，你们也没有离开，你们这份恩情，我永远记在心里。但我们却也不愿意做那种不识时务的恶人，叫你们留下来跟着我们一起吃苦。既然方巧灵来接你们了，那你们就同她一起回去吧！我们家小门小户的，可用不起这位方太太的父母做下人。”

说到这里，苏婉瞥了一眼，脸色涨红，紧咬下唇，用愤恨地眼神瞪视她的方巧玲，继续道：“再说，你们若是继续留下来，我怕有人会天天诅咒我们死呢！我们家一群老弱妇孺，可禁不起这等折腾！”

“小姐，求您千万可别赶我们走啊！”方伯“噗通”一下子跪了下来，一脸惶恐地哀求道：“那不过是巧灵一时糊涂，才说了那种混账话，老奴可从来都没有要离开的打算。早在被老爷救了的那一天，老奴就已经下定决心，要服侍苏家一辈子了，就算死也要死在苏家，求小姐不要赶我们离开……”

“爹！”方巧灵听了这话，立即抗议地喊了一声。

“你闭嘴！”跪伏在地上的方伯，忽然直起身来，用充血的眸子狠狠地瞪了女儿一眼，“你若是再说这种话，我就不认你这个女儿。”

方伯从小就疼爱自己这个唯一的女儿，从没对她说过重话，但这番话，却并非随便说说，而是认真的。

了解父亲性子的方巧灵自然也看得出来，所以心里尽管再不满，也不敢再说，只能独自生闷气。

“小姐，我们夫妻二人虽然都老了，但手脚还算利索，至少还能支撑几年的。老奴可以不要月钱，只要给我们夫妻俩一顿饭吃就足够了。如果小姐还是不同意的话，那老奴就直接撞死在这里，也绝不踏出苏家一步。”方伯老泪纵横地说道。

苏婉听得也是心酸不已，眼睛微微有些湿润。她之前听到方巧灵那番话，却是极为愤怒的，甚至还迁怒了方伯，但迁怒之后，却也有一丝理解。所以，她才想顺水推舟，放他们离开。

但是，现在看到这位老人，用这么决绝的方式，来表达自己的决心，她又如何不动容呢？她又怎么忍心再敢他们走呢！之前的迁怒，更是全都化成了浓浓地愧疚和自责。

她走了过去，想要亲手把他搀扶起来，但方伯却固执地不肯起来，似乎苏婉不答应他，他就永远都不起来一般。

苏婉只好无奈地说道：“方伯，你放心，我以后再也不赶你们走了，你跟方婶愿意在苏家留多久就留多久，甚至，以后我们苏家还会给你们养老。别跪了，快起来吧！文哥儿现在还受着伤，正等着你的酒救命呢！何况，文哥儿一向敬重你，你就是想离开，他恐怕也不同意，你就放心吧！”

一提起苏文，方伯的神色先是欣慰，随后立即变得担忧起来，他没有儿子，说句大不敬的话，他就是把文哥儿当成自己的孩子来看的，比自己的亲生女儿看得都重。

所以，一听这话，他立即就从地上爬了起来，脸上露出一抹焦急和愧疚之色，但是看了神色僵硬的女儿一眼，还是支支吾吾地道：“小姐，巧灵他……”

苏婉抬手制止了她，说道：“看在方伯和方婶的份上，我可以不计较方巧灵之前的所作所为，但这不表示我就原谅了她。从此以后，方巧灵不可再踏入苏家一步，更别说是我们苏家的人。当然，她依旧是你们的女儿，你们想要什么时候见她都可以，只要地点不是在苏宅。”

方伯闻言，心里微微一叹，却没什么不满，相反还很感激，说道：“老奴多谢小姐高抬贵手。”

他知道小姐这么做已经是最大的让步了，毕竟，小姐没有限制他们见女儿，也没让他们断绝关系，只是她以后不能来苏宅了而已，何况，方巧灵已经是嫁出去的人了，回不回来也没什么要紧。

方巧灵听到这话，顿时恼羞成怒，心底仅存的一丝愧疚也全部消失。

虽然苏宅很破，但这里却在权贵云集的西城，是身份的象征，能来一次就了不得了。每次她要回娘家，家里的婆婆妯娌们就都羡慕的很，恨不得跟她一起回来。回去之后，她们对她的态度就会更好一些。这让她的虚荣心得到了极大的满足。若是这么被赶出去了，她回去之后可定会被嘲笑死的，所以，此事她绝对不能答应。

于是她愤怒地说道：“苏婉儿，你不要欺人太甚，这里是我娘家，你凭什么撵我？”

“凭这里是苏宅，我自然有权做主。莫非连这点你都不清楚？”苏婉已经懒得听她说话了，直接吩咐道：“来人，将这位方太太请出去！以后不要让她出现在我的视线里。”

“苏婉儿你敢！我要见太太，我不信太太也要赶我走！我……”话未说完，她就被那两个粗使婆子给捂住了嘴拖了出去，她们对这种活计，可是轻车熟路的很。

方伯却仿佛没有听到女儿的哀嚎一般，神色很平静，跟着苏婉一起往东厢房走去。

不是不心疼，但更多的却是感到丢脸和愤怒。自己女儿做出这种事来，他也感到老脸无光，觉得自己没教育好女儿，愧对苏家对他们的恩情和信任，如今让她受点教训清醒一下也好，这样，他心里的愧疚也会少一些。

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢：

［2015—01—16］

评价票——

痴柔情　投了2票（5热度）

［2015—01—17］

评价票——

532cjq　投了1票（5热度））

deng9234投了1票（5热度）

礼物——

18717129889　送了2朵鲜花

谢谢亲亲们，么么哒~（*^__^*）……

21号，21号，21号，亲们有月票的话，记得给俺留上一张啊。嘿嘿…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十六章相信我好吗？

“姐姐！”

当苏婉他们回到东厢房后，苏文已经醒了，绿芙在床边陪着他。他见到苏婉，眼睛骤然一亮，立即欣喜地喊了一声，但随即，他的眸子就暗淡了下来，有些羞愧地低下头去。

苏婉立即走到床边，笑着说道：“这是怎么了？见到姐姐来了，反倒不高兴了？”

方伯也提着小小的酒坛子走了进来，见到苏文醒了，脸上也露出了欢喜之色。

“不……不是不高兴……嘶——”苏文立即摆手说道，没想到却扯到了身上的伤，疼得他倒吸了一口凉气。

“别乱动！”苏婉轻轻拍了拍他，“我这是跟你开玩笑呢！”

“姐姐，我……”

苏文脸上再次露出羞愧之色，正要说什么，却被苏婉强行阻止了。

“先疗伤要紧，有什么话等会儿再说。”

苏文还是很听苏婉的话的，闻言，也不折腾了，乖乖地点了点头。

苏婉看了绿芙一眼，绿芙对苏婉点了点头，走到方伯那里取了酒，倒到早已经准备好的干净的酒杯里，又拿出一个三寸高的小瓷瓶来，倒到木勺里一些，一并放到托盘里，这才端了过来。

看到苏文有些疑惑的眼神，苏婉解释道：“这是治疗跌打损伤的药，用酒送服对你的伤势会更有效。”

苏文没有犹豫，直接接过了勺子，全都倒入口中，只是在用酒送服的时候，因为他不习惯酒的强烈刺激，呛咳了一下，所幸，他没有吐出来，全都咽了下去。

方伯见到文哥儿醒了，又吃了药，放下了心，便悄悄地退了下去，也好让他们姐弟单独说说话。

“姐姐，你今天怎么来了？他们……他们肯放你出来？”苏文从床上坐了起来，有些担忧地看着她问道。

苏婉有些惊讶地看了他，说道：“文哥儿，你……”

“姐姐，你的处境我都知道，你就不要隐瞒我了。”苏文小大人似的轻轻一叹，微微摇头说道。

尽管脸上青青紫紫，但这样的苏文看起来却莫名的可爱，苏婉忍不住伸手摸了摸苏文的脑袋，含笑说道：“事情没有你想的那么糟糕，苏家对我也不算坏，至少有吃有穿有人伺候，比你们可好多了。”

谁知道苏文听了，却突然皱起了眉头，道：“姐，你就不要再哄我了，我已经不是小孩子了。你若过得好，昌武侯府一定会为你撑腰的，英国公府顾忌昌武侯府，也不敢对我们这么过分。”

苏婉听了微微一怔，眼中露出一丝欣慰，一丝愧疚，道：“文哥儿，你果然是长大了。”说到这里，她话音微微一顿，说道：“说起来，还是我连累了你们。”

“姐？”苏文有些疑惑地看着她。

“详细情况之后再说，你先告诉我，你今天怎么会受伤？”苏婉说道。

苏文原本不想告诉家人让她们担心的，但事已至此，他不说也不行了，而且，见到一向疼爱自己的姐姐，他也有种想要倾诉的*，于是，便没有隐瞒，说起了这件事的前因后果。

他虽然年纪小，但却已经懂得了很多，尤其是他在英国公府的族学里上课，姐姐的情况，他基本都知道，谁让英国公的孙子苏昭也在族学呢！而且还经常以欺负他为乐，很多事，就是他故意告诉他的，为的就是让他伤心难过。

苏文原本一直英国公府感恩戴德，认为他们是自己家的大恩人，不但为母亲治病，还让他去族学上学，甚至帮姐姐找到了一门好亲事，却没想到，这所有的一切，都是他们逼迫姐姐，让姐姐付出了极大的代价换来的。

在知道姐姐的情况之后，他对英国公府的感激就全部转化成了愤怒。

但他知道，跟国公府的势力比起来，自己实在太弱了，根本不被他们放在眼里。更怕连累姐姐，以至于让她的付出都化为乌有。因此，即便受到欺负，表满上他也一直都忍气吞声，暗地里却更加刻苦读书，期望有一天能金榜题名，让苏家能够脱离英国公府，更能为姐姐撑腰，让她在侯府的日子过得好一些。

谁知道，几天前，他突然就被族学驱逐了出来，让他以后再也不准去那里上学了，他怕母亲听了这个消息后承受不住，一直不敢告诉她。

每天到了上学的时辰，就出门找个安静的地方自学，下学的时候就回来，所以，直到现在，家里人都不知道他的情况。

可是，他怎么也没想到，英国公府竟然如此丧心病狂，他不能去上学就罢了，为什么连母亲的病都置之不理了？事已至此，他再也忍耐不下去了，便去英国公府讨个说法。

然而，他却连他们的面都没见到，就被暴打了一顿扔了出来。

之后的事情，苏婉都知道了。

“姐，都是我没用，若是我有能力的话，我们家就不会这么受人欺负了。”苏文愧疚又自责地说道。

“文哥儿，你现在还小，做的已经够好了，这怪不得你。”知道事情的始末之后，苏婉心里越发愧疚了，但她对自己做的事并不后悔，她只怪自己连累了他们，“要怪也得怪我，因为我跟英国公彻底府闹翻，他们才会这么对你们。”

“姐跟英国公府闹翻了？”苏文愕然问道，虽然疑惑但他的脸上却没有丝毫责怪、不满之色。

这让苏婉心里有些感动，点了点头，道：“因为我实在不想让我们一家人都在他们的掌控之中，仰他们的鼻息而活。所以，才……不过，你不要担心，姐一定会给你找一个更好的书院继续读书的。娘的病，姐也会想办法的，相信姐姐好吗？”

苏文默默地看了苏婉一会儿，随后用力地点了点头，说道：“嗯，我相信姐姐。”是一双黑白分明的眸子里，满是信任。

苏婉欣慰的笑了笑，摸了摸他的头发，说道：“之前你做的很好，这件事先别告诉母亲，等事情解决了，再告诉她也不迟。”

“姐姐，我都明白的。”苏文咧嘴笑了笑，却突然牵扯到了伤口，疼得他赶紧收敛了笑容，不好意思地微微抿嘴笑。

“你先休息一会儿，等会儿起来吃午饭，我去看看娘。绿芙，你留下来照顾文哥儿。”

苏婉吩咐了一声，就起身去了正房。

方婶不在，赵氏刚刚醒过来，苏婉来的时候，她正要下炕，见到苏婉立即问道：“婉儿，文哥儿怎么样了？伤势要不要紧？”

“娘，您别着急，文哥儿只是皮外伤，现在刚吃了药，已经睡下了，等一会儿吃饭时，就能看到他了。”苏婉赶紧走过去，扶着她说道。

“这就好，这就好。”赵氏脸上的紧张之色这才消除了一些，又道：“方婶这会儿去哪儿了？我让她多做几个你们俩爱吃的菜。”

正说着，方婶走了进来，眼圈还有些红红的，脸上还带着满满地愧疚之色。

苏婉了然，她定然是知道方巧灵的事了。

方婶对着苏婉欲言又止，苏婉对她摇了摇头，又看了看赵氏。方婶也不笨，知道苏婉不想让赵氏知道，便住了嘴。

赵氏倒是没有看出方婶的异常，高兴地吩咐她做几道苏婉爱吃的菜，方婶没有多说什么，转身下去做饭了。

“娘，家里下人实在有些少了。方伯和方婶，他们年纪到底有大了，不宜过于操劳，文哥儿身边也需要个书童了，不如再多买几个人伺候？”方婶走后，苏婉对赵氏说道。

“这我何尝不知？只是我们家境如此艰难，又哪里买得起人？”赵氏叹息道。

“这点娘不用担心，交给我好了。”苏婉说道。

“那就麻烦我儿了。”赵氏对苏婉的处境并不是特别了解，以为她现在过得还不错，便没有特别坚持，含笑同意了。

－－－－－－题外话－－－－－－

感谢：

［2015—01—17］

评价票——

痴柔情　投了2票（5热度）

［2015—01—18］

评价票——

yoyu2003投了1票（5热度）

deng9234投了1票（5热度）

月票——

yoyu2003投了1票

礼物——

玲儿与志　打赏了188币

jchlchxq　送了1颗钻石

谢谢亲亲们的支持，么么哒~（*^__^*）……

怎么感觉自己越来越紧张了，orz~这一章重新写的，之前的不满意，所以更晚了。⊙﹏⊙b汗。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十七章天籁（入V公告）

方婶做午饭的时候，苏婉让昌武侯府跟车的婆子丫头去打下手了，虽然菜色比较丰盛，还多做了下人的饭菜，但速度却也不慢。

因为赵氏比较信佛，因此卧室里面的耳房，被设置成了一个小佛堂，苏家先祖以及苏父的牌位都供在了佛像旁。他们这一支分出来后，一直都是一脉单传，就连女儿都少有。苏婉这一代有他们姐弟两人，已经很幸运了。

午饭做好之后，先是特意盛出来一些，放在牌位前的供桌上，又上了香，一家人才其乐融融地用了一顿饭，赵氏还高兴地多吃了半碗饭，但她身体到底太虚弱，又是激动又是悲痛的，身体支撑不住了，用过饭稍坐了一会儿，苏婉就让她休息去了。

苏文正值年少，伤势虽然看起来吓人，却没有伤筋动骨，很快就活蹦乱跳了。苏婉见他很有精神，就拉着他一起看她为他准备的礼物。

无论是衣服还是书包，苏文都十分喜欢，但他最喜欢的却是苏婉送给他的书包，翻来覆去地看个不停，欢喜之色溢于言表。

虽然苏婉很想多留一会儿，但是回去太晚了，下次想要出来恐怕就不那么容易了。

苏婉离开时，苏文很是依依不舍，但他也知道姐姐的难处，所以并没有挽留，只是下定决心，一定要好好读书，将来出人头地，让任何人都不敢小看他们家，也让昌武侯府不敢轻视姐姐，这一刻，少年心里想要往上爬的野心和决心，竟比以往任何时候都要强烈。

方婶来送苏婉时，苏婉又好言安抚了她一番，示意她不必将此事放在心里，她不会因为巧灵一事，就对她产生不满和隔阂的。只是让她不要将这件事告诉赵氏，免得赵氏心里难受。

方婶抹着眼泪答应了，心里却越发愧疚起来，以后赵氏竟比以往更为用心。

苏婉一离开苏宅，寿宁大长公主那里就得到了消息。

她的脸上露出一丝轻蔑，冷哼一声道：“我还以为她会直接打上门来，还特意为她准备了一分礼物，没想到竟然如此沉得住气，倒是本宫小瞧她了。”

想起上次坤宁宫派来的那两个教养嬷嬷，和她们所带来的皇后的懿旨，大长公主的脸色就微微有些扭曲。

若非被宫里警告了，上次那件事她绝不会善罢甘休，她更不可能去昌武侯府请罪。

所幸昌武侯府终究还是比较识趣的，没有给她难堪，又表示会继续制小苏氏，两府关系才又有所回温。

但只要一想到自己竟然被自己养的一条狗给咬了，她就食不下咽，睡不安寝，恨不得将苏婉撕了老了事。

可皇帝刚刚下旨给苏婉封了诰命，她若是在这个当口上，对苏婉下手，必定会引起陛下的不满。

别看陛下外表温文尔雅，貌似脾气很好，面上对她也比较亲近和尊重，但她却知道，那不过是他的表象而已，他的心里狠着呢，而且还特别记仇，若是让他记恨上，他可能一时不会发作，但总有一天会给你算总账。

别以为她是他的姑姑就会手下留情，皇家可没什么亲情。

所以，她不得不顾忌皇帝的看法。

她甚至还有些怀疑，皇帝是不是有些不满英国公府，所以故意来敲打他们。

对付苏婉一事，就不得不慎重了。

但她对付不了苏婉，却可以对付她的家人。若是苏婉主动上门挑事，那就再好不过了。在这种情况下，她完全借她“以下犯上”“无理取闹”“忘恩负义”等各种罪名，将苏婉打个半死，皇帝必定也不会责怪她，谁让是苏婉先挑事呢！

可惜，苏婉并没有上当。

“殿下，要不要我们偷偷派人……”一个容长脸的嬷嬷悄悄地做了个砍的手势。

大长公主微微蹙了下眉，摇了摇头道：“宫里刚派人警告了我们，我们就做出这种事来，若是被陛下发现了，难免会对本宫心生罅隙。”

“我们可以做得隐蔽些，而且，陛下日理万机的，怎么可能会关注这点小事？”那嬷嬷说道。

大长公主沉思了一下，到底还是摇了摇头道：“那也不行，这段时间还是小心为妙。毕竟，那小苏氏身上已经有了诰命，若是无故被杀，定然引起轰动，你以为此事能遮掩地过去吗？”

“那就这么放任她在我们眼皮子底下耀武扬威？”嬷嬷依旧不死心地说道。

大长公主冷笑一声道：“这怎么可能！我已经受够这个小苏氏了，简直一刻也忍不下去了。这次，我会光明正大地下手，还让人无法指责。”

至于她的那对外孙，就凭她的权势，难道还护不住他们吗？何况，如果小苏氏死了，昌武侯守孝一年才可娶妻，说不定还得背上一个克妻的恶名，就算他们权势赫赫又如何，将来妻子的身份必定高不了。

等昌武侯再续娶时，她的两个外孙年纪也大些了，又有她给的人在一旁帮衬，就算霍渊再娶，新妇也绝对动不了他们！

“殿下打算怎么做？”

“苏婉儿以前那个叫巧灵的贴身丫头，你让人把她‘请’来，本宫总觉得这个苏婉儿有些不对劲。”

人再怎么改变，但本性难移。她自认还有几分看人的眼光，那苏婉儿本就是个逆来顺受的懦弱之人，就算心中愤怒不甘，也不敢做出什么出格的事来，但最近这段时间，她却做了这么多不符合她本性的事情来，这让她不得不对她产生怀疑。

“殿下，您是怀疑那小苏氏被人给掉包了，还是被什么邪祟给附身了？”嬷嬷震惊地说道。

大长公主拨弄着指甲，道：“不管是什么原因，本宫都可以借此机会，光明正大地除掉她。”

坐着马车回府的苏婉忽然感到心里一寒，微微打了个寒颤。

“太太，怎么了？”绿芙见状，立即担忧地问道。

苏婉微微摇头，顿了顿，她忽然压低了声音，轻声问道：“绿芙，我记得你之前曾经告诉过我，寿宁大长公主似乎跟太后娘娘面和心不合？”

绿芙疑惑地点了点头，问道：“太太问这个做什么？”

苏婉正要回答，却发现马车突然停了下来。

绿芙皱了下眉头，掀开窗帘问外面跟车的人道：“外面发生了什么事，马车怎么停了？”

离她最近的一个跟车的婆子立即回道：“绿芙姑娘，似乎是有两家人发生了冲突，挡住了去路。”

“去打听打听是哪两家！”

那婆子立即去了，不一会儿就气喘吁吁地回来了，说道：“是昌宁伯府的人，和一个刚刚进京的人家起了冲突，那家下人自称是永顺候府的亲戚。”

苏婉闻言心里不由微微一惊，昌宁伯府是皇后的外家，永顺候府可是当今太后的外家，这两家可都是正正经经地皇亲国戚，不是其他人能比的。

苏婉也升起了一点好奇心，将马车的帘子掀开一条缝，向外面打量了起来。

昌武侯府的前方，正是昌宁伯府的人，前面骑着高头大马的，是一名十六、七岁的年轻公子，后面跟着一群衣着华丽的小厮。他正是当今皇后娘娘的亲侄子宁光霖，也昌宁伯府的嫡长子。可惜，他们家的爵位不能世袭，所以，他也没能册封世子。

不过，昌宁伯家对此却不以为然。他们甚至觉得，只要皇后所出的二皇子将来登基为帝，再世袭一代也不是什么难事，说不定还会升爵呢！因此，行事依旧很嚣张。

而他们对面，则是长长的一个车队，为首的是个管事儿模样的人，有些为难地说道：“宁少爷，在下是永顺候府的管事，今儿是特意接表小姐回府的，因为走得急了些，这才不小心冲撞了你们，毕竟路就这么宽，总会有摩擦碰撞的时候。冤家宜解不宜结，您就高抬贵手，让我们过去吧！也当是结个善缘。否则，若是此事传到了太后娘娘耳朵里，皇后娘娘脸上怕是也不好看呀！”

宁光霖脸色一沉，听到前面的时候，态度似乎略有松动，可是听到他最后一句话，顿时恼了，脸色阴沉地说道：“狗东西，你这是在威胁我？”

“宁少爷说笑了，小人不过是个下人，怎么敢威胁您呢？小人只是实话实说罢了，还望宁少爷能够谨慎行事，别因为一时意气，就做出不该做的事来，得罪不该得罪之人。”

这位自称永顺候府的管事之人，态度虽然放得很低，但嘴里却不怎么饶人，话里话外还透着威胁，显然对昌宁伯不怎么瞧得上眼。

苏婉看到这里，心里就顿时一个咯噔，立即觉得要糟。

这昌宁伯府的公子看起来不是个吃亏的，这个管事还故意火上浇油，语带挑衅，态度嚣张，怎么看都不能善了。

现在太阳已经开始西斜，若是再耽搁下去，她不知什么时候才能到家。

果然，宁光霖彻底被他给激怒了，伸手往前一挥，怒声命令道：“来人，立即将这个狗东西给我乱棍打死！出了事本少爷担着。”

“且慢！”就在这时，对面车队的一顶小巧华贵的女轿里，忽然传出了一个柔美的女声，颇有些像吴侬软语，音调婉转柔和，让所有听到的人，似乎连心都忍不住跟着一起软了，恨不得一直陶醉在她的声音里。

苏婉也不由楞了一下，这个声音可真是好听，堪比天籁。比那宝铃县主的声音好听的多，即便她是女人，也忍不住有些着迷，更别说是那些男人了。她连声音都这么好听，容貌想必也差不了。就算稍差一点也没关系，因为她的声音，足以掩盖她容貌上的缺点。

而就在她一出声的那一瞬间，整条街似乎一下子就安静了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十八章无耻之尤（2W求首订！）

时间仿佛陷入静止，直到一阵凉风吹过，众人才如梦初醒。

宁光霖回过神来之后，看向那顶轿子的眼睛都直了。

无论是他的父母还是他那位皇后姑母，都替他看中了宝铃县主，因为他们想把英国公府拉到二皇子的阵营里。他心里其实一点都不喜欢那位刁钻的县主，但他知道，只有娶了她，自己以后才有好日子过，所以，他也没有反对，甚至还有意讨好宝铃县主。

但现在听到这个声音，他突然一点都不想娶宝铃县主了，他觉得自己沦陷了，他喜欢上了这个轿子里的女人，无论她长什么样，他都想要她。

他紧张地吞咽了一下唾沫，结结巴巴地问道：“姑姑……娘，有何吩咐？”

“噗——”话音刚落，那顶轿子旁边的一个丫头，突然忍不住笑了出来，对轿子里的人打趣道：“小姐什么时候有了这么大一个侄子了？不过，从某些方面来说，他倒是没有叫错。”

宁光霖听了，脸色不由一红。

“贫嘴！”轿子里人又叫温声细语地说道，语气里透着一股无奈，若是仔细听，还能听到一股子羞涩。

那丫头吐了吐舌头不说话了，却是眉飞色舞，神采飞扬，容貌竟然也十分不错。

听了那丫头的话，苏婉若有所思——

她这话是什么意思？

那宁光霖可是皇后娘娘的亲侄子，跟这位永顺候府的表小姐有什么关系？除非……

宁光霖却没有心思去想那丫头隐含的意思，依旧专注地看着那顶轿子。

只听那女子说道：“宁公子言重了，小女子可不敢有什么吩咐，只是想要说几句话而已。”

“姑娘请讲。”宁光霖此时倒是显得风度翩翩了起来。

“之前家仆的态度固然不对，但有句话他却说的没错，冤家宜解不宜结，为了一点小事就结怨实在太不明智，甚至还有可能引起两个家族的恩怨，这就太不值当了。不如我替家仆向公子道个歉，此事就此了结如何？”

一番吴侬软语，说得宁光霖整个身体都酥了，哪还会在意她说什么，等她说完，直接说道：“当然可以……哦，不，姑娘不必如此。姑娘千金之躯，岂能为了区区一个奴仆受这等委屈。何况，这件事我也没放在心上。若是姑娘实在过意不去的话，不如告知姑娘芳名，在下……”

“我呸！”话音说完，就被丫鬟打断，掐着腰指着他说道：“你这个登徒子，我们小姐的闺名，岂是能随意告诉别人的？你可不要得寸进尺。我们只是不想惹麻烦，不代表我们就怕了你。”

宁光霖还是第一次这么被人指着鼻子骂，顿时拉下脸来，但是想到轿子里的佳人，他还是控制了一下自己的脾气，说道：“本公子在跟你家小姐说话，那轮得到你一个丫头插嘴？信不信本少爷让你把你卖到窑子里去！”

“你这个……”

“雪玉，住口！”女轿中的佳人声音严厉了些许，但却依旧十分悦耳，让宁光霖再次发起呆来，“丫头无状，让公子见笑了。”

“不不不，是在下无礼，唐突了姑娘。”宁光霖回过神来，一边向轿子的方向作揖，一边说道。

轿中女子微微顿了顿，随后说道：“这位公子，时候不早了，怕长辈久等，请恕小女子先行告辞了。”

宁光霖好不容易遇到了一个让自己动心的女子，哪里肯轻易放她离开，一听此言，神智立即清醒了过来，纨绔性子也显露了出来，直接说道：“姑娘何必走得这么着急？俗话说，相逢即是有缘。在下跟姑娘虽是萍水相逢，却是一见如故。之前不知是姑娘在此，冲撞了姑娘，在下心里很是过意不去。不知姑娘可否告知名姓地址，也好让在下登门赔罪。”

“谁跟你一见如故，光天化日之下，你可不要败坏我家小姐的名声。”那名叫雪玉的丫头，气的跳脚怒道。

轿中女子似乎也有些生气，声音变得极为冷漠，却依旧悦耳，“不必了。本就是一点小事，公子不必放在心上。告辞！”

宁光霖被她这这副态度给激怒了，直接挥手道：“不留下姓名，你们今天一个也别想走，来人，将这些人都给我拦下！记得，别伤了轿中的那位小姐。”

但永顺候府的人也不是吃素的，家丁同样不少，两拨人马短兵相接，大街上顿时陷入了一片混乱，所幸这条街上人极少，并没有商铺之类的，不然怕是会更乱。

即便如此，苏婉一行人还是被卷了进去。

拉车的马儿受到惊吓，突然一声长嘶，人立而起，甩掉了马夫牵着的缰绳，仿佛一下子脱离了桎梏，释放了它的野性，突然向前拔蹄狂奔了起来，而前方正是混乱的人群。

见到马儿发狂，那些激斗中的人，也仿佛如梦初醒一般，连滚带爬地躲开了，但有的却被直接撞飞了，但是那顶轿子，以及后面的那些马车，却难以躲开。

马车里的苏婉和绿芙，都被摔地头晕脑胀的，站都站不稳，想要阻止，却有心无力，轿子旁边的丫头，已经被吓傻了，一动也不动。眼看马车就要跟那顶轿子相撞，就在这千钧一发的一刻，一个青金色的身影仿佛从天而降，一掌挥向了那匹发疯的马儿，马儿痛嘶一声，向一旁倒去，马儿一倒，马车也跟着向一旁倒去。但马车却只是倾斜了一下，就恢复了原状，而那匹惹事的马儿，却直接倒在了地上，口吐白沫。

苏婉和绿芙惊俱是脸色苍白，浑身颤抖，胸口里的心脏砰砰砰地跳得厉害，一副惊魂未定的模样。

就在这时，马车外忽然传来一个低沉而又严肃的声音，问道：“马车里的人没事吧？”

苏婉这才回过神来，见绿芙也没事，两人不由相视一笑，不约而同地舒了口气。

苏婉抚了抚自己的胸口，等心跳得不那么厉害了，才轻轻掀起车帘，往外看去，发现一名身穿青金色飞鱼服的高大男子正侧对着她们，眼睛也没有往这边看，衣服上绣着似蟒非蟒的飞鱼纹，龙飞凤舞，极具威势，腰间挂着一把绣春刀，一副锦衣卫的打扮。

但莫名的，苏婉却并不觉得惧怕，反而觉得有些安心，开口问道：“我们没事，是阁下救了我们吗？”

不知是不是她的错觉，她总觉得此人略有些眼熟，只是一时没有想起来。

没想到对方听到她的声音之后，突然转过头来看了她一眼，就这一眼，却让两人同时愣住了。

虽然因为刚才那番折腾，苏婉的发髻已经有些乱了，但却无伤大雅。比起他们第一次想见时的狼狈，已经好太多了。即便如此，但傅黎还是第一眼就认出了她，毕竟，做锦衣卫的人，眼力和记性都不会太差。更何况，他们初次见面的印象实在太深刻了，他就是想忘掉也不容易。

苏婉当时虽然一直没有仔细打量过对方，但她却偷偷地看过几眼，也记住了对方的长相，就是期望有一天自己能够报答他。却没想到，自己尚未报答他的救命之恩，他竟又救了自己一次。而且，每次都被他看到自己如此狼狈的模样，真不知这算得上是巧合还是缘分了。

这次无意中的相逢，让两人不约而同地回想起了当初见面时的情景，耳根都不由隐隐有些发烫。

就在这时，一声刺耳的尖叫，忽然打破了两人之间略显古怪的气氛，两人这才仿佛惊醒了一般，不约而同地移开了视线，循声望了过去，却发现尖叫的人，正是刚才被吓呆的丫鬟雪玉。

“小……小姐，你没事吧？”雪玉吓得腿都软了，好不容易站起来之后，就哆哆嗦嗦地询问起自家小姐来。

“……没有大碍！”轿子里的人也被吓呆了，过了好一会儿，才有些虚弱地开口道。

听到小姐没事，雪玉的理智也慢慢恢复了过来，她看了看倒地的那匹马，又看了看马车上的苏婉，立即柳眉倒竖，怒道：“你们没长眼呀，怎么驾车的？竟差点撞到我们家小姐，若是小姐伤到了一根头发，就是卖了你们也赔不起。”

见对方不顾青红皂白地指责自己，苏婉也微微皱了下眉头说道：“你这丫头好不讲理，明明我们才是被牵连的路人，怎么你不找罪魁祸首，反倒是指责起我们来了？天下哪有这个道理？”

“雪玉，不得无礼！”轿中女子先是斥责了一下自己的丫头，随后又对苏婉道：“这位姐姐，实在对不住，这丫头是被我宠坏了，她也是担心我，才会如此不明是非的指责姐姐，妹妹在这里替她给姐姐赔罪了。”

既然人家好言好语的道歉，苏婉自然也不能得理不饶人，但遭受这等无妄之灾，实在让她的心情高兴不起来，便不冷不淡地跟她客气了两句。这种态度，让雪玉气得鼓起了脸颊，狠狠地瞪了苏婉一眼。

轿中女子却不以为意，又对傅黎说道：“小女子还未多谢壮士出手相救……”

话未说完，几个身穿飞鱼服的人过来，对着傅黎拱手道：“启禀大人，挑事之人已经被抓住了，是昌宁伯的嫡长子，大人您看该如何处置？”

傅黎冷着脸说道：“先关到北镇抚司，审问之后，再另行处置。”这件事既然被他碰上了，还差点闹出人命来，自然没有轻轻放过的道理，怎么也得招待他吃上几天牢饭。

锦衣卫一般不抓平民，因为他们抓都是都那些官吏和皇亲国戚，所以，最怕他们的不是黎民百姓，而是那些官宦之家。

而这闹事的两家，却都是皇亲国戚，在锦衣卫出现的那一刻，就已经乖乖地束手就擒了。但锦衣卫却不抓那些下人，只抓了罪魁祸首。

雪玉这才注意到眼前还有一群锦衣卫，一张小脸吓得连都白了，就连轿中的女子，在听到北镇抚司的名字之后，就已经明白对方是什么人了，顿时闭上了嘴巴，直到离开，也没有再多说一句话。

永顺候府的下人被放回来之后，他们立即整理了一下车队，悄悄绕过那群凶神恶煞的锦衣卫离开了，生怕多留一会儿，就会被抓起来下诏狱一般。

“再去牵一匹马来。”傅黎只当看不到他们，吩咐属下道。

锦衣卫行动很快，很快就牵来一匹枣红色的马。

然后不等傅黎吩咐，那些锦衣卫们就主动上前帮苏婉套好了马车，至于那匹被打晕了的马，此刻也醒了过来，只是身上受了伤，想要拉车却是不成了。

“夫人早点回去吧！免得遭受无妄之灾。”

傅黎说完就要离开，苏婉仿佛如梦初醒般地喊道：“傅大人请稍等。”

“何事？”傅黎停下脚步，微微侧身问道。

苏婉下了马车，此时，她已经整理好了仪容，对傅黎微微福了福身，道：“还未谢过大人救命之恩。”

“不必！”傅黎依旧言简意赅。

苏婉也有些了解他的性子了，微微一笑，看了看手里的瓷瓶，这里面正是她配的白药，她专门留给自己应急用的，上面还密密麻麻地写着用法用量，说道：“这药是我亲自配制的，虽然算不上是疗伤圣品，但是比一般的各种的打损伤的药要好得多，对于各种刀伤剑伤，也极其有效。大人虽武艺高强，但难保有什么意外发生。所以，还请大人能够收下此物，留下以防万一也是好的。”这也是她唯一能够报答他的东西了。

傅黎楞了好一会儿，在苏婉以为他会拒绝自己的时候，他突然说道：“好。”

苏婉惊喜之下，脸上竟露出一个大大的笑容来。

这个笑容，不像大家闺秀那般笑不漏齿，也不像小家碧玉那般羞羞答答，却是没有半点遮掩，发自真心，坦坦荡荡，让人眼前一亮的同时，也不由自主地跟着微微翘起嘴角。

傅黎发觉自己的唇角也跟着勾起来的时候，不由微微一愣，随即便收敛了脸上那点笑意，见苏婉犹豫着是不是要走过来，便对苏婉道：“夫人直接扔过来就好，我接得住。”

苏婉果然直接扔了过去，傅黎伸手一捞，那瓷瓶便稳稳地落在了他手中，看也没看直接放到了自己怀中，对手下说道：“走吧！”

“太太，我们也该走了。”绿芙还是非常害怕锦衣卫的，等傅黎他们稍稍走远之后，才敢凑近苏婉说道，只是看着苏婉的眼神略带了一点担忧。

她是知道太太跟傅指挥使的那点事的，也知道上次也是傅黎救了太太，所以，她有些担心太太会看上傅黎。若是太太云英未嫁未嫁，她自然是乐见其成。可是偏偏太太已经嫁人了，两人这一辈子怕是都无法在一起了。

别说昌武侯府不允许太太和离，就算真的和离出府，傅指挥使又真得会娶一个嫁过人的女子为妻吗？那个可能性实在太渺小了。怪只怪两人有缘无分。

“走吧！”苏婉轻叹了一口气，收回了目光，上了马车。

绿芙有些忧心忡忡的，即便回到了侯府，也依旧没有展颜。苏婉不知道自己的丫头担心自己“出墙”，还以为她吓坏了，还好言安慰了她几句。

回来之后，苏婉立即叫了热水，自己和绿芙都洗了澡，又抹了药，重新换了衣服。

——她们身上有几处跌伤，当时还不觉得，现在放松下来，倒是觉得浑身疼了。

刚收拾好自己，松鹤院里就来人了。

苏婉也不觉得奇怪，此时，那些跟车的下人肯定会把所有事都告诉太夫人了，太夫人想要找她谈话，也在意料之中。

苏婉带着绿芙去了松鹤院。

让苏婉惊讶的是，霍渊也在，他身上还穿着官服，应该是刚刚散值回来。他见到苏婉之后，看了她一眼，却没有说什么。

苏婉上前请了安，无论如何，这面上的礼仪，她会做到位。

太夫人大概是顾忌侯爷的脸面，这次倒是没有给苏婉脸色看，不但赐了座，还上了热茶，让苏婉颇有些受宠若惊。

“听说你这次回来时惊了马，身上可有受伤？”太夫人开口问道。

霍渊虽然依旧对苏婉心怀芥蒂，但到底还是放不下她的，听到此问，也不由看向苏婉。

苏婉惊讶地看了太夫人一眼，太阳从西边出来了，太夫人竟也会关心她了？

尽管心中惊疑，但苏婉还是感激地说道：“多谢太夫人关心，多亏了有恩人相救，媳妇只是受了点轻伤，并无大碍。”

“没事就好。”太夫人似乎是松了口气的模样，说道：“年纪大了，就是受不得惊吓。明日我就让人准备厚厚的谢礼，给傅家送过去，人家救了你，总得要表示一下。”

她果然知道实情。

苏婉心中冷笑，脸上却敲到好处地露出一丝愧疚和感激来，说道：“媳妇惭愧，竟还老太太替我费心。”

“再怎么说你也是我的儿媳妇，我不替你操心，谁替你操心。”太夫人轻哼一声说道，“你母亲身体可好？”

苏婉垂眸微微一笑道：“母亲已经好多了。”母亲的病情如何，她就不信太夫人不知道。

太夫人也不是真的关心赵氏，便不再提这件事，反而问苏婉道：“我听说，你之前对医术很感兴趣，还自己配了很多药？”

苏婉抬头看了她一眼，心中警惕，面上却笑说道：“媳妇确实对医术很感兴趣，看到不少方子，一时手痒，便试着配了几次药，登不上大雅之堂。太夫人怎么突然问起这件事来了？”

“你配了什么药，也拿来让我瞧瞧？我这里也常常请名医修方配药，这里面的讲究多着呢！若是不小心配错了，不能治病是小，若是闹出人命来，那事情可就大了。我虽不懂医术配药之类的，但见得多了，也能分辨些好坏来。说不定可以替你掌掌眼。”太夫人说道。

“那感情好，那我明天就拿几丸来，让太太看看。”苏婉笑盈盈地说道。

“何必等明日？你现在就让你那个丫头跑一趟就是了。”太夫人道，“我听说你给你母亲留下了许多药，若是药有问题，她若吃了，你岂不是害了她的性命？”

事已至此，苏婉再不知道太夫人的目的就白活了。只是不知，自己配的那种药，入了她的法眼了。

“我的药大部分都是为了母亲配的，差不多都留在那里了。只剩下了几类常见的药丸，若是老太太不嫌弃的话，我就让丫头去拿了。”

太夫人微笑道：“甚好。”

苏婉对绿芙点了点头，绿芙微微向他们行了一礼，就退了下去。

绿芙走后，太夫人忽然对明珠招了招手，等她走近之后，便拉着她的手对霍渊说道：“这是我的身边的丫头明珠，无论是容貌还是性子，都是极好的，我打算把她给你当个房里人。”

霍渊看了眼羞答答的明珠，微不可查地蹙了下眉头，说道：“母亲，儿子的妾室已经够多了，真不需要人伺候了。倒是三弟，至今一个且妾室也没有，母亲如此厚此薄彼，三弟心里怕也不舒服，母亲倒不如把她给了三弟。”

太夫人脸上的笑意一顿，明珠的脸更是一下子失去了血色，惊慌无措地咬着自己嘴唇，一脸泫然欲泣地看着太夫人。

太夫人安抚地拍了拍她的手，示意她放心，随后，叹了口气对霍渊道：“你三弟那里我自有打算，不过这个明珠你必须收下。因为你媳妇都已经喝过她敬的茶了，名分上她已经是你的通房丫头了。明珠向来只忠心一人，性子又烈，你若是不收她，她恐怕会为你守一辈子活寡，你忍心将她拒之门外吗？”

明珠垂着头，脸上的泪珠无声地落了下来，越发添了几分凄楚和美丽，仿佛让人觉得拒绝她，就好像犯下了天大的罪过一般。

怜惜弱小，是男人的本性。否则，这世上就没有那么多小白花了。

霍渊虽然不怎么重视女色，但到底是个男人，同样也有这个弱点。

这从当初他见到苏婉的眼泪，从而将她放在心里，是一个道理。

他既然能对当时的苏婉产生怜惜和心疼，对其他人自然也能如此。

苏婉喝了口茶，拿帕子按了按唇角，挡住了唇边的讥讽之意。

果然，霍渊没有继续反对，看向明珠的眼神，也柔和了许多，显然是默认了她的身份。

明珠也从刚才的泫然欲泣，变成了现在的娇羞无限，一张酡红脸蛋，宛如喝醉了一般，娇艳欲滴，看起来格外美丽。

苏婉冷眼旁观，心里并不感到难过，她只是感到庆幸，庆幸自己并没有将心放在霍渊身上，否则，看到眼前这一幕，她心里不知会有多难过。

就算是在现代，找到到一个对自己一心一意的男人尚且不易，何况是在这可以三妻四妾的古代？

这些，她一早就该想到的。

“小苏氏，明珠虽然只是通房的名分，但毕竟是我身边身边出去的人，今晚你就替明珠安排个院子，再安排几个人伺候，决不可怠慢了。”太夫人见霍渊接受了自己给的人，心里十分满意，又扭头对苏婉吩咐道。

苏婉“受宠若惊”地说道：“老太太的意思是要将主持中馈的权力交还给媳妇吗？若是如此，那媳妇自当义不容辞，就是按照姨娘规矩来办，都没问题。”

太夫人听了这话，脸色有些难看。她只是习惯性地想要膈应苏婉，却差点忘了，这苏婉只是名义上的侯夫人罢了，却并不管家，真正管家的人是王姨娘，就连三太太也只是协助。将此事交给苏婉，她也办不到。

但若是让她将管家权交给苏婉，她也是万万不肯同意的，毕竟王姨娘和陶氏才跟她是一条心，只有将管家权放到她们手中，她才放心。

面子跟自身利益相比，根本算不得什么，所以，太夫人立即冷下脸来，当做什么也没说过。

因为这件事，霍渊的注意力也从明珠身上，转移到了苏婉身上，不过苏婉却一直没有看他，好像眼里根本就没有他这个人一般。

霍渊心感到有些不悦，还有一丝莫名的失落感。

一直以来，都是女人都围着他转，看他脸色行事，生怕伺候不周。就连他那位身世高贵的嫡妻也不例外，一双眼睛一直放在他身上，贴心地为他打点一切。那些妾室就更不必说了。他无论去哪里，都能感受到无微不至地照顾，为何这小苏氏跟其他人就不一样呢？

难道她不知道什么是以夫为天？什么是宽容大度吗？

原本以为自己冷她几天，她就会想通了，主动来服软道歉。没想到只是母亲给个通房而已，她竟然又给他脸色看。果然像她自己所说的那样善妒。

还说什么妻妾是天敌，那他的嫡妻苏氏，为何能跟他的那些妾室和平相处，还将后宅打理地井井有条，而她就却做不到？

亏他当初还真相信了她那番鬼话，如今看来，一切都只是她推脱罪责的借口罢了。

若非他心里有她，只凭她她害得俞姨娘流产这一条，他就该将她给关进佛堂，一辈子都不放出来。

想到这里，霍渊就移开了目光，不再去看苏婉了。

在房间里突然陷入沉静的时候，绿芙终于回来了，她的手里拿了两个瓷瓶，还有一个小巧的膏脂盒子。

绿芙直接将东西交给了苏婉。

苏婉看了一眼，赞赏地看了绿芙一眼，站起身来，亲自递给太夫人道：“这就是我配的那些药了。”

王太夫人立即接过来，神情有些急切地打开挨个闻了闻，微微皱了下眉头，又看了看瓷瓶上写的名字，说道：“只有这几种吗？”

绿芙拿来的只是市面上常见的那种解表药丸，还有一种女子调经用的药丸，最后还有一个*烫伤的膏子。

苏婉颔首道：“只有这些了。不知以老太太的眼光看来，媳妇配的药可还看得过眼？”

太夫人似乎没有将药还给苏婉的打算，反而是将药递给一旁的明珠，说道：“闻起来似乎很不错，不过，我说了不算，还要找太医掌掌眼才是。”意思是要将药留下来了。

她都这样说了，苏婉难道还能说不给？

又配了太夫人说了一会儿话之后，苏婉说道：“如果太夫人没有其他事的话，媳妇想先告辞了。”

“等等！”太夫人忽然喊道。

“老太太还有什么吩咐？”

太夫人的脸上闪过犹豫，但很快就坚定起来，冷着脸问道：“我听说，你还配了一种*跌打损伤的药，效果似乎很是不错，为何没有拿来让我瞧瞧？”

苏婉之前就猜测太夫人看中了她的白药，没想到果然如此。猜测成真的这一刻，她没有生气，反而压抑不住地想要发笑，她也真得笑了起来。不知是笑着太夫人的眼光毒辣，还是笑她的无耻行径。

“你笑什么？”太夫人皱眉问道，心里觉得十分不舒服，因为她觉得自己似乎被对方给鄙视了。

苏婉笑着摇了摇头道：“媳妇只是担心，若是又将药拿给了太夫人，太夫人是不是又要顺手留下了？”

“你这是什么话？难道我还能贪这区区几味药不成？”太夫人有些恼羞成怒地说道。

“是，我想太夫人也看不上我配的药，既然如此，我也没必要拿给太夫人了。何况，就算太夫人想要那种药，我现在也没有了。”苏婉道。

“没了？没了就赶快去配呀！”太夫人立即急着说道，甚至没有顾得上苏婉对她的讽刺。

反倒是霍渊有些不满苏婉太夫人的态度，沉着脸斥责说道：“小苏氏，注意你的言辞。你这种态度，岂是对待长辈该有的？何况，百善孝为先，孝敬长辈本就是应该的，母亲既然喜欢你配的药，你便孝敬一些又何妨？”

“我儿说的对，你这种态度可是大不孝！”太夫人也知道自己刚才太激动了，很快平静下来之后，恢复了雍容模样，“唉，我这个老太婆只是想要你一瓶药罢了，你竟然都不肯答应，若是以后我老了不中用了，岂不是还要看你的脸色过日子，你就这种态度，我以后哪还有好日子过，我还不如直接死了算了。”

说完，还拿帕子擦了擦自己的眼睛。

见到她这番作态，霍渊立即跪了下来，说道：“母亲请息怒，都是儿子的错。以后我定然会管好小苏氏，绝不会让她忤逆母亲，更不会再让此事情发生的。”

明珠见状也跪了下来，一脸担忧地说道：“老太太千万保重身子，气坏了身子可就不好了。”

说完，她又向着苏婉，隐隐带着一丝指责说道：“太太，不过是一瓶微不足道的药罢了，难道还比不上老太太的身体重要吗？”

霍渊也看向苏婉，说道：“小苏氏，你还不赶快向母亲请罪！”他对她的的那点真情，跟太夫人一比，又算得了什么？

苏婉冷笑一声，说道：“你们这是做什么？不过是为了你们口中区区的一瓶药罢了，就用孝道来压我，好像我不给你们，就罪大恶极一般，值得吗？更何况，刚才我已经说了，那东西已经没有了，你们就是再逼我，我现在也变不出来！”

不等他们反应过来，苏婉又继续说道：“到底是我见识太少，还是有些人太无耻，我竟不知我连处置自己东西的权力都没有了。要我说，你们简直比强盗还无耻。强盗直接抢东西，你们抢了东西，不一定要我的命，但你们不但要抢我东西，还要往我头上扣屎盆子，败坏我的名声，女人若是失了名声，怕是比死还难受吧？不过，无所谓，随你们怎么说，最好直接休了我，我才打心底感到高兴呢！”

说完，直接转身走了，绿芙也跟了上去，看都没看他们一眼。

苏婉的话，让霍渊一下子怔住了。难道他维护母亲，遵守孝道这也错了吗？

不过是她配的一瓶药而已，为何她竟如此抗拒？

“母亲，您让小苏氏孝敬给您，到底是什么药？”霍渊微微沉吟了一下问道。

“你先起来！”太夫人被苏婉气得不轻，好容易才压下胸中的憋屈和怒火，尽量平静地说道。

“明珠，你们都下去！没有我的吩咐，不准进来。”

明珠乖顺地起身退了下去。

霍渊重新坐了下来，看向太夫人，等着她给自己解释。

“小苏氏今天回娘家了，她配了一种跌打损伤的药，据那婆子说，效果十分神奇。那小苏氏的弟弟受了伤，用了那药后，竟然减轻了许多，很快就活蹦乱跳了，听说，对于各种外伤都很有用。”霍渊听到这里，神情顿时凝重起来。

只听太夫人继续道：“我想若是此事是真的，或许，可以将此药献给圣上，用在军中，或者全国各府、州、县的惠民药局出售，不但可以减少军民伤亡，同时也会给国库带来极大的利润，到时候，陛下岂不念我们的好？若是能够分得一成利润，我们霍家百年内的生计根本不用愁。就是娘娘没有孩子，看在药方的份上，陛下也不会亏待她的。”

说到这里，太夫人有些痛心疾首地说道：“这对我们霍家是多好的机会呀，偏偏那小苏氏不识趣，果然小门小户出身，目光短浅。”

她却不知，苏婉就是因为太知道这白药的重要性，才不肯交给她，凭什么她要为了霍家的未来，她就要献出本来属于自己的东西？她可没这么圣母的情怀！

何况，这还是爷爷毕生的心血，就算要献给皇帝，那也是她来敬献。她凭什么要交给她？昌武侯府的未来，跟她有半毛钱的关系吗？再说，她又没有孩子，昌武侯府得了好处，也轮不到她身上，最终不过是给别人做嫁衣罢了。

霍渊听到太夫人这话，也沉默了，面对这么一个可以惠及家族百年的东西，就连他心里也忍不住升起了一丝贪念，只是，他到底还是控制住了，问道：“那药真的那么有效？”

太夫人叹了口气说道：“就是因为我也没有亲眼见过，才想向小苏氏要来试一试。没想到这个小苏氏，竟然如此吝啬狡猾，竟故意说出番话故意来气我，不过，没关系，她躲得了初一，躲不过十五，既然已经是我们的人了，哪里还有她拒绝的余地？”

霍渊这次倒是没有附和她，想起苏婉离开时说的那番话，他不由微微一叹，恐怕那根本不是什么气话，而是她的心里话吧！

虽然没有太多交流，但他知道，苏婉绝不是什么目光短浅之辈，甚至比大多数人都要有远见，她必定知道那种药的价值。但她却不愿意拿出来，为霍家所用，这只能说明，她对霍家没有好感，甚至，已经到了心灰意冷的地步。

想想也对，小苏氏虽然名义上是昌武侯夫人，可是除了这个名号，她又得到了什么？不过是个空架子罢了，甚至连孩子都不能有，她又怎么能对霍家产生归属感？

想到这里，霍渊突然说道：“母亲，我想跟小苏氏生个孩子。”

“什么？你怎么会有这种想法？”太夫人显然有些惊讶，但看到霍渊脸上的坚定，她不由微微一怔，突然明白了他的想法，说道：“那小苏氏不是不能生吗？难道她一辈子生不出孩子，你就一辈子不要那个药方？”

霍渊却说道：“结果如何，总要试一试才知道。何况，小苏氏现在还年轻，还有恢复的可能。”

“行，你愿意试就试吧！不过我可警告你，那小苏氏根本就是个养不熟的白眼狼，别到最后赔了夫人又折兵。”太夫人十分不看好他，也不觉得苏婉值得他花费那么多心思，但也不好违拗他的意思，面上同意，心里却另有打算。

……

“无耻之尤！”苏婉一回到望秋院，就忍不住怒骂道。

“太太？”绿芙担忧地看着她，她心里也觉得太夫人的行为十分恶心，心里很是鄙视，但到底形势比人强，她们又能如何？

“绿芙，你说这世上怎么会有这么不要脸的人，我只要一想到自己之前还对她卑躬屈膝，恭恭敬敬的，就忍不住想吐，以后见了她，我TMD就该先啐她一脸。”苏婉咬牙切齿地说道，怒极之下，就有些口不择言，脏话都飙出来了。

绿芙赶紧出门瞧了瞧，发现周围没人，才轻舒了一口气。

见到苏婉失宠之后，那些丫头婆子又恢复了原状，望秋院重新恢复了清净。

“她们想听就听，我又没指名道姓，她们若是把这话传到她耳朵里，我还求之不得呢！”苏婉气道。

“太太，您别说气话了，您现在还是想想接下来该怎么办吧？”绿芙无奈地说道。

苏婉有些泄气地仰倒在炕上，说道：“怎么办？我们现在什么都没有，还能怎么办？”

她有些后悔自己之前太不小心了，可是，她哪里知道，那老妖婆竟然这么精明，连这点小事都注意到了。

早知如此，她一定会更加小心谨慎的。

不行，她必须要有自己的人了，望秋院里的人她都要换了，买人势在必行。可问题是，她现在没钱呀！就连仅有的两百多两傍身银子都留给母亲了，真可谓是一贫如洗了。

赚钱得需要时间，但她现在却有些等不了了。

“绿芙，到底怎么样才能快速来钱呢？”苏婉问道。

绿芙认真想了一会儿，最后还是无奈地摇了摇头，道：“太太，奴婢想不出来，若是太太急着用钱的话，奴婢这里还有一些……”

她话还没说完，就被苏婉抬手阻止了：“好了，不要说了，那些钱都是你辛辛苦苦攒起来的，我怎么能要？”

主仆二人都皱眉思考了起来，过了好一会儿，苏婉才叹息道：“说不得要当掉几件首饰急用了。”

绿芙忽然眼睛一亮，说道：“太太，我想到了。”

“快说！”苏婉催促道。

“太太，除了嫁妆之外，你还有聘礼呀！当初，昌武侯府的聘礼，可是被大长公主当成聘礼加到嫁妆单子里去了。太太你完全可以可以要回来，那是你应得的，跟英国公府可没什么关系。”绿芙兴奋地说道。

苏婉的眼睛也亮了起来，兴奋而又懊恼地拍了一下自己的脑门道：“对呀！我怎么没有想到这一点，早知如此，霍灵芸将嫁妆交还给我时，我就该把属于我的东西留下来才是，真是个猪脑子。”

“太太现在要回来也不晚。”

苏婉兴奋地从炕上起身，感激地拉住了绿芙地手，说道：“绿芙，这次真是多谢你的提醒了，要不然我还真想不起来。绿芙你还记得那聘礼里有多少聘金吗？”

绿芙微微摇了摇头道：“这个奴婢不清楚。不过，想必是少不了的。一般聘金都会给一个吉利的数字，像昌武侯府这样的家族，至少也有几千两的。太太放心吧！”

解决了救急的银钱问题，两人都很高兴。

苏婉怕夜长梦多，直接让人去芳菲馆请霍灵芸。

此时，天色差不多已经有些擦黑了。

霍灵芸这时候原本该去松鹤院请安，顺便用饭的，没想到松鹤院来人通知她，太夫人身体不舒服，让她不要过去了，她这才作罢。

谁知道刚送走了松鹤院的人，望秋院那边又来人了。

这次跑腿的人是忍冬，算是个比较老实的丫头，苏婉就派她过来请人了。

霍灵芸听到是望秋院那里来人后，微微蹙了下眉，她那位继母向来是无事不登三宝殿，想了想，便让人把人放了进来。

“太太可有什么吩咐？”忍冬行礼后，霍灵芸问道。

忍冬老老实实地道：“太太让大小姐过去一趟，让小姐顺便带着当初侯府给太太下的聘礼单子。”

霍灵芸闻言，顿时愣住了。

“什么聘礼单子？”这时，一直收着苏婉嫁妆的胡妈妈走了进来，一脸护食的样子，凶恶地看着忍冬问道。

忍冬虽然老实，却也不怕胡妈妈，说道：“奴婢只是传达太太的话，若是胡妈妈有什么不满，可以对太太说去。”

霍灵芸一抬手，阻止了胡妈妈跟她继续争辩，说道：“你先回去吧，告诉太太我用过晚饭就过去。”

忍冬离开之后，胡妈妈终于忍不住上前说道：“大小姐，我看那小苏氏明显就是不怀好意，想要夺取您的财物，那可都是殿下留给您的，您可不能犯傻呀！”

霍灵芸却不以为然地说道：“不，她大概只是想要拿回自己的聘礼而已。说起来，这的确是属于她的东西，而不是英国公府的。看来，我这位继母，是真得打算要跟英国公府一刀两断了，竟是真得不想占国公府一点便宜。”

“凭她？她哪有这个胆子？”胡妈妈很是轻蔑地道。

“她做都做了，又有什么不敢的。”霍灵芸笑道，“既然这是太太的意思，那我就如他所愿。”万把两银子她还看不上眼。就她书房里的一副画，就堪比这个价了。

霍灵芸让不情不愿地胡妈妈取出了嫁妆单子，聘礼单子也夹在了里面，让她好好清点了一下，等明天开了库房，就送到望秋院去。

胡妈妈即便不愿意，也不敢违逆霍灵芸的意思，只是心里又狠狠地记了苏婉一笔，打算在大长公主殿下那里给她告一状。

可惜她不知道，苏婉跟英国公府的仇怨早就已经结得很深了，债多了不愁，虱子多了不痒，仇恨再多，也就那样了，她就算去告一百次状，苏婉也不会在意的。

霍灵芸跟苏婉的会面，还是比较愉快的，做事也痛快，直接就将聘礼的单子还了回来，明天开了库房，再将东西送来。

所以，在苏婉的眼中，她这个继女比她那个婆婆可爱多了，

霍灵芸走了之后，苏婉看了看聘礼的单子，除了聘饼，三牲，茶酒、绫罗绸缎、还有各种首饰之类的东西，她最关心的聘金竟有六千六百六十六两银子，这可真是一个极大的惊喜。

苏婉觉得自己好像一下子中了五百万的大奖一般，脑袋都有些晕乎乎的。

不过苏婉只兴奋了一会儿，就平静了下来，这算是她的“卖身”银子，就算拿了回来，有什么可兴奋的呢！她现在该想的，应该是如何赚到更多的筹码，为自己“赎身”才是。

因为奔波了一整天，苏婉很快就困了，洗漱之后，上了床便沉沉睡去。

她睡得安宁，却不知道有些人，却是夜不能寐。

明珠当晚就住进了妾室居住的惠芳园，有自己的房间，除此之外，还有两个丫头伺候，她心里是十分得意的。

要知道，通房可算不得正经妾室，只不过比丫头稍好一些罢了，没看到侯爷的另外两个通房丫头，直到现在还在书房伺候着吗？而且，至今没有自己的院子和丫头，比起她来可差远了。其他人也都是提升姨娘之后才搬进来的。

她本来十分笃定，侯爷今晚会让自己伺候。除了太夫人的意思之外，她觉得侯爷对她也有了那么点意思。她容貌可能比不上俞姨娘等人，但是，她却胜在新鲜，她不觉得侯爷能够忍得住。

她换了新衣服，又特意打扮了一番，感觉镜子里的自己，比往常还要美上几分，这才得意的笑了起来。

她也不奢求自己受宠一辈子，只要自己能在得宠的这段时间，努力怀上身孕，最好是一举得男，那她后半生就有了着落，如论如何都不会太差的。

看看太太就知道了。

虽然年轻貌美，但是无法生孩子，就算有了诰命又如何？还不是没人把她放在眼里，甚至连她这个丫头都不如。若是她有个一男半女，也不会落到如此下场。所以说，女人最重要的还是子嗣。

明珠一边等一边胡思乱想，谁知道，等了一个多时辰，还是没有等到侯爷的影子。她心里焦急不已，连忙让丫头去打探。

谁知道得到的消息，却让明珠不敢相信自己的耳朵。

侯爷没有来看她，竟然去了望秋院，难道他忘记了太太是怎么对他们恶言相向，怎么对老太太不敬的吗？为什么侯爷还要去看她？

她百思不得其解。

幸好，望秋院已经关了门，侯爷只好折返回来，但他依旧也没来惠芳园，反而歇在了书房。

这种结果，去更让明珠备感难堪。

今天本是她的大喜的日子，这一天，她已经等了很久了，本以为自己马上就会如愿以偿，却没想到，侯爷竟然宁愿一人睡觉，也不愿意来让她伺候。这让她除了难堪之外，更多的却是伤心，默默地哭了半夜，却想不明白自己被冷落的理由。

其实，霍渊还真是把明珠给忘了。

他虽然能被明珠给吸引了一下，但是那一时的心动，根本算不了什么。就像是一种美丽的花儿，看到时欣赏一下，看不到时也想不起来。

而且，霍渊的心神全被苏婉给占据了，根本无暇他顾。

这倒不是说他对苏婉用情多深，就像他之前说的，苏婉的心不在这里，她不在乎昌武侯府，所以，他想要让苏婉对昌武侯府产生归属感，心甘情愿地献上药方。最便捷的方法，跟苏婉生个孩子。这话并不是随便说说而已，他是真得打算付诸行动的。

更别说，他对苏婉还在新鲜当中，甚至还用上了一些真心。之前虽然有了有些矛盾，但是在他找到“借口”之后，那点矛盾自然也被压了下去。明珠这个被太夫人硬塞过来的人，被他遗忘也就理所当然了。

霍渊没想到自己会吃一个闭门羹。他不是没想过强闯进去，但是那样势必让苏婉对他产生不满，他再也不想见到苏婉用那种冷漠的眼神看他了。所以，他还是退了回去，更忘记了还有一位佳人在等着她。

皇宫里，同样有人夜不能寐。

坤宁宫里却来一阵剧烈地咳嗽声，宫女太监一阵兵荒马乱，半晌之后，咳嗽声才稍稍平息下来，只剩下粗粗的喘息声。

宁皇后一脸病容躺在床上，旁边一位念过半百的嬷嬷正担忧而心疼地看着她。

“娘娘，您可千万别着急，什么都比不上身体要紧。”

“本宫明白，只是我这身体不争气，一有风吹草动，就得病一场……咳咳……不是我能控制得了的。对了，皇上还没来吗？”宁皇后晚膳前就让人去请陛下了，可是陛下推说忙，并没有来。她便想等着陛下忙完之后，再请陛下过来，怎么都到这个时辰了，陛下还没来？

高嬷嬷有些心疼地说道：“娘娘，您别等了，陛下他不会来了。”

宁皇后冷笑一声道：“到底是谁那么大胆，竟敢在本宫这里截人？”她倒不是吃醋，更多的却是皇后的脸面问题，何况，她是有要事要求陛下。

高嬷嬷为她拉了拉被子，说道：“除了那个珍嫔还能有谁？这几日，她才刚刚复宠，正得意着呢！看起来，竟比以前更嚣张了。”

“原来是这个贱人！”宁皇后喘息两声，恨恨地说道，“若是平时她截人也就罢了，但不应该在今天。若是我侄子出了什么事，本宫饶不了她。”

提到宁皇后那个侄子，高嬷嬷就忍不住皱眉，说道：“唉，宁少爷也真是的，调戏谁不成，竟然调戏到了太后的亲外甥女身上，虽然，只是太后庶妹的女儿，没什么感情，但身份到底在那里摆着呢！还被锦衣卫逮了个正着，被下了诏狱，竟累得娘娘病中还要为他操心，真是的没有一点长进。”

高嬷嬷是皇后的奶娘，是皇后最亲近之人，一心一意只为皇后和她的一双儿女打算，对于一直拖后腿的昌宁伯府，她一直都极为看不上眼，他们一惹事，她必定要为皇后抱不平一番。

皇后无奈道：“谁让他们是我的亲人呢？我不管谁管？若是没有娘家的支撑，这宫里的女人，就像是无根的浮萍，没了皇帝宠爱，也只能任人宰割罢了。”

“皇后娘娘跟那些妃子怎么一样？您有一双儿女，又有陛下的敬重，又有谁敢小看您？”高嬷嬷说道。

“我的身体还不知能撑多久呢！若是我去了，他们兄妹俩能依靠和信任的，就只有我娘家兄弟他们了，我岂能对他们不尽力？”皇后苦笑着说道。

“而且你没发现吗？我们这些后妃，太后都是一个态度，不冷不热的，大概早就有打算想要往宫里塞人了，她那位刚进京的外甥女，怕就是她千挑万选选中之人，宫里以后怕是又要刮起一阵腥风血雨了。”

“乱才好！”高嬷嬷道，“后宫越乱，娘娘您的位子做得才越稳当，让她们狗咬狗去吧！”

“我只怕自己的身体撑不下去了。”皇后摇头道。

“娘娘，您别这么说。”

“罢了，我累了，你退下吧！光霖的事我不管了，总不会有什么生命危险，让他受点磨难也好。”宁皇后说着说着，便闭上了眼睛，不一会儿，就睡着了。

高嬷嬷为皇后掖了掖被角，放下黄色的幔帐，这才悄无声息地走了出去。

这一晚，有人欢喜有人愁，但苏婉对这一切都丝毫不知，一觉睡到天明。

苏婉刚用过早饭，霍灵芸就派人送来了几大箱子东西，还有一叠银票，苏婉检查了一番，除了那些不能保存或者吃的东西，其他值钱的物件都在这里了。

苏婉很是满意，终于“财大气粗”的她，不再吝啬，难得大方地发了赏钱，将银票贴身收好，那些金银首饰，还有绫罗绸缎等都收了起来。

但苏婉的好心情没有保持太久，因为太夫人派人了好几人来，强行收走了她所有的医书，大概真相信了她之前对赵氏解释的那番话，以为她所有的方子都是从医书上看的了。

果然是强盗！苏婉暗暗腹诽。

苏婉有了钱，第一个要做的事，就是要重新买一批人，换掉身边的这些耳报神。

让人去牙行通知了一声，很快，就有牙婆带着人上门来了。

这些人都是学过简单规矩的，也都打理的很干净，买下来之后，稍稍调教一下，就可以使唤了。

他们年纪都不大，最小的十岁，最大的十五岁。除了大部分是女孩外，还有几名男孩，因为苏婉还要给弟弟挑选书童。

那些神情桀骜的，眼睛不老实的，长相不顺眼的，苏婉都直接过掉了，然后又问了问他们擅长什么。细细询问之后，就挑了两名十五岁左右，身材相对来说比较健壮的女孩出来，长相虽不怎么出挑，但绝对顺眼，最重要的是，她们都十分健康，力气也大。偏偏一个稳重，一个机灵，其中一个，还懂那么一点医术，苏婉打算调教一番后，再给母亲送去。

至于文哥儿的书童，苏婉挑了一个跟他差不多大的男孩，虽然相貌一般，但人长得却也白净，手脚也勤快，也认得几个字，眼睛虽有些灵动过头，却很黑白分明，最重要的是，他的身体也很健康。

母亲那里暂时先添置这三个人，倒是足够了。

接下来，挑选的可都是她的丫头了。

最终，苏婉挑了四个人，两个十四岁，两个十五岁。有的漂亮，有的平凡，心性都不错，苏婉看着也顺眼。

于是，苏婉一下子买了七个人，总共花了她三百多两银子。

虽然有些心疼钱，但苏婉还是觉得这些银子花的值。

自己的四个丫头，交给绿芙去调教，她则亲自去调教送给母亲的丫头，还有弟弟的那个书童。

丫头倒是好调教，苏婉主要是教导她们，如何照料母亲，平时衣食住行方面的忌讳等等，苏婉交代的很详细，几乎是将那本册子上的内容都解释了一遍。

两个丫头记得也很认真，虽不识字，记性倒是不错，苏婉提问的时候，十有*都能回答正确。

苏婉对她们相当满意，想必过不了两天，她们就能正式上岗了。

至于那个书童，自然不能老是呆在后院，苏婉让他在侯府前院多学多看，除了规矩之外，也涨涨见识，开开眼界什么的。

五天后，让他们学的东西，差不多都学会了。

苏婉亲自回去了一趟，除了将他们三人送到了苏宅之外，也为了给母亲送药，还有她买的一辆的骡车，幸运的是，那名小书童很会驾车，以后跑腿的活可以让他来做。

这次并非什么药丸，而是她特意为母亲开的方子，又让人去药店抓的药，足够她吃上五天的，除此之外，还给赵氏留了一千两银子，让他们都多补补身子。

赵氏对苏婉送来的这两个丫头十分满意，她们不但勤快，而且，还将她照顾的妥妥帖帖的，什么时辰该做什么，都记得清清楚楚，有条不紊的，一点都不乱，不过几天工夫，赵氏觉得身体果然轻便了许多，就对她们十分喜欢了。还给她们起了名字，一个叫春兰，一个叫春燕。

苏文也很喜欢自己的小书童，两人相处地极好，知道他认得几个字之后，就兴致勃勃地当起了他的小老师，给他起了个名字叫梧桐。

家里添了三个人，方伯和方婶也觉得轻松了许多，不那么手忙脚乱了。

知道母亲和弟弟都喜欢她送的这几个人，苏婉也放下了心。

不过，他们的卖身契，暂时还在她手里。毕竟，家里病的病，小的小，她觉得暂时还是放到自己这里保险一些。

还有一件喜事，就是她一品夫人的凤冠霞帔已经送来了，以后不仅可以参加由皇后主持的宴会，而且也可以递牌子进宫了。

眼下宫里就有一件盛事。

宫里一向低调的太后娘娘，忽然来了兴致，打算两天后，在御花园开一个赏花宴。不但三品以上的诰命夫人可以参加，甚至连家中未出阁的女儿都可以带进宫来赏花游玩。不过，太后也说了，这只是个轻松愉快的宴会，就不必穿沉重的戴凤冠霞帔了，免得不自在。

苏婉正愁没处去交际呢，这不是一个很好的机会？最要紧的是，她心里也想要见一见这位太后娘娘。

敌人的敌人就是朋友，太后娘娘身份够高，又是跟寿宁大长公主不和，要想打击寿宁大长公主，说不定还要借太后娘娘的势。

只是此事能不能成行，还是需要具体观察一番的。

这个赏花宴，并非强制性的，去不去都可以，但是，这是太后娘娘第一次设宴，又岂有人敢扫她的性子。所以，除了生病、怀孕等实在不能去的人之外，基本所有人都会参加。

太夫人听到这个消息，也非常高兴，她觉得是天赐良机，家里的这几位娇客，等这个机会可是等了好久了。就算她们不能被陛下一眼看中，在诸位娘娘面前露露脸也是好的。

但她不打算把她们都带去，她只带着容貌最出色的邵月莹，和秀丽端庄、才气逼人的霍清音。

接下来两天，太夫人专门派了人教导两位姑娘的入宫后的礼仪，她们在侯府住了这么长时间，大概也猜出一点端倪来了，心里也存了一丝奢望，如今，见到太夫人派人来教导自己礼仪，哪里还有不明白的？因此，邵月莹和霍清音，都学得格外认真，也让其他三位表小姐羡慕嫉妒的同时，也感到格外不服。

尤其是邵月莹的嫡姐邵月茹，最是不服气。她自认除了容貌比不上邵月莹这个唯唯诺诺地女人外，无论是出身还是品德，她都要胜过邵月莹十倍？太夫人凭什么带她进宫，却不带自己去？陛下根本不可能喜欢邵月莹那种腹内空空的草包美人？

邵月茹越想越不甘心，私下里偷偷学习宫里的规矩不说，进宫前一天，还特意跑去见了太夫人，一把鼻涕一把泪地哀求她带着自己一起进宫。

太夫人自然不同意，她的决定，可不会因为别人掉几滴眼泪，都随意更改。

邵月茹的容貌，哪比得上邵月莹打眼，她要的就是让邵月莹在美貌上一鸣惊人，吸引住众人的注意力，好让她的美名传到皇帝的耳朵里。

至于霍清音，她则打算让她在文采方面入手，若是做出什么好诗好词来，一举成名，照样能被陛下所知。

这是她深思熟虑才定下的结果，岂会听邵月茹在这里瞎闹腾？何况，邵月茹的容貌，在几人中可谓是垫底的存在，脾气不好，才华一般，偏又心性极高，还没有自知之明，这样的人，她除非眼瞎了才会带着她去。

因此，太夫人严厉斥责了她一番后，就将她给赶了出去。

邵月茹回到自己的房间之后，委屈地哭了一场。

但她是个不轻易服输的，想到太夫人这条路走不成，就打算去求苏婉，让她带自己进宫。

她知道自己容貌一般，但她从来都是自信昂扬的。这种自信是她的母亲给她的，因为她是嫡女，家里唯一的嫡女，那些庶女无论多美貌，多有才，论出身上就差了一截，说亲时也永远比不上她。所以，她一直不觉得自己差。

陛下是九五之尊，怎么会放着尊贵的嫡女不选，反而去选择低贱的庶女？她完全不相信。

苏婉见到邵月茹时很是惊讶，她对邵月茹没太大印象，毕竟，她跟这些表小姐们根本就没见过几次面，根本就不熟。但她还是客气地将她请了进来，命人上茶。

邵月茹虽然眼睛红肿着，但还是下意识地打量了一眼屋子里的摆设，发现苏婉的房间布置地颇为寒酸，根本没有几件贵重物品，比起太夫人和霍灵芸的房间里的摆设，可谓天差地远，甚至还比不上王姨娘的房间华丽，心里顿时就看轻了苏婉几分，神情也不那么紧绷了，对让苏婉带自己进宫多了几分把握。

苏婉一直在不着痕迹地观察邵月茹，发现她眼露轻视之色，心里又是好气又是好笑，微微勾起了唇角，问道：“邵姑娘此来，可是有什么事吗？”

邵月茹这才收回目光，一点都没客气地说道：“是有件事想要请你帮忙。”

“请我帮忙？”苏婉的语气有些玩味。

邵月茹点了点头，她怕苏婉不答应，立即画了一个馅饼给她，“你放心，我不会让你白帮忙的。只要你这次肯带我进宫，若是我被陛下看中，做了妃子，定然不会亏待你的。我可以赏赐给你很多东西，也可以为你撑腰，让你不受欺负，您看如何？”

说完，一双通红的眼睛便死死盯着苏婉，唇边却带着自信地笑容，似乎认定苏婉不会拒绝她。

苏婉觉得邵月茹可能是得了狂想症了，微微摇了摇头道：“邵姑娘的好意我心领了，不过，我还是不能答应。”

像她这种状态，若是进了宫不闯祸才怪。到时候，她这个带她进宫之后，怕也会受到连累，她才不会这么傻，带个麻烦在身边。

“为什么？”邵月茹有些难以置信，“难道你不想改变自己现在的处境吗？”

“我当然想改变。”苏婉道，“但却绝不是靠你。邵姑娘还有其他事吗？若是没有其他事的话，那就请回吧！”

“你是不是也跟他们一样，认为我不如邵月莹漂亮，觉得皇上看不中我？”邵月茹站起身来，愤怒而又不屑地冷笑道：“哼，真是狗眼看人低！我会向你们证明，你们的眼光都是错误的，将来进宫的人一定是我！咱们走着瞧！”

说完，一甩身直接走了。

绿芙看着她离开的背影，说道：“这位邵姑娘怎么奇奇怪怪的，好像受到什么刺激似的。太太，像这种人，您还是离她远一些的好。”

苏婉应了一声，说道：“她大概是被嫉妒和不甘冲昏头脑了吧！不必管她。”

这件事，苏婉只当成了一个小插曲，完全没有放在心上。

但是当天下午，邵月茹突然就被抓了关了起来，原因就是因为她想要用剪刀毁掉邵月莹的容貌，结果被抓了个正着，所幸，邵月莹的脸蛋没有受伤。

在邵月茹被抓起来的时候，她还又踢又打又骂的撒泼，好似疯了一般，太夫人实在受不了她了，立即派人将她送走，其他没被选中的两位表小姐也受到了她的牵连，也一并打包送走。只留下了邵月莹和霍清音。

苏婉知道之后，也只是感叹了两句。

次日，苏婉起了个大早，开始洗漱梳妆，今天要进宫，可是马虎不得，要早做准备。

在绿芙的调教下，苏婉刚买的四个大丫鬟茉莉、山茶、菡萏、海棠，也都派上了用场，绿芙总算不那么忙了，青绫又退守了自己的位置，只安静地坐她的针线活，不喊她根本就不动弹。

苏婉上身穿了一袭凤穿牡丹朱红长袄，下身系一条浅红百褶裙，因为家底稍稍丰厚了一些，选择的首饰也多一些，头上戴着凤尾金步摇，赤金衔红宝石凤钗，玫瑰瓒金押发等首饰，手上带着金镶珍珠手链，耳朵上戴着长水晶坠子，倒也显得雍容华贵。

让苏婉没想到的是，这次霍灵芸竟然也盛装打扮，一副准备跟她们一起进宫的样子。不过仔细一想，这霍灵芸差不多也十岁了，也到了相看人家的年纪了，不过，她的目标大概就是那几位十一二岁的皇子了。

邵月莹和霍清音也打算装扮地不差，她们这些云英未嫁的女子才是主角，在装扮上自然要更加用心。她们二人的衣服非常合身，也非常符合她们的气质，想必是太夫人的手笔，显然是早就准备妥当了。

邵月莹容貌清丽脱俗，穿着粉红折枝花卉褙子，宛如一朵反含苞待放的桃花；而霍清音，则穿了一袭银白底子梅竹菊纹样印花缎面对襟褙子，极为清雅，越发突然了她淡雅如菊的气质。

两人身上戴的首饰在精不在多，乍一看不显眼，仔细看起，才会发现另有乾坤，跟苏婉这中形于外的华贵不同，她们则带着一种隐隐的精致与奢华。

被两人压下风头，苏婉倒也觉得没所谓，反正，她去宫里又不是为了勾引男人，或者抢人风头的，她是为了拓展人际关系，跟人做朋友，找合作伙伴去的，一副咄咄逼人之态，反倒不美。

苏婉发现，邵月莹的神态，跟刚来时相比有了很大的变化，不像之前那么小家子气了，跟人说话时，也不再躲躲闪闪，好似不敢看人的眼睛了，一双漂亮的杏核眼里，顿时多了几分神采和自信，比之前更加美丽迷人了。

而霍清音看起来变化同样不小，因为她的气质似乎又升华了，除了那股浓浓地书卷气之外，更多了几分端庄典雅之气。

她们见到苏婉之后，只是含蓄而又矜持地对苏婉点了点头，人还未进宫，她们却就已经有了宫妃的架势，进入角色还真是够快的。

嗯，希望她们进宫以后，还能保持这种状态，争取当上真正的娘娘，到时候再到她面前摆娘娘的谱不迟。

苏婉等了一会儿，才看到太夫人被明珠搀扶着走了出来，后面跟着二太太洪氏，和三太太陶氏。

明珠虽然已经是侯爷的通房了，但是看起来跟以前没什么变化。她看到苏婉时，不知是幽怨还是愤恨地看了她一眼，苏婉感到莫名其妙，根本不予理睬。

太夫人终于来了，大家都迫不及待地想要离开了。

最心急地恐怕就要数霍清音和邵月莹了两人了，她们现在怕是恨不得插上翅膀飞到皇宫里去。

总共三辆马车，苏婉一辆，霍灵芸和太夫人一辆，霍清音和邵月莹一辆，可惜，进宫不能带着丫头，否则，她也能跟绿芙说说话。

马车缓缓驶出了昌武侯府的大门，不紧不慢地在路上匀速行驶着，苏婉觉得无聊，就闭上眼睛养精蓄锐，顺便养足精神。

不知过了多久，她们终于来到了神武门。

一行人下了马车，又换乘了软轿，一路来到慈宁宫门前的广场上，那里已经有不少人在等候了。

太夫人的脸上立即就堆起了笑容，跟熟悉的人或打招呼，态度和蔼，游刃有余。苏婉认真地听着她们寒暄，用心记住她们的身份，一点也没有不耐烦。

除此之外，苏婉还发现了很多十五岁左右的少女，无一例外，她们都长得极为漂亮，各有各的美色，各有各的特点，就仿佛京城里所有漂亮的少女都集中到了这里一般。

原本信心满满的邵月莹和霍清音，见状不由脸色一白，有些慌乱地对视一眼，都看到了彼此的紧张和难以置信。跟她们相比，邵月莹她们的容貌，竟然也不占丝毫优势，这难免打击到了两人的自信心。

之前太夫人告诉她们，说她们一定能被皇上选看中，进宫当娘娘，她们自己也深信不疑，但现在，她们却突然有些怀疑起来。

邵月莹更是重新低下了自己的头颅，被太夫人建立起来的信心，开始变得摇摇欲坠。

反倒是霍清音，很快就恢复了过来。对此倒是不那么介意。因为她最自傲的不是她的容貌，而是她的学识，她不相信这些人连学识都比得上她。

就在这时，慈宁门外的广场上，又有人来了。

来者正是永顺候夫人宋氏，也就是当今太后的弟媳，她身材略有些丰腴，但却不臃肿，面若银盘，容貌中等偏上，但看着很有福相，脸上挂着温和的笑容。

而她的身边，则跟着一名穿着浅紫折枝花卉褙子的身材纤细的少女，她微微垂着头，只露出小巧精致的下巴，先入众人眼的，就是她那一头乌压压地，宛如绸缎一般柔顺美丽的头发，随着她慢慢抬起头来，她的精致美丽的容貌也完全展露在众人眼前。

－－－－－－题外话－－－－－－

多谢亲亲们的订阅支持哦~太爱你们啦，么么么么么么~（*^__^*）嘻嘻……不过这两万字写了我整整24个小时，时速将将一千的作者你伤不起~⊙﹏⊙b汗，

感谢：

［2015—01—19］

评价票——

痴柔情　投了2票（5热度）

［2015—01—20］

评价票——

痴柔情　投了2票（5热度）

deng9234投了1票（5热度）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十九章嫦曦（一更）

当她抬起头来的那一刻，几乎所有看到她的人，都下意识地屏住了呼吸，诸如“沉鱼落雁”“闭月羞花”“国色天香”这等形容美女的词汇，放到她身上，真是丝毫都不过分。

正如诗中所说“绝代只西子，众芳惟牡丹”，她恰似一株含苞待放的牡丹，虽未到花开的时候，却已经展露出她的绝色风姿。她甚至不需要多做什么，只要要静静地站在那里，就已经令所有人都黯然失色了。

现在就已经有了此等姿色，当开花时节真正到来时，她又会是何等的的芳华绝代？

苏婉眨了眨眼睛，从惊艳中回过神来。原本她以为自己这副容貌长得已经很不错了，如果美貌值是一百，她给自己这副容貌打九十分的话，对方的美貌值至少在九十五分以上，没有打满分，是因为对方的容貌，怕是还有增长的空间，她特意留了点余地。

这样的美人，天生就是不给别人留活路的。

有她在的地方，所有的人恐怕都得沦为陪衬。

苏婉看了看那些少女们，果然，她们的脸色都很难看，现在就算是对自己的美貌最有自信之人，此刻怕是也得产生动摇了。

谁让那名女子的美貌，实在太具威胁性了呢，有她在，皇上还怎么看得见其他人？

不说邵月莹一副深受打击的模样，就是霍清音，也没那么自信了，不时地轻咬下唇。

但比她们更难受的，还是昌武侯太夫人。

她费尽手段和心思，就是为了这一天。本打算让霍清音和邵月莹一鸣惊人，被皇帝看重后，顺理成章地进宫扶自己的女儿，谁知道，临门一脚，竟然出现了如此强敌。一腔心血，顿时付诸东流，她心里岂能不憋屈难过？

当永顺候夫人宋氏带着那名女子走过来的时候，不少跟她相熟的夫人都凑上前去，一边夸赞女子的美貌，一边打听她的身份。

宋氏却笑着跟她们寒暄，却绝口不提少女的身份。

但即便她不说，也有不少人已经猜到了对方的身份。毕竟，几天前，皇后娘娘的侄子为了什么被锦衣卫给抓起来了，她们心里可是清楚得很。

虽说皇后娘娘的侄子已经被放出来了，但到底丢尽脸面，还在诏狱里受了一番惊吓和折磨，恐怕到现在还不能出来见人呢！就连昌宁伯府，如今也闭门谢客呢！昌宁伯夫人也称病没来。

就在众人寒暄的时候，慈宁宫的宫女来迎接诸位夫人小姐进殿。众人这才停止说笑，各自整理仪容，这才有条不紊地跟着宫女往里面走去。

慈宁门前，一对瑞兽威严肃穆，门内有高台甬道直通慈宁宫正殿，过了慈宁门，便是慈宁宫前院了，东西两侧是廊庑，向南与慈宁门相接，北向直抵后寝殿之东西耳房。正殿慈宁宫居中，黄琉璃瓦重檐歇山顶，面阔七间，殿前出月台，正面出三阶，左右各出一阶，台上陈鎏金铜香炉四座。东西两山设卡墙，各开垂花门，可通后院。

宫女们将众人引进了慈宁宫正殿，已进入正殿明间，天花板上吊着一个华美的宫灯，底下铺设大红四合如意天华锦纹栽绒地毯，正对门有一个高阶，上面设着一个坐榻，坐榻后面放着一张紫檀木三扇屏风。

榻上铺设着明黄色的坐垫，两侧各放一个明黄色的引枕，下面设着脚踏，上面坐着一名身穿太后常服，面容和善又不缺乏威严的老妇人，不用多说，必定是于太后了。

于太后并非显德帝生母，显德帝圣母早逝，后来才养在太后膝下。当初太后只是个嫔，显德帝被皇帝重用之后，她才升任了德妃，她一辈子没得到什么宠爱，就算之前有过一个儿子，也早早夭折了，但她却能在杀人不见血的后宫里生存下来成了最后的胜利者，除了一些运气之外，手段想必也极为不凡的。

所幸，显德帝登基后，对她比较孝顺，她也不是个贪权的，从不轻易插手后宫之事，只是平时最爱礼佛，连慈宁宫后殿改成了大佛堂，行事十分低调，即便如此，却没有人敢对她不敬，甚至连后妃在她面前，也跟猫儿一般温顺。

要知道，显德帝之前的一个宠妃，就因为对太后娘娘不敬，现在还在冷宫里关着呢！前车之鉴在前，她们岂会犯同样的错误？

“臣妾（臣女）参见太后娘娘，娘娘千岁千岁千千岁。”众人进来之后，排成几排，恭敬地对太后行参拜大礼。

“平身。”太后的声音虽然平和，却带着一股不容置疑的强势。

“谢太后！”

苏婉跟众人一起站了起来，这才有功夫观察了一下这位太后娘娘。

她年纪看起来不轻了，头发都白了一半，甚至比昌武侯太夫人的年纪还要大一些，可能是因为信佛，并且经常茹素的关系，所以并不胖，甚至看起来比寻常人还瘦一些，但绝不是那种健康的瘦，反而有些枯瘦，虽然不是很明显，但苏婉还是能够看得出来，太后的精神不太好。

苏婉只悄悄扫了一眼，没敢深看，但太后的情况，还是被她默默地记在了心里。

随后，太后让人赐了座，当然，有座位的只是这些诰命夫人们，那些姑娘们则是站在她们身后，所幸正殿大厅比较大，倒不显得拥挤。

太后先是跟上了年纪的几位太夫人说了几句话，人到了这个年纪，大都有这样那样的毛病，所以，加上昌武侯太夫人，也不过就三名年长之人而已，其他不是苏婉这样的年轻媳妇，就是三四十岁的人。

其中一位，还是苏婉认识的人，正是苏婉曾经去参加过她寿宴的锦乡侯太夫人，也是傅黎的继母，当今陛下的奶娘。

当初，苏婉听了锦乡侯太夫人的故事之后，对她极有好感，觉得她算是个奇女子。可惜，后来，她被锦乡侯太夫人的外孙女朱慧莲退下了湖，又差点淹死之后，她对锦乡侯太夫人，虽然不至于憎恨什么的，但好感的确消减了许多。

虽然当初锦乡侯太夫人惩罚了朱慧莲，还差点将朱慧莲赶出府，但到底没有赶成不是？不过是打了十板子，又禁了她的足而已。

但想来，这禁足也没禁几天，此时，距离她落水那天还没过去一个月，锦乡侯太夫人就已经明晃晃地带着朱慧莲进宫了。

苏婉最初并未认出朱慧莲，若非她一直盯着自己看，让她有所察觉，怕是她根本不会发现。

朱慧莲也不知是心虚还是什么，见苏婉发现了她，就连忙低下了头，再也不敢往她这边看了。

苏婉也懒得理她。

太后娘娘显然跟锦乡侯太夫人很熟悉，她们两一个是陛下的养母，一个是陛下的奶娘，想必以前没少打过交道，跟她说话的口气颇为亲近。

“这位便是你那位外孙女了吧？过来让哀家瞧瞧。”于太后含笑对锦乡侯太夫人说完，又和颜悦色地对朱慧莲招了招手。

与此同时，几乎所有人的目光都看向了朱慧莲，那些少女们羡慕嫉妒的眼神，几乎化成了利剑，恨不得在朱慧莲身上戳上几个窟窿。

朱慧莲却一概之前的怯懦，羞涩却又不失大方地走了太后跟前，微微低着头，脸上带着一丝羞红。

她虽然只有十三岁，身上带着一股子青涩的味道，但这却也是她吸引人的地方。何况，她长得也不差，被郑重打扮之后，就算比不上其他人，也算是个引人注目的小美女。青涩、稚嫩、单纯、美丽，已经有足够吸引男人的本钱了。

于太后仔细地看了看，也不知心里是何想法，嘴上却夸赞地说道：“真是个不错的孩子，以后造化怕是不小。”

一听太后这话，朱慧莲更是脸飞霞云，头也低得更低了，也不知是激动还是高兴，她有些纤细的身体忍不住儿微微颤抖。

而太后此举，也让朱慧莲一下子就取代了之前那位绝色美人，成了众矢之的。

“太后您太过奖了，她哪有这个福气？”锦乡侯太夫人连忙说道，“我这次带她进宫，除了想让她给太后娘娘磕个头之外，最重要的是为了让她长长见识，其他的臣妇可不敢奢想。”

锦乡侯太夫人的话，虽然打消了一部分人对朱慧莲的敌视，但更多的人，却对此十分不以为然，只以为她在掩饰罢了。

太后微微一笑，没有说什么。

随后，太后就让朱慧莲回到了锦乡侯太夫人身边。

朱慧莲虽然一直在压抑，但众人都能看出她心中的激动，眼睛亮晶晶的，脸上更是带着一抹激动的潮红，这让一众少女对她更加嫉恨了。

锦乡侯太夫人虽然表面上对朱慧莲不冷不热的，但到底是她的外孙女，她心里如何不疼？哪愿意见到她成为众矢之的？

于是，又笑着对太后说道：“臣妇刚才在殿外，见到了一位堪称国色天香的女子，我活了这几十年来，竟从未见过这等绝色，便是宫里的娘娘们，怕是也多有不如。也不知是哪家这么有福气，生了这样出挑的女儿来，太后可否让她站出来，让我们认识认识？”

这话一花，顿时有不少人附和。

太后含笑瞥了锦乡侯太夫人一眼，说道：“既然你们都想要认识她，那哀家也不好藏着掖着了。”

说完，她对那那名女子颔首道：“嫦曦，你到哀家这里来。”

“是！”名叫嫦曦的女子，微微屈膝行了一礼，这才款款走了过去。

她一出声，众人又是一愣，因为她的声音也极动听，一点也不比她的容貌带给人的震撼小。

而苏婉在听到这个声音的时候，就知道对方是谁了。

说起来，两人还有过一面之缘呢！只不过，对方一直坐在轿子里，她只闻其声不见其人罢了。

郭嫦曦刚走到太后身边，太后的脸上就浮现了一个发自内心的笑容，主动伸手拉着她的手道：“她是我的外甥女，前几天才刚从苏州来京，其父乃苏州知府郭嘉道，以前曾任户部郎中。”

“嫦曦见过诸位夫人、小姐。”随着太后的介绍，郭嫦曦对众人行了个万福礼。

那些姑娘们也忙回了礼，知道对方是太后娘娘的外甥女，她们的再对嫦曦如何敌视，也不太赶表现出来了，不少人反而多了交好之意。

既然对方如此优秀，又有太后娘娘做后盾，想必将来进宫是铁板钉钉的事，现在她们为了嫉妒就得罪她，可不是什么明智之举。

见到不少人很快就转变了对嫦曦的态度，太后娘娘不由也满意点头，看向嫦曦的目光也越发慈爱起来。

锦乡侯太夫人也笑着赞叹道：“嫦曦姑娘果然长得好模样，刚才远远看到就已经觉得十分美丽了，没想到近看，竟比之前更加标志了。”

昌武侯太夫人此时也接话道：“正是，更难得的是，嫦曦姑娘还有一副的好嗓子，声音宛若天籁，真真是集天地之精华，便是天仙下凡也不过如此了。”

她虽然对嫦曦的出现，感到十分不满甚至有些敌视，但她到底分得清轻重，无论心里如何，面上都不会显露出来，甚至还要表现出一幅极为喜爱她的模样，免得引得太后不满，也为贤妃娘娘树下一个敌人。

其他人也纷纷附和，夸赞嫦曦长得美丽。

而嫦曦面对众人的夸赞，却一直是脸色如常，脸上带着淡然的微笑，十分淡定雍容，似乎根本没把她们的夸赞放在心里，更没有因为这些夸赞就得意忘形，这让众人对她的评价又高了一层，心里暗暗称赞太后娘娘的手段。

——不出手则已，出手则一鸣惊人。

看来，太后娘娘也不像她之前表现的那样的淡泊。

这下宫里怕是要热闹了。

太后娘娘让嫦曦回去，又点了几名姑娘夸赞了几句，其中就有霍清音，夸赞她“腹有诗书气自华”，对于邵月莹，太后娘娘则是直接忽略了。

这让霍清音顿时燃起了信心，连太夫人都露出了一丝放松的微笑，看着霍清音点了点头。

苏婉一直没有插嘴的机会，她本以为见到太后后，应该很容易就能跟太后上说话，没想到根本没有那么回事。

敢主动跟太后娘娘说话的，都是辈分比较高，或者跟太后娘娘也比较熟的人，比如锦乡侯太夫人，比如永顺候夫人等，而其他人，只要太后娘娘不问，是不敢随意插嘴的。何况苏婉年纪这么轻，就更不能放肆，否则，不但让人不喜，也觉得她轻浮没规矩，沉不住气。

没想到，太后娘娘在跨在了一众姑娘之后，突然就注意到了她，或许只是处于好奇，太后娘娘打量了苏婉两眼，突然问道：“你是哪家的媳妇，好个整齐标致的模样！”

其他人听到于太后发问，也都看向了苏婉。

苏婉一开始并不知道太后是在跟自己说话，只是感觉到大家都在看自己，这才知道太后娘娘是在跟自己说话，便连忙起身站了出来，微微屈膝向太后行礼道：“回太后娘娘的话，妾身乃昌武侯继妻苏氏。”

“既是昌武侯之妻，那怎么我之前没有见过你？”于太后先是了然，后又问道。

太夫人怕苏婉说出什么不好的话来，连忙说道：“回禀太后，这小苏氏进门不过一年多，几天前才封了诰命，所以娘娘才没见过她。”

“哦？原来如此。”于太后满足了自己的好奇心之后，点了点头就不再看她了，显然对苏婉不敢兴趣了。

就在这时，有内侍上前通报道：“启禀太后，皇后娘娘求见。”

于太后听到是皇后来了，微微皱起了眉头，随后不知想到了什么，又舒展了眉头，平静地说道：“让她进来吧！”

其他人听到皇后来了，都从自己的座位上站起身来，左右站成两行，脸上神态都十分恭敬，而那些年轻的姑娘们，大都有些好奇和紧张之色，不时地向门口张望。

“皇后娘娘驾到——”

宦官尖细的声音通禀之后，众人皆屏气凝神，低眉顺目地静候皇后娘娘。

接着，一名身穿真红大袖衫，深青色的织金云霞凤文霞帔，红罗长裙，头戴龙凤珠翠冠的女子走了进来，她长相中上，看起来三十岁左右，比她的实际年龄显老，但她的气势却很强，让人不敢小觑。

“拜见皇后娘娘，娘娘千岁！”众人跪下行礼道。

“大家不必多礼，平身吧！”

随后，她又屈膝向太后行礼道：“臣妾拜见母后，母后万福金安。”

于太后叫起之后，神色淡淡地说道：“哀家之前不是吩咐过你们，哀家要宴客，不要来打扰吗？皇后怎么又过来了？”

宁皇后恭敬说道：“母后的吩咐，儿臣自然知道。只是，前几日，我那个不争气的侄子，却色胆包天，轻薄了郭姑娘，虽然他也受到了教训，但我心里依然有些过意不去。得知郭姑娘今天也进宫了之后，儿臣便想亲自为我那个不争气的侄子向郭姑娘道个歉，这才过叨扰母后，希望母后不要怪罪儿臣才是。”

听了宁皇后这话，于太后的脸色骤然一冷，严厉地斥责说道：“皇后慎言，不过是发生了一点小冲突罢了，什么轻薄之类的话，以后不准再说。至于道歉那就更不必了，本来就不是什么大事，皇后此举未免也太小题大做了。”

虽然调戏的事情，大家都听过，但传言毕竟只是传言，做不得准，但若是被人证实，那就不一样了。

身为后妃，可不能有一点缺点。就算只是被轻薄或者调戏，也是个难以去掉的污点，甚至会成为别人攻击的目标，一盆一盆的脏水往身上泼，到时候，难保皇上不心生隔阂，皇后这话，可谓恶意满满。没见到那些人看郭嫦曦的眼神都有些不对了吗？

宁皇后却不以为然地说道：“是吗？或许是儿臣记错了。真是可惜了，儿臣本来还想要为我那个侄子向郭姑娘求亲，也算是负责到底了。既然太后娘娘说没有这回事，那此事也只能做罢。只可怜我那侄子，竟然只因为一点小小的冲突，就白白受了几天苦，直到如今，还下不来床呢！”

“皇后！”于太后被气得头上青筋直跳，若是再让她说下去，嫦曦的名声怕是真会受到影响，不由气道：“你今天是专门来气哀家的吗？”

“母后怎么会这么说？”宁皇后惊愕地看着她，“儿臣真的是来道歉的啊！难道儿臣说了什么不该说的话吗？”

“够了！你马上给我滚出去！”于太后气得几乎失去理智，竟不顾有这么多人在场，直接让皇后滚。

在场众人都被吓得噤若寒蝉，大概都没想到，太后和皇后之间的关系，既然如此恶劣。

皇后却笑道：“让母后生气是儿臣的错，只是，儿臣既然来了，哪有空手而归的道理。”

说完，她看向众人道：“那位是郭姑娘？站出来给本宫看看。”

皇后心里也气着呢，她虽然早就对情情爱爱看开了，但看到新人进宫，也做不到一点都不在意。虽然后宫越乱，她的后位越稳，可是，那也是在她身体健康的前提下。

现在后宫之后，已经有了一种隐隐的平衡，就算她死了，陛下一时之间也不会立后，这种平衡也不容易打破，但若是后宫再来一位威胁力极高的新人，那势必会打破后宫的平衡，那对她极为不利。

何况，太后瞄准的可不是普通的妃子之位，她看中的可是她的皇后的宝座。

若是这位郭嫦曦只是中上之资也就罢了，她再受宠顶多也就是一个珍嫔，可惜，她却是个罕见的绝世美人。

这不得不让皇后心生警惕。

对于陛下的性子，她很清楚，多情好色不算，还是个“爱之欲其生恶之欲其死”的人，喜欢的人就宠到骨子里，不喜欢的人，就是为他死了，也不会多看一眼。若是他真得看上了这个郭嫦曦，就是为了她而废后，也不是不可能。

这种可能性虽然不大，但她却不愿意冒险。所以，就算彻底得罪了太后，她也要阻止这个郭嫦曦进宫！

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲们的订阅支持~

撞墙~我高估了我的速度，亲们现在知道我有多龟速了吧~还有一更，在0点之前，无论如何，我都会保持万更的。握拳~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十九章皇帝来了（二更）

宁皇后虽然口中在询问，但眼睛却已经盯住了郭嫦曦。

谁让她的存在感太强了呢？

就算皇后一开始不知道，但见了她之后，也不会再有怀疑。

这样的容貌，可真是难得一见，就连以美名远播的珍嫔，也要略逊一筹。

感觉到皇后娘娘对自己的注视，即便是郭嫦曦，心里也开始感到紧张起来，毕竟对方是一国之母，地位跟自己天差地别，更何况她还对自己心怀恶意和不满。

但那又如何？她从小到大，遇到对自己心怀恶意的人还少吗？不过又是嫉妒她的容貌，怕皇帝会喜欢上她罢了。

可是她有什么办法？这又不是她可以决定的。

原本以为皇后娘娘母仪天下，心胸定然不凡，现在看来，也不过如此。

想到这里，郭嫦曦心里的紧张消失了，她施施然从人群中走了出来，气度似乎比皇后还要雍容华贵，她缓缓走到皇后面前，姿态优美地向轻轻皇后福了福身道：“皇后娘娘，臣女便是郭嫦曦。”

宁皇后毫不掩饰地上下打量了她一番，这才说道：“果然是个绝世无双的美人儿，怪不得光霖为你神魂颠倒的，直到现在都念念不忘。”

郭嫦曦淡淡地说道：“娘娘说笑了，臣女从未跟宁公子见过面，何来神魂颠倒之说？何况，宁公子被抓，也并非因为她调戏臣女，而是因为他故意挑事，命令下人殴打永顺候府的下人，以至于牵连无辜路人，差点闹出人命所致，与臣女却是不相干。”

这些情况，宁皇后如何不知，她只是故意要往郭嫦曦身上泼脏水罢了，因此，闻言只是冷笑道：“好一张伶牙俐齿的小嘴，照你的意思，是本宫故意诬赖你了？”

“臣女不敢这么想！臣女只是想要澄清事实罢了。或许是那些下人欺下瞒上，故意隐瞒了娘娘实情，以至于娘娘对臣女产生了误会。”郭嫦曦不卑不亢地说道。

“够了！”宁皇后还要再说，却被太后打断了，斥责道：“你身为一国之母，不说母仪天下，好好打理后宫之事，为天下女子做出表率，反而为了一点私心，就对一个弱女子咄咄逼人，哪还有半点皇后该有的胸襟和器量？你这么做，配得上你头上的那顶凤冠吗？”

宁皇后听太后这番话，脸上有些火辣辣的，有些羞愧，也有些着恼。羞的是，自己此举的确有失皇后身份，恼的是太后说话不留情，丝毫不给自己留面子。

但她知道，她绝不能退让，即便是丢人，她也认了。

这不是贤惠不贤惠的问题，也不是她想为了侄子出气。而是此事，关乎她的地位和利益，甚至还会影响到一双儿女的未来，跟这些相比，丢点面子，她损失点名声又算得了什么？

想到这里，宁皇后冷笑道说道：“母后事不关己，自然可以在一旁说风凉话。但是，事关本宫的亲侄子以及本宫的名誉，本宫岂能不弄个清楚明白？”

“太后娘娘，臣女能够证明自己刚才说的话没错。”郭嫦曦突然对于太后说道。

“哦？如何证明？”于太后压下胸中的怒火，稍稍舒缓了口气问道。

“事情发生的当天，除了臣女之外，还有另外一个人在场，亲眼目睹了此事的经过，甚至，还差点被牵连受伤。而且现在她就在这里，太后娘娘不妨可以问问她，看臣女到底有没有说谎。”郭嫦曦道。

苏婉听到这里，心里突然有种不好的预感。

果然，就听太后十分感兴趣地问道：“哦？那人是谁？”

宁皇后也淡淡地扫视众人一圈，神色不辨喜怒。

郭嫦曦目不斜视，轻启朱唇，用她那天籁般的嗓音说道：“回太后的话，是昌武侯夫人。”

此话一落，所有人的目光都落到了苏婉身上，但绝不是什么羡慕嫉妒的眼神，而是带了一丝微不可查的怜悯之色。

而宁皇后的目光也顺着众人的视线，看向了苏婉，眼神极具深意。

不好的预感成真，苏婉脸上的微笑顿时有些僵硬，不由在心里暗骂郭嫦曦。

她总算明白“人在家中坐，祸从天上来”是什么滋味了。

她这是招谁惹谁了，怎么连这种事都牵扯上她？

而且，她不记得自己有的罪过这位嫦曦姑娘吧？她为什么要害她？

真正算起来，还是这位嫦曦姑娘亏欠她吧！

既然郭嫦曦知道自己差点被他们牵连，为何当时不向她道歉？甚至再次见到她之后，还装作一副不认识的模样，连一句问候都没有，现在需要她帮忙作证了，倒是想起她了。

毕竟，那件事的确是因为两府发生冲突所致，后来宁光霖听到郭嫦曦的声音，这才起了色心，以至于最后大打出手，连她也被牵扯了进去，若非傅黎出手相救，她就是不死也得受了重伤。

一个巴掌拍不响，这件事里，郭嫦曦并不全然无辜，她至少得占三分错。

既然如此，她怎么还好意思找自己作证？

若是对方不是皇后，她帮忙作证也没什么不可以，就当做好事了，甚至还可以刷一刷太后的好感度，可对方是皇后娘娘呀，她若是为了郭嫦曦作证，那可就彻底得罪皇后了。

若是讨好太后的代价，是要得罪皇后，那还是算了吧！

她现在就已经是四面楚歌了，若是再加上一个一国之母，那还得了，真当她是不死之身吗？

她们斗就斗吧，为什么还要牵扯到她身上？这位嫦曦姑娘有太后娘娘撑腰倒是不怕皇后，她可没有啊！

这可如何是好？

其实苏婉猜的没错，郭嫦曦的确早就知道那天被牵连的人是苏婉了，但是，她并没有放在心上，更没有什么愧疚之心，因为她认为，在这次事件中，她并没有错，恰恰相反，她觉得自己才是最大的那个受害者。何况，苏婉又没受什么伤，她凭什么要内疚？

所以，她找苏婉作证，可一点都不觉得心虚。

至于苏婉帮她作证之后，会不会被皇后娘娘迁怒，可不在她的考虑范围之内。

“昌武侯夫人，你来告诉哀家，这到底是怎么回事？当天，嫦曦究竟有没有露面？有没有人见到她的容貌？”于太后看着苏婉说道。

苏婉从僵硬中回过神来，从人群里站出来，硬着头皮说道：“回太后娘娘的话，当日臣妾到的时候，两府已经发生了冲突，后来臣妾的马儿受惊，狂奔起来，臣妾被摔得头昏脑涨的，根本无暇注意外面的情况。至于郭姑娘到底又没有露面，臣妾真得不清楚。不过，今天倒是臣妾倒是第一次见到郭姑娘。”

皇后听了这话，看着苏婉的眼神倒是不那么刺人了，说道：“母后，昌武侯夫人并不清楚当日的情况，你们就别为难她了。”

于太后没理皇后，只是淡淡地看了苏婉一眼，说道：“苏氏，当日的事，你真不记得了？”语气虽淡，但威胁之意却不减。

郭嫦曦那秋瞳剪水般的眸子也看向了苏婉，似乎隐隐还带着一丝对苏婉的责备和不满。

苏婉微微抿起唇角，没有立刻回答，

于太后也没有逼迫她，只是说道：“你也别怪哀家以势压人，实在是此事关乎嫦曦清白，更关系着她一生的幸福，我不得不慎重对待。我知道你的顾虑，你很不必害怕，只要你肯说实话，哀家自然会护着。这个宫里，还轮不到她一手遮天。”

宁皇后的脸色一阵青一阵白，只装作没听见太后的话，眼睛却紧紧盯着苏婉。

苏婉咬了咬唇，还是决定实话实说了。她虽然对郭嫦曦不怎么喜欢，但更讨厌那件事的罪魁祸首宁光霖，若是没有他色胆包天，也就没有今天的事情了。

何况，世上没有两全其美之事，想要面面俱到，谁都不得罪，是不可能的。人生总是面临着许多选择，现在就到了她做选择的时候了。

“回禀太后，臣妾想起来了，当日，郭姑娘一直呆在轿子里，并没有露面，应该并不存在被轻薄一事。”苏婉说了出来之后，忽然感到心里一轻，不由轻呼了一口气。

她到底是不愿意说谎的，不是为了任何人，只是为了她自己心安。

即便苏婉如此说了，郭嫦曦却依旧十分介意苏婉刚才没有立即为她作证之事，即便苏婉现在改口，她对苏婉的印象也没有好太多，反而觉得她是个墙头草。

倒是太后娘娘对苏婉的识时务很满意，微微一笑，看向宁皇后道：“现在皇后还有什么可说的？”

宁皇后收回看向苏婉的目光，倒也没再为难苏婉，缓缓抚了抚衣袖，说道：“臣妾还是那句话，若是本宫的侄子没有见过嫦曦姑娘，如何能对她魂牵梦萦的？还想要娶她为妻，这不是自相矛盾吗？”

郭嫦曦不悦地皱了下眉头道：“他听到了臣女的声音，这才……，这件事昌武侯夫人已经说得很清楚了，皇后娘娘到底怎样才肯放过臣女？”

宁皇后突然轻咳了几声，微微一笑道：“郭姑娘何必说得如此难听？光霖对你痴心不改，你们年龄又相当，男才女貌，十分相配，不如本宫在此替他向你求亲……”

“皇后！”于太后厉声打断了她，“你疯了？”

宁皇后又轻咳了几声，笑道：“太后何出此言，本宫是真得觉得他们很相配，难道本宫的侄子还配不上她吗？”

于太后快被皇后的话给气疯了，冷笑一声，正要说话，却听门外传来一个略带慵懒的声音：“什么配不配得上？说来让朕也听听。”

随着话音的落下，一个身材颀长，容貌极为俊美的男人，忽然出现在众人面前。她身上穿着明黄色常服，盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，上绣龙、翟纹及十二章纹，腰围玉带，脚蹬皮靴，姿态悠然，一点也没有突然闯进来的尴尬，反而带着一种逛御花园般的闲适。

这种打扮，这种姿态，除了显德帝，还会有谁？

众人先是楞了一下，随后才仿佛如梦初醒般，立即跪下来三呼万岁。

显德帝走到太后面前，向太后行了礼之后，又亲自将皇后搀扶起来，才对众人道：“都起来吧！”

“谢陛下！”众人异口同声地喊道。

显德帝的目光好似无意地在人群中一扫，在苏婉身上停了一瞬，立即就移开了目光，快得让人根本察觉不到，坐在宫人刚刚搬过来的椅子上，含笑问太后道：“母后你们呢刚才在说什么？可否让朕也听一听？”

太后却笑道：“只是一点小事罢了，皇上的政事可是处理完了？”

显德帝不怎么正经地道：“偷得浮生半日闲，朕今天就想偷懒，这不，难得偷懒了半日，朕就来看望母后了，没想到竟然见到这么多么美貌佳人，真是不虚此行。”

若是一般的男人说这种话，肯定会让人觉得轻浮，心里十分不喜，但说这话的人是皇帝，那感觉就不一样了。而且显德帝的态度，也让不少芳心大动的女子忍不住“噗”地一笑，差点笑出声来，心里对他的畏惧稍减了几分，爱慕却增了几分，觉得陛下很有趣，根本么有那么可怕，甚至几个胆大的还偷看他。

见到皇帝竟比自己想象的还要年轻英俊时，顿时红了脸颊，心脏也扑通扑通地急速跳动起来。

太后也知道皇帝的德性，并不以为意，笑着说道：“行了，你再不正经，人可都被你给吓跑了。”

皇帝看向宁皇后，见她脸色不太好，立即问道：“皇后身体可好些了？”宁皇后前几日得了风寒，显德帝故有一问。

皇后脸上露出一丝感激，道：“多谢皇上关心，臣妾已经好多了。”

其实，皇后这会儿心里正觉得纳罕，因为皇帝直到现在还没有发现郭嫦曦，这根本不符合他往常的性子，要知道，在发现美人，甚至挖掘美人方面，皇帝可谓天赋异禀，没道理发现不了这等绝世美人！

不过，虽然疑惑，但她也不会傻得去提醒就是了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十章宫宴（一更）

显德帝此时来慈宁宫，可不是心血来潮。他是为了见某个人特意过来的。

他一来到这里，注意力大部分就放到了苏婉身上，剩下的才分给了太后和皇后，至于其他人，他还真没怎么注意，也因此也就忽略了这位风华绝代的的大美人。

不过，显德帝的忽略也只是暂时的。

毕竟，郭嫦曦身上的光芒那么耀眼，想不注意都难。

但显德帝见过的各色美人多了，无论是先帝的后宫，还是他自己的后宫，都是美女如云，再美的人也都见识过，早已经阅尽千帆，眼界和定力早就练出来了。

所以，见到郭嫦曦的那一刻，他的确是稍稍有些惊艳，但也仅此而已。他虽然也看重容貌，但容貌却不是唯一的，他更喜欢能带给他刺激和新鲜感的女人。

何况，他又不是色中饿狼，怎么可能见到漂亮的女人就往上扑？

他有些不满太后和皇后她们的态度，好像十分笃定，他会被那名女子迷住一般。

难道在她们眼中，他就是一个容易被美色冲昏头脑的昏君吗？

不过，这种绝色，不收藏到自己的后宫里，还真是有些对不起他皇帝的身份。

他是五九至尊，无论是东西还是女人，自然都是最好的。除了他，这天下间，还有谁配拥有这等美人？

显德帝还是动了心思，只是这种心思，跟太后她们想象的，却是天差地远。

于太后见到显德帝一直盯着郭嫦曦看，眼中的笑意一闪而逝，明知故问道：“皇帝在看什么？”

而皇后的脸色骤然一变，又怕被陛下看到自己这副样子，连忙低下了头，只是狠狠地揉捏着手中的帕子。

郭嫦曦早就感觉到显德帝的目光了，她心里有些得意，但更多的却是激动和紧张，可是，她一直以来的自傲和矜持，让她控制住了自己的情绪，只当没注意到陛下的目光，尽量表现地十分淡定，脸颊却控制不住地悄悄地红了。

显德帝唇角微勾，收回目光，随口说道：“母后这是从哪里找来这么多美人，竟让朕都看得呆住了。”

于太后了然一笑，挑衅一般地瞥了宁皇后一眼，问道：“皇帝看中了哪个？也让哀家瞧瞧。”

显德帝瞥了人群中一眼，漫不经心地笑道：“母后明知故问。”

这下，不用显德帝说，众人也知道他说的是谁了。

除了郭嫦曦，还能有谁？

顿时，无数道目光，宛如利箭一般射向郭嫦曦，此时此刻，再理智的人也控制不了心中嫉妒的情绪，心里只恨爹妈没有给自己生一张绝世无双的脸蛋。

若是没有见到陛下也就罢了，现在她们既然见到了陛下，又有几个能保持淡定？

连于太后听到皇帝此言，唇边的笑意顿时真实了许多，对郭嫦曦说道：“嫦曦，过来见过陛下，说起来，他也算是你的表哥！”

郭嫦曦微微屈膝，应了一声，这才在一众刺人的目光中，走到太后跟前，又款款向显德帝福身道：“臣女见过陛下。”

娇声软语般的声音，让显德帝又稍稍惊艳了一下，看向她的眼神，似乎又深沉了一些，他毫不掩饰地上下打量了她一番，极具侵略性的眼神，让嫦曦简直又羞又气，偏偏同时又有一股子羞涩和欣喜从心里冒了出来，让她心如鹿撞，脸颊滚烫，一双眼睛更是水润润的，极为诱人。

直到这时，显德帝才对她点了点头，让她站了起来，

而郭嫦曦，却已经羞涩地不敢抬头看他了。

宁皇后见状气得胸脯急剧起伏了几下，好容易才控制住情绪，皮笑肉不笑地说道：“陛下，这位嫦曦姑娘长得国色天香，实在是让人喜欢得紧，不但妾身喜欢她，就连本宫的侄儿都对她魂牵梦萦的，所以，臣妾正打算替光霖求娶嫦曦姑娘呢！”

“哦？”显德帝似笑非笑地瞥了她一眼，又看了看嫦曦顿时变得惊恐的脸色，点了点头说道：“光霖年纪不小了，的确该娶妻了。”

皇后闻言脸上露出一丝喜色，急忙问道：“陛下也觉得他们合适，既然如此，不如陛下立即下旨为他们赐婚？”

郭嫦曦听到这里，不由紧紧咬住了下唇，猛然抬头看向宁皇后，眼中迅速闪过一丝恨意，但随即，她就遮掩了神色，一双雾蒙蒙的眼睛，急切而又哀求地看向显德帝，两行泪珠从她白玉般的脸颊上划过，美得让人心碎。

显德帝先是安抚地对郭嫦曦微微一笑，然后才对皇后道：“皇后误会朕的意思了，朕只说宁光霖该娶妻了，可没说他跟嫦曦姑娘相配。何况，像这样的美人，朕也喜欢的紧呢，皇后怎么不替朕张罗张罗呢！难道在皇后的心里，朕还不如你的侄儿重要？”

直到此刻，郭嫦曦才彻底放下心来，看向显德帝的眼睛里不由多了几分感激和爱慕之情。

于太后也铁青着脸道：“皇后，哀家早就说了，你的提议不靠谱。不是哀家贬低你侄子，而是他实在太不争气，文不成武不就的，还是个吃喝嫖赌的纨绔，哀家怎么可能把嫦曦许给她？这根本就是把她往火坑里推。何况，他们俩还差着辈分呢，你可不要在这里乱点鸳鸯谱。”

宁皇后知道阻止郭嫦曦进宫已经不可能了，不由一阵心灰意冷，胸中一堵，骤然拿着帕子捂着嘴咳嗽起来，帕子拿出来一看，上面竟然多了几点血迹。

但她却将帕子揣进了衣袖里，并没有让人看到，因为现在，她还不可以让人发觉她已经病重如斯了。

“皇后既然身体不适，就先回去吧，宣个太医看看，免得病情加重。”显德帝微不可查地一叹，对宁皇后说道，语气里颇有几分关怀。

“多谢陛下关怀，请恕臣妾先告退了。”宁皇后也没有硬撑，行礼后，就带着人慢慢地走了出去。

“恭送皇后娘娘！”

皇后的脊背十分挺直，好似什么都压不垮一般，但是现在看来，却有种萧瑟之感，让人莫名的觉得心酸。

苏婉目送宁皇后离开的背影，心里突然十分不是滋味。

她虽然作证的时候，没有站在皇后那一边，可她并不讨厌这个皇后。甚至她对皇后的印象，要比郭嫦曦要好多了，至少皇后并没有过分为难她。

不像那个郭嫦曦，无辜拉她下水。

甚至最后，她都替她作证了，还一脸不满之色，仿佛她欠了她一般。真是得了便宜还卖乖。

而且身为正妻，见到小三获胜，耀武扬威，而正妻黯然离开，心里怎么会不膈应？

这个时代的女人实在太难了，便是做到皇后的位子，也不一定就幸福。

苏婉这样想着，神情便有些恹恹的，注意力也不放在太后他们三人身上了，开始变得心不在焉了起来。

就在这时，苏婉忽然觉得自己的胳膊上传来一阵尖锐的疼痛，不由惊呼出声，愤怒地看向罪魁祸首，也就是昌武侯太夫人。正要怒声质问，就听到显德帝忽然问道：“昌武侯夫人可是对朕有什么不满吗？”

苏婉心里一惊，立即闻声望去，却见显德帝正似笑非笑地看着她。

可是她根本不知道，显德帝此话从何而来？

难道他之前有跟她说话。

尽管心中疑惑，但陛下问话，她却不敢不回答，忙站出来屈膝恭敬答道：“臣妾不敢！”

“不敢？”显德帝微微一笑，“朕看你是根本没听到朕刚才在说什么吧？”

苏婉的脸一下子红了，想要辩解，却又不知从何说起，只能将头垂得更低了。

昌武侯太夫人不满地瞪了苏婉一眼，大概是又觉得她又给昌武侯府丢了人。

显德帝倒是没有再为难她，他的本意只是想要逗逗她罢了，可不是让人嘲笑她的，便说道：“行了，你起来吧！朕没有怪你的意思。昌武侯是朕非常信赖的臣子，你是他的妻子，朕也不会对你多做苛责。”

说到这里，显德帝轻叹一声又道：“贤妃没有孩子，常常感到寂寞，你身上既已有了诰命，就常递牌子进宫来陪陪她，就算是陪她说说话也是好的，免得她心中郁郁，万一闷出病来，朕岂不心疼？”

其他人听到这话，只是有些羡慕显德帝对昌武侯府的看重，和对贤妃娘娘的宠爱，其他的倒是没有多想。

太夫人听闻这番话，则是感动地老泪纵横，心里十分欣慰，觉得陛下对贤妃也不是全然无情，即便娘娘没有孩子，也依旧记挂着她，如此看来，倒是她有些心急了，只要贤妃还有陛下的怜惜，将来早晚会有孩子的，何必再送两个人来分她的宠。别人肚子里爬出来的孩子，到底跟贤妃娘娘不是一条心。

想到这里，太夫人突然就不怎么愿意将霍清音她们送进宫了。

苏婉却是暗地里翻了个白眼，知道显德帝是醉翁之意不在酒，只是她有些不明白，显德帝怎么直到现在还对她有兴趣？

难道对他来说，得不到的才是最好的？

苏婉在心里冷嘲一声，面上却恭恭敬敬地谢了恩。

显德帝站起身来，对于太后道：“母后，时候不早了，朕还有些折子要批奏，就不多留了。”

于太后已经达到了自己的目的，心里甚是愉悦，闻言点了点头道：“如此也好，毕竟还是国事为重。”

显德帝很快就走了，众人又是一番恭送。

折腾了半天，时间已经到了午饭时间，于太后直接让人摆驾御花园澄瑞亭，那里便是她要招待众人的所在。

若非慈宁宫西南侧的慈宁宫花园尚未修建完毕，她就在花园里招待众人，而不是非得饶那么大一个圈子去御花园了。

要知道，这慈宁宫离御花园可不近，还绕过西六宫，这对身体不好的她来讲，可有些勉强了。

所幸，她是不需要自己走的，只要坐着舒适的轿子去就可以了。除此之外，三位太夫人也都准备了软轿。

但其他人就没有这等待遇了，直接走着去了御花园。

太夫人不在，苏婉立即赶到轻松了许多。因为连续被太后和皇上点名的缘故，其他人倒是都认识了苏婉，苏婉趁此机会，很是认识结交了几个人。

虽说交情不深，但也有了几分熟悉，以后来往个机会，这交情就慢慢加深了。

苏婉会些医术，又知道很多养生或者美容的药膳之类的，所以，当她们无意中提到这些的时候，她都会很善意的说上几个简单的方法，因为她说的头头是道，有理有据，倒是让不少人都相信了几分，打算回去后找个郎中或者太医问问，如果可行就试一试。

因为这个的缘故，无论效果如何，苏婉的不藏私，也得到了不少诰命夫人的好感。

至于那些未嫁人的姑娘们，她们跟苏婉她们这些已婚的根本不是一个圈子，也不会凑过来找她说话，她们都在忙着奉承郭嫦曦呢！

如今看太后和皇后的态度，郭嫦曦进宫已经是*不离十了，只等圣旨下来，郭嫦曦就能一步登天，成为宫里的娘娘了。

以她的容貌，想必十分受宠，能跟一个宠妃打好关系，好处是显而易见的。

但也有对郭嫦曦不服气之人，开始养精蓄锐，磨刀霍霍，打算等会儿有比拼才艺的时候，将郭嫦曦给压下去，踩着郭嫦曦的尸体上位，不是更容易进入皇帝的视线？

澄瑞亭是一式方亭，跨于水池之上，只在朝南的一面伸出抱厦，空间还是比较大的，亭子周围摆放着各种栽种着名贵花卉的花盆，开的鲜艳，芳香宜人。亭子里面也摆好了桌椅，上面还摆着果盘，因为太后娘娘太没到，所以众人也不敢入座，一边欣赏御花园里的景色，一边谈笑，十分自在。

因为太后下了命令，众妃都知道太后宴请宾客，因此，也识趣地不往前凑，御花园里倒是没有遇到什么嫔妃。

不一会儿，太后她们的轿子也到了，迎接太后下轿之后，太后便让人都进亭子里。

今天天气极好，万里无云，温度适宜，澄瑞亭周围挂了半透明的幔帐，便是待在亭子里也不觉得冷。

太后再首座坐了，其他人也都坐了下来。

之后，便让人传饭。

苏婉这还是第一次吃宫宴，心里还有些小小的期待，菜品都十分美丽精致，看着就仿佛是艺术品一般，很多菜苏婉甚至连听都没听说，但当她真得下了筷子之后，却发现根本不像自己想象的那样好吃，而且，大部分菜品差不多都已经凉了。

她偷偷扫了别人一眼，发现众人也都不怎么动菜，只是象征性地夹一筷子，而且，基本都是太后让大家吃的时候，她们才会动手。

苏婉也不敢逾矩，别人怎么做，她便怎么做。

结果就是这顿饭让苏婉吃的直胃疼，没吃饱不说，而且吃饭还跟上刑一般，人家让你动手，你才能动，最后根本不知道自己吃的是什么东西。

好不容易用过了饭，宫人又捧上了热茶和水果糕点，苏婉这才松了一口气，吃了些糕点垫了垫肚子。

这时，就到了一众姑娘们比拼才艺的时候了，无论是作诗、作画、还是乐器、舞姿、茶艺等，都可以比拼一下。

这些少女们，果然都是多才多艺的，有几个人很是让人眼前一亮，霍清音也做了一首让人交口称赞的诗，她本以为独占鳌头，却没料到，郭嫦曦也不差，两人并列第一。

比起霍清音来，邵月莹则直接成了看客，因为她根本就没有什么才艺。

苏婉看了一会儿，觉得很无趣，就跟宫女说自己要更衣，让她带自己去宫房，也就是宫厕。其实，她只是打算出去走走，透透气而已。

那名宫女就领着她往御花园的西北方走去，苏婉的目的不是去方便，而是打算出来散步，所以，她很想让那宫女走慢一些，可是她却仿佛没有听到一般，脚步丝毫不慢。

苏婉微微皱眉，但也没有说什么。结果走了一会儿之后，在一座建筑前停了下来。

这里靠近北方的宫墙，算是比较偏僻了，眼前是一座两层的建筑，坐北面南，三开间，外观为上下两层，其内部两层之间有一暗层，黄琉璃瓦歇山顶，上面的牌匾上写着“清望阁”三个大字，苏婉脚步顿时停了下来，有些犹豫地问道：“这位姐姐，我们是不是走错路了？”这里怎么看都不像宫房。

那宫女却平静地道：“夫人跟我来就是了。”

苏婉定了定神，觉得自己可能是小题大做了，这里或许不是宫房，但可能有能够更衣的地方。

而且这里是御花园，她又是太后娘娘的客人，应该没有人那么大胆，想要对付她吧！

苏婉安慰了自己几句，就跟着那名宫女走了进去。

清望阁乃前檐明间开门，灯笼框隔扇门六扇，那宫女推开门之后，就做了个请的手势，对苏婉道：“夫人进去吧！奴婢就在外面等您。”

－－－－－－题外话－－－－－－

下一更在0点之前，orz~速度就是快不了肿么办？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十一章交易（二更）

不知怎么回事，苏婉就是感觉有些不对，但又不知道哪里不对，她对宫女微微笑了笑，这才有些谨慎地走了进去，哪知她刚一进去，门就“砰”地一声被关上了。

苏婉立即转过身来，想要拉开门，却发现怎么也打不开。苏婉心里砰砰直跳，心里升起一丝惊惧，又继续拍了拍门，正想要喊人，突然有人从后面紧紧抱住了她，同时还有一只手捂住了她的嘴巴，她闻到了丝丝龙涎香的味道。

随后，她耳边便传来一声轻笑，一个磁性低沉，却又带一丝调笑之意的声音在她耳边响起：“夫人，你就就别白费力气了，这周围可都是朕的人。就算来了人又能如何？所有人都会认为是你故意勾引朕，到时候哪还有你的活路？”

苏婉放在门扇上的手滑了下来，去掰他的手，显德帝顺势就将手拿开了，但是搂在她腰间的手却没有翻开，口中继续调笑道：“朕就知道，夫人是个识时务的人。”

“陛下，反正我也跑不掉，您可以先放开我吗？”苏婉说道。

“夫人难得进宫一趟，朕舍不得放开你怎么办？”他不但没放开她，反而将她抱得更紧了，“夫人不思念朕，朕可是想你想的紧呢！”

苏婉微微一笑道：“陛下说笑了，陛下那么多妃子，又刚刚收了一位绝色美人，我算哪个名牌上的人，竟让陛下挂念至此？”

“夫人这是吃醋了吗？”显德帝将苏婉转过身来，伸手抬起她的下巴说道，“朕若是不挂念你，怎么会给你封诰命？怎么会惩罚宝铃为你出气？怎么么会千方百计地跟你见面？夫人忍心辜负朕的这片真心吗？”

显德帝每说一句，便凑近苏婉一点，等她说完，他的唇离苏婉的唇也不过几寸距离，就在要吻上她的那一瞬间，苏婉却微微一侧头，他的唇边落在了苏婉的脸颊边。

苏婉现在被她禁锢住，根本无法动弹，否则，她真怕自己忍不住一个耳光扇上去。

被苏婉躲过了这个吻，显德帝也不在意，反而就近在苏婉的耳畔啄吻起来，甚至有渐渐往下的趋势，苏婉这下躲不过去了，忙有些慌乱地阻止道：“陛下，不要——”

可显德帝又怎么会听她的？不但不停止，就连手也开始在她的背后滑动起来。

苏婉顿时一个激灵，也不知是怎么回事，被他的手摸到的地方，又酥又麻，似乎整个人都要软进他的怀里。

苏婉穿过来之后，就那么三两次经验，哪有经受过这种*手段，脸上立时染上了一层淡淡的粉色，眼神微微有些迷离，竟然有种想让他继续下去的冲动。

但是，她的脑袋还是很清醒的，理智战胜了*，狠狠地咬了一下自己的舌尖，这才清醒了过来，下一刻，便狠狠地推了显德帝一把。

此时，显德帝对苏婉的辖制已经比较松了，一个不妨就被推开了一小步，但他却没有生气，见到苏婉面颊通红，羞愤不已地瞪着他，反而愉悦地笑了起来，说道：“没想到夫人如此生涩，真是让朕好生意外。怎么，凭夫人的品貌，昌武侯竟然也看不上吗？啧，霍爱卿可真是暴殄天物。”

苏婉此时像避瘟疫似的，脱身的第一时间，就已经避到了五步之外，看着他的眼神既羞恼，又充满了戒备，心里却为自己刚才的反应感到羞耻不已。

“夫人到底在怕什么？”显德帝倒是没有再逼迫她，依旧站在原地，带着一丝安抚对苏婉说道，“这里都是我的人，朕保证这里连一只苍蝇都飞不进进来。此事只有天知地知你知我知，只要你不说，没有人会知道的。”

见苏婉依旧不肯说话，他轻叹一声，负手说道：“朕是真的喜欢夫人，如若不然，朕怎么会冒着如此大的风险跟夫人约会？而且，夫人刚才对朕也很有感觉不是吗？既然霍爱卿不了解你的好，不肯怜惜你，你投入朕的怀抱又有何不可？夫人年纪轻轻，难道就甘心这么一直空守闺房？”

说完，他便缓缓向苏婉走去。

“你别过来！”苏婉又往后退了几步，厉声说道。

显德帝见她如此戒备自己，颇有些无奈地停下了脚步，含笑道：“好，你别激动，朕不过去就是了。”

苏婉刚才被他吓坏了，也被自己的反应给吓坏了，所以，才会避他如洪水猛兽，但是回过神来，发现自己反应过度，又不由微微脸红。

只是，面对显德帝，她是真得不敢有丝毫放松。

苏婉平复了一下心情，对显德帝道：“陛下，您都有那么多妃子了，何必再来招惹臣妾？天下没有不透风的墙。正如陛下之前所说，万一此事被人发现了，众人谴责的不是陛下，而是我这个弱女子，到时候谁肯来救我？若陛下真得像你说的那样，喜欢我的话，就请您放过我吧？”

苏婉不是没想过顺从显德帝，为自己求一道护身符。

可是不行，一来她还是过不了自己心里那关，二来，伴君如伴虎，这可不是说着玩的。他对自己感兴趣的时候，自然会护着她，可若是他腻了自己，那他还会护着她吗？恐怕到时候她处境，比现在还要不堪。

当然，这并不表示，她就要舍弃皇帝这根粗大腿，但绝不是用这种献身的方式。

显德帝的神色冷了下来，被三番两次的拒绝，即便他再有耐性，现在也差不多用光了。

一时的拒绝，对他来说很新鲜，也是一种乐趣，但是一直拒绝，那就是对方不识抬举了。

尤其是，他还为了对方如此大费周章的时候，这种不识抬举的表现，就更令人恼火了。

苏婉感觉到显德帝身上微妙的变化，心里顿时一个咯噔，她可从未想过要彻底得罪皇帝，若是真得惹怒了他，她焉有命在？

“陛下……”

苏婉正要说话，显德帝突然打断了她。

“这已经是你第二次拒绝朕了。”他一边说，一边向苏婉走了过去，但这一次，苏婉却不敢再后退了。

显德帝走到苏婉面前，居高临下地看着她，眼神没有了之前的温柔，取而代之地是不容置疑的强硬，只听他冷冷说道：“朕不会一直像现在这样这么有耐性，也从来没有人能拒绝得了朕。这种事，朕不希望还有下次，你明白朕的意思吗？”

说完，他头也不回地向外走去。

苏婉心里骤然一冷，她当然明白显德帝的意思。他是在告诉她，如果下次她再拒绝他，恐怕就真的是她的死期了。

“陛下！”见到快要走到门前，苏婉忽然出声喊住了他。

显德帝停住了脚步，却没有回身，似乎在等着她说话。

苏婉犹豫了一下，还是抬步走到了他面前，轻声说道：“陛下，妾身可以跟您做个交易吗？”

显德帝显然没想到苏婉会说这种话，颇为玩味地挑了挑眉，“交易？你想跟朕做交易？”

他富有天下，竟然有人大言不惭地说要跟他做交易，而且还一个让他十分感兴趣的女人，这让显德帝感到十分新鲜和有趣。

“是。”苏婉有些艰涩地出声说道。

“什么交易，说来让朕听听。”显德帝显然没有放在心上，他只是想知道对方玩什么把戏而已。

他也不急着要走了走到一旁的一张交椅上坐了下来，看着苏婉。

“陛下请稍等！”

苏婉说完，便背过身去，解起了自己穿的那身凤穿牡丹朱红长袄。

她这么“干脆”的模样，倒是让显德帝微微吃了一惊，随后便失笑道：“夫人的主意未免也改变的太快了，之前才刚拒绝朕，现在就在朕面前宽衣……解带……”

话还未说完，就见苏婉已经转过身来在，手中已经多了一样东西。

苏婉的脸上还带一丝尴尬的微红，她之前知道要进宫后，便打算带着白药配方进宫，若是有机会见到皇上便献给他，也好为自己争取一些筹码。但她怕丢了这个配方，所以不敢放在荷包或者其它地方，便让绿芙在她要穿的里衣上缝了个小口袋，将写着配方的纸折叠之后放了进去。

现在她手里拿着的，便是白药的方子。

显德帝也知道自己搞错了，但他却没有尴尬之类的情绪，反而有些好奇地问道：“这是什么？”

他承认，自己的兴趣又被苏婉给重新勾了起来。

“陛下您亲自看看就知道了，臣妾都写在了上面。”苏婉说着，便上前将写着白药配方的纸张呈了上去。

显德帝接过来之后，没有立即去看，反而轻轻嗅了嗅，因为上面还沾染着苏婉身上的那种幽香，随后才漫不经心地打开看了几眼。

苏婉先是满头黑线，但是很快，她的神色就变得紧张起来。即便你对自己的方子有自信，但关乎自己的身家性命，总免不了有几分紧张。

此时，显德帝的神情也从刚才的散漫变得认真起来，连身体都坐直了，眉头也微微蹙了起来，不知看了多久，他才抬起头来，用一种略显复杂的目光打量了苏婉一眼，才缓缓问道：“这个配方你是从哪里得来的？”

听到显德帝发问，苏婉反倒轻舒了一口气，说道：“陛下放心，这个方子在这个世上上只有臣妾有，陛下是第二个看到它的人。”

“这么说，这个方子是你的杰作？”显德帝问道。

他倒是没有怀疑这个配方写的功效，料她也没这个胆子欺骗他。何况，他只要让亲信太医配制出来，再找人试用一下，就会知道真假。他只是好奇这个方子的来历。

而且，如果这个方子还有其他人知道的话，对他来说，可就没那么有价值了。

“是的。”苏婉心里稍稍犹豫了一下，还是点头承认了。这个配方虽不是她的杰作，却是外公毕生的心血，她拿来用一下，相信外公知道后也不会怪她的。何况，若是她说不是，她又如何解释这配方的来历？

若说是在古籍中看到的，他一定会命她重新找出那本所谓的“古籍”的。

显德帝才不管这配方是不是苏婉创制的，他只想知道，这方子是不是独一份，如此就足够了。

“甚好，这的确算得上是一份大礼！”显德帝说道，“到底是你想要跟朕交易，还是昌武侯府想要用它跟朕交易？”

“陛下，是我自己。”苏婉坚定地说道，“跟昌武侯府没关系。”

显德帝听到这里有些惊讶，用一种全新的目光打量了苏婉一番，

“你自己？”他问道。

也不怪他这样问，毕竟，这时候的女人基本是没有真正的自我的，都是以夫为天，以夫家的利益为利益，毕竟是一荣俱荣一损俱损，像这样代表她自己的女子，他到底第一次遇到。

若是其他女子掌握这等方子，绝不会想到要代表自己跟他做交易。就算她们有自己的私心，但关乎一府的生死荣辱，她们就算是再不舍，也会奉献给家族，为整个家族谋取利益。

女人若是离开家族，还如何存活？

偏偏他遇到的这个人，却说代表了她自己，跟夫家无关。这说明，她根本就不在乎昌武侯府，也没把自己当成昌武侯府的人。

“对，就是臣妾自己。”苏婉再次斩钉截铁地说道。

“哈哈哈哈……”显德帝突然大笑了起来，看起来似乎十分高兴，“好，朕就跟你做这个交易。”这个“你”字，他特意加重了语气，将苏婉当成了独立的一个人，而不是某个人或某个家族的附属物。

他就知道，若是昌武侯府想要用这个方子跟他交易，必定不是苏婉出面，而是霍渊亲自出面了。

然而，跟苏婉做交易，比跟昌武侯府做交易，更符合他的心意。

昌武侯府如今已经足够势大了，他的私心，是不愿意见到昌武侯越发强盛的，若是昌武侯府势力大到连他都开始忌惮，那他就不得不向他们下手了，不过，他现在还不想除掉昌武侯府。

笑完之后，显德帝突然看着苏婉叹息道：“从第一次见到夫人开始，夫人就总是让朕对你刮目相看。朕对夫人的喜欢是真，可你却总是拒绝朕，真是让朕不知该如何对夫人了。”

苏婉不知该如何回答，只好沉默不语。

幸好，显德帝只是感慨两句而已，他又说道：“你有什么要求尽快提，只要不过分，朕都会答应。白药出售之后，朕还可以给你一定的利润，当然不会太多，顶多半成。朕会将这一条写在条款里，就是你离世之后，这利润还可以传给你的孩子，你看如何？”

他说的这个半成，当然不是所有利润的一半，而是一成的一半，也就是百分之五的利润，但对苏婉来说，足够她十分奢侈的过完一生。

“不，陛下，”苏婉抬起头来看着他道，“若是臣妾离世之后，陛下就将这半成的利润也收回去吧！因为此生我是不会有孩子了。”

她不能生是一个原因，还有一个原因是她不想为霍渊生孩子。

就算将来有幸和离出府，她也不会再嫁。

因为和离之人，根本嫁不到什么好人家。顶多也是做人的继室，给人当后娘罢了。若真如此，她还不如不和离。有钱，上面又有人庇护，她便是一个人也能过得很好。

至于那些流言蜚语，只要把大门一关，管他们说什么呢！反正她听不到。

显德帝显然是了解苏婉的情况的，但他却不认为一点希望都没有了，劝道：“你也不要太过悲观，朕可以让太医院的御医为你调养调养。”

但苏婉还是摇了摇头，说道：“不，我……臣妾不想生孩子。”

准确来说，她不想为不喜欢的男人生孩子。

“为什么？”显德帝十分不理解她的想法。

这世上有哪个女人不想要一个属于自己的孩子的？

没见到有些女人求子都快求疯了吗？

对男人来说，娶妻最重要的目的，就是传宗接代。

不孝有三，无后为大。所以，‘无子’才会成为七出之一。

苏婉却不知该如何解释，因为她的想法在很多人眼中，或许已经算是大逆不道了。

显德帝忽然站起身来，走到苏婉面前，苏婉吓了一跳，反身性地后退了一步，略显惊惧地看着他。

显德帝哂然一笑说道：“你不必害怕，你若不愿意，朕以后不强逼你也就是了。”

苏婉听了这话，脸上才露出一丝放松的神色来。圣上金口玉言，总不会出尔反尔。

显德帝见状勾了勾唇角，他只是说不强逼她而已，可没有说要放弃。

这种强迫人的事儿，他其实也是第一次干，毕竟以他的身份，哪需要做这种没品的事？甚至不需要他勾手指，那些女人就会主动凑上来。

难得遇到一个跟以往不一样的，而且还让他十分感兴趣的，他怎能轻易放弃？

“你在这里耽搁的时间不短了，也该回去了，免得回去晚了被人怀疑。”显德帝虽然有些舍不得跟佳人相处的机会，但到底知道分寸，还是放苏婉离开了。

“那臣妾便先告退了。”苏婉也一直在担心这一点，闻言自然求之不得。最重要的是，她不想跟显德帝独处一室，压力实在太大了。于是，她向显德帝告辞之后，便匆匆离开。

显德帝负手看着她离开的背影，脸上带着一丝微笑，不知在想些什么。

－－－－－－题外话－－－－－－

多谢大家的支持！么么哒~O（∩_∩）O~

二更完毕，大家晚安！明天见~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十二章质问（一更）

“杨永。”显德帝忽然出声喊道。

接着，一个身穿朱红蟒袍，面白无须的太监急忙走了过来，躬身道：“奴婢在，圣上有何吩咐？”

杨永所穿的蟒袍，乃皇帝钦赐，与皇帝所穿的龙衮服相似，但减了一爪，不过不在官服之列，是内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服，能获得皇帝御赐蟒袍可是极大的荣宠。杨永身为司礼监秉笔太监，东厂提督，被赐蟒袍再平常不过了。

“无论是太医院的御医，还是京城有名的郎中，若是有哪个擅长医治肺痨的，你都给朕找出来。此外，再弄一张京城首善书院的通行证来，记得做得隐蔽些，不要让人发觉是朕的意思。”显德帝随口吩咐道，他显然对苏婉的情况是极为了解的，就连苏婉的弟弟苏文，被从英国公府的族学中赶出来也知道的一清二楚，否则，也不会做如此安排。

这首善书院，就建在宣武门东大街，书院院长陆机，字士衡，是以前的太子太傅，前教过显德帝，显德帝登基以后，他便辞官办起了书院，至今也快十年了，学问自然极好，而且因为身上有个帝师的名头，很是受人敬仰，书院更是办得红红火火，只不过，陆院长收学生的标准极为严格，不论出身，只看读书的天分以及心性。

这种做法，除了让很多权贵之家对首善书院气得牙痒痒之外，但却受到了更多人的追捧，不知多少人以进入首善书院读书为荣。想要弄到一张进入首善书院的通行证，可是极为不易的。

若是苏文有了这张通行证，虽然不代表一定会被首善书院收下，但至少有了这么一个机会。只要他表现不太差，勉强达到入学的标准，基本就可以被留下。

“是，奴婢一定会办得漂漂亮亮，不会让陛下失望的。”杨永自然明白显德帝这么做是为了谁，但他很识趣的没有多嘴。只是心里暗暗将苏婉的分量又增加了一些，甚至决定以后见到苏婉时，态度更加和气一些才行。

苏婉离开之后，那名宫女又带她去了一次真正的宫房，解决了一下生理问题，随后苏婉才回到了澄瑞亭。

此时，才艺比试已经接近尾声了。

苏婉做回自己的座位之后，昌武侯太夫人忽然皱眉质问道：“你去哪儿了？怎么现在才回来？”

“我有些胸闷，便出去透透气，御花园的景色太美了，就忘记了时间。”苏婉说道。

“我不是早就吩咐过你，进宫之后，没事不要乱跑吗？我看你根本就是把我的话当耳旁风！”太夫人觉得自己的威严受到了极大的挑衅，声音越发严厉起来。

苏婉皱了皱眉头，没有理睬她。

以前她或许还会跟王太夫人母慈子孝一番，但现在，两人已经跟撕破脸皮差不多了，苏婉也懒得再受她的气了，只当做没听到。

太夫人见到苏婉这种态度，气得险些当场发作她，所幸，她还记得这是在什么场合，这才压下了胸中的怒火，只等回府以后再狠狠地收拾苏婉。

这些夫人们带来的少女，除了有几个凑数的之外，大都才貌双全。但是有几人特别出挑，除了郭嫦曦之外，霍清音的诗，工部尚书的孙女周颖的画，户部右侍郎之女刘慧涵的字，都极为出色，让太后很是夸赞了一番，都有入宫的可能。

除了她们之外，对于其他人，太后也都略略夸赞了一下，这才让那些姑娘没有太过难堪。

此时，宫宴差不多已经结束了，于太后的脸上也露出了显而易见的疲惫。

众人都十分有眼色地向太后告辞，于太后只点了点头，让宫人安排她们出宫。

离开的时候，苏婉看了太后一眼，发现她的身体是真得很不好，给她一种风烛残年的感觉，让苏婉猜测，这位太后早起在宫里的日子怕是过得极为艰难，否则，身体如何会垮得这么快！

如果太后肯让她把脉看看，经过各种各种药膳调理，说不定能多支撑几年。可惜，她根本没有这个机会。

她若是上前毛遂自荐，就犯了“医不叩门”的忌讳，不说太后相不相信她的医术，万一她治疗后效果也不明显，岂不是搬起石头砸自己的脚？所以，思来想去，苏婉还是可惜地放弃了。

所幸，她已经抱上了皇帝的大腿，总算让她没有白来。

出了神武门之后，苏婉正要上马车，忽然听到有人喊道：“昌武侯夫人，请稍等一下。”

苏婉闻声望去，忽然见到郭嫦曦款款走了过来，她先是用一种很奇妙的眼神上下大打量了苏婉一眼，仿佛在跟她自己做对比一般，最后似乎觉得苏婉也不过如此，绝美的脸上露出一丝浅笑来，开口问道：“苏夫人以前跟陛下认识吗？”

苏婉心中一惊，脸上却露出一丝恰到好处的疑惑来，平静说道：“郭姑娘何出此言？我今天也是头一次见陛下。”

“哦？是吗？”郭嫦曦的神色似乎有些不太相信，“那为何在场那么多人，陛下不点任何人，偏偏只点了苏夫人问话呢？”

她并不知道苏婉跟皇帝之间的事，只是打心底感觉有些不对劲。若是她不进宫也就罢了，现在，她进宫一事，已经*不离十了，就不得不介意起来。所以，这才刚出宫，就迫不及待地过来找苏婉去问个清楚了。

苏婉听到郭嫦曦这副好似正妻质问小三似的口吻，心中越发厌烦，声音也冷了下来，说道：“郭姑娘问错人了吧？陛下的心思，我如何知道。”

郭嫦曦脸上笑意更深，轻轻说道：“苏夫人反应这么大，莫非是心虚？”

“心虚？”苏婉冷笑一声，“我对着你有什么好心虚的？郭姑娘未免也太把自己当回事了，这还没进宫呢，就替起皇后娘娘操起心来了？你这么做把皇后娘娘置于何地？”

似乎是被苏婉说中了心思，郭嫦曦的神色顿时有些慌乱。

苏婉却不肯放过她，又道：“就算郭姑娘吃醋，那也得找对对象才行，莫非你以为我还会进宫跟你争宠不成？简直荒唐。你与其找我这个不相干的人的麻烦，倒不如想想进宫之后，如何应对那些后宫嫔妃呢！”

苏婉说完，也不去看郭嫦曦是什么脸色，转身踩着脚蹬上了马车。

郭嫦曦怔了好一会儿，知道苏婉的马车都离开很远了，她才喃喃自语道：“或许真是我疑神疑鬼，小题大做了，就像她说所说的，陛下即便再如何多情，也不可能对臣下之妻有什么想法。就算他们之间真有点什么，陛下也不可能把她接进宫的。”

说到这里，郭嫦曦不由失笑。她刚才是怎么了，怎么突然有了这么荒唐的猜测？

那位苏夫人说的对，她的对手不是她，而是那些后宫嫔妃。苏氏可没有资格做她的对手。

不说郭嫦曦如何想，苏婉上了马车之后，不由用手捂住胸口，轻轻地呼了一口气。

刚才她是真得被吓到了，以为郭嫦曦发现了什么。不过，现在看来，郭嫦曦或许只是洞察力太强，又太过敏锐，才对他们有所怀疑而已。并非，真得确定了什么。

不过，只凭这一点，就能做出如此猜测，这郭嫦曦看起来还真不是只有空有美貌而已，说不定以后还真能在后宫站稳脚跟，甚至扳倒珍嫔，宠冠后宫。

无论如何，这都跟她没关系，反正，陛下答应不会强迫她了，以后也应该对她没什么兴趣了。更何况，她也从未为想过要进宫。

宅斗她都应付不了，更别说更高一层的宫斗了，她可不想自寻死路。

她现在就想过好自己的小日子，若是将来能和离出府，那就再好也不过了。

至于再嫁一事，她已经不再她考虑之中了。

到了昌武侯府，苏婉下了马车，正要回自己的院子，太夫人忽然说道：“小苏氏，一会儿到我院子里来一趟。”

也不等苏婉回答，她就拉着霍清音的手，一边向里走一边说道：“好孩子，你跟我一起来，以后就住在这松鹤院。以后贤妃娘娘极有可能会指派两个教养嬷嬷来，到时候你可得用心学才是。”

霍清音一改往常的大方，一脸羞涩地垂着头，扶着昌武侯太夫人往里走去，太夫人说一句，她便羞涩的应一句，对太夫人比以往更加恭敬了。

而邵月莹却仿佛被所有人遗忘了一般，站在原地不知所措，最后，她还是黯然回到了自己的院子，她知道，自己应该也到了离开的时候了。

无论她们是得意还是黯然，都跟苏婉没什么关系。苏婉回到望秋院之后，绿芙和她刚买的茉莉等人立即就迎了上来，帮助苏婉更衣洗漱，等换了家常衣服，又奉上了热茶，端上了刚做好的点心。

苏婉早就饿得受不了了，用了几块糕点，有喝了热茶之后，才仿佛重新活过来一般，开始询问家里的事，此时，她早就把太夫人的吩咐忘到脑后去了。

绿芙道：“没什么大事，就是表小姐她们离开的时候，都有些不情愿，闹了点小脾气，不过，她们闹也没用，还是被王姨娘她们送走了。倒是太太，在宫里可是遇到什么好玩的事情了？”

茉莉、山茶等人听到绿芙的问话，也都停下了手中的伙计，看向苏婉，显然都对皇宫极为好奇。

苏婉失笑道：“宫里那是吃人的地方，哪有什么好玩的事情？若是可以的话，我宁愿待在自己的小院里，也不愿意进宫。进一次宫，就受一次惊吓，最后还不知会折寿几年呢！”

“太太，宫里真有那么可怕吗？那为什么表小姐哭着喊着想要进宫？”说话的是茉莉，为人很是老实，长相清秀，脸上带着点雀斑，但并不难看。

“这种事，仁者见仁智者见智吧！想要权势地位，进宫自然是最好的选择。但进了宫，不一定得到荣华富贵，却很有可能赔上性命。几位表小姐家境不是特别好，大概是想要进宫，改变自家的处境吧！”

“不过这次进宫也不是没有收获，至少看到了一位绝色美人，也不虚此行了。”苏婉觉得自己刚才的话题有些沉重，便又用轻快地语调说道。

“绝色美人？比太太还好看吗？”海棠也问道。海棠在苏婉买的人中，年纪最小，长着一张圆嘟嘟的脸蛋，看起来更加显小了，又整天笑眯眯地，很是惹人喜爱。

苏婉也挺喜欢她，便伸手捏了捏她胖乎乎的脸蛋说道：“对，比我可漂亮多了，”

海棠已经被人捏习惯了，也不以为意，轻哼一声道：“太太骗人，我才不信。若是比太太还漂亮，那不成仙女下凡了？”

“说不定人家还真是仙女下凡。”苏婉想了想郭嫦曦容貌，感叹着说道。

就苏婉她们说笑的时候，松鹤院的大丫头明玉来了。

明玉是明珠走后上位，以前也是一等丫头，只不过一直被明珠压着，这才没有显出她来，现在倒是熬到了出头之日，成了松鹤院第一丫头。

明玉进来之后，却没有向明珠那般暗地里打量，一直十分规矩，见到苏婉连忙行礼说道：“太太，老太太让您过去呢！”

苏婉这才想起有这么回事，想了想说道：“好，你先回去吧，我收拾一下就来。”

明玉却道：“奴婢在这里等太太一起过去。”

苏婉闻言，挑了挑眉，也没反对。但她这次没有带绿芙，反而是带着茉莉和山茶一起过去了。

倒不是跟绿芙疏远了，而是望秋院现在需要有人坐镇。何况，她们茉莉四人也该派上她们的用场了。

之所以带山茶去，是因为山茶力气很大，虽然不会拳脚功夫，但是，对付个粗使婆子也没有大碍，万一真有什么事，有她在，苏婉也觉得安心一些。

跟着明玉一起到了松鹤院，却发现松鹤院里笑声不断，很是热闹，王姨娘，二太太三太太都在场，而霍清音则被太夫人拉着一起坐在榻上，苏婉来的时候，她正害羞地低头，脸上满是红晕。

苏婉一来，屋子里的笑声骤然停了下来。

王姨娘见到她忙站起身来，笑意盈盈地说道：“太太来了。”

二太太和三太太却只是含笑看着苏婉，身子却坐在椅子上一动不动，按照礼仪，她们也该站起身来相迎。

霍清音也想从坐榻上站起来，却被太夫人给按住了，说道：“好孩子，你不用管她，她还不配让你起身相迎。”

苏婉仿佛没有听到一般，走过去对太夫人福了福身，然后就直接坐到右手边第一张椅子上，问道：“太夫人这时候找我来，可是有什么事吗？”

其他人没想到苏婉对太夫人的态度如此随便，都十分惊愕地面面相觑，太夫人就更别说了，刚才脸上的笑容，全都化为乌有，脸色阴沉地看着苏婉。

苏婉见她不说话，就道：“太夫人如果没事的话，那我就离开了。今天进宫一趟，着实有些累了，想要早点回去休息呢！”

“小苏氏，你这是什么态度？怎么跟老太太说话呢！”太夫人还未说话，三太太陶氏忽然忍不住指责道。

苏婉瞥了她一眼道：“三弟妹你别只说我，这岂是你对待大嫂应有的态度？”

“大嫂？”陶氏嗤笑一声，不屑地道：“就凭你？”

苏婉不理她，只对太夫人道：“如果太夫人没有话要说的话，那媳妇就先走了。”

说完，就真得站起身来要离开。

“站住！我让你走了吗？”太夫人终于忍不住开口道。

苏婉又重新坐了下来，说道：“太夫人早说不就行了，非要等媳妇要离开了才肯说。太夫人若是有事就快说吧，儿媳洗耳恭听。”

太夫人被气了个半死，就算想要说什么，现在也说不出来了，只怒视苏婉。

“太夫人，您消消气，我想苏夫人也不是有意说这种话的。”霍清音终于忍不住开口劝道，还对苏婉使了个眼色，让她赶快哄哄太夫人。

苏婉只当没看见，还端起茶盏慢慢地喝了起来。刚才吃的糕点太多了，有些口渴。

“放肆！”太夫人忽然怒喝一声，直接将一边高几上的茶盏扫了下去，茶盏摔在地毯上，滚烫的茶水流淌出来，虽然茶盏没摔破，但太夫人的动作，却将众人吓得噤若寒蝉，连坐在她旁边的霍清音都从坐榻上站起身来，站到一旁。

“小苏氏，你这是要忤逆我吗？”太夫人怒视苏婉道，自从她做了太夫人之后，就没有人敢这样对她说话了。

“媳妇不敢！”苏婉不紧不慢地站起身来说道。

苏婉的态度，让太夫人更生气了，终于起了要休掉苏婉的念头，她直接从坐榻上站站起来，压抑着怒火，伸手一指外面，对苏婉道：“小苏氏，我现在给你两个选择，要么你就去外面跪两个时辰，要么你现在就给我滚出侯府！从此再也不是我们霍家的媳妇。”

－－－－－－题外话－－－－－－

非常感谢大家的订阅支持~　耽搁了一点时间来统计。

钻石、花花和打赏（21——23）

deng9234　打赏了188币

七烨如钩　打赏了100币

七烨如钩　送了5颗钻石

bodhi2014　送了5颗钻石

deng9234　送了5颗钻石

痴柔情　送了10颗钻石

开心芝兰　送了1颗钻石

元天心　送了10颗钻石

yoyu2003送了6颗钻石

18717129889　送了1朵鲜花

痴柔情　送了110朵鲜花

重阳菊　送了2朵鲜花

元天心　送了10朵鲜花

玲儿与志　送了10朵鲜花

春日迟迟送了2朵鲜花

评价票（21——23）：

deng9234　投了3票

元天心　投了8票

痴柔情　投了20票

天空华炎投了1票

七烨如钩投了1票

西瓜小美投了1票

蓝精灵1979投了1票

563482565投了1票

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十三章打击（二更）

太夫人不只是吓吓苏婉而已，她这次是认真的。

她觉得苏婉已经无可救药，自己没有必要再忍耐下去了。至于英国公府，她已经妥协了一次，绝不会再妥协第二次。何况，以现在的情况，英国公府未必愿意让苏婉继续做昌武侯夫人。

更别说，她还不能生育，既然如此，她还留着她做什么？让她气自己吗？

其他人也感觉到太夫人这次大概是要动真格了，有人幸灾乐祸，有人冷眼旁观，有人面带怜悯之色，无论她们如何看待苏婉，她们都认为，苏婉肯定会选择去罚跪，因为跟被休比起来，罚跪两个时辰，真得不算什么。

苏婉抬起头来，看了太夫人一眼，转身走了出去。

太夫人一开始还以为苏婉是自觉去院子里罚跪去了，还让明玉去盯着，谁知道明玉告诉她，苏婉根本没罚跪，而是直接带着丫头离开了。

太夫人一下子愣住了。其他人也都面面相觑，十分不敢相信。

二太太洪氏更是夸张地捂住自己的胸口说道：“天哪，这小苏氏是不是疯了？竟然直接走了，她难道真得不怕被休吗？”

三太太陶氏却轻嗤一声道：“我看她是有恃无恐，以为我们侯府不敢休了她呢！”

王姨娘心里则是有些复杂，她是敌视苏婉，但是，她又不太想让苏婉被休，若是她被休了，再换了一个厉害的主母来，可如何是好？要知道，她以前可没少在苏清浅手底下吃苦，直到后来她死了，她才真正过了几年好日子。

陶氏的话，让太夫人想休掉苏婉的心越发强烈了，立即拍着桌子吩咐道：“来人，侯爷散值后，立即让他来见我，我今天一定要休了她。”

苏婉回到望秋院之后，就立即让人收拾东西。

绿芙惊讶地问道：“太太，为什么要收拾东西？”

苏婉微微笑道：“绿芙，我们大概要马上离开侯府了。”

“离开侯府？”绿芙惊呼，“太太，我们为什么要离开侯府？到底发生了什么事？”

“因为太夫人要休我，我们当然要离开。好了，你别问了，赶紧收拾东西。”

“太太！”绿芙脸上满是焦急之色，“您先告诉我这到底是怎么回事，为什么突然就……太夫人怎么突然要休您？这里面是不是有什么误会？”

绿芙是真的不想让苏婉被休，因为她比苏婉更清楚女人被休究竟意味着什么，她真心为苏婉着想，自然不愿意她落到那种处境。

“好了，绿芙，我知道你担心我，但事已至此，说什么也没用，你就别问了，”苏婉说道。

山茶和茉莉等人也都面面相觑，不知该怎么办才好。

最后，还是绿芙见苏婉心意已决，打叠起精神支使起她们收拾起东西来。

房间里静悄悄的，苏婉沉默地坐在炕上，其他人则轻手轻脚地收拾东西。

苏婉的东西并不多，这些器具什么的她都不会带走，只收拾一些衣服首饰、日常用品，还有苏婉的书籍字画等等，不过半个时辰，苏婉的东西就已经全部收拾完毕。

此刻，天色也已经有些黑了。

“太太……”收拾好东西之后，绿芙犹豫地喊了苏婉一声。

“东西收拾好了？那我们就走吧！”苏婉下了炕，接过绿芙递过来的大红牡丹团花披风，披在身上，又看了看神色略有些不安的几人，说道：“我很抱歉，让你们也跟着我一起奔波受苦，如果你们不愿意再跟我的话，可以告诉我，到时候你们自寻出路就是了，我绝不会阻止你们的。”

“太太，奴婢是绝对不会离开你的。你去哪里，奴婢便去哪里。”绿芙说道。

茉莉四人对视一眼，也纷纷说道：“太太放心，奴婢也不会离开的。”

最后只剩下一个青绫，青绫淡淡说道：“只要有我一口饭吃，我也不会走的。”

无论她们的话有几分真几分假，苏婉心里依旧颇为感动，至少她们没有立即扭头离开。

“好，既然你们还愿意跟着我，那我以后必定不会亏待你们。”苏婉说道，“我们走吧！若是太晚了，恐怕就找不到住的地方了。”

苏婉当然不会回苏宅，她怕母亲和弟弟担心，只打算先找个客栈住几天，以后再买个两进的小宅子搬进去。

苏婉带着几人往外屋走去，刚掀起软帘，苏婉顿时就是一愣，只见霍渊就面无表情地站在那里，也不知站了多久了。

两人默默对视了良久，霍渊才突然说道：“你这是要走？”

苏婉移开目光，点头道：“对。”

霍渊盯着苏婉，却对绿芙等人说道：“你们把东西放下，都出去！”

绿芙和茉莉等人都犹豫地看向苏婉，直到苏婉对她们点了点头，她们才放下东西，鱼贯而出。

等丫头们都出去之后，霍渊才走了进来。

苏婉也只能跟着折返回来。

“你知道你离开侯府之后，意味着什么吗？”霍渊负手而立，背对着苏婉问道。

“我知道。”苏婉道，“不过是被休弃罢了。”

“你既然知道，你还要走？”霍渊忽然转过身来，声音也大了许多，隐隐夹杂着一丝被压抑的怒火。

“是太夫人想要休我，我自然不能这么没眼色的留下来。”苏婉当然不会说出自己早就有了要离开的想法，只能将要离开的原因推给太夫人。

太夫人欺负了她那么久，她临走前替她背次黑锅又如何？何况，太夫人本就有意休她。

霍渊却冷笑一声道：“你别骗我了，母亲虽然不喜欢你，但也绝对没有到休你的程度，是你自己想要离开吧！我们昌武侯府到底哪里对不起你了，让你宁愿被休也要离开？你为什么就不能像其他人一样，安安分分地待在侯府里呢？”

既然霍渊已经看出来是她自己要走，苏婉也不想跟他绕来绕去了，十分干脆地说道：“你说的没错，是我自己想要离开。既然你想知道我要走的原因，那我就告诉你。”

霍渊抿唇看着她，苏婉不闪不避，笑道：“你们侯府到底是怎么对我的，你难道都忘了吗？你还好意思说对得起我！我明明是你明媒正娶的妻子，偏偏不能居住正院，反而要退居偏房，这是其一。其二，自从我嫁进来之后，你们宁愿让一个妾室管家，也不愿意让我主持中馈，让我受尽了多少嘲笑，甚至连下人都不把我放在眼里，嘲笑我这个正妻，连你的一个妾室都不如。”

霍渊听到这里，忍不住开口辩解道：“我知道让你居住在偏院是委屈了你，也打算重新将正院你收拾出来，让你住进去。至于主持中馈的权力，当初不是没有交到你手里，是你自己做不来，母亲才让王姨娘暂时管家……”

苏婉冷笑一声，说道：“我不会自然可以学，让我适应两天不就行了，谁也不是从一开始就会。让王姨娘暂时管家，呵呵，别笑死人了，她这一管家就是一年半，这‘暂管’的时间未免也太长了些。还有我嫁进来头一年，你是怎么对我的？对我不闻不问也就罢了，还任由那些妾室欺辱于我，连我送给母亲补身体用的粳米也要抢走，我又气又急却拿她毫无办法，就连最后气晕了过去，都没人过问，更别说请太医了。”

这也直接导致了她的穿越。然而，前身受的委屈，她却不能装作不存在，既然她成了苏婉儿，两人自然是一体，她当然要为她讨回公道。

听到这里，霍渊的脸上终于闪过一丝愧疚之意，动了动唇，到底没说什么。

“我不是不想反抗，可我身边的人都是大长公主安排的人，连嫁妆都不在我手里，所以，无论受到多大的委屈，我也只能默默承受。”苏婉淡漠地说。

霍渊深吸一口气说道：“我知道以前是有些对不起你，但现在你的处境已经好很多了，有了贴心的丫头，甚至还……封了诰命，以后一定会更好，你为什么还想着要离开？”

他其实想要说，有了他的宠爱，可是，这话他说不出口。何况，两人目前还处于冷战当中，他也不没那个立场去说。

“是，你说的没错，如果我肯向你们屈服，对太夫人卑躬屈膝，忍气吞声，放下身段来讨好你，我当然能坐得稳这个昌武侯夫人。”苏婉唇边露出一丝讥笑，“可是，我为什么要这么做，我凭什么要这么委屈自己呢？”

“你这是什么意思？对待公婆，自然要恭恭敬敬的，如何算得上是忍气吞声？又怎么算是委屈？”霍渊皱起了眉头，十分听不惯苏婉的说法。

“如果太夫人肯慈爱地对待我，我自然会真心孝顺她，便是天天去晨昏定省我也愿意，我一开始也是这么做的。但到头来，她是怎么对我的，你不会不知道吧？”苏婉冷漠地看了她一眼说道。

“她故意折辱我，让我跟下人赔罪道歉之类的小事，我就不说了。就说当初我不过是在宝铃县主欺负我时，反抗了一下，她就不顾我落水重病，就强硬地把过错全都算在我身上，甚至连贤妃都斥责我，逼着我去英国公府请罪。”

“此事不是已经圆满解决了吗？”霍渊忍不住说道，而且他还为了她，特意赶去了英国公府。

“圆满解决？”苏婉嗤笑，“我去英国公府请罪受了伤，英国公明明说会押着宝铃县主来道歉，最后我却连人都没见到，最后才知道，是太夫人为我做主，轻轻揭过此事，让我白白在床上躺了几天。还有俞姨娘一事，她明知道是怎么回事，却为了一个还未成形的孙子，不顾事实真相，诬赖于我，甚至让我给俞姨娘道歉。那时我就明白了，无论我做什么，对她多么顺从，太夫人都不会喜欢我。就算不是我的错，她也会怪到我的身上，从来不会管我委不委屈。说不定，她只要看到我被打压，受委屈，她就高兴了。这样的人，怎么让我恭敬的起来？”

苏婉叹了口气，“我不是没有努力过，无论是对你，还是对太夫人，我都想尽力讨好。可我却过得一点都不高兴，我心里很难受，很憋屈，所以，我受不了，不想继续委屈下去了。你就当我是任性吧，我是真的觉得，就算被休，也比在你们家受气强。这就是我的心里话。”

一口气将心里话说完，苏婉也觉得心里舒服了许多，语气稍稍缓和道：“如果侯爷没有别的事的话，那我就先走了，我怕太晚了，找不到地方住，至于休书，等我安顿好了，会亲自来侯府拿的。”

说完，苏婉也不管霍渊是何反应，转身就走。

但她刚走两步，手臂就被人给抓住了，苏婉挣了两下没有挣开，不由转过头去，对霍渊道：“你放开我！我该说的都说了，你还想怎么样？我们好聚好散不好吗？”

“好聚好散？本侯可没答应。”霍渊冷着脸说道，抓着苏婉的手也越发紧了，好像怕自己一松开，苏婉就会逃离一般。

“你……”苏婉闻言又惊又怒，不由对霍渊怒目而视。

看着苏婉气愤的神色，霍渊神色冷漠地盯着她说道：“没有我的同意，你以为你能出得了侯府大门？别做梦了。在你嫁给我的那一天，就已经没有了选择的余地，你生是霍家的人，死是霍家的鬼，这一辈子你都别想离开昌武侯府。”

说着，他一甩手，苏婉就被甩到了一旁的临床大炕上，苏婉闷哼一声，刚支起身来，就看到霍渊一步步地向她走来，而且一边走，还一边解开了腰间的玉带。他现在身上还穿着绯色官服，胸前补子上的狮子，仿佛张开了血盆大口，变得狰狞而又可怕。

“你……你想干什么？”苏婉见状顿时有种不好的预感，心中惊惧无比，身体开始不由自主地开始往后缩。

此时，霍渊已经解开了腰间的玉带，开始脱起了官袍，闻言说道：“做夫妻之间该做的事。”

霍渊的身上只剩下白色的中衣，他俯下身来，凑近苏婉说道：“你不是怪我之前冷落了你吗？本侯现在就补偿你。”

“不，我不需要你补偿！”苏婉吓得急忙摇头，“我只要你放我走。”

“现在可由不得你！”霍渊居高临下地看着她冷冷说道：“侯府可不是让你任性的地方，你所有的一切都是本侯的，你的去留自然都由本侯决定，你自己可做不了主。既然你搞不清自己的处境，本侯就让你清醒清醒，让你明白，什么才是为人妻者该有的本分。”

霍渊说完，便覆了上去。

“你快放开我！有话好好说不行吗？”苏婉根本挣扎不开，只能焦急地大喊道。

霍渊不想听她说话，直接伸手捂住了她的唇，另一只手，则粗鲁地去解她的衣服。

苏婉被压制地动弹不得，感觉身上的衣服一件件地脱离自己，心里又是痛恨又是后悔，眼泪争先恐后的从眼睛里流了出来。

她之前实在太自大了。以为只要太夫人发了话，她就可以顺势离开，其他人根本拿她没办法，更不会阻拦她。

她却忘了了霍渊这个变数，或许认为，他不在乎自己，也不会阻止自己，却忘了，她主动要求离开，对霍渊来说，是件多么耻辱的一件事？

若是早知如此，她一定会好好策划，而不是这么冲动地离开，还对霍渊说出那番话来。

她还是没有适应这个时代，她还是在用前世的眼光看待事情，所以这才她栽了。

苏婉的哭泣，霍渊不是没有看到，但他此刻却仿佛铁石心肠一般，对她的眼泪根本视而不见，不顾她的反抗，强硬地要了她。他现在怒火中烧，只想让苏婉受到教训，承受他的怒火，让她再也不敢有离开的念头。

苏婉的一番话，不但挑衅了他身为丈夫的尊严，更是让他有种恼羞成怒之感，他不相信，自己的妻子，对自己一点感情和留恋都没有。

他不只是惩罚她，还想让她给自己生个孩子。

他甚至觉得自己以前对苏婉太好了，才让她生出这种大逆不道的念头来。还想要离开他！谁给她的胆子？

霍渊离开之后，苏婉失神地躺在炕上，身上只盖着那件大红牡丹团花披风，仿佛一下子失去了精气神。

绿芙去拿了被褥，轻轻地改在苏婉身上，强忍着抽泣喊道：“太太……呜呜……”但她还是忍不住哭了起来。

她早该知道的会这样。若是当初她态度更强硬一些，说不定就会让太太打消要离开的念头。

这世上从来都是男人休弃女人，哪是女子想要离开便能离开的？

苏婉终于回过神来，她勾了勾嘴角，想要露出一个微笑，却发现自己根本无法做到，只能放弃了，轻轻说道：“绿芙，别担心，我只是想通一些事情罢了，我不会有事的。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十四章娇气（一更）

苏婉想通了，也清醒了。

是她一直都把事情想得太简单了。虽然她穿越过来之后，一直警告自己，要适应这个时代，不能做任何出格的事，要尽量以古代女子的标准来要求自己，不能做这个时代的异类。

她自认为做得还不错，可她终究还是无法一直忍气吞声，打落牙齿往肚子里吞。因此，在还没有万全的准备，和足够的保障的时候，就忍不住开始反抗，她甚至没有真正看清过霍渊的为人，就在他面前过早的暴露了自己的目的和本性。以为他就算免不了三妻四妾，但至少是个坦荡的君子，不会强人所难，可是，她错了，她错得离谱。

不得不说，她这次栽得真是一点也不冤枉。

亏她还一直说要融入这个时代，却始终不曾真切地意识到这个时代，对女子究竟有多严苛。否则，她一定会斟酌再三，绝不肯轻易跟霍渊他们直接对上。

想到自己之前还打算和离出府，现在想想，简直太天真，太可笑，也太想当然了。

现在别说和离出府，就是被休也极有可能只是个奢望。

按照霍渊的说法，如果她真得被彻底厌弃，等待她的绝不是被休的命运。轻者不过是幽禁她一辈子，或安安分分地当个木头人，青灯古佛伴一生，重者还有可能一命呜呼。

所以，无论是被休还是和离，那都得需要足够的筹码，让他们忌惮，让他们不得不同意她离开，而不是只让人厌弃就足够了，那无疑是自寻死路。

因此，她不但不能被侯爷厌弃，还要想尽办法在侯府彻底站稳脚跟，因为这是她唯一的退路。就算不能离开，至少也能保住自己的身家性命。

苏婉认清了现实之后，心里倒是没有那么难过了，反倒是绿芙一直自责，看起来比她还要伤心，苏婉有些无奈，只要吩咐她去做事，好让她忘了这一茬。

绿芙回过神来，发现自己反而还要让太太担心她，心里很是惭愧，忙调整好心情去做事了。

既然她们无法离开了，那之前收拾好的东西，都要放回原处，还要传晚饭，准备热水等等，绿芙一忙起来，果然没有时间伤心自责了。

苏婉被绿芙服侍着洗过了澡，略略喝了碗粥，就睡下了。

原本苏婉是觉得很饿，可是，发生了这种事，她哪里还吃得下饭，只是不想让绿芙担心，这才勉强用了一些，直到绿芙为她放下床幔，轻手轻脚地离开之后，她的泪水才终于决堤而出。

苏婉捂住自己的嘴，默默地拥着被子哭了一场，哭累了之后，才迷迷糊糊地睡了过去。

但是，她这一夜根本就睡不安稳，一直在做噩梦，半夜里还惊醒了两次，直到再也睡不着，她就睁着眼睛熬到了天亮。

等听到了轻微的脚步声时，苏婉才急忙闭上了眼睛，假装睡得很熟的样子。

绿芙轻轻掀开幔帐，见她睡得很熟的样子，微不可查地松了口气，又轻手轻脚地走了。

这次苏婉倒是真得睡着了，直到日上三竿，才终于醒了过来。

她一醒来，绿芙就察觉了，直接走了过来，将床帐掀开，挂在了一旁的银钩上，见到苏婉的模样，神情就是一愣，但她很快就反应过来，若无其事地说道：“太太醒了，起来吃点东西吧？”

苏婉不由苦笑，因为昨晚哭了一场，又没有睡好的缘故，苏婉感觉自己的眼睛很是干涩酸疼，连睁眼都有些费劲，想必现在眼睛已经肿了，也怪不得绿芙会是这种表情。

苏婉坐起身来，对她说道：“绿芙，你先让人打点凉水来，我先洗洗脸。”

绿芙点了点头，没有多话，转身离开了。

不一会儿，她就亲自端着铜盆走了进来，放到床头边上的盆架上。她知道太太不愿意让其他人见到她这副模样，因此，一直都没让别人近前伺候。

苏婉身上穿着睡衣，上衣是一件滚红边白色偏襟，下身是一条水绿色曳地棉绸长裙，一头乌黑长发直达臀部，脸色带了一点苍白，只一双眼睛，红肿不堪，破坏了她的整体容貌，看起来颇有些惨兮兮的。

绿芙拿了干净的帕子放在凉水中浸湿，拧个半干之后，才递给苏婉，苏婉拿了湿帕放在眼睛上，等一会儿之后帕子不凉了，再重新换条帕子敷上，如此几次之后，苏婉就感觉好了很多。

苏婉走到梳妆台前，照了照镜子，发现眼睛虽然还看得出红肿，却也不像之前那么难看了，这才作罢。

“太太稍等一会儿，奴婢马上去端饭。”绿芙端着铜盆出去时，还担心地看了她一眼。

“嗯，去吧！”苏婉点了点头，身子却没有动。

绿芙走了之后，苏婉微微怔了一会儿，忍不住伸手摸了摸了自己的脸，见到镜子里显得格外柔弱的自己，不由微微叹了口气。

“你在想什么？”就在这时，一个声音突然从她背后响起，苏婉大惊失色，急忙从圆凳上站起来，后旁边退了几步，这才转身看向来人。

“你……你怎么会在这里？”苏婉压住心中的惊惧问道，这个时辰，他不是应该早就在衙门里了吗？

来人真是昌武侯霍渊。此刻霍渊没穿官服，只穿了一件深蓝色素面锦锻袍子，一副极为闲适家常的模样。

“今天我休沐，你身为我的妻子，连这点都不知道吗？”似乎看出了苏婉在想什么，霍渊哂然一笑，淡淡说道。

霍渊是十日一休沐，日子都是固定的，苏婉既没把他放在心里，如何会记得这些？

“我不想知道这些，你滚出去！我这里不欢迎你。”苏婉冷着脸说道。

霍渊闻言，神色微冷道：“我本以为你会反思，没想到你还是没有受到教训。”

“教训？你所谓的教训，就是强暴你的妻子吗？”苏婉嘲讽地说道，泪水却忍不住盈满了眼眶，配着她略显红肿的眼睛，看起来十分的可怜。

霍渊见状神色微动，背在身后的手不由微微一紧，说道：“你既已经不想呆在昌武侯府了，那我为什么还要把你当成我的妻子来看待？如果你肯一直老老实实的，我又岂会如此对你？”

苏婉的眼泪悄无声息地落了下来，却看着他缓缓说道：“我能嫁进侯府，就已经是三辈子修来的福气了，但凡你们对我好一些，给我一点尊重，我也不会想要离开。是你们逼得我生出离开的念头，现在我真要走了，你们反倒是怪到我身上来了，天下哪有这个道理？”

说完，她便捂着嘴，扭头委屈地哭了起来。

霍渊在听到苏婉的解释时，脸色就已经缓和了许多，只要她不总是想着要离开，他就可以原谅她的所作所为。

他想起前段时间，苏婉对他虽然算不上贴心，但也算是温柔小意，就连对太夫人也是恭恭敬敬的，直到后来发生了一系列的事情，又出现了俞姨娘流产的事，她才对他转变了态度，对他越来越冷淡。

如此追究起来，苏婉执意要离开的缘由，就是在俞姨娘身上了？她这是在怪他不相信她，不肯为她撑腰？

霍渊想到这些，又见到苏婉哭得如此可怜委屈的模样，他的心一下子就软了下来，昨天的那股愤怒羞恼之意，似乎也散去了许多。想起昨天之事，心里也不由升起一丝后悔之意。

他想过去安慰安慰她，谁料到他刚往前走了一步，对方就宛如惊弓之鸟一般，惊恐地直往后躲。

霍渊只好停住脚步，放轻了声音说道：“你别怕，我以后再也不会伤害你了。”

苏婉只是哽咽着摇头，依旧缩在一旁，显然不肯相信他。

霍渊有些无奈，知道自己昨天的行为把她给吓到了，心里对她越发怜爱了，又说道：“你放心，我不但不会伤害你，我还会加倍对你好。你想住进正院，过几日，我就让人把正院收拾出来，让你住进去，如果你想要主持中馈，那明日我就让王姨娘把管家权还给你，你看如何？”

苏婉听到这里，神情稍稍平和了一些，看起来不那么怕他了，她红着眼睛，有些不敢相信地问道：“你说的是真的？没有骗我？”

霍渊见她如此问，不但没有生气，脸上反而露出一个微笑，用一种哄孩子般的口吻说道：“不骗你！骗你是这个。”他伸了伸自己的小指头。

他也是才发现的，自己这个妻子，似乎有些小孩儿心性，有些任性，还受不得气，似乎只要一受气，就要离家出走，目的不过是威胁家里的大人罢了。

这样一想，霍渊突然就觉得苏婉昨天出走的行为，似乎不那么可恨了，反而还有点可爱。

苏婉闻言，果然不那么戒备他了，反而还有些得寸进尺地问道：“那你这么做，太夫人会同意吗？如果太夫人执意要休我怎么办？你会护着我吗？”说完，她便皱起了眉头，有些忧虑，还有些泄气地说道：“太夫人现在一定非常生我的气，我现在根本不敢去见她。”

苏婉虽然决定要在侯府站稳脚跟，但却从未想过要去奉承太夫人。因为她知道，对方根本就不喜欢自己，就算她再如何伏低做小，她也不会喜欢她的，何况，两人已经彻底撕破脸皮，绝无和好的可能。所以，她根本就不打算花费力气去讨好她。

而昌武侯府做主的人实际上还是霍渊，只要霍渊肯护着她，太夫人就算再不喜欢她，恐怕也无可奈何。

霍渊闻言，想起昨晚母亲跟他说的那番话，也微微有些头疼，因为母亲也一样不想见到小苏氏，一直嚷嚷着非要休了她不可。她肯定不同意小苏氏正式入住正院，更别说是主持中馈了。

苏婉见到霍渊为难，立即背过身去，仿佛赌气一般地说道：“算了，我就知道你只是在哄我。你走吧，我现在不想见到你。”

霍渊见到苏婉将后背留给了自己，就知道她对自己的防备没有那么深了，甚至已经开始原谅他了，不由缓缓走了过去，从背后圈住了她。

感觉到手下的娇躯只是微微僵硬了一下，并没有剧烈地挣扎，霍渊的脸上露出一丝微笑，在她耳边说道：“我没有哄你，只是事情要一步一步的来。至于母亲……只要我不开口，就是母亲也无法休了你，所以不必担心。”

苏婉沉默了一会儿，才微微叹了口气说道：“你这么做，太夫人一定恨死我了，她一定会觉得是我勾坏了你。”

听到苏婉说太夫人的不是，霍渊反射性地皱了下眉，但是他也知道苏婉说的是实情，以太夫人的性子，说不定还真会这么想。

这两个人，一个是他的妻子，一个是他的母亲。一个强硬，一个娇气——在霍渊看来，苏婉这受不得气的性子，就是娇气。不过，他也觉得讨厌就是了。但她们却偏偏无法和平共处，就连他也感到有些头疼。

想到这里，不由将她抱得更紧了一些，带着一丝无奈，一丝宠溺说道：“你怎么就这么娇气？为何旁人受得了的东西，你却受不了？早知如此，我当初就不该妥协娶了你，也不会让我这么为难了。”

苏婉一听这话，立即挣扎起来，一边挣扎一边气愤地说道：“我就是娇气怎么了？我知道我比不上她，用不着你来特意提醒我。你既然这么后悔娶我，昨天让我直接走了不就好了，为什么还要拦着我？你放开我，你既然如此为难，那就让我走，我保证以后不来打扰你。”

霍渊闻言哭笑不得，将她的身体掰过来，看着一脸气呼呼地苏婉说道：“我不过感慨两句，你怎么又生气了？我以前怎么没发现你气性这么大？别人怎么想无所谓，只要我知道是怎么回事就够了。”

顿了顿，他又劝道：“母亲毕竟是我们的长辈，你该忍让的时候，就忍让一二，她自己觉得无趣，自然就不会为难你了。你不要跟她对着干，否则，最后吃亏的还是你。以后若有什么解决不了的事，就告诉我，不要闷在心里，想着疏远我，或者离家出走，我总会站在你这一边的。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十五章各退一步（二更）

“侯爷——”苏婉主动偎依到他的怀里，双手环住他的腰，听着他强有力的心跳，感叹地说道，“你对我可真好，都是我以前不懂事，误会了你。”

男人的话到底能不能相信，苏婉不知道，但她却不会傻的完全去相信。但无论如何，她现在需要的，就是霍渊现在这种维护她的这种态度。

她现在比任何时候都要清楚，她想要在侯府里立足，就必须要依靠霍渊，只要霍渊肯站在她这一边，她就能立于不败之地，除此之外，别无他法。

她一点也不觉得这样讨好霍渊有什么不好，要想活下去，要想过得好，不就是得能屈能伸吗？一时的妥协又算得了什么？何必跟个斗鸡眼似的跟他们斗个不停？她势单力薄，跟他们硬碰硬，最后吃亏的只会是她。

霍渊却不知道苏婉这会儿在想什么，他见苏婉主动靠过来，心里也悄悄地松了口气，随即便是欣喜，看来她是不介意昨晚的事情了。

他抬起一只手轻抚着她背后的长发，声音又变得温柔了许多，轻叹一声道：“你知道就好，以后可不能再惹我生气了。”

苏婉在他怀中点了点头，紧接着也开口道：“那你也不能惹我生气，尤其是不能为了某些人的挑拨之言，就对我甩脸子。”

说到‘某些人’这三个字的时候，苏婉故意加重了语气，带着一股显而易见的酸气。

霍渊闻言失笑，随后还是点了点头道：“好，我答应你，我只相信你说的话，好不好？”

“哼，这还差不多。”苏婉微微离开他的怀抱，满意地说道。

“既然我对你这么好，那你怎么感谢我？”霍渊调笑中带着几分认真，眼神灼灼地看着她。

苏婉的身体微不可查地一僵，随后便笑着说道：“我请你吃午饭，如何？”

察觉到苏婉身体那一瞬间的僵硬，霍渊心里微微一叹，她到底还是没有完全放下昨天的事，不过，他并不觉得愤怒或者扫兴，反而隐隐有些愧疚和心疼，就连那点旖旎的心思也顿时烟消云散了。

他看着苏婉说道：“那为夫就恭敬不如从命了。”

苏婉心里悄悄地松了一口气。

霍渊既然要留下来吃午饭，接下来的时间，自然也留在了苏婉的院子里。

苏婉还没用早饭，但是现在时间已经很晚了，都快到正午了，所以苏婉只吃了些清粥小菜垫了垫肚子。

霍渊早就用过早饭了，只在一旁看着她吃，顺便拿了本书来看。

太夫人虽然让人搬走了她的医书，但是其他的书却没有搬走，所以，苏婉这里闲书很是不少。

绿芙见到霍渊的时候，虽然又是惊讶又是戒备，但见他跟苏婉一副你侬我侬的模样，也知道里面别有内情，也就坦然了。

虽然，他对霍渊的感观不佳，尤其是经过昨晚之后，她对霍渊的痛恨几乎都达到了顶点，但她却很清楚，眼前这种情况，对太太来说才是最好的。所以，她只能将对霍渊的不满压在心底了。

霍渊在苏婉的院子里呆了大半天，到了下午才离开，这在往常几乎是不可能的事。

因为对男人来说，白天是不能在内宅厮混的。否则，就会被认为是没出息。以霍渊的地位，当然不会被认为没出息，但是却容易被按上一个沉溺女色，白日宣淫的帽子，如果有御史闲的蛋疼，说不定连着都会参他一本。

但霍渊还是义无反顾地留了下来，既是为了昨晚的事情恕罪，也是为了补偿。

霍渊在苏婉院子里呆了大半天的消息，传进侯府众人耳朵里，不知其他人作何感想，太夫人第一个反应就是不相信，立即命人喊霍渊来问话。

霍渊来了之后，太夫人压抑着不满，冷声质问道：“侯爷，你打算如何处置小苏氏？”

不等霍渊回话，她又说道：“小苏氏貌美，我知道你舍不得她。不过为娘也不是铁石心肠之人，你既然不想休了她，就将她贬妻为妾，反正她也不能生，家世又不好，做个以色事人的妾室正好。到时候我再帮你挑一门好亲事，做你的正室，你看如何？”

霍渊闻言，淡淡一笑道：“母亲说笑了。《大乾律》规定，‘凡以妻为妾者，杖一百。妻在，以妾为妻者，杖九十，并改正。’母亲是想要让儿子受罚吗？何况，小苏氏身上还有诰命，轻易休弃不得，难道母亲忘了？”

太夫人冷哼一声道：“我还没老糊涂，自然明白这些道理。不过，虽是律法，却也不是没有空子可钻。只要嫡妻犯下重罪，被剥夺了诰命，要休要贬还不是一句话的事？她犯了错，原本该休弃，你将她贬妻为妾，别人还会夸你有情有义，如此岂不是一举两得。”

霍渊听了这话，顿时皱起了眉头，问道：“母亲，你为何一定要针对小苏氏呢！她除了出身之外，到底哪点不好？”

“她哪里都不好！”太夫人怒道，“她不但对我不恭敬，还敢当面顶撞我，还对我阳奉阴违，把我的话当成耳旁风，这根本就是大逆不道，是大不孝，这样的女人，难道不该被休吗？”

霍渊心里微微叹气，他觉得母亲对小苏氏的确是有偏见，也怪不得小苏氏一提到母亲，就脸色大变，一脸地担忧和害怕。

“母亲，我已经说过了，我是不会休了小苏氏的。她做的不好，以后慢慢教导也就是了，何必动辄就要休弃呢！她年纪还小，不懂事，脾气还像个小孩子一样，您就不能对她多一点宽容，多一点担待吗？”

太夫人没想到霍渊会说出这番话来，简直都被气笑了，愤怒地说道：“那小苏氏到底给你灌了什么*汤，让你这么五迷三道地为她说话？她年纪小，你让我担待她，那谁来担待我？我才是生你养你的母亲。”

霍渊见到太夫人如此生气，怕她气出病来，也不敢再为苏婉说话了，连忙说道：“母亲息怒，您若是气坏了身子，岂不是儿子的过错？小苏氏那里，儿子已经教训过了，她以后定然不敢再跟您顶撞。如果您实在不想见到她的话，就免了她的晨昏定省，眼不见心不烦，您看这样如何？”

太夫人听到这番话，心里就是一凉，顿时明白霍渊是铁了心要维护小苏氏了，对于苏婉的不满和憎恨又增加了一分，但她也知道，若是再继续为了她吵下去，势必会影响母子俩的感情，有些心灰意冷地摆了摆手道：“好吧，既然你都这么说了，那就暂且先留下她！若是她以后再敢顶撞于我，我必饶不过她。不过，晨昏定省还是要有的，要不然，我怎么知道，她是不是改过自新了？”

霍渊想了想，也点头同意了，随后微微犹豫了一下又道：“自从苏氏去世之后，就是一直王姨娘在管家，如今，侯府已经有了正经的主母，再继续让她主持中馈着实不妥，不如，就让王姨娘将管家权交给小苏氏？”

“什么？你竟然……”太夫人刚刚降下去的火气，骤然又升了上来，但她还是控制住了，问道：“这是你的意思，还是小苏氏的意思？”

霍渊有些无奈地说道：“是儿子的意思。既然小苏氏已经是我们正经的昌武侯夫人了，自然就该有侯夫人该有的地位和体面，否则，让一个妾室管家，不但小苏氏丢人，我们侯府也同样丢人。”

“不行！”太夫人打断了他的话，态度强势，不容置疑，“你不必再说了，此事我绝不同意。”

太夫人态度坚决，霍渊也没有办法，只得另寻时机再提此事了。

因为此事没有办成的缘故，霍渊颇有些愧对苏婉，想了想，还是说道：“既然如此，那就依旧暂时让王姨娘管家吧！只是被封的正院无论如何都要收拾出来了。若是闲置久了，院子怕是要荒废，以后修缮也是一大笔款项，何况，进进出出的也不太容易。等收拾好了之后，就让小苏氏住搬进去吧！”

太夫人张了张嘴，想要反驳，到底没说什么，还是默认了。

因为霍渊显然只是在通知她而已，而并非跟她商议，若是她再反驳，也就太不把昌武侯放在眼里了。即便她是这个侯府的太夫人，昌武侯是她的儿子，但这个府里到底还是昌武侯说了算的。

两人算是各退一步。

太夫人跟霍渊的谈话，最终不欢而散。

当天晚上，侯府众人就知道了，苏婉即将入住正院画锦堂的消息，二太太和三太太都只是有些羡慕嫉妒，暗自嘀咕了几句，而昌武侯的那些妾室，心里可就大大的不是滋味了。

这侯爷在望秋院呆了大半天就已经够令人惊讶了，如今，还要让小苏氏入住画锦堂，就更加让人震惊了。若是里面没有侯爷的手笔，她们说什么也不信。

但是，那小苏氏不是差点就被休了吗？怎么突然就翻身了？这到底是怎么回事？

一众妾室怎么都想不明白，都打算明天去望秋院探个虚实。

万一那小苏氏得了侯爷的宠爱，又入住画锦堂，那就代表着她侯夫人的地位再次稳固了，她们以后可不敢再像现在这样无视她了，以后怕是要前去问安了。

这些妾室中，最为不安的莫过于王姨娘了。

苏婉的地位越稳固，她的地位就越岌岌可危。

在这后院，想来不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，总会分出个上下高低。

以前，她牢牢地压制住小苏氏，在侯府中的地位，不是正妻，胜似正妻，这已经是她能做到的极限了，毕竟，她不会扶正，所以，她对这种情况很满意。

但是，如今，小苏氏渐渐起来了，她的地位必然受到极大的威胁，最后，免不了沦为跟那些妾室一样的地位处境。若是她没有尝过掌权的滋味也就罢了，一旦尝过了这种滋味，让她再退回到原来的位置，她又岂会甘心？

除了王姨娘之外，还有一人心情复杂，那就是大小姐霍清音了。

画锦堂是她母亲苏氏生前住的地方，她小时候也在那里住了很长时间，直到渐渐大了才搬了出来，那里充满了她小时候所有美好的回忆。

她原本以为，或许直到弟弟霍嘉娶妻之后，画锦堂才会迎来新的主人，她从未想过小苏氏会真得入住画锦堂。

一直以来，她都知道苏婉儿是外祖母送进来的傀儡，所以，从来都没有真正把她放在眼里过，只有最近一个月，她才稍稍对她另眼相看，但也仅此而已，她从不认为，苏婉儿的存在会威胁到母亲，会威胁到她和弟弟。

但是现在，苏婉却即将住进画锦堂，说不定有一天，她还会彻底取代母亲在侯府的地位，甚至是父亲心中的位置，到时候，这个侯府的后宅，可就是小苏氏的天下了，就连她和弟弟的婚事，她恐怕也有了插手的权利。

她只要一想到这些，心情就难以平静，胸口更是堵得厉害，她觉得自己应该做些什么，不能眼睁睁地看着小苏氏一步一步地将本该属于母亲的东西据为己有。

晚上，霍渊又来了望秋院。

当他亲口告诉苏婉，打算让她住进正院的时候，苏婉也不由微微楞了一下。

虽然之前霍渊亲口承诺了这件事，但她当时却不怎么相信。因为她非常明白太夫人对她的态度，她根本就不可能会同意的。

但是，霍渊却做到了，不得不说，这让苏婉十分惊讶。

然而，霍渊的神色却不怎么满意，反而颇有些愧疚之意。

“虽然你可以住进画锦堂了，但是，管家一事，恐怕还得等一等……”

“已经足够了。”苏婉轻声打断他的话，微笑道：“侯爷为我做了那么多，我感激你还来不及，怎么会还怪你？何况，若不是侯爷一直跟太夫人周旋，我恐怕早就被休了，又怎么可能入住画锦堂？管家一事，还是不要强求的好，我当初要管家权，也不过是气话而已，岂能当真？”

虽然管家权依旧在王姨娘手里，但苏婉却表示已经很知足了。

她其实是不乐意去管家的。不但要管侯府这么多人，还要管霍渊的那些小老婆和儿女们的吃穿用度，应付那么多大大小小的事情，恐怕一整天都会忙得脚不沾地，苏婉只要一想起来就有些头皮发麻。

最重要的是，她在侯府根基太浅，侯府里的关系又错综复杂。她对侯府的事情根本不了解，她又没什么人手，就算去管家，也是个睁眼瞎，根本不可能应付得了。

王姨娘管家之所以会顺利，也是因为太夫人的缘故，何况，她又在侯府经营已久，对侯府里的一切都门儿清，不知有多少人脉关系，管家自然毫无压力。

所以，管家的事，还是让王姨娘去代劳吧！她也乐得清闲。

霍渊见苏婉如此善解人意，不由伸手握住了她的手，苏婉微微一笑，脸色微红。

当天晚上，霍渊理所当然地宿在望秋院。

次日一大早，外面还黑着，霍渊就要起来去上朝了。

霍渊已经在丫头的服侍下穿好了朝服，见到苏婉醒了，就弯腰摸了摸她的额头，轻声说道：“天色还早，你再睡会吧！”

苏婉乖乖点了点头，又重新闭上了眼睛，仿佛是睡着了。

霍渊看了苏婉的睡颜一会儿，这才转身离开。

等霍渊走后，苏婉就立即睁开了眼睛，从床上坐起身来，哪里还有丝毫睡意？

其实，她这一夜都没怎么睡好，那天晚上的事情，对她还是有着不小的阴影，尤其是现在跟她同榻而眠的人还是造成她阴影的罪魁祸首，她怎么可能睡得香甜？

霍渊应该是感觉到了她的抗拒和害怕，所以，昨晚并没有碰她，让她感觉好受了许多。不过，霍渊竟然肯为她做到这一步，着实让她有些意外。

－－－－－－题外话－－－－－－

啊~今天更新还不到9000，~（&gt_&lt）~我速度实在太慢了，撞墙~这章缺了几百字不到5000，明天的章节多更一些补上。

明天继续加油~orz~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十六章敲打（一更）

“太太，您不继续睡了吗？”绿芙问道。

苏婉摇了摇头，道：“不了，睡不着了。”

苏婉起来活动了一下身体，微微出汗之后，才停下来洗漱更衣。

此时，天还未亮，苏婉便又去练了会儿字，心情终于平复了。

霍渊昨晚告诉她，要她依旧每天去给太夫人晨昏定省，只是，以后切不可再跟太夫人起争执，太夫人若是为难她，也不要随意跟她顶撞，暂且忍耐，等他回来之后再说。

苏婉虽然不想去见太夫人，但也知道，霍渊能做到这一步，就已经很不容易了，她再得寸进尺，霍渊恐怕就要对她产生不满了。因此，她只是适当地表现出一点担忧和不安，却没有反驳他的意思，这也让霍渊对她越发怜惜了几分。

不过，她还没去太夫人那里省晨，一直跟她井水不犯河水的那些姨娘们，竟破天荒地向她来请安了。

苏婉脸上露出一丝玩味地笑容，便让丫头将她们请进来了。

“妾身给太太请安。”以王姨娘为首的一众姨娘，进来之后，均恭恭敬敬地跪下给苏婉行礼。

苏婉打量细细打量了她们一眼，发现王姨娘、孙姨娘、陈姨娘、吴姨娘甚至在养病的俞姨娘竟然前部到齐了。

这些人中，除了陈姨娘和吴姨娘经常来向她请安外，其他人都极少来。

陈姨娘只生有一女，就是如今的六小姐霍灵芳。吴姨娘以前虽然有过一个儿子，但是却夭折了，如今倒是清心寡欲的，不争不抢。这两人对苏婉还算尊重。

至于其他人，王姨娘就不用说了，孙姨娘是五少爷的母亲，大概因为自觉有儿子傍身的缘故，就一直称病不来给苏婉磕头请安，显然也是个不把苏婉放在眼里。而俞姨娘，以前是怀孕，现在是流产后养病，所以，也一直没有来。

苏婉收回目光，让她们起来之后，唇角微挑，似笑非笑地说道：“今天太阳打西边出来了，你们竟然破天荒地来给我请安了，我是不是该表现的受宠若惊？”

苏婉骤然发难，一众姨娘似乎被打了个措手不及，面面相觑，不知该如何是好。

最后还是王姨娘笑道：“太太说的哪里话？妾身等人虽然有心来跟太太请安，但一直忙的忙，病的病，要么就是身怀有孕，这才无法来给太太请安，妾身心里也十分内疚，太太大人大量，应该不会因此就怪罪我们吧？”

苏婉点头道：“你说的对，我的确不该怪罪你们，毕竟身体不好，我也不能勉强不是。只是，那些身体带病之人，以后切不可再伺候侯爷了，免得过了病气。侯爷回来之后，我就告诉他，让他暂且不去你们院子，等你们什么时候病好了，再伺候侯爷不迟，不只是这次，以后也要这么办。”

苏婉话音刚落，之前一直称病的孙姨娘，就急切地站出来说道：“太太，妾身的病已经大好了，妾身以后一定会天天来给太太请安的，也会更加用心地伺候侯爷和太太。”

“孙姨娘可别勉强，我可是记得，自从我嫁进侯府之后，孙姨娘就一直在称病，你别是见我年纪小，故意糊弄我吧？”苏婉别有深意地问道。

“妾身怎么敢糊弄太太。”孙姨娘强笑道，“养了这么久的病，妾身的确已经痊愈了，如果太太不信，可以请郎中给妾身看看。”

苏婉自然能能看出来孙姨娘根本没病，不但没病，还很健康，她不过是想要挤兑她一下罢了。

“如此我就放心了。”苏婉道，“希望孙姨娘以后能恪守妾室规矩，好好保养身体，别再动不动生病了，否则，我可不放心让侯爷去你那里。”

“是，妾身记下了。”孙姨娘僵硬着笑脸说道。

孙姨娘以前也是官宦人家的女儿，虽然品级不高，但到底是个官家小姐，嫁进侯府后，又生了儿子，自然就有些心高气傲，这些妻妾中，出了王姨娘和三太太能让她高看两眼外，其他人皆不放在眼中，更别说是苏婉这个破落户家里出来的女儿了。

但是现在，她却也不得不低下她那高傲的头颅，向苏婉卑躬屈膝，谁让苏婉现在受宠，又是她的主母呢！

苏婉对孙姨娘的态度尚算满意，又看向一旁欲言又止地俞姨娘说道：“我看俞姨娘的脸色似乎不怎么好，似乎是病的不轻，怕是一年半载也好不了，既然如此，俞姨娘以后就待在自己的院子里好好养病吧，侯爷就不劳你费心了。”

俞姨娘闻言脸色大变，她本就恨苏婉害自己失去了孩子，如今，又苏婉又剥夺了她伺候侯爷的机会，她如何肯接受，立即反驳说道：“太太，你不能这么做，这根本就是你挟私报复，妾身不服，妾身要见侯爷。”

“见侯爷？”苏婉唇边带着一丝嘲讽的笑意道，“侯爷日理万机，哪有时间见你？何况，你现在病得跟鬼似的，自己都需要别人伺候，如何伺候的了侯爷？我这也是为你好，你怎么就不领情呢？”

俞姨娘气得浑身发抖，眼圈红红地咬牙说道：“妾身变成这样，还不是太太害的？要不是你故意害死了我的孩儿……”

“住口！”苏婉打断了她的话，锐利的眼神看向她冷冷说道：“俞姨娘，饭可以乱吃，话却不能乱说。你的孩子究竟是怎么没的，你我心里都明白，侯爷和太夫人都不在这里，你就不要白费力气在这里演戏了。”

顿了顿，苏婉忽然像是想起什么似的勾唇笑道：“就算侯爷在这里，你以为他会相信你的话吗？真当现在还是你刚进府那会呀！何况，妾通买卖，你信不信我就是直接把你买了，侯爷也不会斥责我一句？”

俞姨娘看着苏婉的目光充满了惊恐之色，但是敢怒却不敢言。

她能感觉得到，苏婉不是吓唬她，如果她再胡搅蛮缠，说不定苏婉真会叫人牙子来将她给卖了。

她虽然名分上是姨娘，但是却不像王姨娘一样有纳妾文书，只不过一直用的是姨娘的规格罢了，她以前本来就是舞女出身，真正论起出身来，怕是连丫鬟都不如，已久属于贱妾，主母若是想要卖了她，还不是一句话的事？

若是有儿子还好些，但她现在依靠的，只有侯爷的宠爱。如果侯爷的心不在她身上，她凭什么敢跟主母叫板？

俞姨娘心里挣扎了良久，虽然不甘，但她还是向苏婉低头了。因为就算是在侯府做一个不受宠的妾室，也比被卖了强，何况，她还不知道自己会被卖到哪里去，若是卖到勾栏院里，她这一辈子怕是就完了。

俞姨娘跪下向苏婉磕头道：“太太恕罪，是妾错了，妾不该顶撞太太，太太要打要罚，妾都接受，只求太太千万别将妾给卖了，妾以后一定会尽心尽力地服侍太太，再也不敢忤逆太太了。”

苏婉自然不相信俞姨娘真得改过自新了，她不过跟自己一样，暂时向现实妥协罢了，不过她并不在意，只要她肯老老实实的就好。如果她还敢挑事，到时再卖了她也不迟。

“行了，你的服侍我可是当不起，你只要别再撞上来故意诬陷我，我就谢天谢地了。”

收拾了俞姨娘，其他人对苏婉的神色都恭敬了不少，她们之中，除了王姨娘和孙姨娘是从外面抬进来的了良妾，其他都是贱籍出身，不是从通房丫头升上来的，便是别人送进来的，论本质，依旧是贱妾，可以随意发卖的那种。这也是为什么苏婉之前不受宠，她们依旧不敢太过怠慢苏婉的原因。

苏婉敲打了两个刺头，也算是立威了，效果还算不错，她很满意。

不过，她还不打算对付王姨娘，王姨娘跟其他人不同，不但有太夫人撑腰，育有一双儿女，甚至还跟侯爷青梅竹马长大，两人怎么说也有些感情，绝非那么轻易处置的。苏婉就是想处置也处置不了，既然如此，她也就不费这个心思了。

反正没了王姨娘她们，还会有其他的女人。苏婉可不相信，霍渊只会守着她一个女人。只要这些女人不来找她麻烦，她也懒得去对付她们。

之后，苏婉便带着王姨娘去松鹤院给太夫人请安。

太夫人也不知是不是转性了，竟然没有为难苏婉。苏婉请安时，她也只是不咸不淡地说了几句话，就不理睬她了。没有责骂，没有指纹，但也绝口不提画锦堂事，她只当没有苏婉这个人。

她这样的态度，反倒让苏婉松了一口气，她之前还以为太夫人会狠狠刁难她一番的，倒是她以小人之心度君子之腹了。

太夫人当然不是对苏婉的印象变好了，而是，她目前还不想跟苏婉当面对上，因为这样做除了让自己更加生气之外没有任何用处，也伤不到苏婉一根头发。

侯爷现在护她护得紧，如果她对付苏婉，肯定会影响到他跟侯爷之间的母子感情，她才不会那么傻，只得暂时忍耐。

这并不表示，她不对付苏婉了，只是在等待合适的时机，等时机到了，她自然会出手，一击必杀，绝不给苏婉翻身的机会。

苏婉就跟太夫人各有心思，但表面上却一直这么不咸不淡的相处着，与此同时，昌武侯府的正院——画锦堂也终于被解封了，但是要住人，还是收拾一段时间，尤其是，里面苏清浅带来的家具也要收起来，换上侯府正院以前的家具，苏婉的那些家具根本不上档次，也不合适，是不会带过去的。

见到母亲的嫁妆被抬出来，又锁进了库房里，霍灵芸心里很不是滋味，犹豫再三，还是给英国公府去了信，想让大长公主为她做主，阻止苏婉儿入住画锦堂，因为她实在不愿意看到苏婉占据母亲的地方。

这也是没有办法的办法。她不是没想过去求父亲，但是，她还是忍住了，因为父亲的决定，轻易不会更改。何况，她人小言微，父亲根本不可能听她的，而且还会坏了她在父亲眼中的印象。

最重要的是，经过这几天的观察，她也看出来了，父亲的确是被那个小苏氏给迷住了，几乎夜夜都宿在望秋院不说，还经常给小苏氏买礼物。

在她的印象里，父亲从来都是极为威严，且不苟言笑的，别说讨好女人了，就连母亲在世的时候，她也不曾见过父亲专门给母亲什么礼物。虽然父亲跟母亲之间的感情很好，但她就是觉得，父亲对小苏氏很不一样。

她直觉不想任由事情发展下去，更不想看到小苏氏彻底取代母亲在父亲心中的地位，那对母亲来说，实在太不公平了。

英国公府。

寿宁大长公主看到霍灵芸命人送来的信件时，原本欢喜期待的表情立即一变，拿着信的手都开始微微发抖，瞋目切齿地说道：“好，好一个昌武侯，好一个小苏氏。你们简直太不把本宫放在眼里了。”

说到这里，她的了脸上划过一丝悲痛，捶着自己的胸口哭喊道：“我可怜的女儿啊，你怎么就那么狠心，就这么抛下我们去了？你才走了几年啊，就被人给彻底忘到脑后了，连生前住的地方都要被人给侵占了，留下我的一对外孙，在侯府里受尽欺凌……”

“殿下息怒，一定要保重身体呀！”在她旁边伺候的曹嬷嬷一脸担忧地说道。

寿宁大长公主却充耳不闻，不管不顾地大哭了一场，直到发泄完心中的悲痛的情绪，这才稍稍平静下来，只是神色依旧带着一股悲戚，依旧哽咽着说道：“都怪娘眼力不好，千挑万选，竟然选出一个白眼狼来，结果引狼入室，害得你受到如此侮辱，娘心里悔啊！不过，你放心，娘犯下的错误，娘一定会改正，绝不会让她继续侮辱你的。”

说完，她立即吩咐道：“来人，立即拿本宫的名帖去见大觉寺的了悟大师，告诉他，当年他欠我的情，现在可以还了。”

顿了顿，她又补充道：“还有，让人把方巧灵也请来，还有她的家人都先控制起来，免得到时候她改口。”说到这里，她一拍桌子，阴狠地说道：“本宫这次绝饶不了那个忘恩负义的白眼狼。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十七章心意（二更）

昌武侯府，苏婉对寿宁大长公主的打算一无所知，她现在正在摆弄霍渊买给她的首饰，心里还猜测着霍渊这次会给她带什么礼物。

霍渊是知道她的情况的，见她能够拿出手的首饰也没有多少，而且大都是老款式了，看起来也不那么鲜亮了，便有意送她一些，特意去银楼特意定做了一些，不过定做的首饰没有那么快送来，便又买了一些最近京城里流行的首饰送给了苏婉，价值不菲。

苏婉毕竟是个女人，当然喜欢精致漂亮又贵重的的东西，见了之后极为高兴，当天就喜滋滋地戴上了。

而霍渊见到苏婉戴着他送的首饰，心里突然就升起一种莫名的满足感，从此一发不可收拾。其实不只是首饰，有时候也会给她买一些吃的、玩的、用的等，只要是好的，有趣的东西，他都会想到给苏婉买一份。

看到苏婉高兴的样子，他就心中欢喜。

这份心意，着实难得。

苏婉高兴了，其他人眼红了。

侯爷何曾为人特意买过东西？顶多是她们喜欢什么，侯爷就让人开库房给她们送来。

以前侯爷刚对苏婉产生兴趣时，也同样如此。不过，当初苏婉喜欢各种书，他也是让人特意给苏婉送来一些书装点书房，侯府里没有的，他也只是吩咐一声让下人出去买。

但是，那时的情况跟现在还不一样，现在这些都是霍渊亲自挑选的，意义自然不同。

不只是这些，苏婉的生活质量也是发生了翻天覆地的变化，侯府有什么好东西，以前都轮不到苏婉，要么就是别人挑剩下的东西。可是现在除了太夫人那里，就是苏婉第二，其他人都要靠后。

如此盛宠，让别人不眼红都难。

但苏婉却不在乎别人眼不眼红，侯爷想要对她好，难道她还要往外推不成？她可不会为了所谓的名声，就牺牲自己的利益。

只是今天左等右等，直到天色都黑了，要去太夫人那里昏定时，霍渊还是没有回来，这让苏婉十分意外。

不过，她也没多想，稍稍整理了一下，就去了松鹤院。

太夫人依旧对她视而不见，倒是王姨娘对她露出一个略显灿烂的笑容，而且还是一个不含丝毫恶意的笑容。

但苏婉却觉得心里十分别扭，因为这几天，王姨娘见了她，可从来都是皮笑肉不笑的，要么就只是扯扯嘴角。现在，她对苏婉的态度突然发生改变，就不得不让苏婉感到警惕了。

可惜，苏婉警惕了一会儿，直到从松鹤院回来，也依旧什么也没有发生。

苏婉渐渐放下了心，还以为自己是多想了。

但是，当苏婉用晚饭的时候，才突然想起来，霍渊今晚没过来。

这段时间，都是霍渊跟苏婉一起用晚饭的，现在只有她一个人，苏婉突然就有点不习惯了。

“侯爷现在还没回来吗？”苏婉疑惑问道，莫不是出去应酬了？

绿芙也十分不解，说道：“要不奴婢让人去打听打听。”

“也好。”苏婉点了点头，还是决定再等一会儿再用饭。

绿芙派了机灵的小丫头去打听，没过多久，那小丫头就回来了，绿芙听了之后，脸色微微一变，但随即就恢复了正常，回来禀报苏婉。

“怎么了？”苏婉见绿芙神色犹豫，便出言问道。

绿芙为难了一下，似乎在想如何开口，但是在苏婉疑惑地目光下，还是说道：“太太，您还是先用饭吧！侯爷今晚不会过来了。”

苏婉闻言，神色稍稍楞了一下，但她很快就反应过来，说道：“我明白了，侯爷是去王姨娘那里了吧？”

苏婉想起王姨娘的那个笑容，顿时明白过来了，王姨娘那个笑容，并非表达什么和善之意，而是一种挑衅，隐含着胜利的笑容。

她早就知道侯爷今晚会去她那里过夜了，所以才会对她露出那样的表笑容。

苏婉猜得没错。

因为苏婉受宠的关系，王姨娘不知多少次在太夫人面前给苏婉上眼药了。她一边哭诉自己的委屈，一边指责苏婉霸道善妒，话里话外暗示苏婉明明是只不能下蛋的母鸡，偏偏要还要霸占着侯爷，不肯让侯爷去其他妾室那里。好像昌武侯府子嗣不丰都是苏婉的错一般。

没有人会嫌弃自己的儿孙多，太夫人也不例外。因此，她才决定跟侯爷好好谈一谈了。

这次太夫人改变了策略，没有找苏婉的麻烦，而是直接找了霍渊。语重心长地跟他说了一番话。

她告诉霍渊，就算他再喜爱小苏氏，也不能只守着她一人，要他为侯府的子嗣考虑。其他的妾室虽然说没有小苏氏的容貌那么出色，但也差不了多少，最重要的是，她们都能生，王姨娘更是生了一对龙凤胎，这是多大的福气，侯爷要好好珍惜才是。

若是太夫人直接命令霍渊去其他妾室那里过夜，霍渊可能会以为太夫人是故意跟苏婉过不去，根本不会听从，甚至会继续独宠苏婉，但太夫人用跟他商量的语气来说，霍渊就有些动摇了。

何况，以太夫人这段时间的表现，虽说没有喜欢小苏氏，却也没有为难她，听太夫人话里的意思，似乎也接受了小苏氏，只是要他不要独宠她一人而已。

这对霍渊来说，并非难事。因为，他也没想过要独宠苏婉，甚至从来没有过这种念头。

他对苏婉有责任，对那些妾室同样有责任。他不会因为喜爱苏婉，就不再碰她们。

只是这段时间，他太在意苏婉，一时忘记了她们而已。

现在被太夫人一提醒，他就清醒了过来，自然不会拒绝此事。

同样的，他也不认为苏婉会介意此事，不过是睡个小妾而已，没有什么大不了的。

何况，他以后依旧会宠爱苏婉，不会让人压倒苏婉的头上，小苏氏还有什么不满意的呢？

苏婉慢条斯理地用完了晚饭，神色很平静。

她的确没有不满，她不是早就意识到这一点了吗？她只是稍稍有那么点不习惯而已，不过，以后想必也会习惯，甚至对此习以为常。

她要的本就不是他的一心一意，她需要的只是他的庇护而已。霍渊对她的好，已经超出了她的预期，她还有什么不满足的呢？

现在，苏婉已经养成早睡早起的习惯，用过晚饭，跟丫头们说笑了一会儿，就洗漱上床睡觉了。

次日，没有人打扰苏婉睡眠，苏婉醒的有些晚，但也没有耽搁去给太夫人请安。

王姨娘依旧是先来了她这里，才跟苏婉一起去松鹤院。

王姨娘比往日打扮地鲜艳了些，越发显得容光焕发，见到苏婉之后，笑得比以往都要热切，话也多了许多，好似忍不住要向苏婉炫耀一般。

她摸着自己头上的那支淡紫色的蝴蝶钗，微微有些脸红地说道：“没想到侯爷竟然还记得我的喜好，知道我喜欢蝴蝶，就买了一支蝴蝶钗送给我。记得小时候，我去扑蝴蝶的时候，不小心扭伤了脚，还是表哥亲自背我回来的，从那时起，我就决定以后一定要嫁给表哥，就算只是当一个妾室，我也心甘情愿。”

王姨娘仿佛回到了年少的时候，脸上带着一股子原本这个年纪不该有的娇羞，看得苏婉一阵恶寒，似笑非笑地说道：“是吗？原来王姨娘跟侯爷之间还发生了这么多事，还真是令人羡慕，不要我还是要恭喜王姨娘你如愿以偿了。”

这话一句双关。

苏婉知道，王姨娘对侯爷是很有感情的。她虽然也嫉妒侯爷在苏婉那里留宿，但更介意侯爷送给她东西的，因为那代表的意义很不一般。

因此，每次见到苏婉戴了新首饰，那脸上嫉妒之色，就怎么也掩饰不住，甚至见到苏婉还会阴阳怪气地刺她几句。

如今，她终于也得到了侯爷的礼物，自然要来苏婉面前耀武扬威一番，好好发泄一下连日来的憋屈了。苏婉表示理解她的想法。

王姨娘却以为苏婉嫉妒了，并不以为意，心情一点也没有受到影响，又恢复了往日的神采和自信。

王姨娘似乎有意宣扬此事，不过半天工夫，大家就都知道了，侯爷送给王姨娘礼物之事了。苏婉不再是独一份。她似乎要用这一点来告诉侯府众人，她在侯爷心中的分量，并不比苏婉轻。

霍渊当晚又来了苏婉这里，不过，他来的有些晚，苏婉早已经用过了晚饭，刚刚洗漱完毕，正打算睡觉了。

苏婉见到他，并没有理他，轻哼一声，直接上了床，背过身去，只留给了他一个线条优美的后背。

霍渊见苏婉似乎又闹起了脾气，有些无奈地走过去，坐在床边，从后面扶着她肩膀问道：“你这是怎么了？是谁又惹到你了？”

“是谁惹了我，你难道不知道？”苏婉的声音有些闷闷的。

霍渊回想了一下，自己没有得罪她的地方，除了昨晚……

“你是不是怪我昨晚没过来？”霍渊叹口气问道。

小苏氏这性子，简直又娇气又任性，一点也不贤良淑德，亏他以前还觉得她温柔善良，根本就是她装出来骗人的，但他偏偏就是喜欢这样的她。

只是，唯一有点不好的就是，她是在太过善妒了些，让他稍稍有些无奈。

“难道我在你眼里，就只是一个妒妇？”苏婉突然坐起身来，怒视他道，话未说完，她眼圈竟然微微红了起来，“你昨天就是不来，也该告诉我一声，竟让我白白等了你那么久，我当然会生气了。还有那个蝴蝶钗，你不是专门为我买的吗？为什么给了又王姨娘？如果你要送她东西，给她另买就是了，何必拿买给我的东西给她？我现在很不高兴，非常地不高兴。”

“就因为这个？”霍渊失笑，但是见到苏婉又是委屈又是愤怒地样子，他也无法笑出来，他伸手将苏婉搂进怀里，安抚地说道：“好了，昨天是我错了。以后我去哪里，一定告诉你，不会再让你白等。至于那个蝴蝶钗，我的确是买给你的，只是王姨娘误会了，以为是我买给她的，我又不好要回来，只能送给她了，我以后再买给你就是了。何况，那银楼里定做的首饰若是做好了，哪一样不比那支蝴蝶钗强？”

苏婉好似这才消了气，只是有些不忿地依旧警告说道：“好，这次我就原谅你了。但是以后，你绝对不能把给我买的东西转送给别人了，否则……”

“否则怎么样？”霍渊好笑地追问道。

苏婉伸出手来，他腰间狠狠地拧了一把，唇角微勾，略显得意地说道：“否则，大刑伺候。”

霍渊疼地倒吸了一口冷气，眉头一皱，正要斥责苏婉，但是看到她脸上那种仿佛猫儿偷腥得逞似的表情，心里那丝因为被冒犯而生起的怒火，瞬间平息了下去，心里反而多了几分无奈和爱怜，不由伸手摸了摸她头说道：“好了，为夫记住了，以后绝不再犯，这样总可以了吧？”

“哼，这还差不多。”苏婉松开了放在他腰间的手，好似大发慈悲似地点头说道。

“你呀！”霍渊最后只能无奈苦笑。

苏婉将脸埋在他怀中，让人看不清她的表情。

“再过几天，画锦堂就能收拾好了，到时候挑选个吉利的日子，你就搬进去吧！”两人静静相拥了一会儿，霍渊忽然开口道。

“我真得可以住进去吗？”苏婉问道，一想到要住进去，她怎么总感觉有些心慌慌，“其实望秋院也不错。”

“原本看你之前说的那么委屈，我才想让你住进去的，你现在就是后悔也晚了。”霍渊顿了顿，又说道：“你是我明媒正娶的妻子，又是得了诰命，当然可以住进去了。”

苏婉点了点头。

她其实是真得觉得望秋院不错，反正她也住习惯了，只是，住在画锦堂到底是名正言顺，她才不会假惺惺地去拒绝。

只是心里莫名的跳得厉害，想到最近一直很平静的英国公府，苏婉总觉得这件事不会那么顺利。

“侯爷，过两天我想回去看看母亲和弟弟。”苏婉说道。

“要不要我陪你？”霍渊沉吟了一下问道，过几天又是休沐了。

“不用。”苏婉微微摇头，“我自己回去就行，你跟我回去，母亲他们反而不自在。”

霍渊想了想，觉得也有道理，便没有坚持，随后便说道：“好了，天色不早了，我们安置吧！”

－－－－－－题外话－－－－－－

orz~我尽力了。这类情节我一向写得慢。╮（╯▽╰）╭

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十八章怜惜（一更）

“太太，太太，醒醒，太太……”

苏婉睡的正香，忽然听到耳边有人喊她，被强制地从睡梦中唤醒的她，反射性地皱起了眉头，终于缓缓睁开了眼睛。

天色还有些暗，屋里的光线也比较暗，苏婉适应了好一会儿，才看清唤她之人，此时，应该是霍渊上朝没多久。

“青绫？”苏婉一下子清醒了，慢慢地床上坐起身来，略显惊讶地看着她问道：“你怎么在这儿，昨晚应该不是你值夜吧？”

如果现在她还发现不了不对，就枉费她两世为人了。

此刻的青绫，跟平时的样子可是有些不同。平时的青绫，低调、安静，从不多事，极少有存在感。但是现在的她，却神色坚毅，眼神坚定，颇有些锋芒毕露。就好像是微微出鞘的宝剑一般，虽然尚未展现全貌，却已经显示出了不小的威胁性和杀伤力。

“太太不用担心，奴婢只是让她们多睡一会儿罢了，不会伤害他们的。”青绫平静地解释道。

苏婉眉头皱得更紧了，戒备地看着她说道：“你到底是谁？为什么要这么做？”

“没办法，因为奴婢要跟太太说的事，不适合其他人听到。”青绫说道，“至于奴婢的身份，反正太太早晚会知道，现在告诉太太也没关系。只希望太太不要告诉其他人，否则，奴婢恐怕没有办法继续伺候太太了。”

苏婉只是静静地看着她，没有答应，也没有拒绝。

青绫也不在意，缓缓说：“奴婢隶属于东厂，为厂督办事，太太您明白了吧？”

苏婉眼神看她的眼神微变，她怎么也没想到，青绫竟然是东厂的女番子。

不过，她并没有问她为何会潜伏在侯府，其实，不用问也明白。皇上不可能完全放心这些重兵在握的重臣的，必定会派人监视，而东厂恰恰就是侦缉机构，也是皇帝的眼睛和耳朵，昌武侯府会有东厂的人，也不足为奇，想必这些大臣们也都明白。

只是，东厂的人会潜伏在自己身边，还是让苏婉有些惊讶和别扭。

青绫察言观色果然厉害，见到苏婉的神色，便知道她在想什么，垂眸解释道：“奴婢监视的目标原本不是太太，只是最近才换成了太太。不，不能说是监视，或许说保护更恰当一些。”

即便她如此说，苏婉还是感到别扭。任谁发觉自己生活在别人的监视之下，也不可能感到自在。

但事已至此，她还能如何？不由轻声一叹，说道：“你不惜暴露身份出现在我面前，不只是想跟我说这些话吧？”

青绫恭敬地道：“自然不是，是有人今天要见太太。”

苏婉闻言心脏骤然加速，隐隐猜到了答案，她下意识地抓住了胸前的衣襟，尽量用平静地声音问道：“是谁要见我？”

青绫抬头看了苏婉一眼，说道：“正是太太心里想的那个人。”

听到青绫的回答，苏婉神色微微发窘。她知道青绫没有其他的意思，但是，听起来却好像说的是她的心上人似的。

苏婉稍稍尴尬了一下，就有些为难地说道：“可是，我若是想出府，恐怕无法解释，你也知道我现在的处境。”太夫人不一定会放她离开，而且她若出门，肯定是有人跟着的，根本逃不过太夫人的耳目。让她想要找借口，也没有办法。

“此事太太不必担心，奴婢自有法子。”青绫垂眸说道。

既然她都如此说了，苏婉也只能暂且相信她了，便点了点头表示同意了。

“太太快躺下吧！绿芙她们现在怕是要醒了。”青绫提醒了一句，就悄无声息地退了出去，好似根本没有人来过一般。

被青绫这么一打扰，苏婉自然睡不下去了。心里好像要去做坏事一般，又是紧张，又是担忧，还有一丝兴奋。因为她知道，显德帝必定已经确认了白药的价值，想要跟她谈条件了，她从出宫那一天就已经盼着这一天了，心情如何不激动？

但为了让人看出端倪，苏婉还是极力压制住自己的情绪，让自己平静下来，向往常一样锻炼身体，洗漱更衣，然后去松鹤院请安，回来用早饭。

苏婉在书房看书的时候，青绫走了进来，说道：“太太，时间差不多了，我们该走了。”

然后，她对着外面喊道：“你进来吧！”

话音刚落，一名女子从外面进来。

苏婉看到她之后，眼睛骤然睁大，脸上满是不可思议之色。

因为对方跟她太像了，无论是身高，体型，容貌，都有九成相似，最重要的是，她连她的一些细微的小动作，都模仿的惟妙惟肖，简直比双胞胎的相似度还高。

她见到苏婉之后，恭敬地向苏婉行了一礼。

青绫见到苏婉震惊的样子，解释道：“她易了容，因为准备的时间太短，看起来跟太太不是那么相似，但也足以以假乱真了，若是准备的时间更长一些，那就更像了，就算是熟悉的人也未必能分辨出来。”

苏婉回过神来，眼神有些复杂，问道：“她也是侯府的丫鬟吗？”或许还是望秋院的丫头，否则，她怎么会模仿地这么相像。

“太太目前还是不要知道的好，免得太太知道了以后不自在。”青绫说道。

苏婉点了点头，不再问了，因为她若是知道了她的身份，心里肯定十分在意，怕是无法用平常的态度相处，所以，她还是不知道的好。

“还得委屈太太换下衣服。”苏婉这才发现青绫的手中还捧着一套衣服，看样子，似乎是丫头的服饰。

苏婉没有拒绝，在青绫的服侍下，脱下原来的衣服，换上了素色小袄，浅绿色比甲，嫩黄色的裙子，腰间围着一个深绿色的汗巾子，也发也梳成了双螺髻，上面系着头绳，戴着两支绒花，腕子上戴着一对银镯子，她年纪小，打扮成丫鬟倒倒也不违和。

唯一不美的是，苏婉已经嫁人了，前面是没有刘海的，但这点小事，对于善于伪装和易容的东厂番子来说，还真不是难事。

装扮好之后，苏婉揽镜自照，差点没有认出镜中的人是自己，不说年纪看起来好像小了两三岁，连容貌看起来都不大一样了。

因为对很多人来说，有刘海和没有刘海，相差真得很大。再加上苏婉现在的装扮，不用她特意掩饰，恐怕也极少有人认出她的真实身份。

“太……太？”这时，绿芙忽然走了进来，惊愕地看了看这个，又看了看那个，最后看向苏婉，犹豫地喊了一声。

苏婉对绿芙微微一笑，绿芙忽然轻轻地舒了一口气，显然确定了苏婉的身份你，便径直走到苏婉身边，拦在她面前，冷冷地看向青绫，问道：“青绫，你想对太太做什么？”

青绫能绿芙闯进来，显然已经默许让她知道这件事了，毕竟，此事还是需要她来掩护。

“我对太太没有恶意，而且还会尽可能的保护她，绿芙你不要紧张。”青绫道。

苏婉见到绿芙如此维护她，心里十分感动，走过去对她说道：“绿芙，青绫对我确实没有恶意，等我回来之后，再对你解释。”

绿芙善解人意，虽不是很明白，但也没有再问，随即点了点头，道：“好，我信太太，也绝不会让人察觉太太不在府里的。只是，太太在外还是要小心，不好轻易相信别人，最好赶在侯爷回府之前回来。”

绿芙相信苏婉，却更加担心她，忍不住叮嘱了一番。

“嗯，我一定会记得的。”苏婉郑重地点了点头。

有了绿芙做掩护，苏婉更放心了。

青绫显然已经打点好了，苏婉跟着青绫一路有惊无险地从后门出了侯府。侯府虽然管得严，但每天都有下人进进出出，不是出去采买东西，就是请假出府回家的，甚至还有丫头贿赂一下守门的婆子，出去闲逛的，所以，苏婉她们扮成丫头出府，倒是没有人注意她们。

侯府后街上住的，要么昌武侯府的族人，要么是侯府的下人，甚至还有当年跟前任昌武侯打仗时的家将们，所以十分有人气儿。

苏婉一出府，就见到不少小孩在外面玩，嘻嘻哈哈地追来追去，十分热闹，比起庄威严却冷清的前门，简直一个天一个地，极具生活气息，就连小贩们也经常到后街卖东西。苏婉和青绫都是丫头打扮，融入人群中一点都不显眼，因为苏婉就看到两三个颇为眼熟的丫头，正在跟货郎买东西呢！

苏婉跟这青绫又走了一段路，走得离侯府侯门稍稍远了一些，就见到一辆带着蓝色棚子的马车，车夫是一名身材瘦小的男人，看起来很平凡，但是当她看到苏婉和青绫的时候，眼神中却露出一丝凌厉。

青绫见了他，也没有多说，直接扶着苏婉上了马车，等苏婉坐稳之后，马车就动了起来，苏婉微不可查地松了一口气。要知道，刚才出来的时候，她可是一直提心吊胆的。

马车走了不到半个时辰，终于停了下来，自始至终，苏婉一直老老实实地坐在车里，没有往外看一眼。马车停了之后，青绫扶着苏婉下车。

苏婉下车之后，打量了一眼，发现自己已经身在一处宅院里了，马车是从后门进来的，再往里走便是后花园。

“太太，请跟奴婢来吧！”青绫说着，就引着苏婉往前走。

苏婉回过神来，跟了上去。

从后花园的规模，可以看出来，这座宅院并不是很大，但无论是花草、树木还是山石水景，都打理地十分精细和讲究，但是，周围却没有遇到一个丫头下人，显得静悄悄的。

青绫不以为意，带着苏婉左转右转，直接来到一座书斋前。这座书斋，只有一明两暗三间，没有其他屋舍，景色清幽，有一条小路可通往花园。

两人刚到书斋前，就见到杨永面带笑容地迎了上来，青绫对他恭敬地行了一礼，便悄无声息地退了下去。

杨永仿佛没有看到她一般，只对苏婉笑眯眯地说道：“苏夫人，快进去吧，陛下在里面等着您呢！”

苏婉略略犹豫了一下，还是抬步走了过去。

她走到门前，门忽然一下子从里面打开了，但是开门之人并非显德帝，而是一个苏婉万万没有预料到的人。

苏婉顿时愣住了，但对方却好似早就知道是她，并没有露出什么惊讶之色，只平静地让开身子，对她说道：“苏夫人，请进来吧！”

“你……”苏婉想要问他怎么在这里，但是想了想他的身份，便有些明白，他大概是过来保护显德帝的，苏婉有些话想要对他说，但是，场合不对，便轻声说了一句“谢谢”，便走了进去。

傅黎不知有没有听到，并未回答，待苏婉过去之后，他便带上门走了出去。

苏婉这时也从惊讶中回过神来，看向显德帝。

书斋的三间房是被打通的，东间靠东墙的地方，摆放着一张书案，面朝西，正对着厅堂，显德帝就坐在书案后头。

他身上穿了一袭象牙白的圆领袍，腰围革带，样式其实跟平时穿的皇帝常服差不多，但是却没有绣团龙，或者日月纹等象征着皇帝身份的东西，玉簪束发，看起来倒像是个风流倜傥的世家子弟，而高高在上的九五至尊。他靠在椅背上，随意地拿着一本书在看，看起来极为悠闲。

——似乎每次苏婉见到他，他都是这么闲适，他似乎擅长让自己过得非常舒服。

苏婉正要上前行礼，他忽然抬起头来说道：“夫人来了。”

不等她回话，他又上下打量了苏婉一眼，突然勾唇笑道：“夫人这身打扮，倒是让朕耳目一新。朕真希望，你是云英未嫁之身，如此，朕也不会像现在这样苦恼了。”

现在苏婉习惯了他的调笑了，倒是不像以前那样介意，缓缓说道：“陛下说笑了。”顿了顿，苏婉又道：“陛下这次约臣妾出来，可是为了那白药一事？”

“夫人急什么？多天没见，还未好好叙叙旧，夫人何必说这些事情来扫兴。”显德帝一边说一边从书案后走了出来，走到苏婉面前，握住了她的手。

苏婉挣了挣，没有挣开，见他也没有太过分，只能暂且随他了。

显德帝见苏婉对自己不像以前那么抗拒，唇边的弧度又加深了一些，走到明间的椅子上坐了下来，顺手一拉，就将苏婉拉到了自己怀中，让她坐到了自己的腿上。

见苏婉又想挣扎，显德帝含笑的声音里顿时带着一丝警告说道：“夫人可千万别再挣扎了，否则，朕恐怕真会做出令你不喜的事情来来。”

苏婉身体一僵，果然不敢动了，但嘴上却依旧据理力争道：“圣上之前不是说不会勉强臣妾吗？陛下金口玉言，难道还会欺骗臣妾？”

显德帝却毫不在意地一笑，把玩着苏婉的一缕长发，说道：“朕是说过这种话，不过此一时彼一时也。何况，朕若真得强要了你，你又能如何？难道非要朕像昌武侯那样对你，你才肯乖乖听话吗？”

苏婉骤然转头看向显德帝，眼中瞬间闪过一丝难堪，但更多的却是惊恐，那晚的记忆如潮水般涌来，令她的脸色一下子变得苍白起来。

“夫人别怕，朕只是说笑而已，朕一定不会像霍爱卿那样对你的。”显德帝见到苏婉被自己吓成这样，也觉得有些后悔，连忙将她搂进怀中，好言安抚。

但是，苏婉依旧惊魂未定，过了好一会儿，才缓过神来，那日的委屈再次涌上心头，眼睛微微一眨，便滚下泪来。

显德帝见到苏婉只是无声落泪，也不说话，心里顿时涌出来一种又疼又酸的感觉，不由轻轻一叹，伸手抬起她的下巴，怜惜地在她的额间轻轻印了一吻，说道：“乖，别哭了，是朕说错话了，朕向你道歉还不行吗？”

被人如此怜惜的对待，苏婉心里伪装起来的坚强顿时就塌了一角，自从穿越以来积累的委屈、害怕和难过，好像一下子就爆发了出来。以前，没有人让她依靠，没有人怜惜她，她便是受了再多的委屈也只能自己忍着。

可是现在，她却再也忍受不住了，竟就这么不管不顾地趴在显德帝的怀里呜呜地哭了起来，眼泪也比刚才流的更加汹涌了，好像要把心里所有的情绪都发泄出来一般。

显德帝见状，心里对她越发怜惜了，也不管她是不是弄脏了自己的衣服，就这么抱着她，像是哄孩子一般地轻拍着她的后背，任凭她在自己怀里哭得昏天暗地。

苏婉不知道哭了多久，才终于停了下来，虽然不哭了，身体却依旧在抽噎着。

显德帝一点也没有不耐烦，依旧轻抚着她的后背，耐心地等着苏婉平复下来。

可是，他却不知，苏婉已经清醒过来了，只是，她实在太难为情，太尴尬了，所以，根本不敢抬起头来。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十九章误会（二更）

不过，该面对的始终要面对，苏婉还是努力调整好了心情，挣扎着从显德帝的腿上下来，后退几步，微微屈膝行了一礼说道：“陛下见谅，妾身失礼了。”

显德帝这次倒是没有阻拦她，整理了一下自己的衣服，也不顾衣服上那湿漉漉地一片，含笑问道：“这下你可是哭够了？”

苏婉脸上莫名一热，但她脸皮现在也厚了许多，竟点了点头说道：“还要多谢陛下将肩膀借给臣妾，臣妾感激不尽。”

“借肩膀？”显德帝稍稍品味了一下这词，随后点了点头，道：“这倒是个新鲜的说法。”

“既然已经叙旧完了，现在我们也该进入正题了。不过，在这之前，我们还是先用午饭，夫人奔波了一路，也该饿了，饱腹之后才有力气谈正事。”到了这种时候，显德帝不再调戏苏婉，反而一本正经起来，说完之后，他便对着门外喊道：“杨永——”

杨永立即就走了进来，一双不大的眼睛，不着痕迹地迅速在房间扫了一眼，见到苏婉安安静静地站到一旁，虽然眼睛红肿，但显然没有他想象的事情发生。

他刚才在外面听到里面的哭声，还以为陛下终于忍耐不住把人给强了，没想到，倒是他料错了。既然陛下没把这个小苏氏怎么样？那她刚才哭什么？

当杨永那双眼睛落到显德帝的时候，眼睛骤然瞪大了，立即惊呼道：“陛下，您的衣服怎么湿了？奴婢这就让人将换洗的衣服给陛下送过来。”

苏婉听到这话，再看到显德帝胸前那片水渍，一张脸不由隐隐发烫，心里却早已经责怪自己千百回——

她刚才莫不是脑袋被门夹了，皇帝不过是稍稍怜惜了她一下而已，就下意识地把他当成了可以依靠的亲人，委屈地在人家怀中大哭起来，这么容易被打动，若是他再对自己好一些，那她岂不是要把一颗心都要奉给她？

若是其他人也就罢了，可偏偏这个人是个多情又无情的皇帝，若是她真得爱上他，她的死期怕是也不远了。

她终于有些明白，为什么有些人明明知道不应该爱上皇帝，却还是爱上了他，因为她们都是身不由己。

皇帝若是想要真得对一个人好，那这世上又有几个人能够抵挡得了呢！

“不着急。”显德帝微微摆了摆手道：“先传饭吧！”

“是。”杨永应了一声，顿了顿，又问道：“陛下，不知午饭是摆到这里，还是花园里？”

“就摆到花园的亭子里吧！”显德帝沉吟了一下说道。

花园里景色好，苏氏刚才哭了一场，去花园用饭还能赏赏景，舒缓一下心情。

杨永应了之后，就退下去了，不过很快，他就折返了回来，手里还捧着一套衣服，说道：“陛下，奴婢先伺候您换衣服，免得一会儿出去吹了风受凉。”

说完之后，又看了苏婉一眼，意思是让她先离开。

苏婉会意，立即说道：“陛下，请容臣妾先走一步。”见显德帝同意之后，她便退了出来。

苏婉刚出了书斋，因为刚才哭得太狠，眼睛里还带着泪痕，眼睛很不舒服，便伸手揉了揉，她今天出忘了带帕子了。

不过正揉了两下，就看到眼前多出来一方帕子，素白的颜色，四四方方地折叠着，不同于女子的丝帕，这个帕子一看就是棉的，洗的干干净净，上面还带着一丝皂角的香气。

傅黎脸上的神色十分严肃，即便只是递个帕子，也表现的一本正经，仿佛在做什么重要的事情一般。

他虽然是锦衣卫指挥使，让众多权贵人物闻风丧胆的人物，但长相却不粗犷，相反还算得上十分清秀，竟比他实际年龄看起来还要显小一些。

他见苏婉不接，也不慌乱，就执意举着帕子，一动不动。等苏婉终于伸手接过帕子之后，他才移开了目光，只是耳根有些发红。

“谢谢。”苏婉接过帕子擦了擦眼睛说道。

真是个可爱的人！苏婉心里如此想。

在这个可以三妻四妾的时代，竟然也能看到如此纯情之人，真是令人惊讶。

不知为何，见了他之后，苏婉的心情竟然前所未有的平静，十分有安全感。

“你送的白药很好用。”傅黎忽然开口说道。

苏婉心中有些高兴，随后问道：“傅大人用过了？”

傅黎微微抿了抿唇，说道：“没有，手下的人用过了。”

苏婉听到他自己没用那药，也不觉得失望，毕竟，她可不希望自己的救命恩人受伤，便点了点头道：“能派上用场，我就放心了。不过，想必你们以后也不会缺这种药了。”

傅黎微微颔首，想来也是知道苏婉将白药的方子献上一事的。

“无论如何，都要替我们这些武人军士谢谢夫人。夫人的药，必定会大大减少我们的伤亡。”

“傅大人太客气了，见到白药能发挥它最大的作用，能救助那么多人，我心里也很高兴。”苏婉说道。

此时，青绫从远处走了过来，苏婉正要跟傅黎告别，傅黎忽然说道：“那件事你别太在意。”

“什么？”苏婉惊愕地看着他。

傅黎却没有看她，耳朵又红了起来，但他还是说道：“陛下他……总之，你要想开点，什么都不如自己的生命重要。”

这没头没脑的话，苏婉却偏偏听懂了，突然“扑哧”一声笑出声来，难道他以为自己被那条色龙给那什么了吗？

很显然，傅黎十分明白显德帝根本没什么节操。所以才会如此劝她。

傅黎见到苏婉笑了，有些窘迫，也有些迷惑，好似不知道苏婉为什么要笑。

苏婉怕他面上不好看，忙忍住笑，轻咳一声说道：“多谢傅大人关心，不过，大人放心，陛下并没有对我做什么。”

傅黎见苏婉不像是说谎，想到自己刚才说的话，脸一下子红了，为自己闹出这样乌龙，他有些窘迫地解释道：“苏夫人……对不起，是我误会了，我……以为，我还以为……”

“傅大人只是关心我罢了，何错之有，为什么要道歉？”苏婉反问道。

傅黎怔了一下，随后，收敛了神色，对苏婉点了点头，便转身离开了。

此时，青绫也走到苏婉面前，看着傅黎，略带一点好奇地问道：“太太，您刚才在跟指挥使大人说话吗？”

苏婉对青绫可敢像对绿芙那样放心，什么都告诉她，闻言只是微微一笑，说道：“傅大人只是送送我。”

青绫没有继续问，带着苏婉去了花园。

苏婉忘了将帕子还给傅黎，想着以后洗了之后再还给他，便将帕子收进了衣袖里。

散了一会儿不，赏了一会儿花园里的景色，苏婉的性情也终于舒畅起来，等时间差不多了，苏婉才让青绫带着自己去了摆饭的亭子。

果然，她到的时候，显德帝也刚刚到。此时，他已经换了一身米黄色的圆领袍，之前的玉簪束发，换成了现在的金冠束发，倒是比刚才少了分风流，多了份尊贵。

“夫人请坐。”显德帝坐下之后，伸手给苏婉让座。

“谢陛下。”苏婉谢过之后，才在他下首缓缓坐了下来。

“看夫人的心情似乎比刚才好了许多，如此，朕也放心了。”显德帝说道。

苏婉含笑倒了一杯酒，双手举起，对显德帝说道：“陛下，臣妾刚才多有冒犯，先自罚一杯谢罪。”

说完，不等显德帝说话，便将酒杯凑到唇边一饮而尽。

可惜，苏婉无论前世今生都没怎么喝过酒，一喝下去就呛到了，不由呛咳起来，一张小脸憋得通红，当然也可能是窘的。

显德帝看了之后，不禁失笑，调侃着说道：“夫人的歉意朕接受了。不过，夫人若是不会饮酒的话，还是不要逞强的好。”

苏婉果真不再逞强，她刚才也不过是表达一下自己的态度而已。苏婉自己没有饮酒，倒是一直在为显德帝斟酒。

显德帝的酒量显然很是不错，整整一酒壶的酒下肚，脸色竟然没有丝毫变化，但他也没有多喝，两人用过午饭之后，就又回到了书斋。

“夫人献出的那张白药的方子，朕已经让人试过了，效果十分不错，而且太医说，方子似乎还有改进的余地，若是成功了，功效还会更上一层楼，这不仅是我们大乾将士们的福音，也是整个大乾朝的福音。为这一点，朕也该感谢你。”显德帝看着苏婉，眼神里带着一丝欣赏，含笑说道。

“陛下过誉了。臣妾也只是误打误撞才配出了这张方子，若果还能改进，那自然更好。”苏婉谦逊说道。

“药方改进之后，朕会下令各个府、州、县的惠民药局出售此药，到时候，朕会依旧会分给你半成红利，直到你不在的那一天。除此之外，你还可以向朕提三个条件。”显德帝饶有兴趣地看着苏婉说道，他十分好奇苏婉会向他提什么样的条件。

如果他没记错的话，这位昌武侯夫人，似乎并不想留在昌武侯府呢！

他实在想不通对方的想法。

若是换了旁人，处于跟苏氏一样的处境，她们恐怕会千方百计地想要留在昌武侯。毕竟，一个不能生育，又没有娘家做依靠的女人，想要过得好实在是太艰难了，更别说，还有个强敌在外虎视眈眈，在这种情况之下，她除了依靠夫家之外，还能依靠谁？

这种时候，她应该讨好夫家还来不及，为何她却要反其道而行呢？这不是自寻死路吗？

但是，显然，她也受到了教训，现在不是也开始放下身段讨好昌武侯了吗？而且，据侯府传来的情报，两人很是蜜里调油，昌武侯对她也很是宠爱。

不过，他今天见到苏氏，却发现她并非真心真意地委身于昌武侯，似乎只是权宜之计，真是有趣，她到底想要什么？难道昌武侯这样的宠爱，也留不住她的心吗？

苏婉听到除了红利之外，还有三个条件，心里不由松了一口气，这三个条件已经足够了。

她跪下来，向显德帝叩首道：“陛下，臣妾已经想好了三个条件。”

显德帝这次倒是公事公办，没有让她起来，只是说道：“说来听听。”

苏婉直起身来，说道：“第一个条件，臣妾希望陛下能找最好的太医来为母亲治病。”

显德帝早就料到了这一点，甚至连太医也早已经准备好了，脸色不变，颔首道：“可以，那第二个条件呢？”

“第二个条件，就是可以让臣妾的弟弟去京城比较好的书院去读书。”

这一点也不出显德帝所料，淡淡说道：“这个也容易，说说第三个条件吧？”

苏婉还没有回答，显德帝忽然勾起唇角说道：“夫人便是想要和离，朕也可以为你办到，你看如何？”

苏婉没想到显德帝会说出这番话来，虽然有那么一丝心动，但她很快就否定了，她现在很清楚，她现在绝对不能和离。若是和离出府，她和母亲还有弟弟，就再也不会受到侯府的庇护，那时的他们，就真如待宰的羊羔一般，只能任凭人宰割了。

跟性命比起来，不能找到对自己一心一意之人，又算得了什么？爱情不是唯一的。何况，霍渊对她的确很好，她有什么理由离开？或者说，她有什么底气离开？

虽然错过这一次，她可能这一辈子也没有和离的机会了，但她还是坚定地摇了摇头，道：“不，不需要。”

显德帝稍稍有些意外，但也觉得她的决定尚在情理之中，便哈气问道：“那你想要什么？”

苏婉沉默了一些，随后一字一句地说道：“我只想让陛下保我性命。”

显德帝听了这个条件，有些漫不经心的神色，终于开始认真起来。

苏婉的这个条件，听起来很简单，其实一点也不简单。

若是显德帝肯答应她这个条件，那如论苏婉遇到什么情况，甚至犯了死罪，他都要保住她的性命，何况，苏婉还有不少潜在的敌人，他们未必不会对苏婉暗下杀手，所以，这个要求才一点也不简单。

－－－－－－题外话－－－－－－

亲们晚安，么么哒~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十章求助（一更）

“你让朕保你性命？”显德帝的语气颇有些耐人寻味，从没有人敢跟他提这种条件，就是那些战功赫赫的老臣也不敢如此，她怎么敢？

苏婉听出显德帝语气的不对，也察觉到了自己此言中的不妥，解释道：“陛下误会了，臣妾只想要寻求陛下一时的庇护而已，并非寻求一世的庇护，等臣妾渡过这次难关，臣妾是死是活，自然再与陛下无关。当然，如果臣妾触犯国法，便是死了，也是臣妾罪有应得。”

显德帝闻言，脸上笑容似乎也真实了一些，他亲自上前，屈尊弯腰将苏婉扶了起来，低头看着她柔声说道：“夫人这是说的什么话，你就是不求朕，朕也会庇护夫人，朕怎么舍得让夫人年纪轻轻就香消玉殒呢？”

苏婉闻言，勉强勾起唇角，露出一丝笑容来，低头恭敬地说道：“臣妾多谢陛下厚爱。”

显德帝的喜怒无常，她总算是感受到了。显德帝虽然多情，却也无情。他的喜欢，实在太过浅薄，来的快去的更快，若是因为他的喜欢，就认为自己与众不同，以为他会保护自己，他就大错特错了。

别看他嘴上说的好听，若是相信了他，绝对死得比谁都快。

他对他的后妃都那么绝情，现在不过是对她稍稍感兴趣，想要在她身上寻找刺激而已，她凭什么认为，自己就与众不同，值得显德帝对自己另眼相看呢？

苏婉此时，比任何时候都要清醒。

显德帝似乎也感受到了苏婉心里的畏惧，信任以及抗拒，但他并不在意，伸手抬起苏婉的下巴，细细打量了她一番，用一种叹息似地口吻说道：“夫人怎么就不肯多相信朕一些呢？朕既然说了会护着你，自然会说话算话。”

“臣妾没有不相信陛下。”苏婉垂下眸子言不由衷地说道。

显德帝见状，心中一叹，便放开她，说道：“你的三个条件，朕都答应了。”

“多谢陛下！”苏婉脸上露出一丝欣喜，与显德帝对她的暧昧相比，她更愿意他用公事公办的态度来对待她，那会更加让她觉得心安。正要跪下谢恩，却拜显德帝拦住了。

“夫人别跪来跪去的了，放松一些，朕又不是吃人的老虎。”显德帝噙着笑意说道。

“是。”苏婉心中的大石落下，脸上的笑容自然也越发真切起来。

显德帝还从未见过苏婉这种发自真心的笑容，神色不由微微一怔，也微微勾起了唇角，随后，便觉得十分可惜。

难得他这么喜欢一个人。如果她未嫁人，不过是接她入宫，给她一个位份罢了，说不定还真能让他新鲜几个月。但她偏偏是他倚重之臣的妻子，进宫一事自然是不可能了。可是，要他就这么放过她，他又有些不甘心，这才一直纠缠到现在。

如果一开始还是寻求刺激大过喜欢，那么现在就是喜欢多过刺激，真得对她有些上心了，为喜欢的人做些什么又有何不可？

想到这里，显德帝说道：“杨永，笔墨伺候。”

“是，陛下。”

杨永很快就将笔墨纸砚都准备好了，显德帝走到书案后，提笔写了起来。过了一会儿，他才停下笔，对苏婉说道：“夫人过来看看，可是有什么遗漏或者不满意的地方？”

苏婉轻移莲步走到书案前，快速扫了一遍，含笑道：“陛下没有遗漏什么，臣妾很满意。”

她相信显德帝不会在这种小事上欺骗她，何况，身为皇帝，他就是不写这些协议条款，她又能有什么办法？显德帝既然写了，就不可能骗她。

显德帝写上了日期，又拿出自己的宝玺来，在上面印了个章，等字迹晾干之后，才递给苏婉，对她说道：“夫人可一定要收好它，别怪朕没事先提醒你，万一把它弄丢了，那这些条件和红利可都没有了。”

“是，臣妾几下了，一定会将它保存好的。”苏婉郑重地用双手接了过来，小心折叠起来之后，贴身收下了。这可是她领取红利的凭证，也算是她的一张护身符，她怎么可能不重视？

显德帝见她收好之后，便问道：“夫人可否愿意让人知道是你敬献了这份药方？”

苏婉沉思了一会儿，还是摇了摇头道：“不，不必了。臣妾不想多生事端，还要烦请陛下帮臣妾保密。”

虽然此事传出之后，一定能给她带来极大的好处，但是，苏婉还是拒绝了。多一事不如少一事，何况，若是别人知道了她还有利润和拿，难保不起什么心思，只凭她现在的能力，如何能够保得住？

显德帝同意了。

此时，时候已经不早了，杨永便提醒陛下该回宫了。

显德帝也知道不能在宫外久留，离开之对苏婉说道：“朕要回宫了，夫人多多保重，朕希望下次见到夫人时，夫人风姿能更胜往昔。”

说完，显德帝便离开了。

“太太，我们也该回府了。”恭送走陛下之后，青绫走到她身边说道。

苏婉点了点头，两人上了之前那辆马车，一路顺遂地回到了侯府。

回到望秋院之后，苏婉才算彻底放下了心，即便之前青绫再三保证没事，她也一直有些提心吊胆的，如今回来了，顿时觉得安心无比。

绿芙见到苏婉回来，也同样舒了一口气，之前扮成苏婉的那名女子，在苏婉出现在望秋院之后，便消失了。

苏婉回来之后，立即换下了身上这身丫鬟服饰，恢复了平时的打扮。至于那道“护身符”，苏婉则是让绿芙找出来一个空心的银镯子，将它卷起来之后塞了进去。

青绫一回来之后，就又变成了之前那个沉默寡言的丫头，回到屋子里做针线去了。

当一切都打理好之后，绿芙才问苏婉道：“太太，这到底是怎么一回事？”

“绿芙，你别着急，我慢慢告诉你。倒是我出门之后，可是有发生什么意外？”苏婉道。

绿芙说道：“倒是没有什么大事，只是清音姑娘来过一次，不过，让我以太太身体不适为由给打发了。”

“我跟她没什么交情，她来做什么？”苏婉诧异地说道，顿了顿，又问道：“那她见到‘我’没有？”

绿芙道：“见到了，不过那时‘太太’躺在床上休息，她就没有太过打扰，说了几句关心的话就走了，看样子应该没有怀疑。”

苏婉却没有完全放心，那霍清音可不是什么简单的人，而且，她们连话都没说过几次，她怎么就突然在她离开的时候找她了呢？

苏婉压下这些纷乱的思绪，跟绿芙解释了一番事情的始末，当然，隐瞒了一些细节，比如显德帝对她的那点小心思等等。

在苏婉说的过程中，绿芙的脸色一变再变，有几次都想要打断苏婉，但她还是忍了下来，最后，听到苏婉跟皇帝签订协议之后，她的脸色才稍稍好看一些。

“太太，您实在是太冒险了，奴婢都为您捏了一把冷汗。”想到苏婉竟然跟陛下搭上了线，绿芙又是兴奋又是不安，但更多的却是恐惧。毕竟伴君如伴虎。

何况，哪有人敢跟陛下谈条件，对很多人来说，能将东西敬献给陛下，已经是莫大的荣耀了。偏偏陛下还答应了，真是让她觉得有些不可思议。

而且，她总觉得陛下对太太的态度好得太过诡异了，但是，她很有分寸地没有多问。既然太太不说，自然有她的道理。

主仆二人谈完话之后，也到了去松鹤院给太夫人请安的时候了。

苏婉带着绿芙和山茶去了松鹤院。

刚给太夫人行了礼，霍清音忽然一反往常的冷淡，热切地走过来拉着苏婉的手说道：“太太身体可好些了？今儿我去望秋院探望太太时，太太似乎是犯了头疾，我不敢多打扰，就回去了，看太太现在似乎是好多了，我便放心了。”

苏婉被她亲热的态度，激起了一身鸡皮疙瘩，忍着将手从她手中抽出来的冲动，说道：“多谢你费心了，我没什么大碍，只是昨晚没有休息好，有些头疼而已。清音姑娘找我，可是有什么事吗？”

“原来是这样。”霍清音一脸恍然地说道，“也没什么事，只是有些无聊，想要找太太聊聊天而已。”

苏婉不着痕迹地挣脱她的手，坐到椅子上，诧异地问道：“清音姑娘不是正在跟宫里的嬷嬷学习宫中礼仪吗？怎么会无聊？”

霍清音脸上的笑意微微僵硬了一下，但很快就恢复了正常，说道：“正是因为学习礼仪太枯燥了，我才想去太太那里说说话。”

“原来是这样。”苏婉笑道，她当然不会相信她的话，不过嘴上却说道：“学习礼仪的的确枯燥，当初我只学了一、两就有些受不了，何况清音姑娘都学了这么多天了。不过现在学好了礼仪也有好处，总比进宫以后手忙脚乱强。”

这时，一直在听她们说话的三太太陶氏，忽然轻嗤一声笑道：“进宫？就怕有人不过是竹篮打水一场空，连宫门都摸不到，空欢喜一场罢了。”

二太太洪氏也好似漫不经心地说道：“正是如此。若是进不了宫，这礼仪学得再好，又有什么用？”

霍清音闻言，脸色更加僵硬，唇边的笑意几乎都维持不住了。

“你们两个住口！事情还没有定论，不要说这种丧气话。”太夫人心情本来就不好，听到陶氏和洪氏还在那里阴阳怪气，冷嘲热讽，就忍不住开口怒斥道。

随后，她舒缓了口气，看向霍清音到：“好孩子，你可别相信她们的话，安心学你的礼仪，早晚有派上用场的时候。别说现在还没确切的消息，就算陛下没有下旨让你进宫，你就先去贤妃娘娘宫里做个女官，以你的品貌，还怕没有机会？”

苏婉听到这里，总算是明白是怎么回事了。

原来霍清音进宫一事竟然黄了。

陶氏撇了撇嘴说道：“人家那位永顺候府的嫦曦姑娘，如今已经颁下了圣旨，一进宫就是美人，只等过几天就进宫了。而咱们这位呢，却连半点消息也没有，这差距未免也太大了吧，你就是进宫当个最低等的淑女也好呀！亏得咱们娘娘还特意从宫里送了两个嬷嬷出来，现在全都白费了。”

苏婉听了微微一怔，她出宫以后，还是第一次听到郭嫦曦的消息。不过，她倒也没有太惊讶，郭嫦曦进宫，在她意料之中。

听到陶氏的挤兑，霍清音不由微微低下了头，好似在羞愧，其实她全身都在微微发抖，恨不得堵上陶氏那张损人的嘴。

“行了，你就少说两句吧！”太夫人又斥了陶氏一句。

陶氏轻哼一声不言语了。

她其实也不是在特意针对霍清音，不过是借此发泄罢了。谁让三老爷前几天刚刚收了两个美貌的通房丫头呢，她如今正气着呢！以前，她一直在奉承霍清音，霍清音对她却是不冷不热的，现在她见到霍清音进宫无望，她心里的那股邪火自然就冲着她去了。

太夫人也知道陶氏现在心里憋屈，也让着她，因此只是不痛不痒的说了两句。

但是对于霍清音，太夫人也不想放弃，便决定下次进宫之后，跟贤妃娘娘商量一下，把霍清音弄进宫去。

因为霍清音的事，太夫人心里烦躁，也不让她们在这里伺候，便让她们都散了。

苏婉正要回望秋院，或霍清音忽然喊住了她。

“姑娘可是有事？”苏婉停住脚步问道。

“太太，以前清音不懂事，冒犯之处，还望太太海涵。”霍清音咬了咬嘴唇，对苏婉屈了屈膝说道，态度不知比之前恭敬了多少倍。

以前，她瞧不上苏婉，对苏婉爱理不理的，知道自己要进宫后，除了太夫人之外，其他人都不怎么放在眼里，更别说苏婉了，现在将姿态放得这么低，也是难为她了。

苏婉客气笑道：“姑娘言重了，我没有放在心上。”

霍清音的神色这才好看一点，随即，便打蛇随棍上，亲热地说道：“我就知道太太不会跟我一般见识。其实，我有点事，想找太太帮忙。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十一章真情假意（二更）

绿芙见霍清音竟得寸进尺地缠住了太太，不由皱了皱眉，直觉霍清音要说的不是什么好事，便立即上前说道：“太太，我们该回去了，可别耽搁了用晚饭。”

苏婉根本不想霍清音打交道，见绿芙如此激灵，在心里暗暗地给绿芙点了个赞，对霍清音歉然一笑，将手臂从她手中挣脱出来，说道：“清音姑娘，实在对不住，我要回去了，有什么事以后再说罢。”

说完，苏婉便带着绿芙和山茶就要走。

苏婉本以为霍清音应该识趣才是，谁知道她竟然不依不饶地跟了上来，焦急地说道：“太太，我是真的有急事要请你帮忙。”

绿芙语气有些严厉地道：“清音姑娘，有什么事明天再说，我们太太现在没有时间。”

霍清音停住了脚步，眼睁睁地看着苏婉离开，脸上却露出一丝不甘，趁她们为走远，突然开口道：“苏夫人，你若是肯帮我这一次，我便告诉你一个有关于你的重要消息，甚至关乎着你的生死，如果你还不肯听，我也不勉强。”

苏婉的脚步微微一顿，她本来不怎么相信，但是想了想，还是决心听一听，万一她说的是真的呢？便转回过身来说道：“我现在真得没时间，如果清音姑娘有时间的话，那就明天上午来望秋院找我吧！”

霍清音听了这话，倒是松了口气，说道：“好，一言为定。”

苏婉回去之后，又等了一会儿，直到霍渊来了之后，她才让人传饭。

“我听说你今天有些不舒服，现在可是好些了？”

用过晚饭之后，霍渊坐在炕上，苏婉亲手为他奉了茶，他看到苏婉，忽然就开口问道，声音里带着显而易见的关心。

苏婉闻言，心里莫名地有些发虚，垂头含笑道：“让侯爷挂心了。我只是昨晚没睡好，头脑有些昏沉，所以白天便多睡了一会儿。”顿了顿，她又假装有些生气地道：“是谁那么大惊小怪的，一点小事就告诉侯爷。”

霍渊闻言，眼睛微闪，伸手将苏婉拉到自己怀中，伸手摸了摸她的脸道：“我也只是关心你。”

“我知道，我没怪她们。”苏婉横了他一眼说道。她早就该想到了，这个院子里肯定也有霍渊的眼线。看来，霍渊对她似乎也不是那么放心。

苏婉心中警惕，暗想以后还是要更加谨慎一些。万一被霍渊发现她私底下的小动作，她不敢想象会发生什么事。

霍渊当初虽然虽然相信了苏婉的解释，之后两人也好得跟蜜里调油似的，但到底还是存有疑虑的。就算当时相信了，现在两人感情稍稍有些冷却，霍渊从头脑发热中回过神来，也该发现了一点不对，只是他不肯戳破罢了。

真情跟假意，就算伪装得再好，但到底还是不一样的。

霍渊直视着苏婉的眼睛，一字一句地说道：“我们是夫妻，我以真心待你，也希望你真心待我。我不希望你有事瞒我，更不希望你迫于形势敷衍我，你明白吗？”

他的视线极具穿透力，似乎一直从她的眼睛一直看到了她的心里，让苏婉差点忍不住闭上眼睛，以躲避他的视线，但她还是硬着头皮忍住了，微微点了点头。

直到她点头的这一刻，苏婉才感觉那道锐利的视线从她的身上移开，她几乎是立即就松了一口气。

之后，霍渊就转换话题，跟她说起了其他事情，态度一如往常，甚至带着一丝宠溺。但苏婉却有些浑身发冷，怎么也无法向往常一样回应他，颇有些心神不宁。

霍渊好似没有发现一般，该做什么便做什么。

只是晚上做睡前运动的时候，霍渊对苏婉的态度，却跟以往有些不同。他之前因为顾虑那晚对苏婉的伤害，怕她对自己有心理阴影，因此，一直都是极力做到温柔体贴，想尽办法让她舒服，好让她忘记那天的记忆。

可是这次，他却没有那么多顾虑了，虽然并不粗暴，但也绝对算不上温柔，从头到尾都没安抚过苏婉一句，直到苏婉忍不住求饶，他才堪堪放过她。

苏婉累急了，很快便睡了过去。

霍渊却没有睡意，借着微弱的灯光打量着她的睡颜，见她即便睡着之后，也依旧眉头轻蹙，透露出一丝惶惑和不安。霍渊见状心里终究一软，伸手将她搂进怀中，也睡了过去。

苏婉这次睡得时间有点长，醒来之后，天色已经大亮了。

“太太，您可算醒了。”绿芙见到醒过来，脸上露出一丝笑容来。

苏婉猛然坐起身来，问道：“现在什么时辰了？”可别耽误了跟太夫人省晨的时间。

“太太别担心，侯爷上朝之前就已经吩咐了我们，让我们不要吵醒太太，还让人特意去松鹤院那里告了病，让太太今天不用去太夫人那里省晨了。”绿芙说道。

但是，她话刚说完，脸色就一红，拿出一件外套来披在苏婉身上，“太太小心别着凉。”然后，就出去喊人进来伺候。

苏婉听了之后，先是放心。想起绿芙刚才略显尴尬的样子，也不由低头打量了一下自己，看到身上的各种痕迹，一张脸也一下子涨红了，迅速地钻进了被子里。

她刚穿过来那会儿，霍渊几乎本次都是直奔主题，不会做太多多余的事情，而这段时间，他对自己又是温柔小心，所以，他从来没有在她身上留下那么多痕迹。

不过，想到昨晚霍渊对她说的那番话，苏婉的羞窘之意就如同潮水一般退去了，取而代之的是疑惑和迷惘。因为现在，她根本弄不明白霍渊在想什么，更不知道他到底发现了什么，为什么会对她说那些话？又对她做出这种事来？

一直到苏婉用过早饭，也没想出个所以然来，所幸不想了。

正打算去练会儿字，静静心，就听到丫头通传，霍清音来了。

苏婉只好放弃练字的打算，去接待霍清音。

苏婉跟霍清音在厅里坐了，让茉莉给她上了茶。

霍清音一改之前的清高态度，不但对苏婉十分亲近，就连对苏婉的丫头，也十分客气，亲手从茉莉手中接过茶盏，对苏婉道：“太太调教的丫头就是不一般，都那么机灵，比我的侍画可好多了，真想跟太太换一换。”

苏婉也开玩笑道：“那好呀，只要你肯把你的侍画留下，便是带走绿芙我也愿意。我可是听说了，你的这个丫头可不一般，不但识字，而且，还会写诗作画，尽得你的真传，比一般的小姐都不差呢！”

听到苏婉的夸赞，霍清音的丫鬟侍画，也不由微微红了脸。

“她也不过是学了点皮毛，哪里值得太太如此夸赞！”霍清音斜睨了侍画一般，似笑非笑地说道。

随后，她又对侍画道：“你去外面守着，没有我的吩咐，不许进来。”

“是，小姐。”侍画应了一声，就退了出去。

苏婉使了个眼色，也让自己的丫头退下了。

现在除了绿芙和她自己买的四个丫鬟外，其他人她都不相信。

厅堂里只剩下她们两个，一时两人都没有说话，苏婉端着茶盏，用茶盖轻轻拨弄了几下，将茶盏放下之后，她便说道：“现在这里也没别人了，清音姑娘有话就直说吧！”

“请太太帮我！”霍清音忽然从椅子上站起来，跪在苏婉面前说道。

“你这是做什么？快起来。”苏婉吓了一跳，立即上前，想要扶她起来。

“不，如果太太不答应我，我就不起来。”霍清音避开她的手，倔强地说道。

“有什么话起来好好说，跪着像个什么样子？”苏婉道。

“太太是答应帮我了吗？”霍清音惊喜地抬头看她。

“那得看你说的是什么事了。我可先警告你，别看我是昌武侯夫人，但我只是个空架子，可帮不上什么忙，你可不要抱太大希望。”苏婉事先表明道。

“只要太太肯帮我，就一定能帮得上忙。”霍清音站起身来，重新坐下之后说道，也不知道她哪里来的自信。

若非苏婉有些在意霍清音所说的关于自己生死的重要消息，她都不想跟霍清音相处，直到现在，她对霍清音都没有太大好感，相信对方也是一样。

不到逼不得已，恐怕也不会来求她。

“说吧，你想让我帮什么？”苏婉只是让她说一说，并没有答应一定会做到。

霍清音也不在意，沉吟一下，这才看向苏婉说道：“我想求夫人帮我进宫。”

苏婉闻言顿时愣住了，随后，好像听到什么好笑的笑话一般，扑哧一声笑了出来，说道：“霍姑娘，你没开玩笑吧？我何德何能，竟能帮你进宫？你就是杀了我，我也不可能做到。”

“我有没有开玩笑，太太自己清楚。”霍清音微微一笑，冷静说道。

苏婉终于察觉出霍清音不像是开玩笑，颇有点不可思议地问道：“你是认真的？”

“当然，我可不会拿我的前途开玩笑。”霍清音说道。

“那你怎么会说这种话？”苏婉不解。

“太太真不知道？”霍清音反问，表情有些意味深长。

苏婉连脸上的笑意渐渐消失了，淡淡地说道：“我不知道你在说什么。”

苏婉不肯承认，霍清音也不灰心，反而径自解释道：“其实，我的眼睛从小就跟其他人不太一样。因为我比其他人看得更远、更广，同样的，我的观察力也比其他人要好些。我自认还不笨，论起察言观色，绝不必任何人差。只是我有我的骄傲，从不愿意讨好别不相干的人罢了。但我相信，如果我可郭嫦曦一同进宫，最后，更得皇帝宠爱的人一定是我，因为我比她更能了解陛下的心思。”

苏婉对此不置可否。不过，她不认为陛下会喜欢自作聪明，又自认为了解他的女人。

毕竟，皇帝都不喜欢被人揣摩上意。因为一个高深莫测的皇帝，总比心思单纯好猜的皇帝，更让人惧怕和忌惮。了解陛下的心思喜好，固然能够短时间内获得陛下的宠爱和喜欢，但若是有人真的自信完全摸透了陛下的心思，恐怕离死期也不远了。

显德帝虽然表面温和，但其实心思却极其深沉，那可是将那些老奸巨猾的老臣子，都能牢牢压制住的人物，谁又敢说，真正了解他的心思呢！

当然，这只是她的想法，并不一定准确，所以，也不会去泼霍清音冷水。

只听霍清音又道：“不过，我想告诉太太这些，并非炫耀什么。而是想要告诉太太，那天进宫之后，我观察到的一些事。”

苏婉不知想到了什么，猛然抬头看向霍清音。

“太太不必紧张，我真的没有恶意。否则，我当初一出宫，就会像郭嫦曦一样去找太太的麻烦了，而不是像现在这样，走投无路之后，才来求太太。”霍清音看起来有些得意，但她却很快又压制住了，尽量平静地说道。

苏婉也察觉到自己反应太大了，微微一笑，说道：“这么说来，我还要谢谢你了。”

“太太别恼，我只是向太太表明我的态度而已。”霍清音说道，“当初，陛下之所以回来慈宁宫，恐怕就是为了太太来的。因为我察觉，陛下来了之后，眼神就时不时地落在您身上。虽然当然我只是低着头，不敢细看，但是次数多了，我也便察觉到了。何况，陛下当初，竟然没有立即注意到郭嫦曦，这不得不让人感到奇怪。”

这也是因为当初，显德帝没有掩饰的缘故，他又怎么认为，自己下意识地几个动作，就被人看到眼里的呢！或许就是知道有人看到，他也并不在意。

“莫非因为这几个眼神，你就怀疑了？”苏婉问道。

“也并非如此，直到后来陛下单独点出太太来问话，我才确定。”

所以说，千万不要小看女人的直觉。

“而且太后在御花园设宴的时候，太太离开了一段不短的时间，那段时间究竟发生了什么事，我并不知道，也不想知道。但我相信，太太一定能够帮得到我对吗？”霍清音笑吟吟地说道。

苏婉并不慌张，也没有激烈反驳，欲盖弥彰，反而含笑看向霍清音道：“清音姑娘眼力果然厉害，佩服佩服。”

见苏婉默认了她的猜测，霍清音脸上露出胜利的笑容，不过，她并不想太过得罪苏婉，甚至还想要跟她结成同盟，毕竟，苏婉无法进宫，又不能生育，威胁不到她的利益，相反，她可以利用苏婉对陛下的影响力，为自己争取不少利益，她才不会像郭嫦曦一样傻傻上前质苏婉呢！

却不知，在她揭穿此事，并且用此事来威胁苏婉时，就已经将苏婉得罪狠了。

难得糊涂，这个道理谁都知道，但真正能做到的又有多少？

苏婉微微叹了一口气，又对霍清音说道：“其实我觉得，清音姑娘根本没有必要来向我求助。毕竟，太夫人也说了，如何都会让姑娘进宫的……”

“有捷径要走，我为何还要走弯路？”霍清音打断苏婉的话说到，脸上带着自信的光芒，唇边却露出一丝轻蔑和不屑，道：“她们让我进宫，根本就是不安好心，贤妃自己不受宠，又生不出来，既想借我争宠，又想借腹生子，然后来个母去子留，算计得比谁都清楚，却拿一些好话来迷惑我，打量我不知道呢？”

“既然你知道，你为何还要千方百计的进宫？”苏婉问道。

霍清音瞥了苏婉一眼，说道：“太太怎么糊涂了？你应该很明白我现在的处境才是，我们虽然是霍家旁支，但是家境却早已经败落，也就比太太娘家稍好一些罢了。但家里的男人又不真气，我除了向上爬，还有什么法子改变家里的处境？”

“再说了，我进宫之后，也未必就当了贤妃的垫脚石，鹿死谁手，还不知道呢！若是我在贤妃娘娘那里当了女官，女官也是宫女，就算得到陛下宠幸，名分上就差了一截，向上爬就更不容易了，潜力有限，除了依靠贤妃之外，还能依靠谁？哼，她们打得好算盘，我岂能让她们如愿？”

苏婉挑了挑眉头，原来她心里明白的紧。但是，改变家境，也并非只有进宫一途，凭她的容貌和才学，高嫁也不是什么难事。

但是，显然，霍清音已经认定进宫这一条路。

进宫一趟，眼界和心气儿早就变得更高了，除了皇帝，哪里还会看得上其他人？

不过，她为了进宫一事，就来胁迫她，只凭这点，就让苏婉对她完全喜欢不起来。

因为被人威胁的滋味一点也不好受。

“如果我不同意帮你进宫，清音姑娘会怎么做？”苏婉试探地问道。

霍清音一双眼睛顺便变得极为清亮，自信地说道：“不，太太那么聪明，我相信太太一定会帮我的。因为此事传出去的后果，太太根本承担不起。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十二章隔阂（一更）

其实，不用将此事传出去，只要将这件事告诉昌武侯和太夫人他们，苏婉恐怕就性命难保。为了防止丑事的发生，他们一定会让苏婉悄无声息地死了的。

就算对方是皇帝又如何？难道还指望一个皇帝，对一个臣下之妻用什么真心不成？人死了，陛下顶多感叹几句，随后也就淡忘了。

霍清音很明白这一点，所以，才会如此笃定苏婉会帮助她。因为她根本不能承受泄露此事的后果。

“如果能帮，我当然愿意帮你。”苏婉说道，脸上甚至还带着淡淡的笑意，好似并不在意她话中的威胁一般，“只是，清音姑娘还是太高看我了。”

霍清音闻言，立时收敛了笑意，脸色微冷，声音里带着一丝不满说道：“太太这这么说，是不想帮我了？”

苏婉摇了摇头，笑道：“事情都到这一步了，我岂敢不帮你？只是的确是力有不逮。莫非清音姑娘以为，我在陛下心里，会有多大的分量不成？”

霍清音皱起了眉头，倒是也相信了苏婉的话。她心里也不认为，苏婉有那个本事笼络住陛下的心。陛下后宫里什么样的美人儿没有，哪里会稀罕她？不过是陛下想要寻求刺激，换换口味罢了。

如果真是这样，苏婉到底能不能帮上她的忙，还真是有待商榷。

但是，即便只有一成的希望，她都不愿意放弃。如论如何，也要试一试才行。

因此，她舒展了眉头，冷冷说道：“这我可不管，我要的只是结果。如果太太办不到的话，那我也不敢保证，会不会失口将这件事说出来。”

“你这是在威胁我？”苏婉气笑了。

“不敢，我怎么敢威胁太太，我只是在请求太太。”霍清音淡淡地说道，也没有刚才那假惺惺的亲热劲儿了，“而且如果我做了皇妃，太太也有好处，至少太太也能找一个靠山，不会像现在这样孤立无援。”

苏婉才不会相信霍清音的话，如果她将来当了皇妃，用不到她了，不对付她就不错了，怎么可能给她当靠山？

“靠山就不必了。”苏婉说完，见霍清音神色微变，她又继续道：“不过，清音姑娘的事情，我还是会帮忙。但结果如何，我就不敢保证了。”

霍清音这才露出笑脸来，说道：“我就知道太太是个好人，一定会帮助我的，我那就等太太的好消息了。”

苏婉道：“我只是说尽力而为，并不敢保证结果。”

“太太实在太小瞧自己了，我相信太太一定能够做到。我出来的时间不短了，是该回去学习礼仪规矩了，免得让太夫人怀疑。”霍清音站起身来跟苏婉告辞。

苏婉客气地挽留了几句，挽留不住，还特意起身相送。

霍清音以为苏婉被自己给吓住了，很是满意她的态度，正要离开的时候，她忽然像是想起了什么事一般，又转过身来，对苏婉说道：“还有一事，我差点忘了告诉太太，是关乎太太生死的大事。”

苏婉闻言一愣，她原本以为她说的大事，就是发现了皇帝跟她之间的那点事，没想到还有其他事，便出口问道：“到底是什么事？还请姑娘直言。”

“前几日，我去芳菲馆找大小姐说话。不知为什么，院子里并没有什么人，我有些好奇，便走了进去，然后就听到大小姐正在跟胡妈妈说话。”

胡妈妈正是跟苏婉陪嫁进来的，名义上是苏婉的奶娘，其实是寿宁大长公主的人。苏婉刚穿过来的时候，还差点被她打了巴掌。苏婉对她厌恶至极，听到她反射性地皱了皱眉，但关乎自己的生死，还是认真地听了下去。

“她们说了什么？”苏婉问道。

“她们想要阻止太太入住画锦堂呢！为此，大小姐还跟大长公主殿下写了信。不过，我听胡妈妈的意思，大长公主已经想好法子要对付太太你了，让大小姐稍安勿躁，不要打草惊蛇呢！”霍清音有些怜悯地看着苏婉，大长公主若是真想对付一个人，那绝对不是伤筋动骨那么简单。苏婉想要入住画锦堂的作为，恐怕是彻底激怒大长公主殿下了。

这本不关她的事，苏婉的死活跟她无关，但是，她现在需要苏婉的帮忙，可不希望她这么快就死了。

当然，如果苏婉不肯帮忙的话，这个消息，她会烂在心里，永远也不会告诉苏婉的。

苏婉闻言，心中一紧，顿时明白自己之前为何不安了。她早该想到大长公主殿下不会善罢甘休。不过，既已到了这种地步，让她退缩是不可能了。

想到陛下给的那张护身符，苏婉也有了些底气。她已经不想继续活在大长公主的阴影之下了。她不让她住画锦堂，她就偏要住。她倒要瞧瞧，她要怎么对付自己？

“我知道了，多谢姑娘告诉我这个消息，你那件事，我会尽力帮忙。”苏婉说道。

霍清音要的就是苏婉这句话。她知道之前的话，一定会得罪苏婉，所以，她需要用这件事，来抵消她对自己的恶感和抵触。至少，把自己当成敌人。

霍清音得到了想要的东西之后，满意地离开了。

苏婉则是坐着发了一会儿呆，不知过了多久，她才让人让青绫叫来。

“太太，您找我？”青绫来了之后，便好奇地问苏婉道。

“我们进去说。”苏婉带着青绫进了西次间，在炕上做好之后，才问道：“青绫，你待在我身边，最主要的指责，就是要保护我对吗？”

青绫点了点头，道：“是。”顺便传递一下消息。

“你功夫很厉害吗？”苏婉有点好奇地问道。

青绫脸上露出一丝为难，纠结了一会儿说道：“那得看跟谁比了。不过，奴婢从小练功，至今也有十年了，保护太太的安全，应该是没有问题了。”

苏婉听了这话，稍稍放下了心。虽然大长公主不会派人刺杀她，但是，却但却发生什么人为制造的意外，有个武功高强的人在身边，到底感到心安。

“那跟侯爷相比如何？”苏婉其实不知道霍渊究竟有多厉害，但是，昌武侯府本就是武将传家，他既然能做到如今的位置上，想必身上的功夫也不会太差。

青绫倒是很诚实地说道：“奴婢恐怕不是侯爷的对手。”她更擅长的是伪装和搜集消息等。

随后，又好奇地问道：“太太问这些做什么？”

苏婉道：“我只是得到消息，寿宁大长公主要对付我，所以想要了解一下你的战斗力，也好早做准备。”

青绫皱起了眉头道：“如果是大长公主要对付太太，那只凭奴婢一个人，怕是没有办法护住太太。而且，这也不是武力高强就能应付得了的，奴婢需要向上面请示一下。”

苏婉点了点头，说道：“好，你把今天霍清音来找我的消息，也一并传递过去吧！”杨永知道了，害怕陛下不知道吗。

苏婉相信，她跟霍清音的对话，青绫肯定是听到了。让她传递消息过去，看陛下怎么决定吧！反正她也只能做到这一步。

让她为了霍清音进宫，就牺牲自己，无所不用其极的去求陛下，那是绝对不可能的。

不过，苏婉心里倒是希望霍清音可以进宫的，因为她很想看到，霍清音跟贤妃狗咬狗的情景，想必一定很精彩。

青绫果然点了点头，道：“是，奴婢知道了。”

直到此时，苏婉方舒了一口气。

用过午饭之后，苏婉歪在炕上小憩了一会儿，没想到竟然就做了一个可怕的噩梦，将她给吓醒了。

苏婉觉得有些心神不宁，即便是去书房练了一会儿子，也无法平静下来。

她决定还是等霍渊休沐那天，让他陪着自己回娘家，有霍渊在身边，她也会安心一些。

想到这里，苏婉微微一怔。

她现在竟然已经下意识地依靠起霍渊来了，这对她来说，可不是什么好消息。

到了晚上，苏婉去给太夫人请安时，特意看了霍灵芸一眼，发现她跟平常一样，并没有什么特别之处。但或许是心理原因，苏婉看到她，就感到心里有些别扭。

因为她现在总算意识到，就算是对方只是个十岁左右的小姑娘，对她也有一定的威胁力的。

只要她碰触道了苏清浅的利益，她也会一改之前的沉稳乖巧，露出自己的獠牙。

但是，处在她的位置，如果她想要在侯府站稳脚跟，不可避免地就会占据苏清浅的位置。除非，她甘愿当一个空架子，但这是不可能的。

霍清音因为得到了苏婉的保证，脸上一直带着笑意，即便是陶氏和洪氏如何挖苦她，她也不以为然，甚至面对太夫人时，姿态放得更低了，引得太夫人对她的态度更好了一些。

太夫人还是不搭理苏婉，请过安之后，苏婉也不在她跟前碍眼，便早早离开了。

回到望秋院等侯爷过来，顺便跟他说说那件事。

但是，侯爷却命人传了话过来，他今天晚上不过来了，而是去了孙姨娘那里。

苏婉一下子怔住了。

她本以为侯爷今晚会过来的，即便……即便昨天，他对她说了那样的话，但是终究，他没有对她翻脸不是吗？还有回转的余地。何况，她还打算要跟霍渊说些事。

“太太，菜都要凉了，快用饭吧！”绿芙见状，微微一叹，上前劝道。

苏婉点了点头，拿起筷子慢慢的吃了起来，刚吃了一口，便对绿芙道：“绿芙，你也坐，我们一起吃。反正我一个人也吃不了。”

绿芙没有拒绝，斜签着坐了，陪苏婉用了晚饭。

苏婉晚饭用得不多，也没跟丫头们说话打趣，洗漱之后便休息了。

昨天晚上睡得太多，今天倒是睡不着了，睁着眼睛看着床顶，怔怔地想着心事。

她想着霍渊昨天说的话。霍渊让自己真心待她，可他又何尝真心对待自己？

想让她付出真心不难，但必定是对她一心一心，一生只守着她一个人，既然他做不到，凭什么要求她付出真心呢？

让她眼睁睁地看着自己喜欢的人，去睡别的女人，她再如何心胸宽广，也绝对做不到。

而霍渊，没当她对他的态度有些动摇，甚至每每想要依靠他的时候，他却总是及时地给她泼一盆冷水，让她清醒过来，让她不敢泥足深陷。

所以，他真不能怪她，不能怪她……

惠芳园，霍渊虽然在孙姨娘这里，可他的心思，却一直牵挂在苏婉身上，连孙姨娘跟他说了什么，他都没有听到。

他在想着苏婉现在做什么？是在跟丫头聊天，还是在练字，亦或是已经早早睡下了。

想到这里，心里不由微微苦笑，她或许巴不得他不去她的院子呢！虽然她平时掩饰地很好，但他又如何感受不到她对自己的抗拒？既然如此，他也没有必要一直念着她。

他宠了她那么长时间，也是时候该冷她一段时间，让她好好想清楚了。

孙姨娘见霍渊有些心不在焉，跟他说什么都好像没有听到一般，心里不由有气，便大胆凑过去，轻轻摇晃着他的胳膊说道：“侯爷，时辰不早了，我们早点安歇吧！”

霍渊回过神来，看到孙姨娘用一种讨好、热切、依恋、憧憬地目光看着他，心神不由微微一动，小苏氏可从来都没有用这种眼神看过他。但她却一直表现的很善妒，好似很在意他的样子，如果他今晚留在这里，她恐怕又要跟他闹别扭了，有那么一瞬间，他生出一种想要去望秋院的冲动。

不过，他还是忍了下来。

小苏氏既然不肯对他用真心，自然也不会像她表现的那么善妒，她不过是想要表现给他看罢了，心里未必像她表现的那样。

既然如此，他何必再在意她的想法？

何况，就算她真的善妒又如何？他难道还能为了她，将这些妾室置之不顾？

这一晚，霍渊还是留在了惠芳园。

苏婉次日，很早就醒了，然后锻炼，洗漱更衣，去给太夫人请安。回来后，就让人准备车马，打算回一趟苏宅。

－－－－－－题外话－－－－－－

非常感谢大家的订阅支持~

［2015—01—28］

评价票——

痴柔情　投了2票（5热度）

deng9234　投了1票（5热度）

月票——

prettyelle　投了1票

我心飞扬1989　投了1票

痴柔情　投了1票

杨眉　投了1票

rose86808613　投了1票

a5839283　投了1票

回忆过往投了1票

ybyb123投了1票

hdszhang投了1票

xiaoyu9126投了1票

qquser7746353投了1票

lubalong投了1票

红尘轻烟投了1票

13715664723投了1票

礼物——

痴柔情　送了5朵鲜花

yoyu2003　送了6颗钻石

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十三章邪祟（二更）

现在，苏婉已经调整好了自己的心情。

她不会跟霍渊生气，因为根本没有生气的必要。当然，她也不用再为那天晚上的话感到愧疚，以前怎么对他，现在还是怎么对他。她现在唯一能做的，就是守住自己的心了。

这次回苏宅，苏婉没有带着绿芙回去，而是带着青绫和山茶，至少这两人的武力值比较强，她比较安心一些，而且，望秋院有绿芙看着，她出门在外也放心。

因为苏婉是要回娘家，太夫人并没有为难她，或者说，只要苏婉不是做出那种有失妇道，或者丢昌武侯府脸面的事，太夫人已经懒得去管苏婉了，彻底放弃她了，或许她现在已经在暗暗挑选昌武侯的下任妻子人选了。

苏婉心里也明白这些，但她不以为意。

一路坐着马车来到了苏宅，一句是方伯开得门，见到苏婉之后，一脸惊喜地说道：“小姐回来了，太太和文哥儿昨晚还在念叨您呢，可巧您今儿就来了。”

“方伯，您跟方婶最近可好？”苏婉吩咐丫头拿了礼物，一边往里走，一边问道。

“好，都好。小姐您送来的那两个丫头和一个小子，都是老实人，一点也不偷奸耍滑，我们都比以前轻松多了，就连太太和少爷，心情也比以前好多了。”方伯脸上的皱纹都舒展开了，“老奴就不耽搁小姐的时间了，太太快进去吧！”

苏婉这才带着人往里面走去。

还没有进二门，就见到一个半大少年跑了过来，脸上带着大大的笑容，还未走近，就高声喊道：“姐姐，你可算来了！”

苏婉等他走近之后，拉着他上下打量了一番，他比之前壮实了许多，脸上的笑容也多了，精神状态十分不错，心里很满意，看来，她这段时间过得不错，便说道：“你怎么知道我来了？”

“梧桐那个小子告诉我的。”苏文笑着说道，梧桐正是苏婉为他买的书童，看样子之前就见到苏婉了，立即回来告诉了苏文，果然很机灵。

梧桐也不好意思地走上前来，向苏婉行了礼。

苏婉打量了他一眼，发现他比刚买下的时候，又机灵了不少，看起来也不拘谨，显然在这个家里适应的不错。

听到外面的动静，一个十五岁左右的丫头走了出来，身材比一般女子壮实一些，但并不难看，见到苏婉，圆圆的脸上露出一个惊喜的笑容，随后，便往里面喊道：“太太，是小姐回来了。”

说完，就迎了上来，她正是苏婉当初的送给赵氏的两个丫头之一，如今叫春兰的。

春兰刚说完，春燕和方婶就扶着赵氏出来了。

赵氏的气色果然好了不少，身上看起来也稍稍有点肉了，最重要的是，她身上没有了那股死气沉沉之感，脸上也带着平和的笑容，好像人生又有了希望一般。

“娘——”苏婉喊了一声，走上前就跪了下去。

“快起来。”赵氏急忙上前搀扶住了她，用慈爱的眼神上下打量了她一番，这才说道：“我们进去说话。”

苏婉扶着赵氏走了进去，扶她坐好之后，苏婉问道：“我看娘的气色不错，是不是感觉身体好多了。”

赵氏笑道：“多亏了你给的那些药，还有春兰方婶她们尽心尽力伺候，我的病情才减轻了许多。更何况，你还给我请了神医，那神医还说，我的身体养的极好了，他看了你留下的册子之后，很是赞同，说还要让我继续按照上面去做呢！”

“神医？什么神医？”苏婉听到这里，连忙问道。

“咦，你不知道吗？”赵氏说道，“那位李老神医明明说是你请来的，据说，他还是特意从外地赶回来的呢！”

苏婉想到自己跟显德帝的交易，了然地点了点头，道：“是有这么回事，不过，我并不知道他已经到京城了。他是什么时候来的？”

“就是昨天。”赵氏道，“那位李神医果然厉害，他为我扎了几针，我就不怎么咳了。他还给我开了方子，不过才吃了两次，我今天就感觉好了不少。”

“既然李神医医术这么好，我就放心了。”苏婉道。她虽然会些医术，但绝对远远比不上古代这些神医的，不过是眼界稍微宽广点罢了。她当初给赵氏开方子，也不过是权宜之计罢了。现在，当然要交给专业人士。

“不止如此呢！”赵氏笑着道，“你弟弟呀，不知哪里入了首善书院的眼，书院让他过几天就去首善书院考试呢！若是通过了，文哥儿以后就是首善书院的学生了。我可听说了，那首善书院的山长，以前可是帝师呢，教导过圣上的大人物，若是咱们文哥儿能进去读书，那可真是光宗耀祖了，你爹就是在九泉之下也会安息，可惜，他没能亲眼看到这一天。”

说到这里，赵氏忽然掉下泪来。

“娘，这是喜事，你哭什么？”苏婉有些哭笑不得地说道，心里不由暗赞显德帝果然守信，而且动作很快。

“娘这是高兴的。”赵氏拿擦了擦眼泪，含笑说道，“看到你们姐弟都好，我就没什么可担心的了。”

苏文这时也兴奋地对苏婉道：“是啊，姐姐，我真没想到自己竟然有机会去首善书院读书，那里可是聚集了天下最有名望的大儒，若是能得到其中一人指点一次，恐怕会受益一生。若是能听他们讲一天课，我便是立时死了也甘愿。”正所谓，朝闻道夕死可矣。

“呸呸呸，童言无忌大风吹去，小孩子可别说什么死不死的。”赵氏听不得这些话，立即斥责道，“你再说这话，娘可生气了。”

苏文摸着脑袋憨厚地笑了笑，道：“是，娘，我以后不说就是了。”

赵氏高兴了一会儿，忽然道：“如果文哥儿被首善书院录取了，那以后不是就不用去族学上学了？”她直到现在还不知道，苏文已经被英国公府从族学里除名了。

苏文不安地看了苏婉一眼，苏婉示意他稍安勿躁，这才对赵氏笑道：“那是自然，首善书院可是要住宿的，文哥儿若是去了书院，自然就不能去族学了。”

赵氏点了点头道：“只是，文哥儿到底在族学上了那么久的课，就算要离开，也得去拜谢夫子和你那些同窗才是。还有英国公府，我们也得上门好好感谢一番，毕竟……”

她的话还未说完，就听到外面隐隐传来一阵争吵声，即便在房间里，都能够听到，而其中一人的声音，明显就是方伯的。

方婶神色有些不安，对赵氏道：“太太，我出去看看发生了什么事。”

赵氏点了点头，道：“去吧！小心点，记得有什么话好好说，别冲动。”

方婶应了一声，就出去了。

苏婉他们也没了谈话的心思，过了一会儿，也不见方婶回来，反而是外面的争吵声越发大了，苏婉皱了皱眉头，就想让山茶过去看看。

就在这时，苏文的书童梧桐，忽然气喘吁吁地跑了进来，脸上带着显而易见的焦急之色。原来，在刚才出事的时候，苏文就已经让他去看看是怎么回事了，这会儿刚好回来。

“梧桐，外面到底是怎么回事？”见到他，苏文立即问道。

梧桐脸上还带着一丝惶恐之色，说道：“太太，少爷，不好了，一位叫方巧灵的人，带着人堵在我们门口，口口声声说我们小姐邪祟附身，要请大觉寺的大师除邪呢！方伯和方婶不肯让她进来，就争执起来了。”

“什么？”众人闻言大惊，赵氏更是惊怒交加，还有一丝不敢置信，厉声问道：“你说那人是谁？方巧灵？”

梧桐点头道：“正是，她刚才还喊方婶娘亲呢！”

“这到底是怎么回事？巧灵怎么会这么做？这种事，岂是能乱说的？她这是要害死我儿吗？”赵氏简直难以置信，激动地说完，又剧烈地咳嗽起来。

她对巧灵虽然比不上苏婉儿，但也差不了多少，要不然，她出嫁时，她也不会为她准备嫁妆了，哪里想到，她不但不感激，反而恩将仇报，想要害她的女儿，赵氏心中岂能不气？

“娘，你别激动，现在还不知道是怎么回事呢？说不定是她只是被人给蒙骗了。娘你在屋里歇着，我过去看看到底是怎么回事。”苏婉不想让赵氏知道方巧灵的那副恶心嘴脸，免得惹得她生气，对身体不利。

“不，我得亲自去问问方巧灵，到底是怎么回事？我们苏家待她不薄，她怎么就做出这等事来，不问个清楚，我决不罢休……咳咳咳……”赵氏气得狠了，脾气也倔了起来，谁都拦住不住。她实在不敢相信，方巧灵会这种事，心里还存着一丝侥幸。

最后，又咳出血来。

春兰和春燕立即上前，拿了白药以及神医留下的治疗肺痨的药丸让她服下。白药虽然并不治疗肺结核，却治疗咳血。

赵氏服药之后，方才好了一些。

苏婉见状，对方巧灵的憎恶，简直达到了极点，此时，她真有一种想要杀人的冲动。

不过，她很快就控制住了自己的情绪。她不认为方巧灵有那么大的胆子来找她麻烦，也没有那么大的能量，连大觉寺的大师都能请到，所以，她背后肯定有人。若她没有猜错的话，真正要对付她的人，是寿宁大长公主。

但是，即便方巧灵只是大长公主的一条狗，并不是主谋，她对方巧灵的厌憎也绝对不比寿宁大长公主少多少。

“走，我们过去看看。”赵氏身体好受一点之后，就立即站起来说道。

苏婉没有办法，只好跟弟弟一起扶着她往外走去。

在出去的时候，苏婉看了眼青绫，青绫只是对苏婉点了点头，苏婉这才稍稍放心。

苏婉心里原本是有点心虚的，毕竟，她不是本尊，她的确是侵占了别人的身体。可是，这不是她的意愿啊，而且，苏婉儿早就心存死志，也是她离开之后，苏婉才穿到她的身上，她才能代替她活下去，替她好好照顾母亲和弟弟，她问心无愧。

但是，这是她心里最深的秘密，绝对不会告诉任何人。她相信，方巧灵不一定真的确定她是邪祟，她不过是想要借机报复她罢了。所以，她的行为，才更加无法原谅。

苏家对她那么好，方巧灵到底还有什么不满的？为什么还要特意针对她？如果她真的是为苏婉儿叫屈，想杀了她为苏婉儿报仇，那她还能高看她一眼，可惜，以方巧灵对她的态度，她可不认为方巧灵会为苏婉儿报仇。

想到这里，苏婉反倒平静下来了。她已经融入了苏婉儿的生活，现在，她就是苏婉儿，苏婉儿就是她，她没有什么可心虚的。她不相信大觉寺的大师，真能看出什么来。

能跟寿宁大长公主她们同流合污之人，又岂会真的是佛法精深之辈？不过是沽名钓誉罢了。

一行人到了大门前，就看到方婶和方伯正在跟一名年轻女子对峙，不是方巧灵是谁？

除了她之外，外面还有一些身材都比较粗壮的丫头和婆子，周围还围着一圈看热闹的人，而在人群之中，还站着一名身披袈裟，双手合十，胡须斑白，面色平和的和尚，此时他正在闭目念经，好似根本没有注意到外面的情况，倒是一副高人风范。

此时，方巧灵正在跟方伯和方婶正值，有些不耐烦地说道：“爹，娘，我都给你们说了几遍了，里面那人根本不是小姐，她是撞了邪祟，不知被哪里来的孤魂野鬼给占了，我这是去救她，你可不要拦着我。万一晚了，小姐恐怕就真得没命了。”

方伯则是严厉地说道：“巧灵，你可别胡说，我们小姐好好的，哪来的装邪祟，你可不要被什么妖僧给蒙骗了。你若是再说这种话，别怪我们不认你这个女儿。”

“爹……”

方巧灵正要再争辩，却看到了对面的苏婉，眼睛骤然一亮，对不远处的大师说道：“了悟大师，这位就是我家小姐，您看她是不是被邪祟附体了？”

方巧灵地话还未说完，赵氏忽然挣开苏婉和苏文的搀扶，迅速冲到方巧灵跟前，挥手就狠狠扇了她一巴掌。

方巧灵猛不迭被打了一巴掌，差点被打蒙了，回过神来之后，恶狠狠地就看了过去，但是，当她见到是赵氏动手的时候，脸上忽然就显出一丝慌乱，但她很就压下了慌乱，脸上露出一丝委屈和悲戚来，当即跪下，哽咽着说道：“太太，奴婢知道你生气，可是奴婢还是要说，小姐她被恶鬼附身了，她已经不是原来的小姐了，说不定，真正的小姐已经被她给杀了，太太您可一定要看清楚呀，别被这邪物给迷惑了。”

赵氏原本见到她跪下，神色一软，哪想到她竟不思悔改，又说出这番要命的话来，立即又是一巴掌扇了过去，怒道：“我的女儿到底是人还是邪祟，我这个做母亲的比你更清楚，还轮不到你来指手画脚。你已经嫁出去了，就已经不是我们家的人了，再敢胡言乱语，我立即让人押你去见官。”

听到赵氏这话，方巧灵的脸上闪过一丝惧怕，但不知想到了什么，她很快就平静下来，悲悲戚戚地哭道：“太太，我以前是小姐的丫头，奴婢伺候了她那么多年，对小姐的性子甚至比太太还要清楚，奴婢怎么可能分不清真假？何况，苏家对我那么好，太太您把奴婢当成亲生女儿来待，还特意为奴婢准备了那么多嫁妆，奴婢感激还来不及，怎么会恩将仇报？所以，奴婢就是拼上这条命，拼着太太您憎恨我，奴婢也得除掉这个邪祟，将可怜的小姐救出来。就算救不出小姐，也要杀了她，为小姐报仇。”

赵氏见到方巧灵如此作态，脸上也不由闪过一丝怀疑，但是想到苏婉最近对自己做的这些事，她有打消了那丝疑虑，激动地咳嗽了几声，厉声说道：“你不要说了，我是不会相信你的，也绝对不允许你们动我的女儿的。”

“太太，那人可是邪物，她既然能侵占小姐的身体，定然有迷惑人法术，您可千万别被她给迷惑了呀……”方巧灵撕心裂肺地喊道，看起来就像是一个事事为主家着想的义婢一般，不少人就对方巧灵露出同情和欣赏之色，觉得这样忠心的丫头实在太难得了。

赵氏的脸上也出现一丝挣扎，但她还是咬牙说道：“住口，你不要说了……”

“这位女施主，可否听老衲一言？”此时，那位了悟大师终于坐不住了，睁开眼睛开口对赵氏说道。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十四章倒戈（小修）

“我呸！我不听你这个妖僧胡言乱语。”赵氏怒道。

虽然方巧灵的话，让她有那么一丝动摇，但她打心底就抗拒相信此事，因为这件事的后果，是她完全没有办法承担的。最重要的是，她的感情也接受不了。

何况，除了她的女儿，还有谁会如此孝顺她呢？

邪祟？别开玩笑了！

“太太，了悟大师不是妖僧，他可是大觉寺的高僧。”方巧灵解释道。

大觉寺历史悠久，历经辽、金、元几代的世事沧桑与荣枯兴衰，到了本朝时虽然衰败了，但先皇曾经奉其母先太后的旨意，出内帑翻修了凋敝已久的寺庙，并更名为大觉寺。显德帝登基之后，也曾经对大觉寺进行过大规模的修葺，更是在大觉寺建了行宫，大觉寺已经算得上是敕建禅院了。更别说，当今太后十分信佛，也曾经出资整修不说，经常听大觉寺的大师讲解佛经，连很多权贵之家，也都是大觉寺的信徒，每年捐赠的香油钱就不知有多少，这大觉寺自然不是一般寺庙可比。

现在听到赵氏说大觉寺的高僧是妖僧，很多人都不乐意了。

何况，住在这周围的人，不是英国公府的族亲，就是国公府的下人，以及远亲等等，围观的人恐怕不少都是得过国公府的命令，自然是向着方巧灵一方。

“了悟大师德高望重，太后都听过大师讲经，赵氏你可不要胡说八道。”

“巧灵这丫头，我也是知道的，从小在你家长大，对苏家再是忠心不过，她怎么可能会骗你？”

“就是，到底是不是邪祟附体，让大师看看不就知道了，万一真被邪祟附体，你现在的行为，就是在害你女儿，赵氏，你怎么连这个到底就不明白呢？”

赵氏也不是不知道大觉寺，也听说过了悟大师的名头，甚至她本人也信佛，对于大觉寺可谓十分崇敬，只是不曾有幸去过大觉寺。可是，即便如此，她还是不愿意相信这个事实，所以下意识地忽略了这件事，如今听到众人提起来，脸色不由更白了，眼前一阵阵地发黑。

春兰和春兰立即上前扶住了她。

而苏文早就气得脸色通红，立即冲着众人大喊道：“你们胡说八道，我姐姐才不是邪祟，你们再敢污蔑我姐，我就跟你们拼了。”

苏婉看到这里，知道自己不能再这样下去了，站出来缓缓说道：“娘，您可千万别因为这些小事生气，若是气坏了身子怎么办？何况，我身正不怕影子斜，既然这位大师有话想说，您让他说就是了，我倒要瞧瞧，他会怎么说？”

赵氏见苏婉面色平静，一点也没有受到影响，心里也觉得安稳了一些，也越发相信苏婉了，便了点点头道：“无论他们怎么说，娘都相信你。”

苏婉微微一笑，没有说话。

刚才赵氏的动摇她不是没有看到，只不过，她并不责怪，毕竟，她的确跟以前的苏婉儿不太一样，赵氏不可能看不出来。

今天这件事，不过是让赵氏把心中的怀疑给重新激发了出来罢了，趁此机会，让她发泄一下也好。

何况，若是能够平安渡过此劫，此后，就算她表现的跟以前差别再大，恐怕也没人敢说她是邪祟附体，恶鬼上身了。

苏婉看向了悟大师，说道：“大师想说什么，就尽管说吧！我们洗耳恭听。”

“阿弥陀佛——”了悟大师又宣了一声佛号，脸上神色依旧平和慈悲，但他的眼神却极为锐利，盯着苏婉，一字一句地说道：“女施主既然早已离开人世，为何还要重新回来为祸人间呢？若是女施主还有一点良善之心，就应该主动离开，老衲可以为你超度，让你转世重生。”

苏婉刚刚听到了悟的话时，心里还稍稍吃了一惊，以为他看穿了自己的来历，但是，仔细想了想又觉得不可能，何况，就算他看穿了又如何，她也不会承认的。再说，她又没有害人，凭什么说她为祸世间？还说什么超度，超度你妹！

苏婉微微一笑，双手合十行了一礼，说道：“大师，都说出家人不打诳语，可是您刚才却一直睁着眼说瞎话，助纣为虐，欺辱我一个小女子，难道大师您就不感到心虚吗？您就怕佛祖夜里给你托梦吗？”

了悟大师拨动着手中的佛珠，不动如山，淡淡地说道：“妖孽，你就不要在狡辩了，既然你不肯贪恋人世，不肯主动离开这位女施主的身体，那就别怪老衲下狠手，让你魂飞魄散了。”

方巧灵此时也哭着喊道：“大师，您可一定除掉这个恶鬼，将可怜的小姐给救出来呀，若是您能救出小姐，奴婢就是立即死了也甘愿。”

其他人也纷纷附和，让了悟大师除掉这邪祟，免得她为祸世间。

苏婉冷笑一声说道：“你们口口声声说我是妖孽，是邪祟，我到底做了什么恶事，让你们平白无故地把脏水往我身上泼？你们倒是说出来听听，若是说不出个一二三来，你们就等进大牢吧！我们昌武侯府可不是好欺负的。”

众人听到这话，不少人脸上都露出犹豫之色。但是，他们很快就反应过来，昌武侯府厉害，但是英国公府更厉害。而且，听说她在昌武侯府并不受宠，他们还有大长公主替他们做主，他们怕什么？

再说了，了悟大师都说她是妖孽，是邪祟了，怎么可能还有假？

方巧灵冷哼一声道：“我打小就伺候小姐的，对小姐再熟悉不过，我岂会认错人？你怕我拆穿你，在我回娘家探亲的时候，就趁机把我赶了出来，让我再也不准踏进苏宅的大门。说句大不敬的话，我跟小姐虽是主仆，实则却情如姐妹。小姐天性善良，就算我有什么错处，她也绝不可能这么绝情，将我赶出家门的。只凭这一点，我就能确定，你绝对不是小姐。”

方伯和方婶听到这话，顿时犹豫起来，狐疑地看了苏婉一眼。

他们当时也觉得奇怪，巧玲当时虽然有错，撺掇着他们离开，但是小姐确实也做得有些绝情，直接赶走了巧灵，若是按小姐以前的性子，她是绝对不可能会这么做的。

赵氏并不知方巧灵被赶走一事，她虽然痛恨巧灵污蔑自己的女儿，但也忍不住询问苏婉道：“这是怎么回事？你什么时候将巧灵赶走了？”

苏婉淡淡地说道：“是弟弟受伤那次，我回府时，听到方巧灵劝解方伯离开，让他们不要再管我们家这堆烂摊子，被我听到之后，她不但不没有丝毫愧疚之意，反而对我出言不逊，甚至嫌弃母亲身上的病，如此忘恩负义之徒，我们还留着她做什么呢？我一时气不过，就将她给赶走了。我怕母亲难过，就没有告诉你。当时方伯也在场，娘大可以问问他。”

赵氏又看向方伯，方伯却有些支支吾吾地，不敢看赵氏。

方巧灵见机不对，立即抢声说道：“你胡说！我怎么可能说出这宗忘恩负义的话来，你可别污蔑我。”

说完，她又向着方伯喊道：“爹，您可要为女儿做主呀。若是此邪祟不除，事后她一定会记恨于心，报复女儿的，您的外孙还不到了两岁，他还需要我这个娘亲照顾，您可老可千万别糊涂呀！她真得不是小姐，就算她现在没有作恶，将来肯定也会忍不住作恶的，到时候，太太和少爷恐怕都会没命啊……”

方伯心里很乱，他一开始觉得小姐不是邪祟，但是听到女儿这么肯定，又听到了悟大师，和这么多人都这么说，他就开始动摇了，而女儿最后的一番话，更是成了压倒骆驼的最后一根草，让他心中的天平，一下子就斜向了女儿。

无论平时说得如何好听，当让他在主家和女儿之间做选择的时候，他还是下意识地选择选择了自己的女儿。

“老方，这到底是怎么回事？”赵氏见方伯不说话，急的轻咳了一声，问道。

“太太，老奴……巧灵她……”方伯黑瘦的脸一下子涨红了，却不是因为害羞，而是因为愧疚，他一咬牙，结结巴巴地道：“巧灵她……并没有像……像小姐说的那样，对小姐出言不逊，也没有让我们离开主家，还让我们对太太和少爷多加照看……所以，小姐她言过其辞了。”

话未说完，方伯就低下了头。

但方巧灵却大松了一口气，眼中闪过一丝得意，这些话就已经足够了，她就知道，爹娘肯定会站在她这边的。

赵氏下意识地不想去相信方伯的话，可是方伯是苏家伺候的老人了，一向老实，而且忠心耿耿，从来都没有欺骗过他们，甚至对文哥儿比对自己的女儿都好，她根本不相信他会说谎，可是，让她因此就去怀疑自己的女儿，她怎么也做不到。

赵氏又看向方婶，问道：“方嫂子，你告诉我，方伯说的是不是真的？”

方婶的眼神也有些躲闪，对于苏婉将巧灵撵走，不肯让她登门一事，她当时虽然接受这个事实，也没有什么怨恨，但到底还是心存不满的，现在见丈夫已经站到了女儿那一边，她自然不可能跟他们反着来，便说道：“太太，我当时并不在场，也不知实情，不过，小姐的确把巧灵给赶走了，不准许她再登门。”

方婶说话的时候，一直垂着头，不敢向苏婉这边瞧一眼，也不知到底是心虚还是害怕。

赵氏神色又犹豫了。她是相信自己的女儿，但她也同样相信方伯和方婶，尤其是方婶，陪伴她，照顾她的时间比苏婉儿更长，苏婉儿出嫁后，一直都是方婶尽心尽力地伺候她，不离不弃，她怎么可能怀疑方婶的话？

众口铄金，三人成虎，曾参杀人。

当初，曾参的母亲也不相信曾参杀人，但是，当第三个人说她儿子杀人的时候，她就吓跑了。

赵氏虽然没像曾参的母亲一般，认定苏婉是邪祟附体，可是现在，也禁不住怀疑起来了。

倒是苏文有些生气地说道：“方伯，方婶你们到底是怎么了？你们不能因为方巧灵是你们的女儿，就帮助她污蔑姐姐。娘，姐姐对我们那么好，你怎么能怀疑她呢？”

方巧灵见苏文坏事，立即说道：“文哥儿，你年纪小，可别被这恶鬼给迷惑了。她现在就是想要讨好你们，等你们信任她了，她再对你们下杀手，如果你们一时心软，放过了她，将来第一个受害的，绝对是你和太太，相信我，巧玲姐是不会骗你的。”

“你住口！我若是再听你说一句我姐姐是恶鬼，信不信我撕烂你的嘴！”苏文厌恶地看了方巧灵一眼，恶狠狠地说道。

方巧灵气得要死，但是，众目睽睽之下，她也不好对他动手，只能暂且忍下这口气，对赵氏说道：“太太，您好好想想，她就算伪装的再好，肯定也有很多地方跟以前的小姐不一样，相信太太一定会分辨的出来。”

方巧灵这么一说，赵氏果然想起很多苏婉跟之前的不同来。比如，苏婉的很多小动作就跟以前不同，她喜欢吃的东西也跟以前不太一样，当然，两人相差最大的还是性格。

婉儿向来胆小，甚至可以说有点懦弱了，若是遇到这种事情，怕是早就慌得六神无主了，但是她自始至终，显得十分淡定从容，当然，人都是会改变的，但是，本身的性格却很难改。这实在让她不得不感到怀疑。

赵氏越想，就觉得破绽越多，但她又不敢相信这个事实，身体一晃，差点就晕了过去，幸好春兰和春燕一直扶着她，才没有摔倒。

苏婉有些担心她的病情，立即想上前看看。

谁知道她刚走近，赵氏忽然就抬起手，有些惊慌地喊道：“站住！你别过来！”

苏婉的脚步立即停了下来，脸上的表情从一开始的担忧，变成了惊愕，脸上的伤心之色一闪而逝，最后才恢复了平静。

她也不知道心里是什么滋味，按理说，她的确是占了人家女儿的身体，是没有理由伤心的，可是其实，她心里的确感到很难过，当然，还有那么一丝自嘲。

这偷来的亲情，果然维持不久。

虽然她一开始，的确是将赵氏和苏文当成了自己的责任，觉得自己既然代替了苏婉儿，自然就要照顾好她的亲人。可是，经过这几次相处，她却已经开始把他们当成自己的亲人来对待了。

所以，见到赵氏对她的抗拒，她心里才会觉得难过。

但是，要说她跟赵氏他们之间的感情有多深，那也不可能。苏婉现在只能庆幸，她们相处的时间还不算太久，否则，她现在一定更加难过。

无论此事最后的结果如何，这件事都会成为两人心中的一根刺，很难再拔掉。

赵氏此时也反应过来自己做了什么，慌忙对苏婉解释道：“不，我不是这个意思，是我病糊涂了，婉儿，我……”

“娘，您别再说了，我都知道。”苏婉对她安抚一笑，轻声说道。

赵氏脸上露出一丝愧疚，她明明说会相信她的，可是，这些事实，却让她无法继续相信她，因此，也不再继续解释了。

“现在连太太都不肯相信你了，你还有什么好说的？”方巧灵一脸快意地看着她说道。

她原本以为赵氏一定会相信苏婉儿的，没想到她这容易就倒戈了，也怪赵氏一向耳根软，倒是让她少了很多麻烦。

她现在看着苏婉的眼神，就像是看着砧板上的肉，可以任凭她宰割。

苏婉冷笑一声说道：“我是不是邪祟，你心里清楚。再说了，如果我真的是邪祟，你以为你现在还能好好地站在这里吗？”

“你这是承认了吗？”方巧灵对她的话不以为然，一脸轻松地问道，事已至此，苏婉已经没有了翻身的可能。想到大长公主对她的承诺，她心里一阵火热。

“我可没这么说过。但是，有差别吗？反正你们已经认定我是邪祟了，我说什么也没用。”苏婉淡淡地说道。

“怎么没用？”苏文突然走到苏婉面前，忍着眼泪对她说道：“姐，你可千万不要承认，我相信你。”

苏婉心中一暖，伸手摸了摸她的脑袋，没有说什么。

“了悟大师，事情到了这一步，您是不是也该动手除邪了？”方巧灵怕迟则生变，立即对了悟大师说道。

“阿弥陀佛，既然直到现在，你还不肯悔改离开女施主的身体，那贫僧也只好亲自动手超度你了。”了悟大师说道。

“秃驴，你敢！我不准你伤害我姐姐。”苏文拦在苏婉面前，怒视了悟和尚，“我姐姐可是昌武侯夫人，堂堂的一品诰命，你们敢动手？”

“老衲只管除邪，为民除害，并不管那人究竟是什么身份。”了悟并不恼怒，好言好语说道。

“我呸！”此时，这个有些老实憨厚的少年，也被激怒了，气得当场啐了他一口，道：“我们请你除邪了吗？你凭什么多管我们闲事，信不信我告你妖言惑众，草菅人命。”

“出家人慈悲为怀，既然碰到邪祟恶鬼，岂能不除？小施主还是不要拦我了，时间有限，免得被她给跑了。”了悟和尚一本正经地说道。

“你们若想要动我姐姐，就先从我尸体上跨不过去。否则，你们就给我滚！”苏文慷锵有力地说道，他身高不算高，但在苏婉眼里，此刻这个少年的形象却是如此高大，让她如此心安。

她心里一动，一股暖流涌过，眼睛竟微微有些酸涩。

“文哥儿，你怎么这么不听话，她根本不是你姐姐……”方巧灵气到。

“闭嘴！”苏文通红的眼睛瞪着方巧灵，宛如野兽一般，择人欲噬。

“啊——”方巧灵吓得立即就尖叫一声，退到了后面的人群里。

赵氏见到苏文如此维护苏婉，心中颇有触动，想到苏婉这段时间对家里照顾，心里又开始动摇起来。

如果苏婉想要对她不利，她何必花费那么大的心力为她请医问药，还特意买了人来照顾她？

无论此人是不是她的女儿，至少，她从未做过什么伤害他们家的事，就这么除掉她，也实在太可怜了些。只是，她心里更挂念自己的女儿，便上前问道：“请问大师，小女到底还在不在人世？如果真的除掉了邪祟，可能救回我的女儿？”

“娘——怎么连你这么说，姐姐她不是邪祟。”苏文不满地说道。

“你住口！”赵氏呵斥了他一句，淡淡地说道：“我只想知道事情的真相。”

“此妖邪侵占令爱的身体已久，怕是已经……还请女施主节哀。”了悟大师一脸悲天悯人地说道。

赵氏似乎早就有心理准备，闻言，也只是痛苦地闭了闭眼睛，深吸一口气，才问道：“我女儿真得已经消失了？”

了悟大师点了点头。

赵氏咬牙挣扎了很久，才睁开眼睛，推开扶着春兰和春燕的手，抬起头来，看着了悟大师坚定地说道：“既然如此，还请大师动手除掉邪祟，为小女报仇。”

她似乎已经认定苏婉不是她的女儿了，但是，苏婉这段时间对她的好，她不是不知道，她心里也十分不忍。可是，如果苏婉杀了她的女儿，就算她对自己再好，那也绝对不能原谅。

她的女儿再不好，也是自己的骨血，她要为自己的女儿报仇。

“娘——”苏文不敢置信地喊了一声。

“文哥儿，她不是你姐姐。你姐姐已经被她给害了，你难道要维护害了你姐姐的仇人吗？”赵氏怒道。

“不会的，她明明就是我姐姐，娘你怎么宁肯相信外人的话，也不肯相信姐姐呢？”苏文问道。

“我有眼睛，我能分辨得出她到底是不是我女儿。”赵氏冷淡地说道，“文哥儿，如果你还要维护她，就别再喊我娘。梧桐，将你们少爷扶过来。”

苏文被赵氏给镇住了，失魂落魄地被梧桐一步步扶到了赵氏身边。

苏婉见到赵氏的反应，心已经彻底凉了，也不再对她有任何期待。

她了解赵氏的心情，易地而处，她说不定也会做出同样的选择。不过，她虽然对被自己侵占了身体的苏婉儿心怀愧疚，但这并不意味着，她要为了这丝愧疚，就赔上自己的性命。

她还没有这么圣母。

何况，她穿过来的时候，苏婉儿就已经死了，她还没有傻到将她得死因牵扯到自己身上。

既然赵氏已经不把她当成女儿了，那她也不必将她再当成自己的母亲。

“了悟大师，既然连太太都已经请您除邪了，那您还客气什么？”方巧灵对了悟和尚说道。

了悟和尚点了点头，道：“贫僧刚才已经看过了，这个附身的邪祟，十分不简单，恐怕已经彻底融入了昌武侯夫人的肉身，就算念诵一千遍《心经》恐怕也无法奏效，要想彻底除掉她，除非……”

“除非什么？”赵氏急忙问道。她最关心的就是女儿的肉身，她可不想女儿死了，自己还保不住她的身体。

“阿弥陀佛，善哉善哉。先要除掉此邪，恐怕需要烈焰加身，连同肉身一起焚化，同时念诵《心经》、《大悲咒》和《金刚经》，只有如此，才有可能彻底除掉此妖邪。”

赵氏皱起了眉头，脸色也变来变去的，神色十分犹豫，问道：“大师，难道没有其他的办法吗？”

了悟和尚摇了摇头，大义凌然地道：“女施主，只有这么做，才能让已经死去人安息。”

赵氏挣扎良久，终究还是说道：“好，我答应了，请大师动手吧！”

了悟和尚却是只喧了一声佛号，并不动手。

方巧灵会意，对自己带来的那些粗实丫头婆子使了个眼色，那些人直接就向苏婉冲了过去。

不过，还没靠近苏婉，她们就比来时速度更快地被人打飞了出去，一个个躺在地上，疼得直哎呦。

方巧灵见状，吓得花容失色，还以为苏婉真是邪祟，大发神威了。等她看清楚之后，去问发现，原来是苏婉身边的丫头动的手。心中的恐惧这才减轻了一些。

几乎所有人都惊惧地看着苏婉和她身边的丫头，他们怎么都没想到，苏婉身边竟然还有武功这么高强的丫鬟，但是心里对苏婉是邪祟一事，就更加确定了。

方婶吓得浑身直哆嗦，结结巴巴地对赵氏说道：“太太，小姐果然是被邪祟附体了，要不然，怎么连她身边的丫头都这么厉害？”

一般人身边，哪有这么厉害的丫头？肯定是苏婉用了什么手段。

赵氏也有些惊魂未定，她只想着为自己的女儿报仇，却忘记了邪祟，可是有法术的，她咽了咽唾沫，看向了悟和尚道：“大……大师……”

“阿弥陀佛，看来还是得老衲亲自动手了。”了悟和尚说完，忽然就向青绫攻击了过来。

青绫一惊，连忙阻挡。没想到那了悟和尚看着和善，手上功夫着实却着实凶猛，在他的攻击下，不过几个回合，青绫就已经左右支绌，露了败相。

眼看就要抵挡不住，就在这时，就听到又有一声响亮的佛号传来——

“了悟师弟，还不住手！”

了悟闻言一惊，立即收了手，震惊而有诧异地转过身来，循声望去，只见一名看起来比他更老的和尚一步一步走了过来。

那和尚眉毛和胡子都完全白了，脸庞圆润，但是皱纹却并不多，眼神极为澄澈明亮，好似浅浅的溪水一般，一眼就能看到底，但里面却又有诸多内容，慈悲、宽容、大度，但又好似风平浪静的海面一般啊，如此辽阔和平静，似乎只是看到他的眼睛，心情似乎不由自主地放松下来。

“啊，是了通禅师。”有人惊呼到，他曾经有幸听过一次了通禅师的佛法。

了通禅师是大觉寺最德高望重的长老，据说，先皇在世时，就非常敬重他，经常召请了通禅师进宫传法，先帝还常说，听了通禅师讲经，会让人打心底感到满足和平静，好似所有的痛苦都离自己远去了。

先皇甚至还想要封了通禅师为国师，不过却被了通禅师婉拒了。

据说，了通禅师还擅长为人看相，显德帝年少不受宠的时候，了通禅师进宫偶尔遇到了他，就曾经对先帝说，‘此子隆准龙颜，有龙凤之姿，帝王之相。’当是，前太子刚刚被废，其他儿子也贬的贬，关的关，其他皇子还小，都还看不出什么来，先皇正在为太子一事发愁，听到了通禅师的话，才注意到了显德帝。后来，显德帝果然登上了皇帝宝座。

后来显德帝，命人重修大觉寺，也是为了了通禅师的缘故。

在很多人眼中，了通禅师简直就是传说中的人物，说是真佛，活神仙也不为过，整个天下不敢说都知道他，但是，在京城，却几乎没有人不曾听过了通禅师的大名。

就连苏婉穿越之后，也曾经听人说过几次，实在是如雷贯耳了。

听到是了通禅师，也不由好奇地看了过去。

了通禅师身后还跟着一个十四、五岁的小沙弥，不远处还有一队锦衣侍卫，显然是要护送他回寺的。

了悟和尚见到了通禅师，脸色一连变了好几次，随后便平静下来，便双手合十，恭敬喊道：“了通师兄。”

了通禅师静静地看了他一会儿，才开口道：“了悟师弟，了悟了悟，可是，直到如今你却还是没有了悟。”

“师兄，我……”了悟脸上露出惭愧之色，深深地垂下了头。

了通禅师，轻叹一声，道：“罢了，回寺之后继续参悟吧，如果还是参悟不透，你就永远不要下山了。”

“是，师兄。”了悟更加羞愧了，脸都不敢抬起来，双手合十应了一声，就站到了了通禅师身后。

“了……了悟大师，这……这是怎么回事？”赵氏好不容易才从了通禅师给她的震撼中回过神来，结结巴巴地问道。

此时，英国公府的那些丫头婆子，也闭上嘴不敢说话了，她们可是非常清楚了通禅师的威望，就是大长公主殿下见了他，也只能恭敬相待，何况是她们这些下人？

更别说，了通禅师还是真正的高人，德高望重，无论是上至达官贵人，下到黎民百姓，都对他人打心底感到尊重，只凭这点，她们也不敢放肆。

了悟大师却低眉顺目地站在了通禅师身后，没有说话。

了通禅师看向赵氏双手合十含笑道：“女施主有礼了。”

赵氏也急急忙忙回礼，道：“禅……禅师有礼，不知禅师可是有何吩咐？”赵氏是信佛的，否则也不会设小佛堂了，见到如此德高望重的高僧，赵氏完全淡定不起来。

“贫僧要向女施主道歉。了通师弟受人所托，故意向令爱发难，险些造成无法挽回的后果，其心可诛。待贫僧回寺之后，必定会种种处罚于他，也希望女施主，不要对了悟师弟的话耿耿于怀，反而伤了真正关心自己的人。”了通禅师并没有故作高深，满口佛言，让人一头雾水，完全摸不着头脑，相反，他的话都极为浅显，却偏偏让人感受到了他极大的诚意。

赵氏闻言一下子愣住了，反应过来之后，急忙问道：“禅师，您这话是什么意思？难道了悟大师之前说的话，都是假的不成？小女并未被邪祟附身？”

了通禅师却没有回答，只是说道：“了悟师弟之前的作为，似乎造成了女施主很大的困恼，贫僧愿意为他向女施主赔罪。”

说完，他忽然含笑对苏文招了招手。

苏文楞楞地走了过来，脸色微红，略显紧张地喊道：“大……大师？”

但是，当他抬起头看向了通禅师的时候，心里却莫名的平静了下来。

了通禅师细细地看了苏文一眼，点了点头道：“小檀越额头饱满光洁，丰隆宽阔，颇有贵相，将来必定会有一番作为。”

说完，他从手上退下一串佛珠来，递给苏问道：“这串佛珠，贫僧已经戴了十多年，你我也算有缘，今天便送给你了，希望能保你平安顺遂。”

了通禅师戴过的佛珠，肯定有佛力加持，虽然达不到诸病不生，万事顺遂的的效果，但是，绝对护人平安的，给人带来好运的。

这可是多少人梦寐以求的东西，甚至很多人倾家荡产都买不到。

苏文自然知道高低好歹，反射性地推辞道：“禅师，这……这实在太贵重了我……”

可是，他话还没说完，看到了通禅师含笑的眼睛，他的话却再也说不下去了，这才躬身郑重地伸手接了过来，说道：“多谢大师，我一定会随身携带，好好保存它的。”

赵氏见苏文得到了通禅师的佛珠，简直又惊又喜，想起刚才了通大师说苏文颇有贵相，心里更加高兴，正要说些什么，却见了通禅师看向了苏婉。

赵氏顿时一怔，虽然刚才了通禅师如此说了，但她心里对苏婉依旧心结未解，便有些不安地皱了皱眉头，“禅师，我女儿到底……还活着吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十五章隐凤

听到赵氏的问话，了通禅师双手合十微微笑道：“女施主着相了，令爱不是就在眼前吗，施主何出此言？”

“可是，她不是……”赵氏已经认定苏婉不是她女儿了，即便了通禅师如此说，她还是放不下此事。

“阿弥陀佛，凡所有相，皆是虚妄，女施主又何必执着？”李艾通禅师说完之后，就任由赵氏在那里苦思，却不再过多解释。

这时，了通禅师方又看向苏婉。

苏婉虽然并不信佛，但是，对于这种德高望重的大师，还是非常敬重的，何况，他还救了自己。见到通禅师看向自己，便也双手合十，恭敬喊道：“大师——”

了通禅师细细地打量了苏婉的面相一番，缓缓点了点头。

若是别的男人如此打量苏婉，苏婉必定觉得那人很无礼，但是，了通大师做来，就宛如一名长辈的关爱一般，让人整个人心里都暖暖的，完全想不其他地方去。

苏婉刚才收到如此大的委屈，却没有想要哭，可是此时，却仿佛见到了自己信任之人，忍不住鼻子发酸，竟有种想要倾诉的*。

但是她还是忍住了，尽量平静地看着了通禅师。

“夫人好大的福气！实乃贵人之相。”了通禅师看了苏婉的面相一会儿，忽然称赞道。

苏婉闻言不由一怔，随即苦笑，她自己的情况，她还不知道吗？她哪来的福气？便淡淡说道：“大师过誉了，实在愧不敢当。”

了通禅师却含笑道：“贫僧知道夫人心里不以为然，但，一时的困境代表不了什么。命由己造，福由心生。只要心存善念，福报自然会来。贫僧送给夫人一句话，顺心而为，莫要为外物所扰，阿弥陀佛。”

说完之后，了通禅师就带着人离开了，仿佛他来此就是为了将了悟大师带回去一般。

赵氏回过神来，见了通禅师离开，连忙上前追了几步，说道：“禅师，还求禅师指点迷津，她到底是不是我的女儿……禅师……”

然而，了通禅师却已经走远了。

此时，就有围观的邻居对赵氏说道：“哎呀，了通大师都说得这么清楚了，赵嫂子你怎么还不明白？她若是邪祟，大师早就除掉她了，哪里还会夸赞她有福气？没看到了悟大师都跟着离开了吗？”

“是啊，是啊，了通禅师的话不会错的。你就别再因为小人的句句挑拨之言，就对婉姐儿心生怀疑了，你这样做，只会让亲者痛仇者快！”

说话的这几人，虽然跟英国公府有些关联，但是，走得却并不近，苏婉儿父亲没死的时候，几家的交情还算不错，苏父死了之后，才慢慢远了的。毕竟，寡妇门前是非多。他们也算看着苏婉儿长大的，刚才不开口，是因为碍于大觉寺的威信，以为大家众口一词，因此，心中也有几分怀疑。

刚才了通大师的话，则让他们的疑虑全部打消，自然也就为苏婉说起话来了。没有人会怀疑了通大师会说谎。

“也不知谁那么缺德，竟然请了了悟大师来陷害婉姐儿，若非了通大师及时赶到，婉姐儿岂不是要被他们给烧死了？”

“可不是吗？我看就是这个丫头搞的鬼。”有人指着缩在角落里，努力降低存在感的方巧灵说道，“一开始我就觉得她就不是个好的，现在看来果然如此。苏家对她多好，她出嫁的时候，还给她陪嫁了那么多嫁妆，如今却带着别人来陷害自己的主家小姐，忘恩负义的人我见的多了，却没见到过这么忘恩负义，恩将仇报的，简直没有人性了。”

“是啊，你看她带了那么多人，显然是有备而来，也不知她从哪里找的人手？”

“那些人我认识，都是英国公府的下人。”一个人忽然插嘴说道。

议论声顿时为之一静，暗自咂摸了一下，有见识的人，已经开始品出一些味道来了。

听到众人的议论，赵氏的脸一阵青一阵白，又是怀疑，又是愧疚，几种情绪交织，让她根本无法做出明确的判断，也无法面对苏婉。

倒是苏文一脸高兴地说道：“娘，我就说姐姐不是邪祟，您现在相信了吧？”

说完，他看着脸色有些灰败的方巧灵冷哼一声道：“都是这个贱婢胡言乱语，又引来了那了悟和尚，想要烧死姐姐，其心可诛！如今事情真相大白，现在我们也该跟她算算总账了。”

听到苏文要找方巧灵算账，方伯和方婶早已经被吓坏了，立即跪到在苏文面前，哀求道：“文哥儿，巧灵她肯定是被人给蒙蔽了，她不是故意的呀，少爷你看在老奴伺候你这么久的份上，就绕过她这次吧？求求你了。”

而方婶也抹着眼泪对赵氏说道：“太太，巧灵是有错，可是，到底没有铸成大错，太太您就高抬贵手，放过巧灵吧！她真得知错了。”

他们没有去求苏婉，也不知是无颜面对她，还是觉得求她也没有用，总之，他们故意遗忘了苏婉这个真正的受害人。

苏文本就是个善良的孩子，何况，方伯还伺候了他那么多年，心里一直将他当成自己的长辈，然而，人都是有亲疏之分的，就像是方伯维护方巧灵一样，他心里也更加维护自己的姐姐，便冷着脸说道：“方伯，你不用说了，方巧灵要害死我姐姐，无论如何我都不会放过她的。”

赵氏则是从了通禅师离开之后，整个人就失魂落魄的，脑袋里更是乱糟糟的，哪里还听得到方婶在说什么，也就没有说话，任由方婶在那里磕头不已。

方巧灵在了通禅师走了之后，就又恢复了精神，听到苏文要找自己算账，也一点都不以为然，好像有所依仗一般，毫无惧色，直接上前说道：“爹娘，你们起来，求他们作甚，我又没有做错，是了悟大师说她是邪祟的，我也是担心小姐才会上门来除祟。现在事情大白，自然是皆大欢喜了。”

方巧灵就算再无知，也不敢说是了通禅师说错了。了通禅师甚至不用做什么，他的那些信徒，就足够让她吃不了兜着走了。要知道，了通禅师的信徒，可并非只是一般百姓，很多达官贵人也都十分敬仰他。

就连大长公主对了悟禅师都十分恭敬，她算什么东西，哪敢质疑了悟禅师的话？

听到方巧灵这番无耻的话，苏文气得脸都红了，正要斥责，突然听到有人喊道：“发生了什么事，都围在这里做什么？”

众人循声望去，却发现竟是五城兵马司的人到了。

五城兵马司负责治安、火禁及疏理泃渠街道等事，何况西城又是权贵云集之地，自然不能马虎。

苏文见到他们大喜，立即上前行礼拜见，并将刚才的事情说了一遍，那兵马司的头目原本还有些不以为然，但是，当他听到了通禅师的时候，这才开始重视了起来。

苏文可不傻，也知道借力打力，将了通禅师对他的态度也详细说了出来。

听完之后，那头目对苏文的态度，果然发生了一百八十度大转弯，由一开始的高高在上，变成了现在的和蔼可亲。

毕竟，这可是了通禅师都亲自夸过的人物，将来必定不凡，早早结交一番也不错，便说道：“此事好办，这等不忠不义，恩将仇报之徒，是该捉拿回去好好教训教训。不但如此，还要治她一个以下犯上，草菅人命之罪。哼，不过小小一贱民，竟然连朝廷重臣之妻，都敢随意污蔑至此，若是胆子再大一些，岂不是连陛下和娘娘们都敢诬陷了？苏公子放心，此人我决不轻饶。来人，立即将方氏给我抓起来。”

方巧灵没想到事情会变成这样，慌乱之下连忙大声喊道：“你们不能抓我，你们若是抓了我，大长公主殿下绝对不会饶过你们的。”

听到方巧灵的话，无论是英国公府的下人，还是五城兵马司的人都微微一怔，显然都没料到方巧灵这么没用，这么轻易就把大长公主给卖了。

若是她不提大长公主的名号，说不定大长公主良心发作，还真会就将她救出来。可惜她说了，现在寿宁大长公主撇清关系尚且不及，哪里还会去救她？否则，岂不是证实了此事是她主使的？

按理说，五城兵马司的人是不可能不卖大长公主的面子，但是，今天他们却像是没有听到一般，依旧我行我素，对方巧灵的话不以为然。

方巧灵见状，吓得六神无主，浑身都在哆嗦，整个人都摊在了地上，她可从没想过自己有一天会做大牢，当五城兵马司的人过来抓她的时候，她立即看向不远处的一辆不起眼的马车，仿佛疯了一般，撕心裂肺地哭喊道：“曹嬷嬷救命啊！大长公主殿下让我做的事，我都已经做了殿下可不能说话不算数，你快让他们放了我，我不想坐牢……”

苏婉听到这里，唇边露出一丝冷笑，冷冷说道：“我说呢，竟然有人能请得到了悟大师，必定不是一般人，没想到，想要置我于死地之人，竟然是大长公主殿下，殿下还真是看得起我。不过，我也不是任人宰割的，此事关乎我的性命，就算是拼上我的所有，我也会向大长公主殿下讨回公道的。”

说完，苏婉又看向英国公府的那些下人，一字一句地厉声说道：“我知道你们是英国公府的走狗，你们回去之后，就转告寿宁大长公主殿下，就说，此事我记下了，将来必有所报，希望她能够好自为之。”

听到苏婉这话，那些英国公府的下人脸上都不太好看，当然，也有人对苏婉的话不以为然，根本没将她的威胁放在心里。

就在这时，方巧灵已经被五城兵马司的人给抓了起来。她哭的满脸都是泪水，披头散发的好不可怜。见求曹嬷嬷无用，就开始向方婶和方伯哭嚎着哀求起来——

“爹，娘，你们快求求太太和少爷，让他们放了我吧！我知错了，再也不敢了，太太饶命啊……”

赵氏刚才听到方巧灵的话时，就已经如遭雷击，整个人都懵了，久久回不过神来。

什么，方巧灵竟然是受大长公主指使来才陷害婉姐儿的？可是，这怎么可能？

大长公主殿下她为什么要这么做？

婉姐儿难道根本不是邪祟附体，而是她们污蔑？

不，这不可能！她明明不是她的婉姐儿，怎么可能搞错呢！她不相信，一定是什么地方弄错了，或者他们都被这个邪祟给迷惑了，才将邪祟认成了她的女儿。

于是，在其他人都相信了苏婉没有被邪祟附体的情况下，赵氏反倒没有相信。不怀疑的时候还好，怀疑之后，就发现处处破绽。而且，但是现在，她已经认定苏婉是邪祟了，甚至刚才还想要烧死她，她怎么可能接受苏婉不是邪祟的事实？

此时，方婶又对赵氏磕起头来，磕得额头都肿了起来，哭着哀求道：“太太，我求求您让小姐放过巧灵吧，巧灵她真是逼不得已的，只要放了巧灵，老奴愿意一辈子做牛做马报答您。”

方伯也同样如法炮制地哀求苏文。

苏文神色虽然心软，却并不动摇。

赵氏却急忙让人将方婶搀扶了起来，说道：“方嫂子，你快起来，我当然知道巧灵没错，我相信她。我不让文哥儿抓她就是了。”

“谢谢太太，谢谢太太。”方婶欣喜若狂，又磕了几个头后，终于站了起来。

听到赵氏的话，苏婉神色淡淡地扫了她一眼。

虽然在之前，赵氏同意让人烧死自己时，她就已经对赵氏彻底绝望了，但是现在听到赵氏如此说，她依旧觉得寒心无比。

她自认从未对不起赵氏，对她尽心尽力，她自认做到了一个女儿该做的事，她为什么就没有一丝心软呢？就算是来质问她，听听她的解释也好呀！可她却一点机会都不给她，甚至连了通禅师的话，都无法让她动摇。

事已至此，苏婉心里最后的一点期望才完全消失，彻底放弃了跟赵氏的母女之情。

罢了，大不了以后再不相见也就是了。

她竭尽全力医治赵氏的病，给苏文更好的教育，让他出人头地，也算对得起苏婉儿了。

“娘，不能放了方巧灵，她刚才要害死姐姐。”苏文着急说道。

“什么姐姐，那是邪祟。”赵氏斩钉截铁地说完，又对五城兵马司的人赔笑道：“诸位官爷，此事只是个误会，请你们放了她吧！咳咳咳，一点小小意思，不成敬意，还请官爷收下，拿去打酒吃吧！”

赵氏一边说一边示意春兰递过去几块碎银子。

五城兵马司的兵士都面面相觑，脸上露出不可思议之色，那头目更是说道：“这位夫人，你没搞错吧？这人刚才要害你的女儿，你怎么还要救她？”

赵氏又咳了几声，摇了摇头说道：“这是我们自己家的事，不需要你们多管。”

那头目闻言，先是一愣，随后哂然一笑，拒绝了春兰递过来的银子，道：“此事可由不得夫人做主。”

他遥遥冲着苏婉拱手行礼，随后说道：“此人污蔑的乃是昌武侯夫人，更是差点置夫人于死地，岂能因为夫人几句话就饶过她？更何况，污蔑朝廷命官，本就是重罪，虽然昌武侯夫人不是朝廷命官，却是朝廷封赠的诰命，污蔑她就跟污蔑昌武侯是一个意思，说不定连顺天府、刑部甚至大理寺都要过问，我小小一个兵马司兵士，岂能做得了主？”

赵氏没想到事态竟然如此严重，顿时也有些六神无主起来：“怎么会……这样……”

那头目却仿佛没有看到她受到的打击，微微一笑，继续说道：“何况，此事还牵扯到了大长公主殿下，就连宗人府说不定都得牵扯进来，所以，还请夫人不要为难我们了。幸好，你们没有真得伤昌武侯夫人，否则，此事，又岂是杀几个人就能平息的了的？”

苏婉听到那五城兵马司头目所说之话，心里颇有些怪异之感，就感觉他好像在故意吓唬赵氏一般，想到他来得又那么及时，了通禅师刚走，他后脚就来了，实在让人无法不多想。

苏婉看了眼青绫，青绫对她点了点头，苏婉心里才算是确定。

显德帝看起来有些不着调，不过关键时刻，还是非常靠谱的。

他的话不但将赵氏给吓住了，方伯方巧灵他们就不用说了，就连英国公府的那些下人，都有些腿软。不过，他们好歹还有大长公主和英国公做后盾，到底还不是太过担心。

方巧灵吓得怔楞了半晌，才又哀嚎起来，冲着苏婉求饶哭喊道：“小姐，我求求你放了我吧，我再也不敢污蔑小姐了。奴婢知错了，奴婢也不是自愿的，都是大长公主殿下逼我的……”

方伯和方婶也知道该求谁了，都给苏婉跪下磕起头来。

苏婉只当没有看到。

她还没有善良大度到连仇人都要放过的地步。

没错，方巧灵对她来说，已经不是一个令人厌恶的人而已了，她已经成了她的仇人。

对于想杀自己的人，她可生不起一丝怜悯之心。

“你住口！”就在这时，一个极为威严的嬷嬷走了过来，打断了方巧灵的话，正是大长公主殿下身边的曹嬷嬷。

曹嬷嬷过来之后，先是斥责了方巧灵一遍，然后便放缓了口气，对兵马司的那位头目说道：“这位军爷，您可别相信此人的胡言乱语，她连自己的旧主都敢污蔑，何况是其他人？我们殿下是何等身份，岂会认识这等低贱的人物？”

“曹嬷嬷？”方巧灵不敢置信地看着她。

曹嬷嬷却不理她，直接走到苏婉身边，恭敬地行了一礼道：“老奴见过昌武侯夫人。”

苏婉微微一笑，没有理睬她。

曹嬷嬷也不以为意，只解释道：“还请昌武侯夫人明鉴，此事都是方巧灵自作主张，跟我们大长公主殿下无关，还希望昌武侯夫人不要怪错了好人。”

苏婉道：“是与不是，我心中自然明白，曹嬷嬷还是省省你的口水吧！”

这位曹嬷嬷可是大长公主最信任的人之一，以前的苏婉儿也曾经见过她几次，可是每次见到她，都战战兢兢地感到十分害怕，对她的印象极为深刻，因此苏婉才能认出她。

不过，以前的曹嬷嬷可从没有正眼看过苏婉儿，现在却对她恭恭敬敬的，足以看出她的心虚了。她可不认为自己成了昌武侯夫人，就能让她另眼相看。

曹嬷嬷也不认为苏婉会相信她，她也不需要苏婉相信，她只是想要在外人面前表个态而已，让人不要误会大长公主殿下。

至于苏婉儿，就算她知道是大长公主做的又如何？她难道还能向大长公主报仇不成？简直好笑！

她自始至终都没有将苏婉儿看在眼中。

曹嬷嬷出来表态之后，就带着英国公府的人离开了，至于方巧灵，谁还管她的死活？

五城兵马司的人很快就将被吓瘫了的方巧灵给押走了，周围的人也都散了，只剩下苏婉他们。

所有人都没有说话，苏文一会儿看了看神思不属的赵氏，一会儿又看了看表情淡淡的苏婉，焦急地如同热锅上的蚂蚁，不知道该怎么办才好。

而方伯和方婶，则是呆呆地坐在地上，直到现在还没回神。

苏婉不想再继续留下去了，以前她一想到苏宅，心里就觉得很温暖，每次回来时，都归心似箭，恨不得多留一会儿，但是现在，她却很想逃离这里，可以说是一刻也坐不住了。

“山茶，让人备好车马，收拾好东西，我们马上就回府。”苏婉吩咐道。

“姐姐，你……”苏文十分不安地看着苏婉，脸上露出一丝惶恐之色，好像很怕她离开之后再也不会来一般。

苏婉对他微微一笑，说道：“放心吧，只要你还肯当我是你的姐姐，你就永远你都是我的弟弟。以后好好读书，以后苏家光耀门楣可都全靠你了。若有什么解决不了的事，就来昌武侯府找我，他们不敢再拦你的。”

以前苏文不是没去找过苏婉儿，可惜，每次都被挡了回去，连通报一声都不肯。不过，现在情况不同。苏婉虽然不得太夫人喜欢，但是她却非常受侯爷宠爱，下人自然不敢怠慢。

“不必了。”赵氏突然开口说道，用一种客气而又疏离的眼光看向苏婉，冷冷说道：“我们家的事还轮不到你费心，昌武侯府我们可高攀不上，”

就算眼前之人不是邪祟，但也绝对不是她的女儿。

赵氏耳根是软，但她同样很固执，很死心眼，认定的事情，轻易不会改变。

所以，她虽然不会像之前那样想要烧死苏婉，但是，对她依旧亲近不起来，在她看来，苏婉就是杀了她女儿的罪魁祸首。

“娘——”苏文喊了一声。

“你闭嘴！你若是再认她当姐姐，就别再认我这个娘。”赵氏的态度十分强硬，冷着脸对苏文说道。

苏文万分为难，心里更是难过无比，他不知道事情怎么会变成这样，心里愈发痛恨寿宁大长公主还有方巧灵了。

此时，回府的车马已经准备好了，苏婉对苏文点了点头，就在山茶地搀扶下，直接上了马车离开了。

赵氏对她的态度，她已经不在意了。人家摆明了不再欢迎她，她也没有必要凑上去，不过是替以前的苏婉儿尽自己应尽的责任罢了。

英国公府，寿宁大长公主收到消息之后，气得连茶杯都摔了，怒道：“这个没用的废物！本宫当初就不该用她。这是多好的一个除掉苏婉儿的机会，可事情没办成，竟然还把本宫给牵连进去了，这方巧灵真是好样的。”

曹嬷嬷等寿宁大长公主稍稍消气之后，才问道：“殿下，方巧灵被抓了，您现在应该怎么办？”她担心方巧灵将事情都推到殿下身上，殿下虽然不惧，但到底对名声不好。

“什么怎么办？她的家人还在我手里，她岂敢乱说？”寿宁大长公主不以为然地说道，根本不把她当一回事。

“可是，依老奴看来，那方巧灵自私愚蠢又胆小，未必不会把殿下您供出来。”曹嬷嬷担忧地说道。

“那就让她再也不能说话。”寿宁大长公主冷哼一声，“坏了本宫的事，就这么让她死了，实在便宜她了。”

曹嬷嬷颔首，犹豫了一下又道：“殿下，老奴总觉得此事有些蹊跷，那了通禅师来得时机也太巧了，若非是他，那小苏氏怕是早就化成灰了。”

大长公主却不以为然地摆了摆手道：“禅师是高人，行事向来令人捉摸不定，说不定真是碰巧了，只能怪我们倒霉。只是那五城兵马司的人来得倒是快，本宫不是派人都打点好了吗，怎么还会有人来？”

“奴婢也觉得奇怪，那五城兵马司的人，听到我们是英国公府，竟是连点面子都不给呢！”曹嬷嬷说道。

“算了，那里面的人，很多都是皇亲国戚，或者勋贵子弟，个个都自大的很，若是会因为国公府的名头就吓退，那可就太丢人了，大概真得是巧合。算了，只好再另找机会对付她了。”寿宁大长公主皱眉说道在，只是想要找这个好的机会，却是难了。

“这小苏氏也真够幸运的。”曹嬷嬷嘟哝道，想到之前了通禅师说小苏氏好福气，又是贵相，曹嬷嬷倒是有些相信了，不过她怕大长公主心里不悦，暂时没有告诉她这件事。

此时，在回大觉寺的路上。

了通禅师身边的那个小沙弥好奇地问道：“师父，那位女施主，真是是邪祟附体吗？”

了通禅师捻了捻佛珠，含笑说道：“那位女施主面相的确是早夭之相，不过，到不能说是邪祟附体，只能说是天意。”

小沙弥又道：“那师父为何说她有福气，是贵人之相呢？”

“她的确是贵人之相，而且还是大富大贵之相。”了通禅师含笑说道，他没有说的是，他从那位昌武侯夫人身上看到了隐凤之相，也就是说，她有成“凤”的潜力，不过，并不明显，显然其中有很多的变数。不过，无论她最终是否能成“凤”，她的一生都不会太差。

苏婉自然不知了通禅师对她的看法，她回到昌武侯府之后，立即派人将春兰几人的卖身契，送去了苏宅。

如果不把他们的卖身去送去，恐怕赵氏也无法用得安心。

绿芙见到苏婉这么早回来，十分惊讶，但看苏婉神色十分疲惫，也忍住没有多问，只是让人去厨房送饭来。

苏婉用过午饭之后，就躺下休息了。

但是她怎么也睡不着，想来想去，都咽不下这口气。

她好不容易才将事情经营到如此局面，好不容易母亲的病和弟弟的学业都有了着落，以后的好日子即将来临，却偏偏被人给破坏了，甚至落到了如今连娘家也回不得的地步，她心里的憋屈可想而知。

此事，绝对不能善了。否则，她就是呕也要呕死了。

可是，她又该怎么办呢！

苏婉想了很久，直到之后，她还是决定要走太后的路子。

也只有太后，能够彻底压制寿宁大长公主，就连皇后都不行。毕竟，大长公主再怎么说，也是皇后的长辈，跟别说，太后还跟寿宁大长公主不合。

但是，想让太后为她出头可不容易，除非她能做了什么入了太后娘娘的眼。

苏婉想来想去，自己也只有一手字和不算出色的医术可以勉强拿得出手，但她的字，太后肯定不稀罕，只有在医术上动脑筋了。

太后的身体极为不好，她上次已经知道了，看她外在表现出来的症状，苏婉对她的病情心里也稍稍有点数，说不定倒是可以试一试，至少也可以缓解一下太后的病情。

什么医不叩门之类的规矩，都被她抛到脑后去了。

放手一搏，总比现在这样什么都不做，受尽憋屈的强。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十六章淑女

晚上，苏婉去向太夫人请安。

太夫人看她的眼神颇有些奇怪，苏婉只当没看到，请安之后，就坐在一旁当她的隐形人。但太夫人的目光却总是时不时地落在她身上，显然早已经知道，苏婉在娘家发生的事情了，不过，她并没有像以前那般质问她，只是看她的眼神有些犹疑罢了。

苏婉要离开的时候，霍清音站起来说道：“老太太，我去送送太太。”

三太太陶氏见霍清音追了上去，撇了撇嘴对太夫人说道：“老太太，清音姑娘跟那位走得这样近，您怎么也不管管呀？若是以后，霍清音进宫，岂不是要做了她的靠山，帮着她对付我们了？”

因为陶氏出言讽刺了霍清音几次，霍清音跟她的关系就渐渐地远了，心里就有些不自在，毕竟，霍清音进宫一事也不算完全没谱，还是有拉拢价值的。如今，又见到她跟苏婉走得如此近，心里就更加不是滋味了。

太夫人却不怎么在意地道：“她就算进了宫，也是在娘娘的眼皮子底下讨生活，娘娘让她往东，她就不敢往西，她就算有点别的小心思，你以为她会为了区区一个小苏氏，就跟我们作对吗？你未免也把她想得太蠢了，毕竟，她想要在宫里站稳脚跟，还需要我们昌武侯府的扶持。”

“还是老太太厉害，是媳妇太大惊小怪了。”陶氏恍然大悟一般地说道，随后，她又扫了在场的众人一眼，有些疑惑地道：“咦，大小姐今天怎么没来？”以前这位大小姐给太夫人请安，可是从不落下的。

太夫人淡淡地说道：“她大概是心情不好。”

陶氏略一沉吟，就知道霍灵芸大为什么没来了。毕竟，过两日，那小苏氏就要住进画锦堂了，她心里不自在也很正常，想到今天她听到的消息，她便问太夫人询问道：“老太太，您说那小苏氏到底是不是邪祟附体？”

太夫人闻言蹙眉想要呵斥她别这么口无遮拦的，但是想了想，还是忍住了，微微摇头道：“我也觉得很奇怪。要说她是邪祟附体，可是大觉寺的了通禅师总不会说谎吧！但要说她不是邪祟附体，为何这段时日的所言所行的确跟以往有些不同？更何况，连小苏氏的母亲赵氏都承认她是邪祟，差点让人烧死她，说明她的确有些可疑。”

太夫人心里觉得十分可惜，若是小苏氏就这样直接被人烧死了该多好。想当初，她就不该松口让小苏氏进门。以他们昌武侯府的门第，就算只是娶继妻，也能聘到好人家，何至于让她这么一个破落户进门？

陶氏闻言，脸上露出一丝惧怕之色，道：“老太太，那我们要不要再找个道士来除祟？万一她真是邪祟，以后害人怎么办？”

太夫人摇了摇头道：“不妥，了通禅师已经表明了态度，若是我们反其道而行，请了道士来除祟，岂不是故意打了通禅师的脸？”就算是她，也要顾忌了通禅师的影响力。

“那我们就任由她这样在我们侯府横行下去？”陶氏不甘心地问道。

太夫人只是微微眯了眯眼，没有说句话。

霍清音一直将苏婉送出了松鹤院，又陪着她走了一段时间，在要分开的时候，她对苏婉说道：“太太，我相信你不是什么邪祟，这肯定是大长公主无疑陷害你。”说到这里，便有些装模作样的一叹，“说起来她们还是见太太势单力薄，没有靠山，若是将来我有幸进了宫，站稳脚跟，一定会为太太撑腰的，太太也不至于这样被人欺负。”

苏婉知道霍清音说这些的目的，不过是在催促她赶紧为她办事罢了。毕竟，贤妃娘娘可不会等太久，说不定过不了几天，就要把她弄到宫里去了。

苏婉轻叹一声说道：“清音姑娘的好意我心领了。不过，此事急不得，姑娘还是耐心等待几天吧，小心别露出破绽让人会怀疑。”

说完，苏婉就带着人离开了。

霍清音看着苏婉离开的背影，恨恨地跺了跺脚，转身回去了。

皇宫，显德帝用过晚膳，便在外面散步消食，杨永跟在身边，觑着显德帝心情不错，便将苏婉让青绫传过来的消息给说了。

若是旁人传来了这种消息，杨永看都不会看一眼，毕竟，宫里要进哪个女人，还是要看陛下的意思，岂是旁人能够左右的？但是，传递消息的人偏偏是苏婉，他就不得不重视了，谁让皇帝现在看重她呢！

好在那苏夫人也算有些分寸，并没有强烈要求他们一定要办到的意思，成不与不成都不在意。即便如此，他也不敢随便做主，便来询问陛下。

显德帝听了杨永的话，原本闲散的表情消失了，唇边露出一丝冷笑，说道：“好个胆大包天的贱婢，当众窥视龙颜不说，竟然还敢拿朕的私事来威胁朕，谁给他的胆子？”

杨永张了张嘴巴，他很告诉显德帝，那位霍姑娘不是威胁陛下，而是在威胁苏氏，毕竟她就算再愚蠢，也不可能敢算计陛下。不过，在显德帝眼中，肯定都是一样的吧！

之后，显德帝颇有些兴趣地勾起唇，轻描淡写地说道：“既然她想要进宫，那就随她的意。反正，宫里的女人，多她一个不多，少她一个也不少。朕倒要看看，她能玩出什么花样来。”

杨永表情不变，心里却已经默默这位清音姑娘打入了冷宫。

苏婉从太夫人那里回到了望秋院之后，就发现霍渊已经到了她的院子。她脸上立即像以前一样露出一丝亲昵笑容来，说道：“侯爷，你来了，我马上然人传饭。”

霍渊却没有说话，只是有些怔怔地看着苏婉。

苏婉也不在意他的目光，神色坦然地走过去，略带调皮地问道：“侯爷怎么这般看我？莫非是我的脸上长花了？”

霍渊表情却有些晦涩，伸手握住她的手，声音略显艰涩地说道：“对不起，我不知道你今天会遇到这种事，否则，我一定会亲自陪你回去的。”

苏婉闻言，脸上的笑意微微一顿，随后，便好似不在意地说道：“没关系，反正我也只是有惊无险。只要侯爷肯相信我，我就心满意足了。”

霍渊听了这话，不由伸手将苏婉搂进怀中，心里又是自责，又是难受，他有好多话想要对苏婉说，但是沉默良久，却只说出了一句话：“我自然是信你的。”

苏婉乖乖地倚在他的怀中，唇边带着笑意，神色却没有多少动容，她见到晚饭已经摆好了，便对霍渊道：“侯爷，该用饭了。”

霍渊却没有立即松开他，而是又说道：“此事，我一定要为你讨个公道，不会善罢甘休的。你母亲的话，你也不要在意，她只是……”

“侯爷，我明白的。”苏婉轻轻打断了他的话，抬起头来看着他，说道：“我知道母亲只是一时糊涂，她总有一天会明白过来的，我不会放在心上的。”

霍渊见苏婉说得没有半点勉强，也稍稍放下了心。

用过晚饭，苏婉见霍渊似乎还有些介怀，苏婉便拉着他跟自己下棋，她前世的时候，也稍稍学过一些，真正学起来，还是在穿越之后，霍渊交给她的。不过，她是个臭棋篓子，虽然对下棋很感兴趣，但是直到现在也没有多大长进，霍渊平时跟她下棋，就算经常让她，她也赢不了。

但是，今天霍渊心不在焉，在苏婉连番悔棋之后，竟然被她赢了一局。霍渊回过神来之后，先是有些惊愕，随后见苏婉如此高兴的样子，便也笑了起来。不过之后，苏婉就没这么好运了。就算她用尽手段，也没有再赢一局，让苏婉很是懊恼。

晚上休息的时候，霍渊怕苏婉介怀白天的事情，因此只是搂着她，并没有对她做什么。苏婉安心的同时，心里莫名的有些复杂。

次日，霍渊休沐。

苏婉醒来的时候，看到霍渊的睡颜，还稍稍有些愣神。

“怎么了？”霍渊早就醒了，只是见到苏婉睡得这么熟，便也没有动，现在苏婉醒过来，他便睁开了眼睛。

苏婉微微摇了摇头，说道：“只是第一次醒过来见到侯爷，有些不习惯。”

往常的时候，每次苏婉醒过来，霍渊都已经离开了。

这还是两人第一次一起起床，苏婉心里点别扭，也有些新鲜。

见到茉莉她们要为霍渊穿衣，苏婉有点跃跃欲试地说道：“我来吧！”说起来，她还没有服侍霍渊穿过衣服呢！

苏婉首次为别人穿衣服，甚至，她连自己穿衣服都极少动手，所以，很是手忙脚乱的，穿起来有些乱七八糟的。但是霍渊并不在意，只是含笑任由她折腾。

苏婉用了将近两刻钟，才终于将霍渊的衣服穿好。然后，她便好像完成什么大事一般，伸手抹了抹额头上不存在的汗，大松了一口气。

她穿越之后，可真是*了，动手能力大大降低，简直是饭来张口衣来伸手的典范，以后可不能这样了，还是要多多动手才行，要不然，以后连衣服也不会穿，岂不是让人笑话吗？

霍渊见到苏婉那么夸张的样子，也不由失笑，顿了顿说道：“今天为夫带你出去散散心如何？”

苏婉闻言，顿时惊喜地看向他，问道：“真的吗？我真的能出去？”

“是我们。”霍渊提醒道，见到苏婉这么开心的样子，他心里也高兴，越发觉得自己这个决定没错。

“那可实在太好了。”苏婉惊喜地说道，一双眼睛比从前更亮了，兴奋之情溢于言表。她来了之后，虽然出门过几次，可是从来没有真真正正地出去玩过呢！

苏婉立即让人服侍她穿衣洗漱，她自己动手的话，实在太慢了，还是得需要别人帮忙。

这次苏婉是跟霍渊一起去松鹤院请安的。

众人见到霍渊竟然陪着苏婉来了，都有些惊讶，尤其是是王姨娘，眼睛都要瞪脱窗了，脸上满是难以置信之色。

侯爷只跟他的原配妻子苏氏，在新婚的那段时间，曾经陪她前来请过安，后来何曾陪过其他人？哪里想到，连小苏氏都有了此等殊荣？王姨娘心里恨得是咬牙切齿，面上却不得不打叠起精神来相迎。

“什么？你说你要带小苏氏出去？”一番请安过后，太夫人听到霍渊的话，不赞同地看着他们说道。

“是的，母亲。”霍渊眼神柔和地看了苏婉一眼，解释道：“她昨天受了不小的惊吓，我打算陪她出去散散心。”

霍渊一直自责，如果他昨天陪着苏婉回去的话，他一定不会让人如此伤害她。就算是她的母亲也不行。因为小苏氏是她的妻子，是霍家的人，早已经不是苏家的人了。

如果不是那人不是赵氏，而是其他人的话，霍渊必定不会轻易放过她。

虽然苏婉一直表现的不在意，但他却不能不放在心上。

“不行，我不同意！”太夫人直接否认道。

“母亲——”霍渊眉头又皱了起来，刚想要说话，却被太夫人直接挥手打断了。

“你不要说了。既然小苏氏受了惊，就该留在家里好好压压惊。你若是心疼她，就等她好了之后，再出去不迟。”太夫人还是给霍渊留了点面子，最终放缓了口气说道。

霍渊还想再说，苏婉却上前拉了拉他的衣袖，对他微微摇了摇头，然后对太夫人说道：“既然如此，那就听老太太的吧，媳妇今天就不出去了。”

太夫人看他们两人在下面眉来眼去的，心里十分不悦，越发看苏婉不顺眼，即便苏婉的服软，也没让她的心情好起来，淡淡地瞥了她一眼，对霍渊说道：“既然小苏氏都这么说了，侯爷就不要再坚持了。”

王姨娘此时也说道：“是啊，我看太太脸色不太好，还是在家好好休养为妙。”

霍渊对苏婉的疼宠和维护，不只是王姨娘看了眼热，就连二太太和三条太看了也羡慕不已，不过，她们毕竟只是弟媳妇，侯爷不在，她们还能挤兑苏婉，现在却是不敢插话的。

霍渊淡淡地瞥了王姨娘一眼，王姨娘立即像是被截了舌头一般，不敢再言语了。

话已至此，霍渊也知道今天是无法出去了，也没有在继续坚持。

离开松鹤院之后，苏婉的心情微微有些低落，但很快就调整了过来。见到霍渊依旧冷着脸，便上前主动握住他的手道：“侯爷的心意，我心领了。今天无法出行，以后再寻其他机会也就是了。”

耳边听着苏婉的温和的话语，手里握着她柔软的小手，霍渊的脸色也缓和了一些，说道：“改日，无论母亲同不同意，我一定会带你出府游玩的。”

其实，他可以不用通知太夫人，也没有人敢拦他。但是他的行为必定会引得母亲生气，所以，他还是希望能够告知母亲一声，没想到，母亲竟然不肯同意，这让他心里十分愧对苏婉。

苏婉感动地点了点头。

两人相携回了望秋院，直到用过早饭之后，霍渊才离开。

霍渊走了之后，苏婉的脸上才显露出一丝失落来。

侯爷对她不是不好，相反，他对她很好，只是，他要顾忌的东西实在太多了。

苏婉恹恹了一会儿，就打起精神，去书房练了会字。若是在以前，她或许会看看医书，或者配药什么的，可是，自从太夫人将她的医书都搬走之后，她就再也不看了，甚至连药也不配了。

她现在就活在对方的眼皮子底下，还是老实点好，她可不想再做什么招人眼的事了。

虽然陛下答应，将来白药出售之后，会给她半成红利，但却不知要等到猴年马月，甚至不知能不能光明正大的使用。所以，她现在还是很缺银子，她还得想要办法赚点钱花才行。

日子又这么平淡的过了几日，这一天，苏婉刚从太夫人那里省晨回来，就看到绿芙一脸压抑不住地兴奋地对苏婉说道：“太太，奴婢从外面得来的消息，当日污蔑太太，对太太您动手的人，全部被抓起来下了大狱，甚至连大理寺都过问了，一点都没给英国公府面子。那些人去英国公府抓人时，大长公主还想要以势压人，但是，根本没用。大长公主进宫去哭诉，却被上面给警告了。以后英国公府的下人就是放出来了，大长公主也丢尽了脸面，如今，这件事都已经被传遍了，整个京城里的人，都在看大长公主的笑话呢！”

苏婉闻言，先是愕然，随后便是惊喜，心里很是快意。

当日对苏婉动手的人，可不都是英国公府的下人？

若非青绫在场，她一定会受伤的。

虽然抓的只是英国公府的下人，无法真正让大长公主伤筋动骨，但也足以让英国公和大长公主颜面大失了。

大长公主行事霸道，平日里不知得罪了多少人，如今见她出丑，岂有不幸灾乐祸的？

还有人从上面对寿宁大长公主的态度中，看出来大长公主可能要失势了，说不定皇帝对英国府也有些不满了，所以才借此事敲打他们，因此，都暗地里稍稍疏远了英国公府，看看情况再说。

此事，自然有显德帝的手笔，若是没有他的授意，此事必定会被英国公府给压下去的，不过，昌武侯霍渊肯定也出了一把力，如果他不计较此事便罢，如果他认真计较此事，事情自然不能善了。

至于方巧灵，虽然说是受人指使，可是，她背弃旧主，恩将仇报也是事实，跟别说，她想要害的人还是堂堂一品夫人，自然不可能放出来，恐怕要吃上十来年的牢饭了。

在这种节骨眼上，大长公主也不敢对方巧灵和她的家人下什么黑手了，倒是让他们逃过了一劫。

苏婉这里收到了消息，苏宅的赵氏他们也收到了消息。

按理说，赵氏也是污蔑苏婉之人，但是看在她是昌武侯夫人母亲，又重病在身，被人花言巧语迷惑的份上，倒是没有追究她的责任，只是命人通知她此事的结果。

自从发生了邪祟的事情之后，赵氏刚刚养好的身体，又垮了下来，即便是李神医为她治病，也不见有太大的效果。如今听到英国公府的下人被抓了，甚至连大长公主都受到了警告，赵氏心里也不知是个什么滋味，五味杂陈都有。

她是真得认为是邪祟占了自己的女儿的身体，即便她没有害人，那也是杀了她女儿的凶手，即便苏婉对她再好，她也觉得她不过是处于愧疚罢了，所以，对于当然的事情，她并不后悔。

然而，现在，她却稍稍有些动了。但是，她很快就压下了这丝动摇，依旧固执地认为众人都死被那个邪祟给迷惑了才会如此。

所以，在苏文兴高采烈地告诉她结果的时候，她也没有露出什么高兴的表情，苏文见到母亲这般模样，心里的兴奋也退下去了。

只有方伯和方婶是真正的伤心，在接到消息的时候，就忍不住哭了起来，为他们的女儿伤心。甚至，他们还过来哀求赵氏，让她去向苏婉求求情，将巧灵给放了，这让赵氏感到十分为难。

即便到了现在，她也不想再跟苏婉有什么牵扯，不过是桥归桥，路归路，当个陌生人罢了。

但是，方伯和方婶苦苦哀求，她也忍不住心软。毕竟他们伺候了她那么久，感情深厚，她又不认为方巧灵是错的，对他们并没有什么心结，她耳根又软，又不太懂拒绝别人，自然禁不住他们的哀求。

方婶伺候了赵氏那么久，更加了解赵氏的性格，见她动摇，便不顾疼痛砰砰砰磕了几个头，额头都磕红了，一脸可怜地哀求道：“太太，老奴求您了，您就给小姐说说，让她放了巧灵吧！巧灵固然有不对，可是她已经受到教训了，已经我们再也不让她上门了。小姐最孝顺您了，肯定会听您的话的。”

赵氏咳了几声，有些无奈地道：“方嫂子，你先起来。”

“太太如果不答应的话，老奴就跪死在这里，再也不起来了。”方婶哭着说道。

“如果她真得是婉姐儿，我自然会帮你说话，可是……可是她根本不是婉姐儿呀，我怎么说？”赵氏为难地说道。

“太太，了通禅师不是说了吗，小姐就是小姐，不是邪祟。巧灵也是被人逼迫才会如此说，现在真相大白，怎么太太您反倒不信了呢？”方婶抹着眼泪说道。

“可是……”赵氏有些犹豫，“可是，她明明跟以前的婉姐儿不一样啊？”

“人都是会变的。何况，小姐嫁的又是富贵至极的昌武侯府，性格肯定会改变。就是太太您，出嫁后跟出嫁前也肯定不一样。再说，小姐如此孝顺您，她怎么可能不是您的女儿呢！”为了救出巧灵，方婶极力为苏婉说话。

不过，苏婉就是知道恐怕也不会感谢她的。

赵氏原本就有些动摇的心，现在动摇得越发厉害了，她望向一旁的春兰和春燕，问道：“你们说，昌武侯夫人到底是不是我的婉姐儿？”

春兰两人对视了一眼，春兰犹豫了一下，低声说道：“奴婢看来，小姐就是小姐，不是邪祟。邪祟怎么可能对太太那么好？”

春燕也道：“是啊，小姐为了太太的病，废了无数心思，但让我们来照顾太太，还对我们千叮嘱万嘱咐，不能让我们慢待太太。甚至，连有名的神医都请了来，若她不是小姐，谁又会是呢？小姐对太太如此尽心，太太为什么还要怀疑小姐呢？”

两人都是苏婉亲手调教之后，又给赵氏送过来的，她们从一开始就不信苏婉是邪祟，此时，自然是尽心尽力地为她说话了。

赵氏脸色有些恍惚，她也记起了苏婉对她的，心里有些相信她不是邪祟，只是，到底还不是完全信任她，无法将她像以前那样看待。

“太太？”方婶喊了赵氏一声。

赵氏回过神来，轻叹一声，说道：“你们起来吧，我……我跟她说说也就是了。”

方伯和方婶闻言大喜，千恩万谢之后，才站起身来。在他们看来，小姐那么孝顺太太，只要太太开口，就没有不同意的。

赵氏也不认为苏婉会拒绝自己，毕竟，苏婉对她的好，她也是知道的，只是，她现在有点不知道该怎么面对苏婉，心里十分别扭，总觉得自己若是对她太好了，有些对不住自己的亲生女儿。也就是说，她内心深处，到底还是不相信苏婉的。

苏婉不知道赵氏对她的态度已经发生了改变，现在，她正在太夫人这里，看着众人围着霍清音向她道喜。

没错，霍清音终于等来了圣旨，如愿以偿地进宫了，虽然只是最低等的淑女，跟郭嫦曦差了好几个等级，却也让她欣喜万分，这个起点总算比宫女强。

但是兴奋之后，她又有些不满足，觉得位份太低了。但转念一想，又觉得以苏婉的能力，能做到这样也不错了，便抛开了这点不满，彻底沉浸在兴奋当中了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十七章赴宴

“我就知道，以清音姑娘这般品貌才华才华，一定会被陛下看重的，你们看，我没有说错吧！”三太太陶氏围在霍清音身边，一脸喜色地奉承道。

其他人也都纷纷附和，你一句我一句地几乎将霍清音捧上天去。

就连侯府里那些还未长大的小姐们，都对霍清音投去了羡慕的目光。

只有太夫人觉得有些奇怪，觉得这个圣旨来得太突兀了，还比郭嫦曦晚了那么多天。她本来都已经跟贤妃娘娘说好了，这几日就会让霍清音以宫女的身份进宫的，到时候提拔成女官，在娘娘的永和宫里伺候，到时候，娘娘自由办法让她侍寝。

没想到，峰回路转，宫里的旨意竟然比她们快了一步颁下来了，虽说让她们省掉了一些麻烦，但太夫人总觉得有些太突兀了，因为在此之前，她们并没有收到任何消息。

所幸，她也姓霍，她得宠总比旁人得宠好，用她来跟郭嫦曦争宠也是不错的。

太夫人想到这里，也就放下了心，脸上也露出一丝笑意。

苏婉神色淡淡地坐在一旁喝茶，冷眼旁观，根本不上去凑这个热闹。

但是，有人偏偏不肯放过她。

三太太陶氏之前见到霍清音亲近苏婉，心里早就不满了，现在见到苏婉置身事外，便忍不住讥讽她道：“清音姑娘进宫可是件大喜事，太太怎么表现地这么冷淡，难道太太根本不希望清音进宫？这未免也太不厚道了，清音姑娘对你那么好，太太怎么就见不得人家好呢？这让清音姑娘看了，得多寒心啊！”

霍清音闻言也看了眼苏婉，见苏婉果然神色淡淡的。她是知道苏婉跟陛下的那点事的，苏婉虽然帮了自己，但想必她心里并不怎么自在，会嫉妒她进宫伴驾也不是不可能。因此，神色便有了几分了然。

但她此事，还并不像过于得罪苏婉，因为说不定还有用得着她的地方，便主动维护她道：“三太太说笑了，我相信太太肯定没有这个意思，她心里也在为我高兴呢，只是不善于表达罢了。”

“还是清音姑娘心宽。”陶氏看了苏婉一眼，又看了霍清音一眼，阴阳怪气地说道。

对于陶氏这种人，苏婉一向懒得理，越理她越来劲，不理她，她自己觉得没趣，自然就不说了。

苏婉要离开的时候，王姨娘忽然说道：“太太稍等，我差点忘了一件事。”

“怎么回事？”太夫人问道。

王姨娘含笑对太夫人道：“老太太，前两日，定远侯邓家送来了请帖，定远侯世子夫人邀请太太明天去定远侯府参加牡丹花宴呢！我这两天太忙了，便没有注意到这件事，还希望太太不怪我才好。”

众人一听，眼光都落在了苏婉身上。

定远侯府是开国功臣，以前是卫国公，后来降了爵，便成了定远侯，定远侯府虽然地位显赫，但是做事向来低调，除了世子留在京城之外，几个儿子都跟着定远侯戍守边关，家里留守之人也都不惹事之人，就连夫人小姐们除了必要的交际，也极少出门。

但定远侯府有座牡丹园，十分有名，据说还是当初卫国公命人种植的，如今，不但颇具规模，而且罕见的各贵品种都有，不知多少人想要一观而不可得。这次定远侯世子夫人主动邀请苏婉参加赏花宴，着实令人感到意外。

“小苏氏，你何时与定远侯世子夫人结识了？”太夫人问道。他们昌武侯府跟定远侯府虽然同为功臣权贵之家，却没有太多往来，因此，太夫人也很奇怪定远侯府为何会下请帖。

苏婉道：“我跟定远侯世子夫人是上次宫宴时认识的，因为聊得十分投机，所以，世子夫人才想着要请我吧！”

这也倒是对的上号，太夫人点了点头，说道：“既然如此，那你明天就去一趟定远侯府吧！”

太夫人就算不想让苏婉出门，遇到这种情况，也只能放行。若是苏婉不去，人家定远侯府该回怎么想？

苏婉自然应了下来，随后，她看向王姨娘一眼，说道：“王姨娘主持中馈，向来忙碌的很，这我能理解。所以，这次的事情我不怪你。但未免再有此类事情发生，以后再有人给我下帖子，就不必再转到王姨娘那里去了，直接送到我这里来就是了，免得王姨娘贵人多忘事给忘记了。我倒是没所谓，若是若是因为你的一是疏忽，惹得人家误会我们昌武侯府，那可就不好办了。老太太，您说是不是？”

王姨娘听到苏婉的话，脸上露出一丝委屈，说道：“太太，妾真得不是故意的，您……”

“王姨娘，你不必抱屈解释，我现在只是通知你。”苏婉打断了她的话，“虽然是你在主持中馈，但到底我才是昌武侯夫人，难道我连决定这件事的权利都没有吗？你若是不同意的话，那我也只好让侯爷亲自跟你说说了。”

听到苏婉用侯爷来压她，王姨娘闻言脸一下子黑了，却又不敢反驳她，只好求助地看向太夫人：“老太太——”

太夫人皱了皱眉头，将手中喝了一口的茶杯递给一旁的丫头，这才说道：“行了，不过一点小事罢了，按照你太太的意思办吧！”

王姨娘这才罢休，只是依旧在心里生闷气，脸上的笑容一直都没再撑起来。

苏婉让王姨娘尽快将请帖送来，便回了望秋院，等看到王姨娘派人将请帖送来之后，苏婉亲自给定远侯世子夫人写了回帖，又向她说明原委，说自己一定会在准时到达云云，这才让人送去。

正好，也是这一天，霍渊为她订做的那些首饰也送来了，真是瞌睡来了送枕头，这让苏婉心里十分欢喜，晚上很是感谢了霍渊一番。

次日清晨，苏婉从太夫人那里回来之后，用了早饭，整装待发。

苏婉今天穿了一件粉色折枝花卉褙子，下面是白色的百褶裙，苏婉皮肤极好，一身冰肌玉骨，穿着粉色衣服，越发显得她肌肤宛如透明一般，头上戴着红翡滴珠凤头钗、金玉梅花簪、鎏银南珠的珠花、金丝嵌珠压发，耳朵上带着一对梅花垂珠耳环等，这次因为是私人聚会，并不那么郑重，苏婉虽然精心打扮，却没有像以前那样穿得那样郑重。

谁知道，当苏婉带着青绫出了二门，正要上马车的时候，却见已经有一人盛装打扮之后，笑意盈盈地站在那里了。

苏婉见她不像是来送自己的，反而像是专门等自己一般，不由心中诧异。

霍清音先是隐蔽地打量了苏婉一眼，见到苏婉看起来竟比往日还要漂亮几分，心中升起一丝嫉妒，但很快就被她给遮掩下去了，主动说道：“太太，我可是专门来等你的。因为我想陪太太一起去定远侯府。”

苏婉更加奇怪了，问道：“清音姑娘过几日就要进宫了，你不好好在府中准备进宫事宜，出门做什么？”

霍清音却凑过来直接挽住苏婉的手臂，略带一丝撒娇地说道：“太太，就是因为我过几日就要进宫了，所以，我才想趁此机会多走动走动，免得进宫以后再也没有机会出来了，太太就可怜可怜我，带我去吧！”

“清音姑娘这是说的什么话？既然你想要去，难道我还会拒绝你不成？”苏婉淡淡笑道，她都已经在这里等着她了，她还能怎么拒绝？不过，对于霍清音的说辞，她并不怎么相信。不过无所谓，只要她不惹祸牵连她就行。

霍清音上了苏婉的马车，青绫只好和霍清音的丫头侍书，坐了后面一辆次一等的马车上。

在去定远侯府的路上，霍清音一直在跟苏婉说话，或谈些诗词，或说些宫里的事，或许她自认为抓住了苏婉的把柄，因此并不如何避讳她。

苏婉只是静静地听着，并不怎么说话。不过，她能感觉得出来，霍清音除了兴奋之外，还是非常紧张的，言语间更是把珍嫔和郭嫦曦视为了生死大敌，说到显德帝宠爱珍嫔一事，语气中更是夹杂了浓浓的酸气。

“要我说，那珍嫔其实也不怎么样，根本就比不上太太，也不知道她到底使了什么狐媚手段，引得陛下宠了她那么久。”

苏婉听到这里，心里有些不悦，说道：“清音姑娘慎言，我是什么人？岂能跟珍嫔娘娘想比？莫教人听到了笑话。再说了，珍嫔娘娘既然能受宠这么久，自然有她过人之处。”

霍清音闻言，心里冷笑一声，只觉得苏婉装模作样的很，心里明明很介意，却装出这副样子来给谁看？心里也觉得没意思，便也闭嘴不说了。

苏婉见状，心里也觉得送了口气。她宁愿霍清音不说话，也不愿意听她在那里胡言乱语，挑拨离间。

两人相对无言，马车静静地又走了一段时间，才终于停了下来。

苏婉跟霍清音下了马车，就有丫头媳妇迎上来，带着苏婉她们去待客处。

带她们进来的是个不到三十来岁的妇人，姓金，下人都叫她金妈妈，想必是专管迎来送往的，说话行事很是大方得体，态度虽然殷勤，但也不热切过头，让人觉得难受，很快把我分寸，苏婉对她印象不错。

金妈妈一边带着苏婉她们往里走，一边笑着说道：“昌武侯夫人总算来了，我们奶奶老早就想请您来赏花了，不过，因为这段时间家里发生了一些事，就被耽搁到了现在。”她口中的奶奶，就是定远侯世子夫人陈氏。

苏婉含笑跟她客气了几句。金妈妈见苏婉态度可亲，并没有因为她是个小人就看低她，脸上的笑意越发真诚了。

她虽然对苏婉殷勤，却也没有忽略了霍清音，在得知霍清音是谁知道，还适当地恭维了几句，大大满足了霍清音的虚荣心，脸上也露出了淡淡的笑意。

金妈妈没有带苏婉她们直接去牡丹园，而是去了定远侯夫人的正院，去拜见定远侯夫人。

苏婉到的时候，这里已经有不少人了，苏婉还在和院子里，就听到了里面的谈笑声。

定远侯世子夫人请人赏花，自然不会只请苏婉一个人，还有很多跟定远侯府交好的世家夫人和小姐都来了。

正院门口站在两名丫头，金妈妈随后向她们介绍了一下苏婉的身份，她们对苏婉微微一行礼，一人高高打起了帘子，另一人则是语声清脆地喊道：“昌武侯夫人来了。”

接着苏婉就听到屋子里面一静，一个爽利的声音同时响起，说道：“快快请进来！”

苏婉刚进去，就见到迎面一个二十岁左右年轻女子带着满脸的笑意迎了过来，她穿着大红对襟长褙子，发髻高挽，头上钗珠生辉，容貌也颇为出色，正是定远侯世子夫人陈氏。

她见到苏婉之后，脸上的笑意更深了，连忙疾走几步上前，挽住了苏婉的手是，一点也不见外地说道：“哎呦，我的好妹子，我可算把你给盼来了。来来来，我替你介绍介绍。”

说着，就拉着苏婉走了过去，根本没有注意到霍清音。霍清音微微有些尴尬，但还是及时调整好了心情，跟了上去。

此时，定远侯世子夫人陈氏已经拉着苏婉到了定远侯夫人跟前，笑着对她说道：“太太，这就是昌武侯夫人，您看看，是不是个罕见的美人儿？”

定远侯夫人孙氏看起来不过四十左右，面相十分和蔼，看着苏婉的眼神，也充满善意，她点了点头道：“果然是好模样。”

苏婉忙给定远侯夫人见礼，定远侯夫人也还了礼。

“我这妹子不但模样好，也是个有能耐的。太太您不是一直再说我这段时间，气色愈发好了吗？全仰仗我这位妹子的功劳。”陈氏笑着说道。

陈氏身体其实不错，就是得了一些妇科的病症，不算特别严重，却也让她十分困扰。身体难受不说，甚至在很多时候，她还不得不将丈夫往小妾的房间里推，这让她很是憋屈。不是没看过太医，可惜，病情总是反反复复的，一直好不了。

而在宫宴时，正值她小日子来了，腹痛难忍，也是苏婉帮她拿捏了几下穴位，她才缓解了不少。当时，她就对苏婉心生好感，就忍不住对苏婉诉说了一些自己的苦恼，原本只是想要发泄一些自己憋屈的情绪，没想到苏婉却为她拔了把脉，就告诉了她几个方子，让她试着吃一吃，还教她如何调理身体。

她开始也不是特别相信苏婉，让大夫看了之后，觉得没有问题，便按照方子抓药吃了，同时也在用药膳调理自己，平时各种禁忌也十分注意，没想到十来天过去，她身体果然好了许多，连世子都夸她比以前更好看了，好几日都宿在她房间里。

这如何不让她欣喜若狂？这才想要请苏婉来府中做客，好好感谢她一番，她心里已经把苏婉当成她的朋友了。所以，见到苏婉之后，才会如此亲热。

“哦，是吗，没想到昌武侯夫人还是一位女神医，真是了不起。”定远侯府人也很惊奇地看着苏婉。

苏婉谦虚道：“夫人您过奖了，医学博大精深，我只是会点皮毛而已，能治好世子夫人，不过是误打误撞罢了，女神医什么的真是不敢当。”

定远侯世子夫人陈氏，听了苏婉的话，装作不悦地道：“我已经把你当妹子，你怎么还叫我世子夫人？是不是看不起我，不想认我这个姐妹？”

“世……姐姐说得哪里话，姐姐如此厚爱于我，我感激还来不及，怎么会看不起姐姐？”苏婉还是很喜欢这位定远侯世子夫人的爽利性子的，何况，她也有意要交好她，便也顺势应下了。

“这才像话，我闺名雅琴，你以后叫我琴姐姐也就是了，我叫你婉儿妹妹，就这么说定了。”陈雅琴一副不容置疑地模样说道。

“琴丫头，还不带你这位妹妹，去介绍介绍？”定远侯夫人笑着对陈氏说道，看她如此亲昵的口气，就知道这婆媳两人的关系当真不错。

“我差点忘了，来，婉儿妹妹，我来给你介绍介绍。”陈雅琴携着苏婉的手，一个个地给她介绍起来。

这种功臣权贵之家，跟文官别看同朝为官，但一文一武，其实是两个圈子，所以，定远侯交好的人家也大都是勋贵之家。

比如，宣宁侯夫人、成阳侯世子夫人、会宁侯夫人，还有忠诚伯世子夫人、永新伯夫人，还有各府的小姐等等。

苏婉除了跟会宁侯夫人韦氏，在锦乡侯府见过，还有宣宁侯夫人赵氏，在宫宴上见过一次之外，其他人都是第一次见到。

苏婉会记得会宁侯夫人韦氏，还是因为她那个便宜女儿刘玉珍，因为当初刘玉珍为了讨好宝铃县主，在锦乡侯府可是故意针对苏婉，还想用簪子扎她，苏婉会落入湖中，跟她也有一定的关系。

不过，这次，会宁侯夫人倒是没有带刘玉珍来。

会宁侯夫人见到苏婉，脸上微微有些尴尬。当初苏婉落水之后，她也派人上门赔礼道歉了，只不过没有见到苏婉的面。后来陛下那番斥责宝铃县主的话，不知怎么传了出来，会宁侯知道刘玉珍也参与其中之后，怕陛下因为她对自己有什么看法，也怕得罪昌武侯府，于是匆匆忙忙就将刘玉珍远远地嫁出去了，想必一辈子也不会回京城了。

苏婉没怎么关注刘玉珍，因此对于这些倒是不清楚。

会宁侯夫人见到苏婉脸色平常，并没有计较的意思，这才稍稍放松了下来，对苏婉的好感又增加了一些，决定一会儿好好地给苏婉道个歉。虽然不是她做的，但是刘玉珍毕竟是她带去锦乡侯府的，她也有一定的责任。

其他几位府里的小姐也都见过了苏婉，微微好奇地看着她。

宣宁侯夫人赵氏，三十岁左右的年纪，也在太后宫宴上，跟苏婉有一面之缘，略略交谈过几句话，不过她的女儿还小，叫傅婧雯，不过七岁左右，因此当日就没有跟她一起进宫。

傅婧雯长得十分可爱，见到苏婉后，有些好奇地问她道：“姐姐便是昌武侯夫人吗？我怎么看着不像，我听人家说，昌武侯夫人是邪祟，我看你一点也不像，反而像是仙女。”

众人闻言脸色都是一变，尤其是宣宁侯夫人，脸色更是大变，直接皱眉怒斥她道：“胡说八道！你是从哪里听来的这些鬼话？那不过是别人的污蔑之词，岂能当真？你若是再敢说这种话，小心我罚你跪祠堂。”

吓得傅婧雯眼睛立即红了，但是又不满哭出声，一双大眼睛里全是泪。

苏婉立即阻止宣宁侯夫人，说道：“夫人你别斥责她，她年纪还小，哪里懂得这些？再说，我是不是邪祟，相信大家有眼睛的人都知道，我并不怕别人说我。何况，她刚才还是在夸我漂亮呢，我心里可是高兴地很呢！”

会宁侯夫人脸色这才缓和了一些，愧疚地说道：“让昌武侯夫人见笑了，都是我平日太宠爱她了，她才会如此口无遮拦，想必都是从那些爱嚼舌头的下人口中听到的话，我回去之后，必定会好好约束府中的下人，绝不让此等流言在侯府中流窜。”

京城里没有真正的秘密，若是哪个府里发生了一件龌龊事，说不定第二天整个京城都知道了。何况，苏婉的事情闹得这么大，连了通禅师都出现了，此事自然早已经传遍京城了。

尽快了通禅师已经证明了苏婉不是邪祟，甚至连官府都已经给了苏婉清白，指出了背后主使者，但总有一些唯恐天下不乱的人，扭曲事实，只为了自己的口舌之欲，便污蔑苏婉，因为只有这样说，才会更加吸引人的注意力。因此，尽管大多数人心里知道是怎么回事，但是，认为苏婉是邪祟的人，还是不在少数。

其他人也纷纷说道：“我们自然都不会相信那些谣言的，夫人可不要在意那些事。”

苏婉笑着点里点头，表示自己不会在意。

陈雅琴则是挑眉怒骂道：“这些缺德带冒烟的王八羔子，若是让我知道是谁在外面抹黑婉儿妹妹，我定要扒了他们的皮。传我的命令，若是定远侯府里又热你敢嚼婉儿妹妹的舌根，就直接一顿棍棒打出，谁求情也没用。”

说完之后，她才握着苏婉的手道：“婉儿妹妹，那些糟心事你可别往心里去，我们知道是怎么回事就成。”

苏婉见她如此维护自己，心里也十分感动，笑道“放心吧，我早就不在意了。”

就在这时，一个雌雄莫辨的少年似的声音，忽然传了进来——

“大家都在做什么？怎么这么安静？”

众人循声望去，才见到一名看起来十四岁左右的少年从外面走了进来。少年身上穿着天蓝撒花圆领袍，头上束发嵌宝紫金冠，长得极为俊俏潇洒。

但是，即便少年长得再俊俏，他也是个少年了，因此不少未嫁的少女们慌得就想要躲避，心中暗骂此人唐突，怎么冒冒失失地就进来了，难道不知道里里面都是女眷吗？就连那些夫人在暗暗责怪定远侯府规矩松散的，她们虽然不怕见个少年，但是她们的女儿可都在这里呢！

而霍清音更是夸张地尖叫一声，直往人群中躲避。

谁知道定远侯夫人和世子夫人见到少年，却一下子笑了，而世子夫人陈雅琴更是对少年招了招手，说道：“宇哥儿过来。”

那少年对众人的表现不以为意，甚至唇边还带着一丝恶作剧成功得笑意，就那么大摇大摆地走到陈雅琴面前站定。

陈雅琴伸手点了下他的额头，说道：“你呀，怎么还这么调皮，你看都把大家给吓的。”

少年簇了簇鼻子，嘻嘻笑了起来。

陈雅琴这才拉着他的手对一众惊魂未定地人说道：“大家可千万别误会，你们别看她打扮得像个男孩，其实，她可是货真价实的女孩，还是我们太太唯一的嫡女，从小就爱扮成男孩子，一直在边关长大，最近才回到府里，从小就一直这么充作男孩教养的，小名叫宇哥儿的，她还有个闺名叫绫波，你们怎么叫她都可以。”

众人这才恍然，又仔细打量了“少年”一番，果然看出一些破绽来，比如，她的容貌更加柔和，神态间也带着一丝女儿的娇态，只是刚才她扮演得太像了，身上又有一股子女子没有的潇洒之意，足以以假乱真，众人又没仔细看，这才被她蒙混了过去。

定远侯夫人自从见到她，脸上的笑意就没下去过，招手让她来到自己身边，摩挲了她半晌，才不轻不重地说了她几句，她也不以为意。

眼睛打量四周，看到苏婉之后，眼睛一亮，上前说道：“这位姐姐是谁？长得好漂亮，皮肤可真好，不知姐姐是怎么保养的？”

苏婉见她如此直接，又十分有趣，心里也挺喜欢她，便微微一笑。

“这位是昌武侯夫人，你叫她婉姐姐也就是了。”世子夫人陈雅琴立即为她介绍道。

“那婉姐姐可不可以告诉我是怎么保养呀？我在外面野惯了，皮肤都有些粗糙了。我虽然不想嫁人，可早晚也有这么一天的，万一我嫁人之后，我未来的夫君嫌弃我怎么办？”宇哥儿愁眉苦脸地说道。

见她如此搞怪，苏婉也不由失笑，便点了点头说道：“好，如果你想知道的话，我将美白的方法写下来送给你也就是了。”

宇哥儿喜笑颜开，拉着苏婉的手道：“那我就先谢谢婉姐姐了。”

此时，被吓得躲起来的霍清音，知道宇哥儿是个女孩后，就走了出来，心里对她刚才吓到自己一事依旧十分不满，小声嘟哝道：“明明是个女孩，做什么男孩打扮？这定远侯府竟然还由着她？真是没有规矩。”

其实，她只是有些不满定远侯府对自己这种无视的态度。

以前她们无视自己也就罢了，现在，她都即将要进宫成为宫妃了，怎么还对她如此冷淡？偏偏去奉承小苏氏，真是没有眼光。

她却不想想，区区一个淑女在众人眼中又算得了什么？何况，就算进宫了又如何，能不能混出头还是一回事。等听真得封了妃子，或者到了珍嫔那一步，再来显摆不迟。

“琴丫头，时间差不多了，我看大家也都迫不及待地想要赏花了，你们不如现在就去牡丹园吧！”定远侯夫人说道。

陈雅琴则有些为难地说道：“太太，还得稍等一会儿，还有客人没来。”

“哦，都这种时候了，到底哪位客人还没到？”定远侯夫人诧异问道，因为这赏花宴一事是世子夫人一力主持的，她并不知道她具体都请了什么人。

陈雅琴道：“还有永顺候府的人。”也就是太后的娘家。

定远侯夫人心里有些奇怪，毕竟，定远侯府和永顺候府关系其实很一般，她没想到陈雅琴会请她们。

其实，陈雅琴也不想请她们的，只是上次宫宴时，郭嫦曦知道她家的牡丹园很有名之后，就来找她说过话，不但表达了自己对牡丹的喜爱之情，还询问陈雅琴是否可以进府观看一番。看在太后的面子上，陈雅琴治好答应了，便也给永顺候府下了请帖。

郭嫦曦还有几日就要进宫，这也可能是她最后来牡丹园的机会了，不太可能会错过。

只是她来得这么迟，态度未免也太过倨傲了。

众人脸上虽然都没有表示什么不满，但心里如何想，就她们自己知道了。

霍清音知道郭嫦曦可能要来的时候，脸色就变得十分难看了。她来这定远侯府，可不是为了给别人当陪衬的。何况，两人的微分差了那么多，她此时见郭嫦曦实在太过尴尬。

毕竟，两人虽未进宫，但名分已定。她岂不是见了她还要向她行礼？

但是，无论霍清音如何不想郭嫦曦来，郭嫦曦还是来了。

牡丹是富贵之家，而且仪态万方，艳冠群芳，国色天香，世人常常以牡丹来形容郭嫦曦，郭嫦曦自己也最喜欢牡丹，她常常觉得自己就是牡丹花转世，因此，听到定远侯府的牡丹园极为有名，她岂有不来的？

“永顺候夫人到，郭姑娘到！”

丫头的声音刚落，永顺候夫人就带着郭嫦曦来了。

曾经见过郭嫦曦的人，再次见到她，依旧觉得晃神，而第一次见到她的人，就更不用说了，难免又被惊艳了一番。

这些夫人还好，而那些云英未嫁的少女们，难免就有些心思复杂，觉得自惭形秽了。

郭嫦曦没想到苏婉竟也在这里，不过，她也没对她说什么，只对她微微点了点头，就过去拜见定远侯夫人。

定远侯夫人可不敢向对霍清音那样随意对她，不但站起身来相迎，还对她还十分客气。

郭嫦曦个呢定远侯夫人见礼之后，就迫不及待地问陈雅琴道：“世子夫人，我们现在可否去牡丹园了？”

郭嫦曦的我行我素，不把众位夫人看在眼里的举动，让不少人脸色都微微一变，尤其是她来得这么晚，竟然也不知告罪一声，实在高傲地无礼，难道她以为别人见了她的容貌，就会忘记她无礼了吗？

永顺候夫人见众人神色不对，立即出来打圆场道：“郭姑娘也是因为太过想要一观牡丹园的景色，所以才如此迫不及待，怠慢了大家，还请大家见谅。”

宣宁侯夫人淡淡说道：“既然忽然如此迫不及待，就该早点来，说不定现在我们已经在牡丹园了。”

郭嫦曦看了宣宁侯夫人一眼，随后淡淡一笑，道：“并非嫦曦不想早来，只是宫里的嬷嬷管得太严，给得任务太多，我也是好不容易挤出时间才能出门。不过再怎么说，让大家久等的确我的不对，嫦曦在此向大家道歉了。”

说着，便向众人微微福了福身。

见到郭嫦曦这副认真道歉的态度，众人的心里才觉得好受一些，想到以郭嫦曦这副容貌，再加上太后娘娘撑腰，宠冠后宫指日可待，倒也收敛了心中的怒火，跟她客气起来。

郭嫦曦见状，淡淡一笑，又看向定远侯世子夫人。

陈雅琴心里其实也看不惯郭嫦曦，不过，看不惯归看不惯，但也不能得罪，毕竟，谁也不敢小看枕头风的威力，便笑着对众人道：“时间不早了，大家随我去牡丹园吧！”

众人脸上都露出强烈的期待来。

这牡丹园可是极少向众人开放的，一年也就那么三两次，所以，大部分的人都没有亲眼见过。就算见过一次的人，也希望再看一次。

于是众人跟着世子夫人去了牡丹园。

陈雅琴陪着郭嫦曦走在前面，其他几位夫人也不跟郭嫦曦争，都让着她，只有霍清音有些愤愤不平。

宇哥儿陪着苏婉走在后面，牡丹园的景色她早就看了很多次，实在不怎么期待，便拉着苏婉说些自己在边关那几年的趣事，宇哥儿说得很有趣，苏婉也听得津津有味。

一行人很快就来到了牡丹园。

进了牡丹园之后，几乎所有人的脸上都出现一丝迷醉之色。

只见园中盛开的牡丹花，争奇斗艳，五彩缤纷，红、黄、绿、白、黑、蓝、粉、紫八色牡丹竞相开放，各显风姿。即便同色，也各有不同，红花似火，似玛瑙，似朝霞，白花似冰、似雪、似玉，均别具风姿。黑色的牡丹端庄别致，蓝色牡丹的素洁淡雅，粉色的牡丹，妖嫩妩媚，绿色牡丹更是别具风韵。一畦畦，一片片，蔚为壮观。

不少人都不由自主地发出了惊叹之声，一阵轻风吹过，阵阵清香扑鼻而来，让人心旷神怡。

郭嫦曦的脸色极为迷醉，过了好一会儿，她才回过神来，含笑对陈雅琴说道：“世子夫人，贵府上的牡丹园果然不同凡响，御花园的牡丹虽然也很名贵，但是却远远比不上这牡丹园里的数量，看起来就没有这般壮观了。”

陈雅琴也笑道：“郭姑娘太过奖了。若是郭姑娘喜欢牡丹花的话，以后进了宫，在宫里建一座牡丹园，岂不是更妙？”

郭嫦曦没有否认，过了一会儿才又说道：“一入宫门深似海，到时候怕是身不由己，想要建一座牡丹园又岂是一件容易的事？”

宣宁侯夫人说道：“郭姑娘说笑了。此事对别人来说可能很难，但是对郭姑娘来说，就不是什么难事了。以郭姑娘的品貌，进宫之后，必定宠冠后宫。到时候只要跟陛下说一声，陛下一句话吩咐下去，想必不出一个月，宫里就能多一座牡丹园了。”

郭嫦曦眸子微垂，不知在想些什么。过了一会儿，她突然看向苏婉说道：“昌武侯夫人认为，陛下会为我建一座牡丹园吗？”

其他人不知道郭嫦曦为何突然问向苏婉，都有些不明地看向两人。

苏婉不知她还是在质疑自己，还是向自己示威，脸色不变，微微笑道：“郭姑娘问我做什么？我又不会能掐会算，如何会知道？郭姑娘与其问我倒不如问问清音姑娘，毕竟，再过几日，清音姑娘也要进宫了呢！”

－－－－－－题外话－－－－－－

四舍五入，也算一万字了，不用剁手指了，O（∩_∩）O哈哈~这是未修改版。时间来不及了…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十八章医治

郭嫦曦听到苏婉的话，只是微微一笑，连看都没看霍清音一眼，显然根本没把霍清音放在眼里。

霍清音听到苏婉的话时，心里虽然些气她祸水东引，脸上却堆起一丝略显谦逊的笑容来，等郭嫦曦问话时好回答她，谁知道郭嫦曦连看都没看她一眼，令她既尴尬又难堪，还有种被人轻视的愤怒。

但她却不敢说什么，只是攥着拳头在心里暗下决心，等进宫后一定要比郭嫦曦更加受宠，让郭嫦曦也尝尝她今日所受到的屈辱。

定远侯世子夫人陈雅琴见到气氛有些尴尬，连忙招呼人进去，一边走一边为众人介绍这些牡丹花的来历，众人渐渐被这些牡丹所吸引，也就忘了刚才那一点小插曲了。

郭嫦曦也没再针对苏婉，安静地观赏牡丹，只有霍清音沉浸在刚才的不忿中，即便是这些要国色天香的牡丹，也没有拉回她的心思。

园里有一座高三层的牡丹阁，陈氏早已经命丫头在三楼置办好了桌椅酒席，四面窗子大开，无论坐在哪个方位，都能看到下面的花海，鼻端花香缠绕，众人虽然都不是见识浅薄之人，但是见了这牡丹园，依旧觉得人间仙境，也不过如此。

众人按序坐了，立即就有丫头奉上茶来，大家吃了茶，这才又上了酒菜，丫头们手拿巾帕、漱盂等物站在一旁。

酒宴需要的就是个热闹，这次也不例外，无非就是行个酒令，或者击鼓传花之类的，苏婉虽然第一次玩这个，有点小紧张，所幸她还算是有些急智，并没有出什么丑，慢慢的也就放下心来玩了起来。

她们喝的是果酒，度数并不大，而且酸酸甜甜的十分好喝，但果酒也是酒，苏婉以前极少喝酒，一时新鲜，多喝了几杯，她不太能喝酒，皮肤又嫩，脸很快就变得又红又热。

但是其他人却早就习惯了，几杯酒下肚，脸色都不带变的。毕竟身在这种权贵之家，应酬都不少，不是这家请，就是那家请，要么就在府中也能自娱自乐，酒量早就练出来了。

这顿饭吃得倒也宾主尽欢。

饭毕，众人就下了楼，一边赏花，一边消食，任由丫头留在这里收拾残桌。

“婉儿妹妹，看你这小脸这么红，可是刚才贪杯，吃酒吃多了？”世子夫人见到苏婉脸颊酡红，就忍不住上来掐了她的脸蛋一把，调笑道。

苏婉不好意思地笑了笑，她只是容易脸红，神智还是非常清醒的，便说道：“都怪琴姐姐家的酒太好喝了，便忍不住多喝了几杯。”

“婉儿妹妹若是喜欢，改日我就让人给你送几坛过去。”陈氏心里对苏婉喜欢的不行，虽然只是第二次见面，心里却已经着实把她当成自己的好姐妹了。

“这怎么好意思？”连吃带拿的这算什么？

“没什么不好意思的，这些果酒都是府里自己酿的，又不是什么稀罕物，你喜欢送你几坛又如何？你这么跟我见外，可是不把我当姐姐了？”陈氏假装生气地说道。

人跟人相处，有时候还真是得看眼缘。就比如陈氏一见苏婉就喜欢，除了苏婉替她治好了病之外，她也很喜欢她的性格为人，对她便是真心相待。而对于郭嫦曦，即便她美若天仙，她心里也亲近不起来，顶多敬而远之，不得罪，但也绝不奉承。

苏婉如何感受不到陈氏对她的好意？便知道她若再推辞下去，倒是会伤了陈氏的心了，于是，便点来了点头说道：“既然如此，那就麻烦姐姐了。”

陈氏这才重新笑逐颜开，口中道：“这才像话嘛！”

说着，便携着苏婉的手一齐走。

其他几位夫人小姐也都三三两两地散开，各自欣赏牡丹，连宇哥儿都已经打入了那些小姐们的圈子。她虽然来到京城不久，但却是个自来熟，又一副俊俏少年的模样，说话风趣，见识又广，反而让那些小姐们少了那种同类相斥的排斥之心，所以，没一会儿，宇哥就跟她们混的十分相熟了。

只有郭嫦曦和霍清音，仿佛被人遗忘了一般，并没有人凑过去。

郭嫦曦还好，身边还有个永顺候夫人陪着，霍清音就只能独自一人了。

苏婉只答应带霍清音来，可没答应要一直带着她，所以，也不会管她。

“婉儿妹妹，其实，我还有件事想要求你帮忙。”陈氏带着苏婉来到一处牡丹园中略显偏僻的地方，突然开口对苏婉说道。

苏婉先是诧异，随后便笑道：“我与姐姐一见如故，姐姐又一直以真心待我，我早已经把亲姐姐当成亲姐姐来看待。姐姐若是有什么吩咐尽管说便是，我若是帮得上忙肯定会帮，何须如此客气？”

陈氏闻言，脸上的笑容越发真实了，说道：“我就知道我没有看错人，妹妹果然是个好的。其实，我是想要妹妹给我们太夫人瞧瞧病。”

苏婉没想到陈氏是想要给定远侯太夫人瞧病，原来她竟是病了，怪不得她们来了之后，没有去见太夫人呢！

苏婉说道：“这自然是没有问题的，只不过，我对于医术的确只会一点皮毛，只能说尽力一试。”

“这是自然。”陈氏听到苏婉答应了，脸上露出欣慰放心的笑容来，然后便苦笑解释道：“婉儿妹妹，我这也是没有办法了，即便只有一点希望，我们也要试一试。”

“琴姐姐，太夫人到底是得了什么病？”苏婉问道，至少也要让她心中有数。

陈氏拿帕子擦了擦眼睛，深吸一口气说道：“是消渴症。太夫人缠绵病榻多年，无论是太医还是各地的名医都看过，但是就是没有太大的效果，如今太夫人的病症是越来越严重了，我们心里看着也难受，所及，即便知道让妹妹为难，我还是忍不住向妹妹开口了。”

消渴症，也就是所谓的糖尿病。

糖尿病即便是在苏婉前世，也是非常棘手，很难治好的。尽管如此，苏婉也打算试一试，就算不可能完全治好，也要减轻一些定远侯太夫人的症状，也不枉陈氏对她如此真心相待了。

想到这里，苏婉点了点头说道：“姐姐不必自责，我明白姐姐的心情，我会尽力而为的。”

两人说好送走其他客人之后，再让苏婉给太夫人瞧病。苏婉自己也喝了不少酒，怕自己摸不准脉，就让陈氏给自己准备醒酒汤来，清醒清醒，毕竟，看病可是不能马虎。

众人欣赏完牡丹，又回到牡丹阁喝了会茶，这才陆续向陈氏告别。郭嫦曦离开之后，霍清音也要走。苏婉便让霍清音坐着自己的马车回去，她等会儿再走。

霍清音皱眉地看了看苏婉，语气颇有些不满地道：“既然如此，那我就先走了，你也不要回去太晚，否则，太夫人问起来，我也不好回话。”

陈氏见到霍清音态度如此恶劣，护犊子的性子犯了，立即上前说道：“用不着霍姑娘操心，你们太夫人若问起来，你就说是我想要留下婉儿妹妹就是了。放心，天黑之前，我必定会派人将婉儿妹妹送回去的。”

霍清音今天暗地里生了一天闷气，即便是牡丹园的美景也没有让她的心情更好了一些，听了定远侯世子夫人这话，也无法反驳，只能气冲冲地离开了。

客人都离开之后，陈氏就带着苏婉去见定远侯夫人。定远侯夫人听到陈氏的打算，心里也是一惊，觉得陈氏太过胡闹，治病救人岂能儿戏，昌武侯夫人才多大，就算她会些医术，又岂能比得上那些神医？

因此，定远侯夫人就没有说话。

反而是宇哥儿劝道：“娘，我倒是觉得可以让婉姐姐试一试，毕竟现在也没有其他办法了，再说了，大嫂子什么时候让您失望过，您就再相信她一次嘛！”

定远侯夫人沉吟良久，有些无奈地叹了一口气，勉强同意了这件事。

之后，她们便带着苏婉去了定远侯太夫人的院子。

在进去之前，陈氏忽然停住脚步对苏婉说道：“因为生病的缘故，太夫人的脾气可能不太好，略有些暴躁，还希望妹妹能够担待一二。”

苏婉自然答应了。

苏婉进去之后，就只发现屋子里静悄悄的，竟没有半点动静。

并非里面没有人，还是所有人都不敢吵到太夫人，否则，一顿斥责就是少不了。

其实定远侯太夫人以前的脾气挺好的，只是得了这个病之后，越来越焦虑暴躁，特别爱发脾气，所以，这些丫头都不敢惊扰了她。

陈氏她们带着苏婉去了后厅，定远侯太夫人正斜倚在榻上闭目养神，一个丫头正在为她拿捏肩膀，另一个则跪在脚踏上，用美人锤为她捶腿。

苏婉仔细观察了一眼定远侯太夫人，只见她十分消瘦，面色灰黑，头发更是几乎全白了，不像个养尊处优的太夫人，倒像是个乡间老妇了，而且即便闭着眼睛，她的眉头也一直紧皱着，似乎像压抑的火山一般，随时都能爆发。

“老太太，我带人来看您来了。”定远侯夫人上前轻声说道。

定远侯太夫人这才睁开了眼睛，责怪似看了她一眼，但也没说什么，她挥了挥手，那两个丫头就停下了手中的活计，将她扶着坐了起来，这才退到一旁。

陈氏也笑着说道：“老祖宗，您今天可好些了？”

定远侯府人见到陈氏，脸上才露出一丝笑模样，显然也是极为喜欢陈氏的，口中说道：“不过也就那么回事。”

“老祖宗，这次孙媳妇特意为您请了一位女神医来，来，您瞧瞧，这位就是我刚认的妹子，颇通医术，我的病就是被她给治好的。她听说您得的病之后，心里很是担忧，便特意过来瞧瞧您。”陈氏拉着苏婉的手，为定远侯太夫人介绍道。

苏婉立即上前拜见。

尽管陈氏如此夸赞苏婉，但定远侯太夫人对苏婉的兴趣显然不大，看了看苏婉，便叹了口气说道：“让你费心了，不过我的病怕是治不好了，昌武侯夫人也别白费力气了。”并不肯让苏婉为她看病。

“老祖宗，您可千万别这么说，以我们家的权势，什么样的神医请不到？您这才看了几个太医啊，怎么就能说出这种丧气话来。”陈氏责怪似地劝道。

定远侯太夫人摇了摇头说道：“唉，连太后都没有办法，何况于我？”

原来，她跟于太后得的是一样的病。两人也算是同病相怜，倒是有些情谊。

苏婉闻言，心思不由微微一动，但也没说什么。

定远侯夫人早就知道这种结果，因此，只是叹息，也不再劝。

只有陈氏不肯放弃，继续劝道：“老太太，我这位妹妹既然已经来了，您就让她看看又如何？反正耽搁不了太多时间。不管治得好治不好，总算是我们的一片心意啊！”

定远侯太夫人沉默半晌，终究还是答应了，说道：“好吧，那就麻烦昌武侯夫人了。”

“太夫人客气了。”苏婉说完之后，便上前为太夫人把脉。

定远侯夫人原本并不怎么相信苏婉的医术，但是见到她把脉时像模像样，极为镇定，便对她也稍稍有了些信心。

“婉儿妹妹，老祖宗的病究竟如何？能不能治？”见苏婉把完脉，陈氏急忙问道。

苏婉却没有回答她，把完脉之后，又问了问了太夫人的症状，比如口渴多饮，小便频数，量多，尿如脂膏，头晕，目糊，腰膝酸软这些症状，太夫人几乎都有，这才沉吟了一会儿说道：“太夫人的病是消渴下消的症，还需要补肾才行。”也就是下消型肾气虚的糖尿病。

在中医里，消渴中分为上消、中消和下消，分别对应。分别对应肺，脾胃和肾。

听到苏婉说出来的结果，跟其他太医一样，倒是让定远侯太夫人她们都高看了苏婉一眼。

不过，也仅此而已。知道她是什么病没大用，还需要会治疗才行。

如果定远侯太夫人得的是上消或者中消消渴症，苏婉或许还真没办法，不过针对消渴下消的症候，苏婉却还是有点把握的。

历史上得过消渴症的名人不少，比如汉武帝，他晚年得的就是这个病症，御医也对症下药来补肾，没想到病情却加重了许多，即便更改药方，也没有多大效果，后来，西域匈奴王谴使臣贡献了塞外治疗消渴症的秘方，汉武帝用过半年之后，病情好转。不过这道治疗消渴症的宫廷御方却没有传开。直到慈禧太后也得了这病，光绪皇帝昭告天下，寻找遗失的宫廷医案中记载的汉武帝治疗消渴症的秘方，这方子此重新现世，而且被流传了出来。

慈禧太后服用之后，身体也也的确好转了。

苏婉恰好就记得这个方子，或许可以一试。

只有陈氏莫名对苏婉很有信心，立即问道：“婉儿妹妹可有把握治疗这病症？”

苏婉微微点头道：“倒是有一良方，不过成与不成，还是试一试才知道。而且，必须要连续服用半年以上才可以。”

定远侯夫人一定半年这么长的时间，神色就有些微妙了。但是，她也没说什么，只看向定远侯太夫人。

定远侯太夫人的视力已经大减，但是看向苏婉的眼神，却依旧十分锐利，令人压力大增，她问道：“你能保证这方子对我的病有效吗？”

“如果太夫人愿意坚持的话，我相信一定会有效果的。”苏婉不慌不忙地说道。

苏婉说完之后，也不催她们，而是让她们自己决定。

如果太夫人愿意相信她，那自然是皆大欢喜。如果她不愿意相信她，苏婉虽然觉得十分可惜，但也不会继续坚持。

定远侯太夫人沉默了良久，才缓缓点了点头道：“好，我相信昌武侯夫人，那就试一试吧！”

“老太太……”定远侯夫人有些惊讶地看向她，她真没想到太夫人会答应。

定远侯太夫人说道：“我的身体已经这般了，反正也没有其他办法，便是试一试又有何不可？何况，昌武侯夫人又不图我们什么，医术也是琴丫头亲自验证过的，我有什么不理由拒绝呢！”

从这点看来，定远侯太夫人的确是十分有魄力的一个人。而且，做了决定，就不会改变。

说完，她又让人准备笔墨，对苏婉道：“麻烦昌武侯夫人了。”

苏婉也不藏私，将这个尚未现世的宫廷御方给写了出来，而且她还根据太夫人的身体状况，加减了几位药。

写完之后，苏婉也没有停笔，又换了另一张纸，继续写了起来。这次，她写的就是针对下消消渴症的药膳方子了，比如，淮山药枸杞子粥，菟丝猪肝膏，葛根饮，黄精蒸海参等等，还有一些日常注意事项等等。

陈雅琴见到苏婉笔下不停，就凑过来看了起来，然后一直等苏婉放下笔，她才回过神来，她自然是明白这些东西的价值的，而苏婉就这么好不藏私地写给了她们，她双眼微红地对苏婉道：“婉儿妹妹，你让我如何感谢你才好。”

苏婉调皮一笑，说道：“琴姐姐明明说不让我跟你见外，你怎么反而跟我见外起来了。”

陈雅琴这才不说感谢的话了，只是一直紧紧地握着苏婉的手眼圈也红红的。

“好了，别在这里抹泪了，让丫头们看了笑话，快让人去抓药吧！”苏婉轻声劝道。

“我看她们谁敢笑话我！”陈雅琴擦了擦眼泪，又拿着方子递给定远侯夫人。

定远侯夫人看了看方子，脸色微变，沉吟了半晌，说道：“琴丫头，这方子一定要好好保存，无论效果如何，也都不要外泄，这些药材然人分别去药店抓了来。而且，我们库房里的药材也不少，拿出来给老太太配药。还有这紫河车，飞鼠的胰脏，也要尽快弄来。”

这紫河车，便是所谓的胎盘。

定远侯太夫人既然已经决定要服用苏婉的方子，也就不会更改，对此毫无意义。而且，无论结果如何，苏婉的这份心意，她们都领了。

因为时间渐渐晚了，苏婉也不好再多留，陈氏立即派人准备了车马送苏婉回去。还送了几坛苏婉喜欢的果酒，甚至连价值千金的牡丹都送了两盆

其实，陈氏想送的不只两盆花，但是苏婉不肯收，这些牡丹名贵又难养，她又不会伺候这些花卉，就是一般的花匠也伺候不了，万一养死了，岂不是可惜？苏婉要的都是比较容易养活的品种。

苏婉跟青绫回到昌武侯府的时候，天色正好还没黑，定远侯太夫人身边的一位十分有体面的妈妈，亲自送苏婉回来的，还特意去见了昌武侯太夫人，没说苏婉为定远侯太夫人看病一事，只说太夫人十分喜欢昌武侯夫人，便留着多说了会儿话，望昌武侯太夫人不要责怪。

昌武侯太夫人自然不会为难她，让她代她向定远侯太夫人问好，然后就客气地让人送她出去了。

有了这一茬，昌武侯太夫人果然没有为难苏婉，挥挥手让她回去了，晚上也不必再过来了。

苏婉回到望秋院，才大松了一口气。

因为苏婉喝了酒，身上带着一丝酒味，回来后就先洗了个澡，换了身衣服，霍渊当晚并没有过来，苏婉也没在意，用过晚饭就独自睡了。

次日，苏婉原本以为今天会没什么事。没想到，她的母亲赵氏特意让梧桐跑了一趟，传了消息过来，说是让她尽快回去一趟。

苏婉收到这个消息，心情稍微有些复杂。

这还是赵氏第一次，主动传消息让她回去。如果在以前，她听到这个消息，定然马上就准备车马回去。可是现在，她却十分犹豫。

收到赵氏的消息，她其实是挺开心的，觉得赵氏可能已经打开了心结。可是转念一想，赵氏的固执和对她的态度，她就觉得有些不可能。

她不是受虐狂，不会上赶着被人讨厌和敌视。如果不喜欢她，不认可她，那她远远的躲开也就是了，绝对不会主动凑上去。

但是，这次是赵氏主动要她回去，如果不是接受她了，又会是什么原因呢！

苏婉有些拿不定主意，便询问绿芙。

绿芙听完之后，对苏婉道：“我觉得太太是当局者迷。既然苏太太让您回去，您就回去一趟呗，难道她还能吃了太太不成？何况，您回去一趟，也对您的名声有好处。毕竟，那些外人之所以认为您是邪祟，不就是因为赵氏对您的态度吗？连她这个做母亲的都认为您是邪祟，就算有了通禅师的话，恐怕也打消不了众人的怀疑。如果苏太太肯接受您，其他人自然没有理由再怀疑您了，所以，奴婢认为您还是应该去一趟的。”

“可是……”苏婉皱起了眉头，她打心底觉得有些抗拒，因为她实在不想看到赵氏看向她时，那种戒备、痛恨甚至嫌弃地眼色。若是赵氏肯真心接受她，那自然是好，但问题是，赵氏真得肯接受她吗？

“我知道太太心里难受，可是，这也是没有办法的事。毕竟，无论如何，她也是您的母亲，您若是不去，反而使人生疑，或者让人觉得太太做贼心虚。”绿芙劝道。

苏婉想了想，觉得绿芙说得也对。

要想让这些留言彻底消失，还得看赵氏对她的态度。无论赵氏是不是真心想要接受她，只要她表面不再质疑她是邪祟，对苏婉来说，已经足够了。

“好吧，事不宜迟，明日我便回苏宅一趟。”苏婉下定了决心，晚上去松鹤院请安的时候，特地给太夫人说了一声，太夫人知道是赵氏想要见苏婉，虽然有些不乐意，但到底也没阻拦。

霍渊也知道外面你那些流言，他跟绿芙是一样的观点，希望苏婉尽快跟跟赵氏和好，平息那些谣言，所以也同意苏婉回去。

于是，次日清晨，苏婉便带着青绫去了苏宅。

再次回到苏宅，看着斑驳的大门，和略有些破败的二进院落，苏婉却再也生不出第一次回来时的那种感受了，反而让她觉得有些难受和讽刺。

苏婉让人去叫门，开门的依旧是方伯，见到苏婉，他脸上先是一喜，然后神色便略略些尴尬，最后，还是尽量平静地将苏婉让了进去，只是再也没有了往日的那股子亲近。

苏婉觉得自己是个真正的客人，再也无法对这里产生归属感和亲切感了。

“姐姐，你来了。”苏婉还没进二门，苏文就迎了出来，脸上带着发自内心的喜悦。

苏婉脸上这才露出一丝笑容来，无论如何，这里还有人是真心欢迎她的。

“姐姐，快进去吧，母亲在里面等着你呢！”苏文觉得赵氏已经重新接受苏婉了，语气很是轻松欢喜。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，我已经不想说什么了，无颜面对大家了。

非常感谢大家的订阅支持~

［2015—2—2］

评价票——

痴柔情　投了3票（5热度）

xiaoiaox　投了1票（4热度）

红123456　投了1票（5热度）

粉红色猪尾巴　投了3票（5热度）

月票——

【2015—2—01】

西瓜小美投了1票

吴氏投了1票

橘子洛洛投了1票

你要是在麦田里遇到我投了1票

18729322643投了1票

回忆过往投了5票

新月钩寒玉投了3票

18717129889投了3票

asakura2801投了5票

［2015—2—2］

hdszhang　投了1票

138979　投了1票

yy756302　投了1票

礼物——

［2015—02—02］deng9234　送了2颗钻石

谢谢大家！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十九章真相

苏婉却没有立即进去，反而问苏文道：“文哥儿，首善书院的考核，你可是通过了？”

苏文微微憨笑着摸了摸自己的后脑勺，随后才郑重地点了点头，带着一丝喜悦和自豪说道：“弟弟不负母亲和姐姐的厚望，终究是侥幸通过了，夫子让我回来收拾收拾，拜别母亲和姐姐，过两日就去首善书院上学。只不过，以后要住校，怕是没有办法经常见到姐姐了。”

说到这里，他脸上露出了一丝离愁。这还是他长这么大第一次离开家，虽然兴奋，却也忐忑惆怅。

苏婉闻言，对她安慰一笑道：“反正书院就在京城，逢年过节的时候少不得会放假，到时候不就能见到了吗？”

“这倒也是！”苏文这才又憨笑起来，“只是姐姐在我回家的时候，也要回来看看才好。”

苏婉只是颔首一笑，随后又问他首善书院是否可以带着书童，苏文说可以带书童，不过最多只能带一人，到时候梧桐会随他一起去首善书院。

两人在院子里说话的时候，方婶忍不住出来相迎，见到苏婉，她的神色依旧如往常一般，一脸亲切地说道：“小姐来了，怎么还不进来？太太都等急了。”

苏婉淡淡地瞥了方婶一眼，也没有接她的话，只径自又跟苏文说了两句话，这才进了屋。

“小姐来了。”春兰一边说着，一边打起了帘子，脸上带着毫不作伪的笑容，显然对苏婉来了很开心。

苏婉对春兰点了点头，这才进了屋子。

赵氏依旧在西次间的炕上半躺着，苏婉一进去，就听到了赵氏的咳嗽声，似乎病症又重了些。但是，比起第一次苏婉回来见到她时，但是她的气色却比以前都要好，屋子里很干净，空气也很清晰，显然春兰他们将她照顾的很好。

赵氏见到苏婉进来，神色闪过一丝复杂，最后，还是归于冷淡，语气淡淡地说道：“你回来了？”

苏婉走过去，口中关心地问道：“刚才看到母亲还在咳嗽，可是病情又加重了？”

赵氏轻咳了两声摇了摇头，说道：“我身体还好，李神医的方子十分管用。”

苏婉点了点头，便不再说话了。

反倒是方婶殷勤地说道：“小姐不必太过担心，太太只是受了点风寒，所以咳得有些厉害，其他的倒也没什么，吃得比往日多了一些，李神医也说太太的病养的不错，只是最近心情有些不好，影响了病情，一直劝太太不要生气，要要放宽心呢！”

春燕给苏婉上了茶，是苏婉上次带来的普洱茶。苏婉用茶盖拨了拨茶沫，便顺手放到炕桌上，问道：“母亲这次唤我回来，可是有什么事要对女儿说吗？”

赵氏听到苏婉喊自己母亲，心里就有些不自在，便移开目光没有说话。

苏婉见状，心知她必定还是没有接受自己，心里那一丝刚刚升起的期待也彻底消失。

方婶见到赵氏不说话，心里急得不行，却又不敢催促赵氏，万一她又犯了倔，她女儿岂不是没救了，只得暗暗着急，偏她又是个不会隐藏情绪的，焦虑全都表现在了脸上。

苏婉见到方婶的神色，心里就有了点数，大概明白赵氏为何召自己回来了，唇角微微一翘，露出一个略显讽刺的笑容来。

如果她想跟自己说的是方巧灵的事，她宁愿赵氏不跟她说话。别说她没有那个能力放方巧灵出来，就是有那个能力，她也不会放了她。

她凭什么要放过差点害死自己的凶手呢？

赵氏不开口，苏婉也就不说话，房间里顿时变得静悄悄的。

赵氏原本以为苏婉会询问自己，谁知道她竟然不说话，一时着急气恼，又咳了起来。

苏文连忙上前为赵氏拍背，赵氏挥手阻止了他，不让他靠近自己。

她自从知道自己的病有传染性，她就一直不肯让苏文太过靠近自己，什么事都只要下人伺候，就是怕连累自己的儿子，在她眼里，儿子可是比自己重要多了。

苏婉关心地说道：“母亲怎么又咳起来了，还是要多注意身体才是。”

“用不着你在这里假惺惺！”赵氏心中正气恼，听到苏婉说话，伤人的话便冲口而出。

说完之后，她自己也楞了一下，唇角微动，似是想要解释，但终究还是没说什么，只是低头轻咳。

赵氏的反应，让众人皆是出乎意料，苏文更是失态地喊道：“娘——”同时，还不忘慌张地去看苏婉，好似生怕苏婉会伤心一般。

“太太？”方婶也是略显惊惧，一边劝慰赵氏，一边偷觑苏婉的神色，生怕苏婉被赵氏的态度激怒，迁怒于她，不肯答放方巧灵出狱。

“姐姐，娘不是那个意思，她只是……只是……”苏文想要向苏婉解释，却不知该怎么解释，一张脸都涨红了。

苏婉只是微微垂着头不说话。

苏文也说不下去了，屋子里又重新变得安静起来。

苏婉站起身来，对赵氏说道：“如果您没有其他事的话，那我就先回去了。”

“姐——”苏文脸上露出焦急、难受之色，甚至连眼圈都红了。

时间过得真快，眼前的少年竟然跟自己差不多高了，苏婉想要摸摸他的头，最后也只能放弃，只对他安抚一笑，说道：“文哥儿，姐姐今天特意为你带了一套文房四宝，希望你进了书院以后能够好好读书，将来金榜题名，顶立门户，你可不要让我失望。”

“姐姐，你放心，我一定会好好读书，不会让姐姐失望的。”苏文眨了眨酸涩的眼睛，带着浓浓地鼻音说道。

赵氏听到苏婉这番的话，神色也微微有些动容。

苏婉对苏文叮嘱了一番，就要离开，方婶见状急得不行，见赵氏还不肯留人，也顾不得其他了，急忙上前说道：“小姐，请留步，太太只是心情不好，并没有要撵小姐的意思，小姐怎么能不用午饭就走呢？”

说完之后，她就向赵氏投去了哀求的目光。

赵氏目的还没达成，怎么能让苏婉这时候离开，便轻咳一声说道：“你方婶说的没错，回来吧，用了午饭再走。”声音却显得有些僵硬，不怎么自然。

“姐姐——”苏文脸上也露出欢喜之色，一脸希翼地看着苏婉。

苏婉见到苏文这副表情，不忍拒绝，心中不由轻叹一声，到底没有走成。

其实，苏婉内心深处也不想这么快就回去，因为外人会以为她被赵氏赶了出去，不但无法平息流言，甚至还会愈演愈烈，便也顺势留了下来。

见到苏婉又回来了，方婶才松了一口气，给赵氏使了个眼色后，就去厨房做饭了。

赵氏可能也觉得自己刚才的话太过分了，并没有再找苏婉的麻烦，她也决不肯跟她说话。

而苏婉，既然赵氏依旧不肯接受自己，她也不想凑上去自找没趣，便也沉默不语。

一向不怎么擅长言谈的苏文，此时话倒是多了起来，有他在一旁调节气氛，才没有显得那么尴尬。

直到方婶做好饭之后，赵氏跟苏婉也没有说一句话。

三人默默地用过了午饭，其间，在一旁伺候的方婶，多次对赵氏使眼色，赵氏只当没有看到，急得方婶连脸上的笑容都保持不住了。

直到用过午饭，赵氏才对苏婉说道：“我这次找你来，其实是有件事要对你说。”

听到赵氏终于开口，方婶的脸上才又重新露出笑容来。

苏婉微微一笑，客气地道：“您有什么话就直说吧！我洗耳恭听。”

赵氏没有听出苏婉对她的客气和疏远，神色依旧平淡地说道：“你让人把方巧灵放出来吧？”

苏婉没料到赵氏如此直接，如此理所当然，也不由微微一愣，随后，便微微摇头失笑。

赵氏见苏婉摇头，还以为她不同意，冷声问道：“怎么？你这是不肯答应？”

苏婉闻言，不答反问道：“母亲觉得，我应该答应吗？”

赵氏眉头微锁，半晌之后，才说道：“莫非你心里还在责怪巧灵？她也只是受了别人的蒙骗，才会让人来除邪。但最后你不是没事吗？何况，她如今已经受到教训了，你便是看在她伺候了你多年的份上，也该留给她一条生路才是。”

苏婉听了这话，冷笑一声道：“您这话好生奇怪，她想要让人烧死我，难道我还要原谅她不成？既然做错了，就要接受惩罚，这有什么不对的？还有，我也并非一点事也没有，至少母亲直到现在还都相信她的话，不肯相信我不是吗？若非当初了通禅师出现，我现在恐怕早已经化为飞灰，尸骨无存了，既然如此，我为什么要放过她？”

赵氏听到苏婉这话，不由语塞。因为她不知道该怎么去反驳苏婉，更无法相信苏婉。

过了好一会儿，赵氏才有些言不由衷地道：“我并没有不相信你。”

苏婉微微一笑，如果赵氏肯相信她，她对她绝对不会是这种态度。

“此事我绝对不会答应，因为我绝对不会原谅背叛我的人，更不会原谅想要是杀死我的人，时候不早了，我该回去了，您保重身体。”

苏婉说完，就站起身来想要离开。

“站住！”赵氏出声喊住了她，脸色因为情绪激动而开始泛起不正常的潮红，她轻抚着自己的胸口，冷声说道：“如果我命令你一定要放了巧灵呢？”

苏婉转过身来平静地看着她，问道：“您为什么一定要这么做？难道方巧灵在您眼里，比我这个亲生女儿还要重要？”

“你根本不是我的亲生女儿！”赵氏直接冲口而出。

苏婉却神色不变，静静地问道：“既然您不认为我是您的女儿，那您现在又在用什么身份来命令我？”

赵氏愣住了，是啊，既然对方不会她的女儿，她凭什么听她的话？她又凭什么命令她？难道就因为她占据了自己女儿的身体？

其实，对方除了性格跟她女儿不同之外，对她的孝顺和用心，丝毫不比她的亲生女儿差，所以，她才理所当然地认为苏婉不会忤逆自己，更不会违抗她的命令。

苏婉静静地看着她，说道：“您一方面认为我是邪祟，排斥我，厌恶我，更不肯认我，一方面却又让我履行作为女儿的职责，不能忤逆，更不能违抗您的意思，您不觉得这样，对我实在太不公平了吗？”

“我……我不知道……”赵氏脑袋有些混乱，

“如果您真得不肯认我，那也好说，我以后不再登门也就是了。如果您还认为我是您的女儿，那就不要做这种让亲者痛仇者快的事情，毕竟，人心都是肉做的，我也会感到心寒的。”苏婉说完，也不管赵氏怎么想，转身就离开了，对于方婶的呼喊和哀求置若罔闻。

在苏婉走后，赵氏又怔楞了很久，才缓缓回过神来。

“太太，求求您一定要救救巧灵啊，只要您好好跟小姐说，小姐她一定会同意的。”方婶跪在地位上对赵氏苦求道。

苏文走上前去，好似下定了某种决心一般，对赵氏道：“娘，您这到底是怎么了？为什么您一定要伤姐姐的心呢！您知不知道，姐姐到底为了我们这个家牺牲了多少？”

“牺牲？”赵氏猛然回头看向苏文，“文哥儿，你这话是什么意思？”婉姐儿不是早嫁进了昌武侯府，荣华富贵享之不尽，如何还会牺牲？

苏文决定要把事实告诉母亲了，免得她一直误会姐姐换了人。

“娘，自从你病了之后，家里几乎花光了所有继续，姐姐没有办法，只好去向英国公府求助。”苏文说道。

“这我知道！”赵氏感叹地说道：“多亏了英国公府出手援助，不但请了太医为我治病，还让你去了族学，甚至连你姐姐，都嫁进了昌武侯府，我们才家能缓过劲儿来，英国公府对我们家的恩情如同再造，我们怕是一辈子也还不清了。”

听到赵氏的话，苏文冷笑一声道：“母亲只知道英国公府对我们有恩，却不知道姐姐为此付出了什么样的代价，她在侯府又过得是什么日子。”

“这……”赵氏娘家虽然不算太富裕，但也没有受过什么苦难和挫折，嫁入苏家之后，也一直在后宅生活，思想还是比较单纯的，别人说什么便信什么，一直没有怎么怀疑的，现在听到苏文的话，才知道自己一直以来想的太简单了。

“到底是怎么回事？你仔细跟我说说。”赵氏急切地问道。

“寿宁大长公主让姐姐嫁进侯府做继室，还让姐姐喝了……喝了绝育汤，否则，她就不肯为母亲请医治病，更不可能让我去族学。姐姐即便加入了昌武侯府，也不过只是个傀儡罢了，事事都要听从那些陪嫁刁奴的话。因为姐姐出身不好，有没有人撑腰，在侯府竟然连半点话语权都没有……”

说到这里，苏文不由哽咽了起来，他抬起袖子擦了擦眼泪，这些都是他从英国公的孙子苏昭那里听说的，苏昭经常欺负他，还一直用苏婉儿的事情来刺激他，所以，苏文对此一清二楚。

“不，这不可能！”赵氏摇头说道，“婉姐儿明明看起来过得很好，呼奴唤婢，还封了诰命，怎么可能……”

“怎么不可能？要不然，为什么姐姐嫁进侯府一年多，除了回门那日，从来都没有回来过？甚至我去昌武侯府找姐姐时，每次都会受到侯府的刁难和嘲笑，我更是从来没有见到过姐姐，如果姐姐在侯府的处境好，那些下人怎么敢这样对我？”苏文脸上闪过一丝对苏婉的心疼和对昌武侯府的愤怒。

“在那种情况下，姐姐的性格怎么可能不变？否则，以姐姐有些软弱的性子，肯定早被他们给欺负死了。”苏文不知道自己竟然说中了真相，以前的苏婉儿可不是被那些人给欺负死了吗？

听到这里，赵氏已经呆住了。

苏文深吸一口气，调整了一下情绪，继续说道：“姐姐的处境刚好一些，就忍不住出府来看我们，又是送人又是送药，还为娘亲请了神医，甚至连我去首善书院的事，也极有可能是姐姐的手笔。毕竟，除了姐姐，还有谁会这么掏心掏肺地对我们呢？”

“不，这不可能！”赵氏摇着头，不敢置信地喃喃道，“英国公府怎么会做出这种事来？我们跟他们可是同族啊！他们怎么可能害我们？这必定是有什么误会。要不然，文哥儿你怎么可能还在族学读书？”

苏文有些无奈地道：“娘，当初英国公府不再为母亲请医问药时，我就被从族学中赶了出来，只是我怕你伤心，不敢告诉母亲罢了。”

赵氏闻言，顿时脸若死灰。过了好半晌，她骤然才捶着桌子大哭起来——

“我可怜的女儿啊，你怎么这么命苦，都是娘的错，是娘没有本事，才让你受了这等委屈，若是娘早知如此，娘就是早早去了，也不会连累你的……”

身为女人，赵氏比苏文更明白，女人无法生育到底意味着什么。

婉儿原本出身就不好，若是再加上无法生育，就算有着不俗的美貌，也照样被人瞧不起，毕竟，子嗣才是最重要的，英国公府这是把她的女儿往死路上逼啊！这世上又有几人不在意子嗣？

赵氏哭了半晌，其间还咳出了两次血，这才渐渐平稳下来。

苏文一直在旁边伺候，心里又是心疼，又是后悔，但是，与此相比，他更加不愿意看到母亲和姐姐形同陌路。

“娘，您现在总该知道，姐姐性子为何会变了吧？姐姐的性子若不改变，如何在侯府生存？”苏文说道。

赵氏收了眼泪，沉默了好一会儿，但还是微微摇头道：“不，你不懂。我自己生的女儿我自己清楚。”她的女儿怕是真的死了。只是，却不一定是被邪祟害死的，而是被那些人给逼死的。所以当初，了通禅师才会让她不必执着。

“娘——”苏文不明白娘为什么还是不肯相信。

赵氏摆了摆手，有气无力地道：“你们都下去吧，我想要一个人静一静。”

苏文纵然担心，但还是一步三回头地离开了。

苏婉回到了昌武侯府时，心情已经恢复了平静。

晚上，她照常去向太夫人请了安，回来又跟霍渊一起用饭。

“今天回府可还顺利？”霍渊给苏婉夹了一筷子她爱吃菜，关心地问道。

“还好。”苏婉勾起一丝笑容来说道。

霍渊见状就知道她此行不太顺利，心里不由微微一叹，说道：“要不要我陪你回去一趟？”

苏婉摇头笑道：“真的没事，母亲她一定会想通的。”

两人默默地用完了晚饭，等人撤下残羹之后，霍渊突然问苏婉道：“最近，太医院的那些太医似乎研制出了一种治疗跌打损伤的奇药，如今，已经开始在各个卫所试用了，你可知道那种药的名字叫什么？”

苏婉闻言，心里悚然一惊，脸上却露出一丝惊讶来，笑道：“我不过是个内宅妇人，哪里知道这种事？侯爷问我做什么？”

霍渊仔细观察着苏婉的表情，口中问道：“你真不知道？”

“侯爷认为我该知道？”苏婉微笑着反问道。

霍渊移开目光，摩挲着手中的茶盏，淡淡地说道：“我似乎记得，婉儿你也曾经研制出一种跌打损伤的药，似乎叫做白药。”

“我不过是自己配着玩的，当不得真。”苏婉垂眸说道，衣袖下的拳头却紧紧地攥了起来，她原本以为自己已经不怕霍渊了，可是事到临头，她却发现自己心底到底还是惧怕着他的，她有多害怕，现在心里就有多紧张。

“太医院研制的那种药，也叫白药。婉儿你告诉我，这到底是不是一个巧合？”霍渊仿紧盯着苏婉问道。

苏婉闻言，气息顿时乱了一下，鼻尖都溢出了几滴细微的汗珠，但她还是尽量平静地说道：“莫非侯爷认为，太医院研制出来的白药，是我敬献的？”

霍渊看着苏婉没有说话，忽然伸出手来想要摸苏婉的脸，苏婉反身性地想要躲闪，但还是强行忍住了，身体却紧绷了起来。

霍渊仿佛没有察觉到苏婉的紧张，伸手在她的鼻尖上稍稍逗留了一下，在苏婉的惊愣中，问道：“你看起来似乎很紧张。”

苏婉看了看他手指上的汗水，微微抿唇，没有说话。

“除了名字相同之外，还有为你母亲治病的李神医，你弟弟考入首善书院一事，都绝不是你现在能够办得到的。我是不是应该认为，你用那个白药的方子跟皇帝做了交易？”霍渊仿佛洞悉一切的目光看着苏婉，让她顿时感到无所遁形，身体越发僵硬了。

看到苏婉苍白的脸色，霍渊微微一笑，不知是自嘲还是什么。

“看来是我猜对了。”

苏婉张了张嘴，想要说些什么，却觉得她现在说什么都很苍白。

因为她的行为在霍渊看来，就是一种背叛。

她既是他的妻子，自然是一荣俱荣一损俱损。而她却越过他，偷偷地跟皇帝交易，显然没有把夫妻两人看做是一体。

霍渊又如何不懂里面的深意？

“这是什么时候的事？”霍渊的声音很平静，听不出任何喜怒，“你什么时候跟圣上见过面？”

苏婉没有说话。

“说！”霍渊的声音突然加重了许多。

苏婉的身体微微一颤，“我……”

“是太后宫宴那次吗？”霍渊问道。

－－－－－－题外话－－－－－－

此章未完。会补充一些字数，明早大家就能看到了。╮（╯▽╰）╭

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十章有得必有失（一更）

虽然霍渊的表情看起来很平静，但苏婉却依旧能感觉到霍渊身体里，正在压抑着的那股强烈地愤怒之意，或许里面还夹杂着其他的情绪，但苏婉却没有余力再去细细体会。

她闭了闭眼睛，给自己鼓足了勇气，方睁开眼睛，看着霍渊开口说道：“侯爷，此事……此事的确是我不对，可是我当时也是没有办法。”

霍渊放开对她的钳制，就那么静静地看着她听她解释，一点也没有打断她的意思。但他这种态度，却让苏婉心里越发不安。但她却尽量用平静地语调说道：“当初，侯爷正为了俞姨娘的事疏远我，我心灰意冷，心里不敢再相信侯爷，再加上太夫人的所作所为，和我嫁进侯府后这一年多的遭遇，实在让我无法对侯府产生归属感。”

“所以，你就越过侯府私自向陛下献出药方？”霍渊面无表情地问道。他并非贪图方子带来的利益，他更介意的是苏婉在这件事中，所表现出来的对他以及对侯府的态度。

苏婉此时已经平静了下来，她垂眸缓缓说道：“当时母亲病重，英国公府不肯再其他派太医为母亲治病，弟弟又被英国公府暴打了一顿从族学里撵了出来，回府之后，偏偏太夫人又……我求救无门，恰逢太后举办宫宴，我只能向圣上献方求救，因为我不知道，除此之外我还能怎么做。”

“你可以来找我，我是你的丈夫，只要你向我开口，难道我会袖手旁观？”霍渊说道。

苏婉轻笑一声，抬眸看着霍渊说道：“可是当时的侯爷正跟我处于冷战当中，我怎么敢向侯爷求救？”若是当初霍渊肯关心她一些，她就是什么都不说，霍渊也会知道，哪里还需要他特意向他求救？

霍渊想起当时的情况，不由深深地皱起了眉头。

苏婉轻叹一声，缓和了口气说道：“有什么样的因，结什么样的果。我是怎么嫁进侯府的，侯爷应该很清楚。而且，我跟侯爷之间并没有孩子，我若是将药方交给侯府，也不过是我为他人做嫁衣罢了，太夫人也不会因此高看我一眼，既然如此，我会为什么还要将方子交给你们呢？”

苏婉的想法，霍渊已经不是第一次听到了。她跟其他女人不同，别的女人如果做了什么事被他拆穿了，也只会想尽办法掩饰或者狡辩，甚至可怜兮兮地向求饶。但苏婉却会坦率地说出自己的想法，偏偏还让他无法反驳。

霍渊沉默了半晌，忽然问道：“如果当时你有了我的孩子，你还会做同样的选择吗？”

“侯爷这种假设不成立，因为我这辈子都不会有孩子了，我也体会不到作为一个母亲该有的想法，所以，我不知道自己会如何选择。”苏婉没有正面回答他的话，缓缓说道。

“那你想要一个孩子吗？”经过苏婉的解释，霍渊虽然依旧对苏婉之前的行为耿耿于怀，但心里的怒火平息了许多，缓和了口气问道。

苏婉闻言抬头看向霍渊，见他态度十分认真，便也沉思了一会儿，才缓缓说道：“如果可以的话，我当然愿意要一个属于自己的孩子。”

听到苏婉的回答，霍渊在心里悄悄地松了一口气。

不知道为什么，他总觉得自己似乎总是抓不住她。即便他知道她是自己的妻子，一辈子也无法离开侯府，但他却总是莫名的感到不安，觉得她将来可能会离开自己。

从没有一个女人让他产生这种感觉，也从来没有一个女人让他如此患得患失。

或许是他对她太紧张了，所以才会总会产生这种错觉。

她是自己的妻子，只要自己不肯休了她，她就永远也无法离开。何况，她不过一介弱女子，若是离开了侯府，她又能去哪里去呢？以赵氏对她的态度，甚至她连的娘家也不能回了。

即便如此想着，他还是打算让苏婉为她生一个孩子，因为只有这样，他才能彻底拴住她的心，让她再也不会有离开侯府的念头，即便只是跟他赌气，想要离家出走也不行。

当晚，霍渊没有留下来过夜，苏婉不知道霍渊到底没有原谅自己，但是，她并不后悔自己之前的选择。

只是，从那之后，霍渊对她的态度，并没有发生太大的改变，甚至留在她院子里的次数更多了，对她也颇为体贴，这让苏婉心里十分费解，但霍渊对她好，总比冷落她要强，她虽然疑惑，但也松了口气。

没过几天，霍渊挑了一个良辰吉日，让苏婉正式搬入了正院画锦堂。

这画锦堂可比苏婉的院子大多了，而且建造的轩昂壮丽，富丽堂皇，最重要的是里面的家具、摆设、器具等，比起苏婉那些寒酸的东西来，真可谓是一个天上一个地下。苏婉基本除了衣服、首饰以及常用的器具外，其他的什么都没带，直接住进去就行了。

不过，住进这么大的院子里，苏婉院子里的那点人手就有点不够用了，看起来太空当了。因此，苏婉不得不增添了一些人，不但如此，还趁此机会换掉了一些自己早就看不顺眼的人。这次的人，基本都是苏婉自己挑的，没有再从外面买，都是侯府的家生子。

若是以前，苏婉肯定没有这个权利挑选下人，无非是王姨娘安排谁来伺候，谁就来伺候，苏婉没有说不的权力，但是现在侯爷发话了，王姨娘自然不敢不从。

虽然知道，自己挑选的人中，肯定有太夫人或者王姨娘他们的眼线，但至少她们都算听话勤快。何况，水至清则无鱼，自己活在她们眼皮子底下，她们恐怕才会放心。她宁愿让她们明面上监视自己，也不愿意她们暗地里搞小动作。

苏婉搬进画锦堂之后，王姨娘却打起了望秋院的主意。她自认为是更其他妾室不同的，早就不满自己跟其他妾室一样都住在惠芳园了。以前她就想要住进望秋院，但苏清浅在世的时候，将她压制的死死，她根本不敢提。就算提了，苏清浅也不会同意，毕竟，望秋院就在画锦堂东边，卧榻之旁岂容他人鼾睡。

好不容易熬死了苏清浅，王姨娘本以为这下自己总可以去望秋院了吧？但谁知道，苏婉儿又嫁进来占据了望秋院，这虽然让她十分愤怒，却别无他法，总不能让苏婉儿住进惠芳园吧，那侯府未免也太没有规矩了，她又不愿意让苏婉住进画锦堂，也只能歇下心思。

现在，苏婉住了画锦堂，望秋院就闲了下来，王姨娘觉得，自己搬入望秋院的时机终于到了，于是，苏婉搬进画锦堂的第二天，王姨娘便趁着早上请安的时候，对太夫人说了此事。

苏婉听到王姨娘想要住到望秋院，不由微微皱了下眉头。

她自从穿过来之后，就住在望秋院，院子虽不华丽，但却是她在侯府唯一令她安心的所在，住了这么长时间，早就有了感情，如今，她见到王姨娘迫不及待的想要住进去，心里自然不好受。

此时，她倒是能够理解霍灵芸为何对她住进画锦堂一事有这么大的反应了。

当然，除此之外，王姨娘住进望秋院，也是对她正室身份的一个挑衅。

王姨娘在侯府本就势大，若是再从惠芳园搬出来，自然跟其他妾室区别开来，在侯府的地位会越发特殊，她跟苏婉这个正妻之间的差距也会越来越小。

何况，王姨娘一直在主持中馈，若是时间久了，苏婉还有什么威信可言，怕不是得被王姨娘压得死死的？就连外人提起昌武侯府时，恐怕也只知道王姨娘这个二房，而不知苏婉这个正室了。

太夫人人老成精，当然明白王姨娘的打算，不过，她并不打算反对，何况，王姨娘本就与其他妾室不同，搬出惠芳园也没什么。

因此，便点了点头道：“也好，你住进望秋院之后，主持中馈也方便些。”

“太夫人，媳妇觉得此事不妥。”太夫人话音刚落，苏婉便出口说道。她们当初怎么阻止自己住进画锦堂，她就要怎么阻止王姨娘住进望秋院。

太夫人见苏婉反驳，立即不悦地皱起了眉头，淡淡地说道：“此事我已经决定了，你莫不是想要忤逆我？”

“媳妇不敢。”苏婉垂目说道，“只是，王姨娘要搬进望秋院一事，是不是也要问问我的意思，毕竟，在那之前，望秋院可是我住的院子。”

“什么你的我的？这里可是昌武侯府，这里每一寸土地，每一座建筑都是我们侯府的，我想让谁住在哪里，还用不着你来同意。”太夫人冷冷说道。

“太夫人说得这是什么话？媳妇身为昌武侯夫人，难道连这点小事都没有发言权吗？”苏婉说着又看了眼王姨娘，“再怎么说我也是王姨娘的主母，我不发话，她敢住进去？”

一番话说得王姨娘脸色刷白。

“小苏氏！你是不是故意想要气死我？”太夫人一扔茶盏，怒道。

苏婉站起身来，说道：“媳妇不敢。不过，此事既然我们意见不合，那就让侯爷来决定吧！如果侯爷同意王姨娘住进望秋院，我自然没有意见。”

“好，就听侯爷的意思。”太夫人气道，她可不相信在这件事上，侯爷会站在小苏氏那边。

“对了，媳妇刚刚搬进了画锦堂，地方宽绰，恰好上次定远侯世子夫人的赏花宴，我还没有回请，所以媳妇想要下帖子回请几位夫人，还请太夫人允许。”苏婉向太夫人请示道。

太夫人原本不想同意，但是，人家请了苏婉，若是她不回请，未免让人觉得没有规矩，到时候丢的可是昌武侯的脸，便只能冷着脸同意了。

达到目的之后，苏婉心满意足的走了。

回到画锦堂，就开始给几位夫人写请帖，定的时间是在三日后，请几位夫人务必赏光。

她对那几位夫人还是比较有好感的，若是以后熟悉了，也清楚了对方的人品，她还打算要跟几位夫人合作生意呢！所以，这次宴会，她一点也不敢马虎。

所以，苏婉打算到时候在口碑最好的酒楼定几桌上好的酒席，让他们送到侯府，再请个有名的戏班子，虽然这么一顿下去，自己的钱包肯定会大大的缩水，但苏婉还是觉得值了。

晚上，苏婉去跟太夫人请安的时候，霍渊也在。

太夫人见到苏婉，就对霍渊说道：“如今小苏氏也来了，侯爷就说说你的意思吧？你到底同不同意王姨娘住进望秋院？”

王姨娘一脸期待地看向霍渊。

苏婉也不由看向霍渊，她也想看霍渊如何选择？

霍渊皱起了眉头，在他看来，这不过是件小事，不值一提，但是此事牵扯到太夫人和小苏氏，他就不得不自己思想一番了。因为他既不想忤逆太夫人，又不想让苏婉难过，不由颇感为难。

霍渊沉吟良久，才对出口说：“此事，还是听从母亲的意思吧，既然王姨娘想住望秋院，那便住进去吧！”

太夫人闻言，脸上不由露出满意的笑容，看向苏婉的目光颇为不屑。

王姨娘也松了口气，高兴起来。

苏婉淡淡一笑，也没说什么，请安后告辞了。

太夫人心情正好，也没有刁难她。

霍渊见到苏婉离开之后，也告辞追了上去。

王姨娘见状脸上露出一抹愤恨，她还打算借此机会，将侯爷拉到自己房里去呢，哪里想到苏婉前脚刚走，侯爷就追了上去？侯爷如今到她院子里的次数越来越少，大多数时间都留在小苏氏院中，让她又是嫉恨又是着急，却毫无办法。

霍渊追上了苏婉，一边走一边问道：“我这个决定，你可是生气了？”

“没有。”苏婉说道。

见到侯爷有话跟苏婉讲，跟着苏婉的丫头都很有眼色地离得稍稍远了一些。

“你说谎，既然你不生气，为何不肯看我？”霍渊站在苏婉面前，挡住了她的去路。

“我岂敢生侯爷的气？”苏婉只好停了下来，也不肯看他，淡淡地说道。

霍渊轻叹一声，将苏婉搂进怀中，说道：“之前，我一意孤行，让你住进画锦堂，已经惹得母亲十分不满了。我若是再不肯同意此事，母亲心中必定不悦。母亲不会找我麻烦，但对你却不一定了。如果我同意了这件事，她心中舒畅，对你自然不会太过苛刻，你也能轻松一些。”

苏婉听了霍渊这番解释，心中的不满果然消散了不少，神色也软化了不少的。或许真是有得必有失。她入住了画锦堂，便失去了望秋院。

而且，霍渊肯追上来为她解释，可比以前要好了太多了。

苏婉轻叹一声，说道：“我明白了，侯爷，我不会介意的。”

霍渊见苏婉似乎真得释怀了，才放下了心，两人一起回了画锦堂。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十一章贪得无厌（二更）

用过晚饭后，苏婉又跟霍渊说了宴客的事，霍渊倒是没有反对，还为苏婉介绍了一些京城里有名的酒楼和戏班儿，并且告诉苏婉，宴客送礼之事，一切都走公账便是。

当晚，霍渊留下来过夜。他一直想要跟苏婉要个孩子，已经连续多天都宿在苏婉这里，并且，他还给苏婉请了一个擅长此道的太医为苏婉调理身体。

苏婉对此并没有反对，并且十分配合太医的治疗，但是效果却依旧不算乐观。

寿宁大长公主出手狠毒，她的目的就是为了以绝后患，根本不会顾及苏婉的身体，因此，那那绝育药的药性十分霸道，甚至还会影响身体健康，当初苏婉没穿过来之前，苏婉儿的身体就不太好，也有这方面的原因。

那名为苏婉治疗的郝太医，当初为苏婉看诊之后，就对他们说过，就算经过她的调理，苏婉怀孕的几率也远远不到一成，就算有幸怀上了，怕是也很难保得住。

霍渊当初听到郝太医的诊断之后，沉默良久，然后便让郝太医继续为苏婉治疗，就算只有一丝希望，他也不会放弃。

霍渊没有放弃，苏婉自然也不会放弃，只是每天都要喝药这点，让苏婉有些苦不堪言。所幸，她前世就是个药罐子，适应几天之后，倒也习惯了。

在苏婉设宴请客之前，还有一件比较重要的事，就是霍清音进宫一事了。

郭嫦曦早几日便已经进宫了，据说现在颇为受宠，显德帝连续两天点了她侍寝，又毫不掩饰对她的之情，赏赐不断，就连宫外都已经有了郭嫦曦宠冠后宫的流言了。

而霍清音，在苏婉搬入画锦堂之前，便回了自己家，直到进宫前两日，才赶了回来。而她回到昌武侯府的第一件事，便是来画锦堂找苏婉。

霍清音也是第一次来这画锦堂，看着这画锦堂雕梁画栋，富丽堂皇，眼中不由露出一丝羡慕来，心里暗暗嫉妒苏婉好命。她有些不敢相信，苏婉竟然真得住进了这画锦堂，坐稳了这侯夫人的位置。

但是，转念一想，自己是要进宫的，就算这里再好，又如何比得上皇宫？心里才觉得平衡了一些。

苏婉在后面的花厅里，接待了霍清音。

霍清音如今身份不同，身边跟着的人，除了她的丫头侍书之外，还有宫里出来的两个嬷嬷，均一板一眼的，且不苟言笑，想必在她们的看管下，霍清音的日子并不好过，但是，她看起来却甘之如饴。

霍清音要跟苏婉说话，便让两位嬷嬷在外伺候。两位嬷嬷原本不肯同意，但霍清音坚持，她们只要退了出去。

花厅的布局跟太夫人那里差不多，上面设着一张坐榻，下面左右两旁各设了交椅，苏婉坐在榻上，霍清音在左首第一张椅子上坐了，丫头又奉了茶。

霍清音喝了一口茶，不由微微讶然，只见杯中芽叶细嫩，色翠香幽，味醇形美，喝起来似乎是明前茶，她不由对苏婉的受宠有了更深一层的体会。

但霍清音的心思没有在茶上面多做停留，将茶盏放到一旁的高几上，对苏婉说道：“明日我就要进宫了，今天特地来看看太太。”

苏婉微微一笑，她可不认为对方是只是特地来看她的。

霍清音见苏婉但笑不语，有种被看穿的尴尬，心里也有些恼火，但她毕竟有求于苏婉，到底不敢惹恼了她，便压下了心中的火气，对苏婉露出一个略显亲昵的笑容来问道：“我就要进宫了，太太难道就没有什么话想要对我说吗？”

“清音姑娘认为我该对你说什么？”苏婉反问道，她们之间有什么好说的吗？

霍清音听出了苏婉话中之意，脸上笑意微收，说道：“太太何必翻脸无情？再怎么说，我跟太太也是盟友。”

“盟友？”苏婉轻笑一声，“我怎么不知道我们什么时候成了盟友？”她只知道对方威胁她，让她做了不喜欢做的事情。

霍清音一脸微笑说道：“太太施恩不图报，真是让人佩服，但我却不会那等忘恩负义的人呢，即便是进了宫，我也会一直记得太太对我的恩情的。”

苏婉脸上的笑意淡了下来，她看着霍清音，略带警告地地说道：“霍姑娘，贪得无厌可是要不得，要懂得适可而止。”

霍清音却不以为然，问道：“太太这是不肯继续帮我了吗？”

“你这话很好笑，你是我什么人，我为什么要帮你？就算我们之前有什么交易，现在也早已经结束了。”苏婉道。

霍清音笑的越发矜持了，说道：“太太难道就不怕我把你的秘密透露出去？如果此事传到昌武侯的耳朵里，太太好不容易得到手的这些荣华富贵，恐怕又要从太太手中溜走了。”

霍清音原本是不想跟苏婉撕破脸的，但是，郭嫦曦进宫受宠的传闻，却如同一座大山，压在了她的头上，让她不得不急躁起来。她不想慢慢往上爬了，她希望像郭嫦曦一样，一开始就能得到了陛下的宠爱。

但她却没有郭嫦曦的美貌，陛下又岂会注意到小小的一个淑女？所以，在苏婉身上尝到甜头的她，才又想到了苏婉，想让苏婉再帮自己一把。

她之前还不敢确定苏婉会不会帮她，可是见到苏婉现在的处境之后，她却万分笃定了。

她不相信，苏婉会舍得现在这这种奢华的生活，被打回原形。

可惜，她注定不能如愿。苏婉从来都没有惧怕过她的威胁。

就算当初肯帮她，也不过是因为不想多事罢了，最重要的是，她看在霍清音告诉了她一个重要消息的份上，但那并不代表苏婉怕了她。

而她今天的作为，已经彻底激怒了苏婉。

苏婉容忍她一次，却不代表可以容忍她第二次。

“好啊，如果你想要泄密，尽管去说。我倒要看看，侯爷是相信你，还是相信我！不过，在那之前，我得先警告你，如果你真敢说半个字，我敢保证你绝对见不到第二天的太阳。”

霍清音脸上的笑意一下子僵在了脸上，她用惊恐而有怀疑地目光看向苏婉，铁青着脸道：“你敢杀我？我可是宫妃。”

“我当然不会杀你。”苏婉淡淡说道，她怎么会为了她脏了自己的手？

霍清音刚松了一口气，就听到苏婉又道：“但其他人我就不敢保证了。”显德帝是绝对不会让她说出半个字的，恐怕在她开口之前，就已经死了。

她在威胁苏婉的同时，何尝不是在威胁陛下？

若是此事传了出去，就算那些人不敢明着指责陛下，但私底下就说不准了，说不行还会将此事编成野史流传下去，显德帝怎么可能允许这种事情发生？

可以说，在霍清音拿此事来威胁苏婉的时候，她就已经被皇帝彻底厌弃了。

偏霍清音想不明白，还在沾沾自喜。

“你……你胡说……”霍清音又惊又怕地看着苏婉说道。

“不信你尽可以试试。”苏婉毫不在意地说道。

霍清音的额头上出现了几滴豆大的汗珠，神色在恐惧和怀疑之间挣扎，她不知是想到了什么，突然尖叫一声，捂着自己的耳朵跑了出去。

苏婉没有去管她，慢条斯理地抿了一口茶。

次日，霍清音进宫的时候，苏婉没有去送，只是听说，霍清音的脸色不太好，十分苍白不说，还挂了两个大大的黑眼圈。

若非请了太医诊断她身体没有问题，恐怕她连皇宫都进不成了，宫里是不可能进一位病怏怏的宫妃的，让太夫人等人很是虚惊一场。

但无论如何，霍清音总算是进宫了。

皇宫，勤政殿。

区区一个淑女进宫，一般情况下是不配惊扰到陛下的。但是，但是这次，杨永却不敢隐瞒，霍清音一进宫就告诉了显德帝。

显德帝放下了手中的奏折，从宝座上走了下来，顺便活动活动筋骨。

“进宫便进宫吧，安排得远远的，别让朕见了扫兴。”显德帝不以为意地说。

“是。”杨永恭敬地应了一声，随后又说道：“陛下，贤妃娘娘那里……”

显德帝冷哼一声，道：“她想要借腹生子，也要看朕答不答应。朕的血脉，岂是随便什么阿猫阿狗能玷污的？”

说到这里，显德帝忽然皱了下眉头，问道：“朕听说，前几日，昌武侯请了太医为其夫人治病？请得是哪位太医，治得是什么病？”

杨永悄悄抬头看了显德帝一眼，斟酌着回答道：“回陛下，请的是郝太医，应该是……昌武侯想再要个嫡子。毕竟谁也不嫌自己的嫡子多。”

昌武侯的正妻是小苏氏，那他的嫡子，只能是小苏氏来生。而小苏氏偏偏又被大长公主灌了绝育汤，所以，答案显而易见。

“嫡子……”显德帝喃喃说了一声，不由微微怔住了。

杨永见显德帝有些失神的样子，忍不住在心中咂摸——

难道陛下还在想着小苏氏？陛下这次的兴趣也未免太长了些，更别说，陛下才刚得了一个绝色美人，正是新鲜的时候，要按照往常的习惯，恐怕早将小苏氏抛到脑后了，现在怎么还对她这么念念不忘的？这小苏氏到底是哪里吸引了陛下？她长相虽美，但郭美人更美。也没见她展露什么才华，不过是敬献了一个方子而已，怎么就勾得陛下对她如此上心？

难道真应了那句话，得不到的才是最好的？

“那太医是怎么说的？”显德帝不知什么时候回了神，好似漫不经心地问杨永道。

杨永立即收回了越跑越远的思绪，回答道：“郝太医的意思是，昌武侯夫人的身体想要怀上孩子很难，几率极小，就算怀上孩子，恐怕也保不住。”

杨永刚说完，忽然就见到显德帝好像舒了一口气。杨永目瞪口呆，不敢自信地眨了眨眼睛，他刚才……绝对是眼花了吧？

昌武侯夫人无法怀孕，陛下怎么松了一口气的样子，这到底是为什么？难道他想错了，陛下根本不喜欢昌武侯夫人？

他还想再观察，却发现显德帝的表情已经恢复了正常，似乎连心情都莫名愉悦了起来，只听显德帝言不由衷地感叹道：“那可真是太可惜了。”

杨永脸上陪着笑，心里却完全搞不懂陛下到底在可惜什么。陛下就只有一个嫡子，难道陛下是不希望昌武侯在嫡子的数量上超过自己？这未免也太无聊了。

就在这时，有小太监进来跪下禀报道：“启禀陛下，郭美人门外求见。”

杨永本以为显德帝一定会让她进来，毕竟，陛下若是喜欢一个人，那可真是无限包容的，当初不知多少宠妃，有过这种礼遇，可惜，她们的宠爱都持续不长久。就是珍嫔，现在不也不复当初了。

谁知显德帝却只是微微眯了眯眼睛，冷冷说道：“让她回去，这里不是她该来的地方！”

那小太监微微楞了一下，显然没有料到陛下竟会让郭美人回去。要知道，那郭美人的容貌，便是他们这等无根之人看了也忍不住目眩神迷，甚至还有人打赌，郭美人受宠的时间一定会超过珍嫔，没想到，这么快就被打脸了。

小太监心里想归想，反应却不慢，弓着身子缓缓退了出去。

他下了台阶，穿过勤政殿前面的院子，到了勤政门外，就见一名风华绝代的美人站在门外，身后跟着一行宫女太监，其中她身后的一名宫女手中，还提着一个小小的食盒。

郭嫦曦身着一袭华美宫装，又经过一番精心打扮，气度更加雍容华贵，甚至连眉宇间比以前多了几分动人的妩媚，越发显得美貌惊人，气度惊人。

那小太监一见到郭嫦曦，脸上就堆出一丝客气又不失恭敬的笑容来，却再没有了刚才的热络，说道：“郭美人请回吧，陛下政务政务繁忙，怕是没有时间接见郭美人。”

郭嫦曦轻蹙眉头，身上却不由自主地散发出一股威仪来，说道：“你没有骗我？”

她根本就没想到自己会被拒绝，她可是知道陛下的习惯的，为什么以前那些宠妃都可以进去，偏偏只有她不行？必定是这个小太监见自己给的赏钱少，这才故意不为她通报。

“奴婢有几个胆子竟敢欺骗娘娘？”小太监赔笑道。

郭嫦曦微微侧脸看了后侧方的一名宫女，那名宫女会意，又递上了一个鼓鼓的荷包，小太监虽然眼馋，却还是推了回去，说道：“郭美人不必如此，陛下是真得没空见您，您还是找机会下次再来吧！”

事已至此，郭嫦曦也知道显德帝的确不想见自己了，心里虽不甘，却也只能无奈的接受，她只希望陛下是真得忙碌，而不是对她避而不见。她相信，绝地不是后者。

因为陛下那么喜欢她，是不可能故意给她难堪的。

“既然如此，那公公就替我将这碗鸭子肉粥转交给皇上吧！”

郭嫦曦话音刚落，那名拿食盒的宫女就上前将食盒上前递给了小太监，并对他说道：“公公，这粥可是我们娘娘亲手做的，你务必要交到陛下手上，这可是娘娘对陛下的一片心意，决不能浪费了。”说完，他又悄悄递给了小太监一个荷包。

这回，小太监没有继续推辞，笑着收下了。

“娘娘放心，奴婢一定亲手将粥送到陛下手中。”小太监保证道。

郭嫦曦点了点头，又深深地看了一眼勤政殿的大门，这才无奈地带着人离开了。

小太监提着食盒又进了勤政殿，向已经坐回宝座批阅奏折的显德帝禀报了此事。

显德帝头也没抬地说道：“朕知道了，这碗粥就赏给你吃吧！”

“是，奴婢谢陛下隆恩。”那小太监欢天喜地的谢恩道。

这是惯例了，显德帝从来不吃那些嫔妃送来的吃食，所以，这些东西大部分都进了他们这些人的肚子里，可惜，那些嫔妃根本不知道，还乐此不疲地送各种能吃的东西，最后全都便宜了他们。

时间过得很快，眼见已经到了苏婉做东宴请宾客的日子。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十二章怀孕

这一天，正好风和日丽，昌武侯府府门、仪门大开，迎接众位夫人。

苏婉是第一次主持这样的宴会，又没有旁人可以询问、请教，着实让她伤透了脑筋，幸亏，定远侯世子夫人陈氏知道苏婉的窘迫，特意派了一位嬷嬷来，告知她宴会从哪里入手，以及注意的事项，苏婉这才算有了头绪，心里对陈雅琴的体贴和细心极为感激，有了陈氏的指导，苏婉终究是磕磕绊绊的将宴席的准备工作给做好了。

王姨娘本来还等着看苏婉的笑话，或者等着她来请教自己，没想到，苏婉虽然开头有些手忙脚乱的，但是后面做的竟也不错。

苏婉之所以会在外面订酒席，尽量不麻烦侯府的人，也是怕侯府的人悄悄给她下绊子，让她出丑，这不是不可能。如果苏婉在众位夫人面前出了丑，将来再请人可就难了，这还是次要的，最重要的是苏婉以后的名声肯定不好听，无能、没本事的帽子可就扣到了苏婉头上。

到时候宴席一乱，王姨娘再站出来平息混乱，那众人对于王姨娘主持中馈一事，自然也就理解了，谁让昌武侯府的主母无能呢！

虽然说，苏婉出丑之后，昌武侯府也跟着出丑，但却无伤大雅，甚至还能替王姨娘扬名，这对王姨娘来说，绝对是利大于弊的好事。让苏婉不得不防。

王姨娘的确也有这个打算，她还等着苏婉出丑之后，自己去收拾烂摊子呢！

苏婉下了请帖后，包括定远侯，会宁侯、宣宁侯、忠诚伯等府的诰命均回帖告知一定会到，而成阳侯、永新伯府的夫人则是有事不能到场，当然太后娘家的永顺候夫人也没来。

苏婉也不以为意，毕竟，她也能让所有人都喜欢自己，当日去定远侯府的人大部分能到，她已经很满足了。

定远侯世子夫人陈氏是第一个到的，她来这么早，除了给苏婉面子之外，还有帮苏婉的打算，若是苏婉什么地方没有照顾好，她也可以提点一二。

苏婉对于陈雅琴的好意，感激于心，也不觉得她来提点自己有什么丢人之处，将自己所做的准备说了一遍，陈雅琴是真心对苏婉好的，对于此事十分上心，果然找到了几处不妥之处，都一一改了。

随后，其他几位诰命夫人也都陆陆续续的到了。

苏婉大方而有郑重地接待了她们，原本她心里是有些露怯的，但是陈雅琴给了她一定的信心，让她变得越发游刃有余起来，好像不是第一次宴客，而是熟惯了一般。

一番寒暄叙旧之后，苏婉请诸位夫人在花厅坐了，花厅里摆了酒席，花厅门口向南，在南面院子里搭建了一个戏台子，然后打开了门和窗，方便众人看戏。

苏婉这次请的戏班也是京城里十分有名的南戏戏班，主要是弋阳腔和海盐腔，最流行的昆腔如今还未成形，诸位夫人都点了几出戏，有的点了比较经典的《拜月亭》《琵琶记》等，也有点了时下比较流行的新剧。

苏婉以前并不爱看戏的，但是现在若是沉下心来看戏，倒也能看出一些趣味来了。苏婉决定以后培养看戏的爱好，否则以后跟人交际，都没有共同语言。

今天宴客的酒席，也是京城最有名的酒楼仙客来的席面，虽然贵了些，但却物超所值。而且，一般人根本订不到酒席，就算是权贵之家，想要订酒席，也得排队，这就更加难得了。

众人吃的好，玩得好，心情自然也好了。在场的都是已经出嫁的夫人，不必忌讳太多，就更加畅所欲言了，最后倒也宾主尽欢。

倒是中间的时候，出现了一个小插曲。

王姨娘竟然带着人来了，以一副女主人的姿态，招呼众位诰命，引得众位夫人私下里频频皱眉，脸上的笑意也十分冷淡，显然颇为看不上区区一个姨娘。

但王姨娘却好像没有发现似的，以后言笑晏晏地招呼众位诰命。

苏婉的脸当场就冷了下来，王姨娘出来刷存在感，就是故意给她没脸。有哪家的主母宴客时，妾室可以随便出来晃悠的？何况，她还是这么一副姿态，这不是打主母的脸吗？

身为正妻，就没有不讨厌小妾的。

何况，妾身的身份，着实上不了台面，若是有正妻跟某家的姨娘交好，那她被正妻的圈子排斥疏远也是理所当然的。

所以，王姨娘就算在侯府主持中馈，就算是侯府的真正的掌权者，也不能出去交际，就算出去交际，也不会有正妻纡尊降贵的理睬她的。这让王姨娘很是不忿，这次出来，除了想要刷存在感，告知众人谁才是侯府真正的掌权者，给苏婉没脸外，还是想要借此机会，跟众位诰命打好关系。

可惜，在场众位诰命，没有一人买账，反而有种被扫兴之感。对于苏婉也产生了一丝不满。觉得她竟然还压住不住一个妾室，让区区一个姨娘在头上撒野，如此管教不力，作为主母，实在有些不合格。

苏婉正要让人将王姨娘“请”出去，陈雅琴毒蛇讽刺了王姨娘几句，说王姨娘如果不懂身为妾室的规矩，她不介意帮昌武侯府管教管教。听说她还是大家出身，王太夫人的亲侄女，原本以为是个明理的，却没想到，这王家竟然如此没有规矩，连自己的身份都看不清，这样规矩，哪家的人家敢聘王家的女儿？

其他夫人也纷纷附和，只是大都说的都比较含蓄，但也有快人快语的，讽刺王家连姨娘的规矩都没学会，何况是正妻的规矩，怪不得以她的出身，竟然当了小妾。

王姨娘被众人你一言我一语的，羞的脸色红一块白一块，身体都气得浑身发抖，却不敢反驳。她越是反驳，王家越是丢脸。不但她丢尽了人不说，还连累了王家的名声。

若是此番话传了出去，王家的姑娘可都不好嫁了。

最后，王姨娘灰溜溜的走了。众位夫人也借此发泄了心中对妾室的不满，心情又好了起来，继续看戏吃酒。毕竟，家里有小妾的，哪个没吃过妾室的苦，王姨娘这是撞到枪口上了。

苏婉见状轻松了一口气，但是，即便王姨娘自作自受，夹着尾巴灰溜溜的走了，但苏婉心里依旧十分愤怒，心口憋的一口气，不发出来实在不舒服。

但她还是暂且忍下了火气，跟众位夫人谈笑风生，表现的似乎一点也没收到刚才那个插曲的影响，不由让众位夫人暗赞她好涵养。

散了宴席之后，苏婉又陪着众位夫人逛了逛花园，又喝了茶，众位夫人尽兴之后，才陆续告辞离开。

苏婉经过这次设宴，跟众位夫人的交情有好了许多，虽然比不上她跟陈雅琴，但是也很不错了，是以后可以相互往来的那种。也就是说，苏婉打进了她们的圈子。下次几位夫人设宴，必是会请苏婉了，苏婉的目的倒是达成了一半。

定远侯世子夫人陈雅琴，来的最早，走的却最晚。

等其他人都走了之后，陈雅琴也要离开了，但是了离开之前，她却是语重心长地对苏婉道：“妹妹，你别怪我多嘴，你们府里那些妾室，实在该管教管教了，你若是任由她这样在你头上撒泼，将来你必定会成为圈子里的笑柄，让人瞧不起你。我知道妹妹心宽，不想跟这些妾室计较，但是，你这样的态度，只会让那些妾室得寸进尺，甚至她们还会觉得你软弱，好欺负，越发不把你放在眼里。”

苏婉知道陈雅琴是为自己好，感激地点了点头说道：“姐姐说的对，此事我不会轻轻揭过去的，必定不会让她们再爬到我头上作威作福。”

见苏婉说得认真，态度斩钉截铁，不像是在敷衍她，陈雅琴脸上露出满意的笑容，说道：“这才对嘛，你早该这样了。就算她是太夫人的侄女又如何，她到底是个妾室，你教训她谁敢说你不是？除非，昌武侯宠妾灭妻，否则，你就立于不败之地。哼，若是我们家有这等不识好歹的妾室，我管她什么身份，必定让她们瞧瞧我的手段。”

陈雅琴脸上露出一丝冷笑，定远侯世子也有自己的宠妾，如今还不是被她制得服服帖帖的，她说往东，她不敢往西。

苏婉微笑，她就知道琴姐姐是个厉害的，想必是吃不了妾室的亏了。不过，她刚才也不是随便说说而已，她这次决不放过王姨娘。

陈雅琴拉着苏婉的手，端详了她一会儿，可惜地道：“可怜我妹妹这般人品，竟然也有人不肯珍惜。若我是男人娶了婉儿妹妹，必定会一心一意对妹妹好，再也不看其他女人一眼。可惜，这世上的男人，都是喜新厌旧，吃着碗里瞧着锅里，就算是天仙般的美人，也不过是宠过几日就抛到脑后，哪有真得肯一心守着一个女人的？”

说完，脸上不由闪过一丝惆怅。

苏婉听到这里，脸上的笑意也清淡了一些，轻叹一声说道：“没有期待，也就不会有失望。不过是过日子罢了，只要他不宠妾灭妻，敬重嫡妻，我们再放宽心一些，总能过得很好的。”

陈雅琴回过神来，听到苏婉的话，就知道她心里清楚的很，她就怕苏婉像那些天真的女人一样，太把男人和感情当一回事，到时候受伤的可是自己，于是，便笑道：“正是这个道理，既然改变不了这个世道，就只能适应了，反正女人缺了男人也不是不能活，尽力让自己活得舒适一些是正经。”

苏婉知道陈雅琴说这些，只是为了提醒自己，这番好意，她感激于心，也会一直记得的。

苏婉问起了定远侯太夫人的病情，陈雅琴笑道：“我都没想到，老太太竟如此相信妹妹，不但严格按照妹妹的医嘱去做，还特意请了一位名医来按照妹妹提供的方子配药调养。那位名医见到了妹妹的方子惊为天人，还一直说想要见见妹妹，交流一下医术呢！”

苏婉微微一笑，随即又道：“那位神医可是知道我的身份了？”

“妹妹放心，我们岂会乱说？而且这位名医嘴巴很严谨的，除非妹妹同意，是不会泄露药方的。”陈雅琴说道。

“还有妹妹提供的药膳的方子，也专门请了会做药膳的嬷嬷来做，这不过才几天，老太太就说身体轻快了不少，现在我们老太太越发信任妹妹的医术了，大概是有了盼头，连脾气都好了许多，脸上笑容也多了。”

苏婉闻言，心里也为定远侯太夫人开心，还有一种前所未有的成就感。

想到药膳，苏婉问道：“琴姐姐，我这里还有不少药膳方子，尤其是药膳粥的尤其多，你说我们合作开个养生的药膳粥铺如何？主要针对那些年老之人。”

陈雅琴沉思了一下，随后眼睛一亮，突然拍手道：“我看可行，如果妹妹真有那些药方，交给我来给你参详参详，制定出一个方案来，必定将那药膳粥铺经营的红红火火的，日进斗金也不是不可能。”

陈雅琴是个极有能力，而且又爱揽事的，何况，她一直想要做些什么事报答苏婉，苏婉好不容易向她开口，她岂有拒绝之理？

不过，此时，她只是想要帮助苏婉，并没有分一杯羹的打算。

陈雅琴嫁妆不少，又有经营手段，人脉也广泛，嫁妆早就翻倍了，根本不缺钱，

苏婉也看出陈雅琴是想要帮自己，有些感激，又有些哭笑不得，说道：“琴姐姐，此事还需要我们合作才成。因为我除了药方之外，可是什么都没有。”

陈雅琴想起苏婉的处境，知道她说的也是事实，但是，让她占苏婉便宜的事，她还是做不出来。

“这有什么？如果妹妹囊中羞涩的话，我借钱给妹妹也就是了。何况，妹妹为我家老祖宗看病，只那一个方子，价值何止千金，就当我们侯府付的诊费得了。”

苏婉却坚定摇头道：“不行，我为你们太夫人治病，不过是为了我们之间的情谊，若是牵扯上钱财，岂不是玷污了我们这份姐妹之情？何况，姐姐就算借钱给我，我也不一定将粥铺办得起来。必定事事都是姐姐操心。姐姐不愿意占我便宜，我岂会占姐姐的便宜？所以，我们必须要合作才可以，否则，就算粥铺将来日进斗金，我收钱也收得不安心。”

陈雅琴见苏婉说得坚定，便笑着说道：“好吧，既然如此，那我们就合作。妹妹出方子，我出钱出人出力。”

两人说定之后，原本想要讨论细节问题，但是，天色实在有些晚了，只能作罢，等以后有机会再行讨论。

苏婉依依不舍地送走了陈雅琴，回到了画锦堂，立即吩咐道：“来人，去将王姨娘请来。”立即就有小丫头去请王姨娘。

但是，王姨娘却磨磨蹭蹭，过了将近半个时辰才来。

见到苏婉，王姨娘有点漫不经心地行了礼，出口问道：“太太此时请我来可有什么事？妾身还要打理侯府事务，可是很忙的。”

苏婉听了几乎被气笑了，王姨娘处理事务，一般都是在上午，现在哪有什么事？何况，就算有事，只要她召唤，就算她再如何忙碌，也得赶快过来才是。

苏婉懒得跟她说，直接命令道：“你给我跪下！”

王姨娘先是呆愣了一下，随即失笑道：“太太，您这是在发什么疯？为什么要让妾身跪下？就算你是主母，也不能随意虐待妾室。”

“山茶——”苏婉没有听她辩解，直接喊了山茶一声。

“是，太太。”山茶直接上前，狠狠踢了王姨娘的膝盖一脚，王姨娘痛呼一声，膝盖就不由自主地跪下，“砰”地一下磕在了地上。

就算地上铺着地毯，也疼得她龇牙咧嘴，眼泪都差点飙出来，她愤恨地看着苏婉，恼羞成怒地质问道：“太太，你到底在做什么？凭什么这么对我？”

自从苏清浅死后，她就再也没有受过这等屈辱了。她想要起来却被力气极大的山茶压制着，根本你站不起来。

而跟随王姨娘来的丫头和婆子，刚才进门时，就被拦在了门外。

“我凭什么这么对你，你难道真得不知道？”苏婉淡淡地问道。

王姨娘眼睛一转，顿时明白苏婉是为什么惩罚她了。但她却不肯低头认错，强行为自己辩解道：“太太说的可是妾身之前出现在宴席上的事？可是，此事不能怪妾身，谁让太太不通俗物呢！何况，太太第一次宴客，怕是有什么不周到的地方，我也是担心有什么纰漏，才会出来看看，妾是一片好心啊！”

“好心？”苏婉冷笑一声，“我看你是没安好心。我是不通俗物，但我还没有愚笨到连设宴都不懂的程度。”

王姨娘还想辩解，苏婉却直接打算了她：“你也不必再狡辩了，此事究竟如何，我们心里都清楚。此事不管拿到哪里去说，你也不占理儿。行了，我也不为难你，你去院子里跪两个时辰，以后谨守做妾的本分，没事别出来丢人现眼。”

“太太，我不服！我没做错事，你凭什么让我跪。我要见老太太。”王姨娘又惊又怒，立即高声喊道。

“到现在你还执迷不悟，那就再家一个时辰。”苏婉说道。

“苏婉儿，你敢！你信不信我……”

啪——

王姨娘狠话还没放完，就被山茶扇了一个大巴掌。

山茶力气大，死心眼又忠心，除了苏婉，谁的话都不听。见到王姨娘对苏婉不敬，毫不犹豫地就动了手，一点都没顾忌王姨娘的身份。

王姨娘直接被打懵了，就算苏清浅在世时，都没打过她的脸，没想到却被小苏氏的一个丫头给打了，王姨娘眼睛都红了，她直直瞪着苏婉道：“你竟敢打我！你这个贱人……”

可惜，她话未说完，又被山茶打了一巴掌，不是好几巴掌，山茶一边打，一边斥到：“闭嘴，你才是贱人！”

一连打了七八下，将王姨娘的脸都打肿了，若非苏婉让她住口，她非得打掉王姨娘的牙不可。

“行了，将她拉出去，跪到外面去。”苏婉见王姨娘依旧用仇视愤怒的目光看着自己，心里也膈应，直接眼不见心不烦。

山茶和茉莉将王姨娘架了出去。

王姨娘的丫头，听到里面的动静，又闯不进去，一溜烟地跑了去找太夫告状救命了。

苏婉其实能让人拦下她们，但是，她到底还是没这么做。

就算她们不去通知太夫人，太夫人留在她身边的眼线也会告诉太夫人的。

果然，不到一刻钟，太夫人就来了。

她这次没让人召苏婉过去，而是亲自过来，就知道她心里有多分愤怒多着急了。

“小苏氏，你好大的胆子！”太夫人还没进来，训斥声就已经传了进来，随后，她又对那些丫头道：“还不快点将王姨娘搀扶起来！”

苏婉听到太夫人的话，便也起身走了出去，说道：“不准扶！让她继续在那里跪！”

“小苏氏，你这是要气死我吗？”太夫人一口气差点没上来，愤怒地伸手指着苏婉的鼻子怒道。

“太夫人此话何解？我不过是惩罚区区一个妾室罢了？怎么就气到太夫人了。”苏婉淡淡地说道，她今天一定要惩罚王姨娘，否则，难消她心头之恨，“我身为侯府正妻，莫非连惩罚妾室的权利都没有了？”

“你给我住口！王姨娘一向是个好的，你倒是给我说说，她到底犯了什么错，你要这样惩罚于她？真是好狠毒的心。”太夫人阴鹜地看着苏婉说道，没看到王姨娘的脸都被打肿了吗？

“我惩罚她，自然我有我的理由。”苏婉淡淡地说道，“她不顾妾室的身份，执意出来招呼众位诰命，让我在众位夫人面前颜面尽失，我岂能轻饶她？”

说到这里，苏婉轻轻轻一笑，说到：“王姨娘可是狠狠地为你们王家的女孩们大大扬名了一把，大家都夸你们王家规矩好呢！”

太夫人听了这话，脸色顿时黑了，心里将王姨娘骂了个半死，被人抓住了把柄不说，还连累了王家的女儿。但她心底到底是心疼王姨娘的，稍稍放缓了口气说道：“就算王姨娘犯了错误，你斥责她几句也就是了，何至于将她打成那样？”

苏婉瞥了跪在院中的王姨娘一眼，冷冷说道：“我还觉得打轻了呢！谁让她不修口德，张嘴辱骂我的，难道我不该抽她嘴巴？如果是太夫人您，被人这样当众辱骂，您能受得了吗？如此没有规矩的妾室，若非看在她为侯爷生了一双儿女的份上，我早让侯爷休了她。”

太夫人被苏婉这番话气得脸色发红，这侯府什么时候轮到她做主了？

苏婉却还不放过她，继续道：“这王姨娘犯下如此大错，以后主持中馈一事，还是免了吧？”

太夫人闻言，以为苏婉惩罚王姨娘的目的就在这里，不由冷笑道：“她不去主持中馈，难道还要交给你吗？”

“我当然是做不来的。可是二太太和三太太，哪一个不比她名正言顺？交给她们就是了。”苏婉说道。何况三太太陶氏一直在协助王姨娘，王姨娘却一直不肯放权，只让陶氏处理一些小事和琐事，陶氏心里早对王姨娘把持大权不满了，此事她肯定愿意。

“此事容后再议，你先让人将王姨娘放了，一直在院子里跪着像什么话？”太夫人对苏婉说道。

“她跪够三个时辰，我自然会放过她。”苏婉不肯松口。

“你……我命令你放了她。”太夫人怒道。

“请恕媳妇难以从命。”

“好，你好得很！”太夫人也跟苏婉说了，直接命令身边的矮一头婆子道：“你们去把王姨娘给我扶起来。”

她身边你的丫头，自然不会听苏婉的话，直接上前就要扶起王姨娘。

可是山茶她们怎么会同意？顿时跟太夫人身边的丫头婆子发生了肢体冲突，竟然就在院子里打了起来。

“这是怎么回事？”刚刚散值回来的霍渊，担心苏婉第一设宴会出事，直接来了她的院子，没想到就看到这样一幕，顿时冷下脸，出声问道。

见到昌武侯来了，所有人都停下了手，不敢再放肆。

而王姨娘见到霍渊，就仿佛见到了曙光和依靠一般，简直又惊又喜，直接哭着喊道：“侯爷救我！太太要命人打死我呢！”

昌武侯却没看她，直接来到了苏婉和太夫人面前，见到两人均是面色不善，不由有些头痛。

太夫人抢在苏婉之前说道：“侯爷，你可要好好管教一下小苏氏，她实在太不像话了，你看王姨娘都被她打成什么样了，竟然还让王姨娘在院子里跪六个时辰，王姨娘怎么受得了？王姨娘有我撑腰，她都敢这样做，其他妾室，她肯定更加肆无忌惮。何况，自从小苏氏进门后，我们侯府就再也没有添丁进口了，好不容易俞姨娘怀了身孕，又被她给弄没了。我看她就是嫉妒，自己不能生，就拿这些妾室出气。”

霍渊闻言皱了下眉头，不想听太夫人说这些，向苏婉问道：“王姨娘到底是怎么回事？她是不是犯了什么错？”

他不相信苏婉无缘无故地就惩罚王姨娘，何况，王姨娘对苏婉是什么态度，他心里其实清楚得很。

苏婉见霍渊没有听太夫人的话，直接问自己，心里也是一暖，刚想要说什么，忽然听到王姨娘一声尖叫，捂着肚子缓缓倒在了地上、

“侯爷，老太太，救我，我肚子好疼……”

众人都被惊呆了，太夫人不知道想到了什么，立即冲着呆住的众人喊道：“还愣着干什么，快去抬带藤屉的春凳来，赶快去请太医。”

说完，三步并作两步走到王姨娘跟前，也不动她，虽然焦急，却轻声劝道：“你别慌，太医一会儿就来了，有什么事我替你做主。”

话刚说完，就见到王姨娘下面的裙子被染红了一小片，神色不由越发紧张。

王姨娘脸色苍白地点了点头，眼神却望向霍渊。

霍渊到底是关心王姨娘的，便也走了过去，看到她衣裙上的血渍，瞳孔不由一缩，神色也多了几分紧张。

苏婉本来还以为王姨娘是装的，见到这种情景，心里突然有种不好的预感。

应该不是她想得那样吧？事情怎么可能这么巧？

很快，两个粗壮的婆子就抬着春凳来了，王姨娘被抬走了，太夫人紧张地跟了上去，就连霍渊，也只是回头看了苏婉一眼，也离开了。

院子里很快就恢复了平静。

但苏婉却不觉得安心，反而觉得浑身发冷，她想到王姨娘的样子，怔怔地说道：“希望不是我想的那个样子吧！”

苏婉让人去惠芳园打听消息，不到半个时辰，就传来了消息——

王姨娘怀孕了。

因为时日尚浅，所以她自己也不知道。不过万幸的是，虽然有流产迹象，但是孩子还是保住了。

苏婉也稍稍松了一口气，但随即，脸色就变得难看起来。以太夫人和王姨娘的性子，此事怕是不会善了，她们定然会借此事发挥的。

如果王姨娘没怀孕，她还能确定，霍渊会站在自己这边，但是现在，她却不敢确定了。霍渊是个看重子嗣的，否则，也不会那么积极地为她治疗了。

身怀有孕的王姨娘，在侯爷心中的份量自然是跟以前大不相同。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十三章离开

苏婉虽然有些担心太夫人和王姨娘借此事找自己麻烦，但她到底没有太过于放在心上，也只是担忧了一会儿，就放开了。再说了，担心也没用，该来的还是回会来，倒不如放宽心，反正自己问心无愧，爱怎么着怎么着吧！

王姨娘怀孕的消息传过来不久，果然见松鹤院来了人，传苏婉过去。

因为山茶她们跟太夫人带来的那些人发生了冲突的缘故，苏婉怕太夫人为难她们，就没有带山茶，但又担心自己的安危，便带上了青绫，绿芙依旧在画锦堂坐镇。

苏婉去了松鹤院之后，发现侯爷也在，二太太，三太太也都在，倒是宛如三堂会审一般。

二太太她们看着苏婉的眼神，有些幸灾乐祸，而霍渊则是面无表情，苏婉看不出他到底在想什么。

而太夫人看着苏婉的眼神，就是显而易见的不满了。

她当然可以控制自己的表情，让别人看不出她在想什么，可她偏偏没这么做，大概就是想让自己的怒气传递给苏婉，甚至是所有人。

苏婉立即上前请安问好。

太夫人没有立即叫起，反而寒着脸问：“小苏氏，你现在还有什么好说的？”

苏婉抬起头来问道：“太夫人想问什么，直接说就好了。这样没头没尾的，媳妇实在有些不明白。”

“你还给我装蒜！”太夫人指着苏婉怒道。

三太太陶氏更是说风凉话道：“哎呀，太太，事情都已经这么明了了，你怎么还不肯承认？你若是肯坦白，说不定老太太还会从轻处罚，你这样油盐不进的，太夫人就是有心饶了你，恐怕也不能了，你说是不是？”

如果陶氏是穿越的，她肯定会说出那句人人都知道的话——

抗拒从严，坦白从宽。

“坦白？坦白什么？”苏婉道，她又没有做错什么，又有什么可坦白的呢？

陶氏没想到苏婉直到现在还这么硬气，也不知道谁给她的底气，不由扬眉高声道：“当然是坦白你是怎么害王姨娘的了。你是不是早就知道王姨娘怀孕了，心中嫉妒，才借故处罚她，以至于让王姨娘差点流产？”

苏婉听到这话，不免觉得好笑，脸上却淡淡说道：“三太太想多了，王姨娘都不知道自己怀孕，我怎么会知道？你当我是千里眼，还是顺风耳？”

苏婉其实不相信王姨娘不清楚自己怀孕一事的，她都是生过孩子的人了，怎么可能不知道自己怀孕？在她教训王姨娘时，她竟然能忍住不说，直到太夫人和霍渊都到了之后，有了流产迹象，才暴露出来。如果王姨娘肯早点说，她便是看在孩子的份上，也不会对她怎么样。

这让苏婉不得不怀疑王姨娘是故意的。甚至，连她出现在宴席上，故意激怒苏婉也是早有预谋的。

不过，王姨娘应该没想过像俞姨娘一般，直接牺牲一个孩子来陷害苏婉，她还没那么蠢，大概只是想要演戏，装作流产，没想到苏婉会命人直接对她动手，差点导致真流产。

当然，这只是苏婉心里的猜测，事实如何，还得问王姨娘才知道。

“你若不知道，事情怎么会那么巧，偏让王姨娘在院子里罚跪，还让下人对她动手。摸说你不知道，谁会相信？简直其心可诛。老太太，你说是不是？”三太太气愤地说完，就讨好地看向太夫人。

太夫人点了点头，又看向沉默不语的霍渊道：“侯爷，小苏氏这可是第二次祸害我们霍家的子嗣了，难道直到现在你还想包庇她吗？”

太夫人对苏婉早就不仅仅是看不顺眼了，甚至可以算得上是一种恨意。只有一直找不到合适的机会教训她，她才一直忍耐，现在遇到这号的时机，她岂能放过她？这次就算休不了她，也要让她彻底失去侯爷的信任和宠爱。没了侯爷给她做后盾，她还不是任由她搓圆揉扁？

霍渊神色不明地看向苏婉，苏婉坦然迎视，眸子清澈如水，就像她给人的感觉一样，如此干净透明，霍渊心里顿时就是一软。

但是想起王姨娘脸色惨白，躺在床上的模样，霍渊的心又硬了起来，但他到底不忍心斥责苏婉，只是问道：“你之前到底知不知道王姨娘怀孕？”

因为霍渊知道，苏婉是懂一些医术的，否则，也不会配出药来，她几乎天天都能见到王姨娘，说不定还真能看得出来。他也不想怀疑苏婉，但是，还是忍不住想要确定一下。

如果苏婉知道王姨娘怀孕，还这么对她，那手段也太狠了些，何况，她还是一副如此无辜的模样，这心机也未免太深了。

俞姨娘那次，可以算是俞姨娘自作自受，是一次意外。但是这次，还能算是意外？

接二连三的意外，就算他再如何信任她，心中也难免怀疑。

听到霍渊的问话，苏婉就知道他到底是怀疑自己了，心中不知是失望还是觉得他本该如此，无论如何，但她心里却极为冷静，更不允许任何人往自己身上泼脏水，语气诚恳却又平淡地说道：“我并不知道她怀孕。”

中医望闻问切，有些医术高明的大夫，的确可以通过望色，就可以判断出一个人生了什么病，但她的医术不过是一般，只有那些外在症状明显的疾病可以通过观察，猜到一二，但也必须要把脉才确认，她对王姨娘向来是视而不见的，怎么可能知道王姨娘怀孕？

太夫人冷笑道：“我就知道你不会承认！不过，你以为我们会相信你吗？你自己求子不成，见到王姨娘怀孕，就忍不住心生嫉妒，这才对王姨娘下手。像你这种手段，我见得多了，还跟我耍心眼儿，你省省吧！自己不能生，还不让别人怀孕，这天下间，怎么会有你这样的心狠手辣的妒妇！”

霍渊为苏婉请了太医，调理身体一事，所有人都很清楚。太夫人更是心中明白，见到霍渊对苏婉如此上心，心中可谓不满到了极点，何况，她并不稀罕苏婉生的孩子，得知苏婉很难怀孕后，心里还松了一口气。

太夫人自认为已经摸透了苏婉的心理，因此口气很是笃定。

霍渊听到太夫人的话，也忍不住又相信了几分，看向苏婉的眼神也冷了下来。

苏婉却根本不看太夫人，只看着霍渊，问道：“难道侯爷也是这么认为的？”

霍渊抿了抿唇不说话。

因为事情实在是太凑巧了，让他不得不对苏婉产生怀疑，而且，太夫人说的那番话也有道理。苏婉自己不能生，难保不对王姨娘心怀嫉妒。

苏婉见状心中了然，苦笑一声道：“原来侯爷也认为我故意对王姨娘下手的，我竟不知，我在侯爷心中竟是如此不堪。”但她还是极力为自己辩解道：“我是不喜欢你的那些妾室，可是我从来没有对她们下过手。”

“你骗谁呢！”太夫人冷笑道，“我可是知道你之前怎么威胁孙姨娘她们的，一边说不肯让孙姨娘伺候侯爷，怕她过了病气给侯爷，一边又要卖了俞姨娘？我看你是不是想要卖掉所有的妾室，你自己独霸侯爷才甘心？”

她说的是苏婉敲打妾室时，说的那番话。既然太夫人会知道，显然是有人告诉她了，这一点也不足为奇。

苏婉道：“那不过是我吓唬她们的话而已，谁让她们不把我放在眼里，连请安都不来。我敲打她们两句又有什么不对？难道太夫人还当真了？”

苏婉的语气有些讽刺。

直到现在，已经没有什么可说的了，她跪得时间有点长了，膝盖有点疼，便径直站起身来。

太夫人见状，气得倒吸一口冷气，对霍渊道：“你看看，你看看她，竟然如此不把我放在眼里，我这还没叫起呢，她自己就起来了，亏你还这么冲着她，简直一点规矩都没有。”

苏婉却说道：“我只是来请安的，不是来请罪的，我怎么不能起来？没有我无罪还让我跪着的道理。”

“谁说你无罪了，你根本就是草菅人命，罪大恶极。”太夫人没想到，直到这种时候，苏婉竟然还不磕头认错，还敢跟她顶撞，又是意外又是愤怒地说道。

“我到底有没有罪，我自己清楚，用不着你们来承认，反正我问心无愧。”苏婉冷笑一声，又扫了一眼太夫人和霍渊，说道：“我先回去了，你们想好了怎么处罚我，再来找我吧！我就不奉陪了。”

她一开始就只是在乎霍渊一个人的想法而已，毕竟，只要霍渊可你相信她，就算太夫人再如何针对她，她都没事。但既然霍渊打心底就不相信她，她继续辩解还有什么意思？

她本以为霍渊会相信自己，没想到，倒是她自作多情了。她早该想到的。

平时，话说得再好听，对她再如何好，到了关键时刻，她依旧是被放弃的那个，他在意的还是子嗣和侯府的未来。

“我看你敢！来人，给我拦下她！”太夫人怎么可能让苏婉甩袖离去，立即让人拦住苏婉。

与此同时，青绫也迅速地挡在了苏婉面前。

苏婉停住了脚步，回头看向太夫人道：“太夫人还有什么吩咐？”

“你给我跪下！我让你走了吗？”苏婉表面柔顺，内心桀骜。太夫人每次跟苏婉说话，都被气得不行，这也是她讨厌苏婉的原因之一。

苏婉冷笑一声，不卑不亢地直视她道：“我没错！我为什么要跪？就是以后我也不会再跪你了！”

苏婉话中的深意，或许只有她一个人知道。

她不跪她，是因为她不把她当婆婆了，也不会再把霍渊当做自己的丈夫了。

苏婉话一说完，霍渊仿佛心有所感，微微皱眉看向苏婉。

苏婉却没有看他，转身就离开了。

太夫人被苏婉的一番话惊呆了，根本没有反应过来，当她回过神来时，苏婉已经离开了。

“无法无天！简直无法无天！”太夫人愤怒地看向霍渊，说道：“她接二连三的忤逆我，还对我不敬不孝，这个媳妇我是不能要了，就算不能休了她，也不能让她出现在我的视线里，我怕自己会被她气死！如果你对我还有几分孝道，还当我是你的母亲，你马上把她送走，送得远远的，以后也别出现在我面前。”

“母亲？”霍渊惊愕喊道。

太夫人却仿佛是吃了秤砣铁了心，斩钉截铁地说道：“我和小苏氏之间，你只能选一个。你若是还维护她，你以后就别再喊我母亲！”

霍渊怔怔地看着太夫人，太夫人却冷着脸不肯看他。

三太太陶氏，此时出来打圆场道：“哎呀，侯爷，母亲又不是让你休了小苏氏，只是让你送走她而已，这你也不肯答应吗？何况，留着青山在，不怕没柴烧。你此时先答应了母亲，以后等母亲消了气，你以后再接小苏氏回来也是一样的。”

霍渊听了这话，神色不由微动。

如果母亲让他休了小苏氏，他是万万不肯的。但是，如果只是送走她，那……

太夫人见霍渊神色不像刚才那么坚定了，心中满意，面上却不肯露出来，依旧冷着一张脸。

“母亲，您让我再想想吧！”霍渊轻叹了一声说道。

太夫人也不想逼他逼得太紧，免得适得其反，便点头同意了，说道：“我只给你三天时间，三天后，你必须给我一个答案。如果你不把小苏氏送走，那我就走。”

霍渊不知自己是怎么离开太夫人的院子的，现在外面的天色已经黑了，风微微有些凉，吹在他的身上，让他的神智也清醒了一些。

想到苏婉离开时的表情，霍渊有些不安，心里到底还是担心她，尚未理出个头绪，就快步向画锦堂走去。

但是，走到门口，他又开始踟蹰了。

他现在就算见到苏婉，又能说些什么呢？何况，他直到现在对苏婉也有怀疑，就算心里依旧维护她，但是难免还是有些不能释怀，不能平静地面对她。

如果他的正妻不是苏婉，做出了这种残害子嗣的事情，就算太夫人不说，他也会惩罚她。但是，偏偏她是苏婉，是他在意之人，一向果决的他也难免优柔寡断起来。

如果现在两人见了面，事情说不定会变得更糟，倒不如等他心情平复下来，想好了对策，再来见苏婉不迟。

今晚，就让彼此暂且冷静冷静吧！

霍渊到底没有进去，转身又离开了。

画锦堂里，苏婉神色平静地吩咐绿芙收拾东西。

绿芙有些犹豫地看了苏婉一会儿，问道：“太太，一定要收拾吗？事情真得有那么糟糕？”

苏婉点了点头，轻叹道：“这次怕是真得要走了，太夫人是不会允许我继续留下来的。”她上次想走没有走成，这次，却是被逼着离开的。心情有些复杂，不知是惆怅还是失落，唯一跟上次相同的地方，就是都没有太多不舍。

苏婉打量了一下画锦堂。她还没有住上几天，就要离开了，倒也没有什么不舍，反正，她从来都没有把画锦堂当做自己的地方，还不如望秋院更让她有归属感。只是，她走了之后，这里恐怕又要被封起来了。

“太太，您的药。”用过晚饭之后不久，茉莉端了刚熬好的药来，对苏婉说道。

苏婉摇了摇头，伸手推开，平静地说道：“不必了，以后都用不到了。”

“可是……”茉莉有些为难，已经坚持了这么久了，现在放弃岂不可惜。

她还想说什么，却被绿芙给劝走了。

之后，苏婉就呆呆地干坐起来。直到绿芙轻声劝她睡觉，她才回过神来，知道时间已经不早了，便任由丫头们伺候自己洗漱，直接睡下了。

苏婉躺下之后，才意识到，自己刚才可能在等霍渊，心里到底还是对他存了一分期望。可惜，霍渊最终还是没有来。

罢了，男人果然靠不住，她还是不要再心存期待了。

她是真得想要留在昌武侯府的，甚至用心去学如何做一个主母，但是，现在都不需要了，她果然还是不适应后宅这种尔虞我诈，勾心斗角的生活，离开了也好。

苏婉以为自己睡不着，但她却一觉睡到了天亮。

原本她习惯性地去松鹤院请安的，后来才想到，自己已经不用去了。无事可做的苏婉，便开始清理自己的财产。

如今，她还有差不多四千两的银票，还有价值不菲的首饰，还有其他零零碎碎不太值钱的东西，这些都是她能带走的，倒是也够她们这些人的花费。

只是，若是她真得要离开了，还得跟琴姐姐说一声。

药膳粥铺还是要开的，到时候怕是还得需要琴姐姐一力经营了。

不过，现在到底如何还没确定，倒也不必这么着急去找她。

既然无事可做，苏婉便开始写各种药膳方子，她离开之前，便交给琴姐姐。当然，短时间内，苏婉是不可能写完的，便知挑拣了一些重要的去写，等把粥铺开始来再说。

苏婉这一写，就写了一整天，看起来厚厚的一叠，几乎将她这里的纸张都用尽了，苏婉这才搁笔，往外看了看，天色已经黑透了，她站起身舒展了一下筋骨，感觉肚子也饿得咕咕响，直接让人摆饭。

用过晚饭之后，霍渊就来了。

看到霍渊冷淡中带点犹豫的的神色，苏婉就已经心中了然，苏婉也没有开口的*，两人相对无言。

不知道过了多久，霍渊才开了口，声音听起来有些干涩，道：“过两日，我会让人送你离开！你放心，这只是暂时的，就去我们侯府在京城西郊的一处庄子上，等母亲消气之后，我就接你回来。”

苏婉点了点头，没有说话。太夫人好不容易才送走了她，怎么还能还让她回来？当然，她也不稀罕回来

霍渊见苏婉如此平静就接受了，心里又是心酸，又是愧疚，他不知道为什么明明是对方做错了，却是他心里感到愧疚。他伸手想要握住苏婉的手，却被苏婉避开了。

霍渊也没生气，甚至，见到苏婉使小性儿，他心里反倒松了一口气，语气也松快了一些，道：“你之前不是一直抱怨没有时间出去游玩的，这次，你就当在外面散散心吧，短则半个月，长则一个月，我一定会把你接回来的。”

苏婉微微垂眸，自然发现了霍渊语气的变化，然而，他却不知，她根本不是在耍性子，而是真心不想跟他再接触。既然他已经不肯维护她了，她为什么还要让他碰自己？她从一开始，就只是在利用他不是吗？既然如此，她也没有什么好伤心的。

霍渊当晚本想要留在这里，陪苏婉说说话，安慰安慰她，但是苏婉却十分排斥她，一副生人勿近的模样，霍渊以为苏婉还在生气，没办法，他只好离开。

霍渊离开画锦堂之后，又去惠芳园看了看王姨娘。

王姨娘此时依旧躺在床上，脸虽然还有些肿，却无伤大雅了，见到霍渊，眼睛不由一亮，但神色却看起来更加虚弱了，挣扎着就要起身。

霍渊立即阻止了她，说道：“你身体还没好，就不要折腾了，保重身体要紧。”

王姨娘脸上露出一丝甜蜜的笑容来，说道：“妾身多谢侯爷。”

霍渊问道：“王姨娘，你之前真得不知道自己怀孕了吗？”

王姨娘脸上的笑意一僵，说道：“侯爷，直到现在您还在怀疑妾身吗？妾身若是早就知道了，无论如何都不会去太太那里的。妾怎么会拿自己的孩子开玩笑！”

霍渊听出王姨娘话中含义，不悦地说道：“你们太太又不吃人，怀孕之后，怎么就不能去她那里了？”

王姨娘闻言，泫然欲泣地看着他说道：“侯爷，妾可从来都没在您面前说过太太的不是，可是，这次，妾实在忍不住了。就算是为了妾腹中的孩儿，妾也不得不说。”

“其实，不止是妾怀孕不敢去太太那里，就是其他妾室，也是一样太太既然敢对俞姨娘下手，自然就敢对我们下手。何况，侯爷您宠爱太太，事事维护她，她性格又霸道，我们怎么敢去招惹她？侯爷您宠爱太太，我们这些做妾室的自然不敢说什么，可是，您总不能眼睁睁地看着太太对您的孩子下手，也不管不问吧？”

说到这里，王姨娘哭了起来，说道：“太太不能生，身为女人，我也能理解她的苦衷。但是，她心里再如何不满，也不该对这些无辜的孩子下手，如果直到现在，侯爷您还宠爱她，纵容她，岂不是把我们娘俩往死路上逼？既然如此，妾身还活着做什么，直接一头撞死算了。”

说着，她真得要往床架上撞去。

霍渊立即伸手阻止了她，有些不耐烦，也有些心疼，说道：“我只是随口一问，你就说出这么多话来，你们太太不是已经受到惩罚了吗？”

王姨娘哭着说道：“侯爷问我不是是怀疑我吗？侯爷，妾身跟了您十来年，妾是什么人，您难道还不清楚吗？妾就算嫉妒太太受宠，顶多也就是酸两句，怎么可能拿我自己的孩子陷害她？侯爷，这次无论如何，您都得给妾身，以及腹中的孩儿一个交代。否则，妾绝对不会善罢甘休的。”

霍渊知道，自己送走苏婉一事，势在必行了。心里纵然不舍，也不得不做。

次日，苏婉让人给定远侯府送了一封信，让世子夫人陈雅琴来一趟昌武侯府。

其实，她本想要自己去，可是，现在她却出不去了。

没想到，刚过了中午，陈雅琴就来了。

“妹妹，你这么急着找我来，到底是怎么回事？难道你想到了什么好点子想要跟我商量？”陈雅琴并不知道昌武侯府发生的事，语气很是轻快。

苏婉亲手携着她向花厅走去，口中说道：“琴姐姐，这次我找你来，是想要跟你告别的。”

“告别？”陈雅琴停住了脚步，皱起了眉头，说道：“什么告别？妹妹你要去哪里？”

苏婉淡淡笑道：“姐姐别担心，我只是去郊外庄子上住上一段时间罢了。”

陈雅琴一听，哪里还不知道是怎么回事？当家主母被打发到庄子上去，还能是什么好事不成？她紧张地一把抓住苏婉的手，问道：“妹妹，你老实告诉我，这到底是怎么回事？”

“姐姐别急，我们去花厅慢慢谈。”苏婉对陈雅琴说道。

苏婉跟她一同坐在花厅下手相邻的两张椅子上，又让人上茶。

“快说快说！”陈雅琴一入座，就忍不住问道，甚至急得连茶都没喝。

苏婉用平静地口气将事情陈述了一遍，最后说了太夫人和侯爷的决定。

陈雅琴听完之后，脸上不由露出羞愧之色，她用帕子擦了擦自己眼泪，握住苏婉的手道：“妹妹，都怪我，若是我不跟你说那番话，说不定你根本不会教训苏婉，更不会落到这个下场。”

“姐姐说的哪里话，那王氏，我早就想要教训她了，就是姐姐不说那番话，我也会教训她的，跟姐姐有什么相干？”苏婉急忙说道，“何况，姐姐帮了我那么多，我心里感激还来不及呢，又怎么会怪你？”

陈雅琴听了，心中越发愧疚，却擦干了眼泪，恨恨地说道：“这一定是那个王氏的阴谋，明知自己怀孕，还故意来激怒你，好让你找她麻烦，又掐准了时间，让你们侯爷误会了你，果真是个贱人！妹妹，那你打算怎么办？真得要去庄子上吗？你若是去了，这侯府岂不成了那个贱人的天下？你甘心吗？”

“甘心如何，不甘心又如何？反正事情已经无法改变。”苏婉说道，“怪只怪我太笨了，不知不觉就着了算计。而且，去了庄子上，也未必不好。”

“妹妹哪里是笨，妹妹只是太干净了，从来没有过这等肮脏的心思，自然无法想象她们的心思到底有多恶心，多少算计。一着不慎，才会中招。”

陈雅琴早就发觉，苏婉一点根本不适合在后宅生活，她似乎天生就不会跟人勾心斗角，或者说，她想不到这上头，又不爱算计人，一片赤子之心。她需要的是一个真心喜欢她的男人，呵护她，爱护她，让她不必为这些烦心事所扰。可她偏偏嫁进了侯府，一如侯门深似海，若是不染脏自己的手，变得心狠手辣起来，绝对很难生存下去。

也幸亏昌武侯府不像其他勋贵之家，那么混乱不堪，昌武侯也不是个宠妾灭妻的，否则，苏婉能不能活到现在都是问题。

她之前还在担心苏婉，也觉得可惜，觉得这样的人，实在不该被后宅各种阴私手段给玷污了，就这样坦坦荡荡，干干净净地活着多好。

或许，真如她所说，去了庄子上，倒是好事。至少不用再面对这些烦心事了。

想到这里，陈雅琴也不那么气愤伤心了，只坚定而又诚恳对苏婉道：“无论如何，你都是我妹妹，比我亲妹妹还亲，若是有人欺负你，你尽管来找我，昌武侯有眼无珠，辜负了你，这种男人不要也罢。只要姐姐还在一天，便会护你一天。”

她说的不要昌武侯，并不是劝苏婉和离，另觅佳婿，因为在她看来，这是天方夜谭，根本不可能。她只是让她不要在意昌武侯，过好自己的小日子而已。

陈雅琴就算再如何心疼苏婉，再如何豪爽泼辣，不把规矩放在眼里，到底也是这个时代的人，更明白如何做对苏婉有利，而不是逞一时之气。若是她劝苏婉和离，那才是一种不负责任，是害了她。只要苏婉一直拥有昌武侯夫人这个名头，无论受不受宠，别人都得忌惮一二，这是一道护身符。

苏婉听到陈雅琴如此赤城对待自己，心中感动，眼中有些湿润，微微点了点头。

她之前其实是有些担心，如果她离开了侯府，陈雅琴还会不会认自己这个妹妹，结果，她没有让自己失望，甚至连一点犹豫都没有，能认这么一个姐姐，她此生也不虚了。

“对了，琴姐姐，这是我记下来的药膳方子，如果开粥铺的话，暂时应该够了吧！”苏婉让绿芙拿了自己写的那一叠纸，递给陈雅琴说道。

“够了够了，足够了。其实，有一些招牌的粥品就已经很好了，现在这些早已经超出了我的想象。”陈雅琴翻了翻，脸上露出喜色，而且上面的做法，功效都写得清清楚楚，便是她也看得十分明了。

“妹妹去了庄子上，以后怕是不能来打理店铺，以后都交给我就是了。既然妹妹不想占我便宜，我出钱出人，你只给我三成利就是。”

“这怎么可以？”苏婉说道：“我只是出了方子，一点也不费力，姐姐却是出人出钱，还要操心，应该我占三成，姐姐占七成，即便这样，我还觉得占了姐姐便宜呢！”

“妹妹的方子才是关键，没有这些东西，粥铺怎么开得起来？就这么说定了，你七我三。”陈雅琴强势地说道。

苏婉有点哭笑不得，随后沉思了一下说道：“要不这样吧，我们五五分成，对半分，姐姐可不能再让了。”

陈雅琴虽然有些不愿意，但是见苏婉坚持，便也只能同意了，免得苏婉倔强起来，不肯做了。她不缺钱，只是想要帮帮苏婉而已，但是苏婉这样，却越发让她喜欢和心疼了。

“妹妹去了庄子上，记得给我送个信儿，让我知道你在哪里，我得空了也好去看你。”说完生意的事，陈雅琴忍不住叮嘱道。

苏婉点了点头说道：“听侯爷说，是京城西郊的庄子。”

“如此正好，我的嫁妆里，就有一处庄子在西郊，说不定会去住几日，陪陪妹妹。”陈雅琴高兴地说道。

陈雅琴跟苏婉又说了一会儿话，见苏婉不像是想不开的，反而一直十分平静，一直提着的心也放下了。走的时候，虽然依旧担忧，却已经轻松了许多。

苏婉依依不舍地送走了陈雅琴，心中多了一分温暖。

陈雅琴走了之后，三太太陶氏又来了。

她一来就有些阴阳怪气地说道：“太太还真是能耐，如今要走了，竟然让定远侯世子夫人屈尊来看你，啧啧，真是让人想象不到。”

苏婉对陶氏的厌恶不比王姨娘少多少，淡淡道：“你想不到的事情多着呢！如果没事，就请你离开吧，我这里不欢迎你。”

“太太，别这么绝情嘛！，再怎么说，我们也是妯娌，相处了将近两年，太太如今要走了，我心里也舍不得呢！”陶氏一边打量画锦堂的摆设，一边说道。

苏婉冷笑一声，看了山茶和茉莉一眼。

两人立即上前家住陶氏就往外拖。

“你们干什么？放开我！你们这是以下犯上！”陶氏大惊喊道，见丫头不听，又看向苏婉，怒骂道：“小苏氏，直到现在你还执迷不悟，活该一辈子都回不来！”

“堵上她的嘴，给我扔出去，扔远点，别让她再回来。”苏婉淡淡地说道，都这种时候，还敢上门来挑衅，果然是欠揍。

出了一口恶气之后，苏婉觉得心里舒爽了不少。

其实，她很希望霍渊的那些妾室也来耀武扬威一番的，到时候，她也有借口收拾她们，反正她也不怕什么。不过，大概是陶氏的前车之鉴，让她们心里敲起了警钟，打消了来找她麻烦的念头，这让苏婉难免觉得有些可惜。

在昌武侯府的最后一天，苏婉过得很平静。

次日清晨，松鹤院里的明玉就来了，对苏婉道：“太太，时候不早了，老太太让您直接启程呢！而且，老太太还特意安排了刘妈妈去伺候您，请太太您务必收下。”

刘妈妈也算是太夫人的心腹了，很是忠心，把她派来，绝对不安好心。

“我现在立即就走，不过人就不需要了。”苏婉说道，而绿芙、青绫和山茶等人都已经大包小包的整装待发了。

刘妈妈皮笑肉不笑地说道：“太太，奴婢可是老太太派来伺候你的，你若是不肯收下，岂不是浪费了老太太的一番苦心？而且，还是大不孝。”

苏婉看着刘妈妈，好似破罐子破摔似地说道：“事情都到了这等地步了，你以为我还会在乎这点名声吗？刘妈妈从哪里来，就回哪里去吧！还是，你也想像陶氏一样，被我的丫头扔出去！”

刘妈妈闻言，心里简直又气又怕，果然不敢再说话了，心里却打算回去之后再告小苏氏一状。

昨天，三太太陶氏被苏婉扔出去之后，可是大大地丢了人，不知惹得多少人嘲笑，到现在还不敢出来呢！

明玉显然也没想到，苏婉会直接驳了太夫人的面子，不由微微有些尴尬。

她却不知，苏婉早就不把太夫人当成长辈或者婆婆了，她怎么可能会给她面子。人家都这样对她了，她凭什么还要对她恭敬客气，她还没那么下贱！

送苏婉去庄子的，是三辆普通的蓝棚马车，还派了一队家丁护送。这都是霍渊安排的，免得路上出事。

没有让苏婉坐昌武侯府的的马车，是因为他们不想让人看出苏婉的身份，更不会让外人知道苏婉去了庄子，只会说苏婉病了，不宜见客。

若非霍渊今天需要上朝，他肯定会亲自护送苏婉过去的。

可惜，太夫人是不会让他有这个机会的。

苏婉上了马车，绿芙和青绫跟苏婉做同一辆马车，山茶四人做一辆马车，最后一辆马车装了行李。

马车缓缓驶出了昌武侯府，苏婉掀开窗帘，最后看了一眼昌武侯府，没有不舍，只是在跟自己的过去道别。离开侯府之后，就要开始她新的生活了，或许她再也没有机会回来了，也或许她回来之后，早已经物是人非了。

－－－－－－题外话－－－－－－

非常感谢大家的订阅支持~

［2015—2—7］

评价票——

痴柔情　投了4票（5热度）

七烨如钩　投了1票（5热度）

秦月夜投了1票（5热度）

18505578885投了1票（5热度）

月票——

yoyu2003　投了1票

雨淋冰心　投了1票

18505578885　投了3票

礼物——

18505578885　送了5朵鲜花

菀欣　送了1颗钻石

18505578885　送了1颗钻石

xiaoiaox　打赏了100币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一章不速之客

前往京城西郊的路上，有一车队，中间三辆马车，周围大概三、四十个家丁护送，车队走得不算慢，将近中午的时候，在京城西郊的姜家庄不远处的一座三进的庄院前停了下来。

护送苏婉来这里的，是一名姓吴的管家在侯府颇有些体面，行事周全，不与人为恶，对哪个的主子都是恭恭敬敬的，就算是苏婉对他的印象也不差。

因为吴管家侯府春秋两季的地租子，对于各个田庄庄头或管事都比较熟悉，这也是让他护送苏婉的一个原因。

苏婉一行人尚未到的时候，田庄的管事朱明祥已经带着一行人在门外迎接了，见到车队远远地来了，还未靠近，就立即就跪了下来。

苏婉下了马车，看到这跪了几十号人，有男有女，有大有小，也不由微微一惊，但她很快就恢复了平静，也没有多说什么，叫起之后，就带着自己的丫头向里走去。

苏婉进去之后，吴管家拉住朱明祥，对他叮嘱道：“咱们太太是来养病的，虽然只是小住一段时日，但也绝对不能马虎，一定要好好伺候，别让一些污糟事污了太太的耳朵，也别让一些没眼色的人冲撞了太太，侯爷说了，等太太病好了，就会接太太回去，你可绝不能怠慢了。”

吴管家是很清楚侯爷的态度的，怕朱明祥可能听到什么消息就因此太太，若是惹下侯爷不满，连累了他那就不好了，这才好心提醒了几句，也做个顺水人情。

朱明祥也是个聪明的，见状立即说道：“吴管事说的是，太太是什么人，我是什么人，我怠慢谁也不敢怠慢太太啊！”

庄院有三进，苏婉自然住中间的正院，三间正房，两间耳房。两边各有厢房，东西厢房边上也各一个耳房。最后一进就是后罩房，院子里铺着十字甬路，正房与后罩房之间的院子里，摆上了一些花盆，倒是也显得清雅。

庄院跟京城里正经的院子不太一样，除了建筑显得宽绰大气之外，外面还建了一圈围墙，空出一片院子里，里面种着一畦畦的蔬菜，还有一些枣树、桃树、杏树、梨树等等，一片春意盎然，又充满了农趣。

房子里早就打扫好了，各种家具都有，被褥床帐也都是新的，而且晾晒过了，除了因为一直没有主人，而太过冷清，没有人气儿外，其他苏婉还是很满意的。

最让苏婉满意的是，厢房的一间耳房里，还设了一个小厨房，到时候做点吃食也方便，她身边的菡萏，糕点就做的很不错。

菡萏是四人中最漂亮的丫头，但却沉默心细，性子也稳，绿芙一直提点她，有意要让她接替自己的位置。如果绿芙不在，有菡萏在她也放心。

不只是苏婉对这里满意，就算是绿芙等人见了，也松了一口气，脸上露出满意之色，比她们之前想要好多了。

苏婉稍稍收拾了一下，就去前厅见了一下这里的下人仆妇，一行人拜见过之后，苏婉留下了为首的几个仆妇，其中一人就是田庄管事朱明祥的妻子马氏。

马氏看起来不到四十岁，一张圆脸，脸上笑眯眯的，见到苏婉也紧张，也见过些世面，规矩也不错，苏婉猜测她大概以前在侯府伺候过，后来嫁给了朱管事，这才来到庄子上，在这里很是有些体面，苏婉若是想要做什么，可以吩咐她。

除了她之外，还有两个仆妇，一个姓周，二十多岁，长得倒是憨厚老实，手艺不错，所以被派来当苏婉的厨娘。另外一名孙氏，三十多岁，瘦高个，长相也算清秀，打理院子里的菜地还有花卉。

除了马氏之外，其他两人都不是喜欢说话之后，苏婉问一句，就回答一句，虽然不算机灵，但好在老实听话，不会偷奸耍滑。

苏婉见过之后，就让她们下去了，每个月还给她们五百文的月钱。

马氏等人都十分惊喜，这五百文钱，可不是小数目，相当于侯府三等丫头的月钱，但是，这里不是庄院，自然不能跟侯府相比，她们本以为太太能给三百文就顶天了，没想到太太如此大方。

除此之外，苏婉还说了，若是他们做得好，还会有奖励，她们做事就越发上心了。

苏婉身边的丫头，青绫和绿芙是一等，茉莉四人是二等，差几个洒扫的小丫头，就要在庄里挑选了，这些苏婉交给了马氏。

吩咐完之后，苏婉就让她们下去了。

周厨娘已经做好了午饭，苏婉让人摆在厅里用了。

这里的饭菜自然比不上侯府精致，也没有那么些花样，都是寻常菜，但却是原汁原味，苏婉反倒喜欢。而且，周厨娘的手艺不错，只是口味略重了些。

这一次算是试吃，若是苏婉不满意，自然会换人。

但是苏婉却没换人，还勉励了紧张不安的周厨娘几句，只让她以后做的清淡些。周厨娘这才喜形于色，千恩万谢地离开了。

做了一路的马车，出了城之后，又颠簸了一路，苏婉身子都快散架了，便睡了一会儿的中觉。

除了茉莉在身边伺候外，其他人都去安置东西了。

苏婉住的正房，中间明间是厅堂，西次间是日常坐卧之处，里面设有坐炕，里间的西耳房是卧室。东次间是书房间坐卧之处，东边的耳房算是个库房。

苏婉睡着之后，茉莉就在西次间的坐炕上做针线，她针线本就不错，如今，得了青绫的指点，越发做得好了。

丫头们大都住后罩房里，基本家具都有，而且都打扫的很干净，丫鬟们收拾一番，便住了进去。苏婉身边的丫头都是能吃苦的，来到这里，竟没有喊一句辛苦或者不满，行动都十分积极。

苏婉睡醒午觉之后，就绕着里面的围墙走了走，看了看种的蔬菜瓜果，闻着清新的、混杂着泥土气息的芳草香，顿感心旷神怡，仿佛身体都轻松了不少。

苏婉在面散步了好一会儿，才回到房间，见到青绫低眉顺眼地走了进来。苏婉便知道她肯定有事找自己，因为青绫没事基本不会往前凑。

苏婉将丫头都打发了，坐下之后，便问道：“说吧，又有什么事？”

青绫压低了声音，说道：“太太，圣上已经知道太太的遭遇了，心里很是心疼太太，还让太太不要焦虑忧心，如果太太想要回到侯府，陛下可以……”

“不，我不会回去的。”苏婉打断了她的话说道，“替我谢过圣上的好意，只是，我现在并不想回去。”她好不容易才逃离那个地方，怎么可能想要回去？

或许她来到庄院，对于别人来讲是发配，但她自己却甘之如饴。

青绫话带到之后就离开了。

苏婉对青绫这番话不以为意，很快就抛开了，每天只安心过自己的小日子。

早上起床锻炼，然后洗漱用饭，看看书，练练字，赏赏风景，召马氏过来聊聊天，不过两、三天，苏婉便喜欢上了这样悠闲的生活。

苏婉不是没想过给苏家去一封信，告知自己的情况，但是，苏文如今已经去了首善书院，基本上联系不上，她也怕耽误他的学业，而赵氏，已经当她是陌生人了，她何必再多此一举地告诉她？所以，她来庄院之前，只派人又给赵氏送了一千两银票。也就是说，她现在身上只有三千多两银子了。

药膳粥铺开起来，还得有一段时间，在那之前，她们这些人就靠这些银子过活了。

苏婉来了两天之后，苏婉刚用过午饭，马氏来回说，外面定远侯府的下人来了。

苏婉想到陈雅琴，心里激动，立即让人请进来。

来的定远侯府的金妈妈，她是来替世子夫人送东西来的。

布匹、茶叶、米炭等等诸多常用的东西，但却都十分精贵，送了满满一大车，这是陈雅琴担心苏婉不习惯这里的粗茶淡饭，或者被人下欺负，才特意派人来看看。

陈雅琴知道苏婉喜欢看书习字，还有专门送来的笔墨纸砚，各种纸张若干。定远侯太夫人也让人送了些东西，还让人捎了几句安慰的话，显然，对于苏婉撵到庄子上一事，并没有什么偏见。

苏婉心里暖暖的，拉着金妈妈说了几句话，让她转告自己对定远侯太夫人和世子夫人的感谢。

金妈妈见到苏婉过得不错，也就放心地回去复命了。

除此之外，霍渊也派人来看望苏婉过得好不好，同样送了许多东西过来，苏婉对此很是淡然，送的东西也都收下了。

原本苏婉以为不会有人再来了，没想到苏婉来到这里后的第五天，就又有客上门了。

只是，这次却是不速之客。

这天，苏婉正在歇午觉，她午觉从来都睡得很浅，也没有放下床帐，不过刚睡着没多久，就感觉似乎有人在盯着自己，便有些迷迷糊糊地睁开了眼睛，然后刚睁开眼，就见到一个修长的人影站在床前，虽然虽然还没有看清他的容貌，却知道这绝对不是女子，心中大惊，正要喊青绫，可还没喊出声，嘴巴就被人眼疾手快地捂住了，随即，一阵低沉的轻笑声就传进了她的耳膜。

“夫人不必惊慌，是朕。”

苏婉这才看清楚来人，不是显德帝是谁？苏婉眨了眨眼睛，示意显德帝放开自己。

显德帝果然放开了苏婉，低头含笑看着她，只是眼神有些意味深长，说道：“朕看夫人在这里适应地挺好，果然是不想回去了。”

“这里挺好。”苏婉坐起身来说道，显德帝的目光有如实质，虽然她只穿着中衣，但也裹得严严实实的，不该露的地方一点没露，可是显德帝的目光落在她的身上，还是让她感到有些不自在，不由说道：“陛下可否暂且回避一下，让臣妾换衣梳妆。”

“朕不介意。”显德帝说道。

可是我介意。苏婉的脸上明显表露出了这个意思。

显德帝不是没看出来，但他不但没有回避，反而坐在了床上，靠的苏婉越发近了，苏婉忍不住向后躲避了一下。

可是，床就那么大，苏婉就算躲避又能躲到哪里去？

显德帝伸手捋了捋苏婉垂在胸前的长发，沿着发梢向上，摩挲着苏婉的脸，含笑说道：“朕的时间不多，夫人就不要把时间浪费到这等无用的事情上了，在朕眼中，夫人无论什么模样，都是最美的。”

说完，他掬起苏婉的一缕长发，放到鼻端轻嗅，并不是那种头油的味道，而是一种淡淡的清香，不由笑道：“夫人身上熏得什么香，很清淡，却是朕喜欢的味道。”

显德帝靠的太近，动作又暧昧，一股龙涎香混合着男子的气息袭来，苏婉的脸也忍不住红了一下，随即就扭头避开他的动作说道：“都是丫头们弄的，我并不知，也没特意去熏什么香。”

“朕知道了，一定是夫人的体香。”显德帝说着又凑近了一些，离苏婉不过几寸距离。

苏婉脸上终于露出了一丝慌乱，伸手抵在他的胸前，不再让她靠近，微微撇开头略显焦急地说道：“陛下不要再靠近了，否则，我……”

显德帝却不等她说完，就直接将她搂进怀中，抬起她的脸，让她看着自己，道：“都这种时候了，夫人怎么还要拒绝朕？难道你直到现在心里还挂念着霍爱卿？你走了之后，可不见他如何思念你呢！还不是整天跟那些小妾卿卿我我的。朕都有空来看你，他却抽不出时间，你就别想着他回心转意了。既然他不肯疼你，让朕疼你不好吗？朕绝对不会像他那样对你的。”

“不，不是因为侯爷！”苏婉说道。

“那是因为什么？”显德帝好奇问道。

“是因为我自己。”苏婉说道，“我没有办法这么快接受另外一个男人。而且，我现在到底还是侯爷的妻子。”

她倒不是想要为霍渊守节，对他从一而终。在她看来，两人分居了，已经没有未来了，和离也是迟早的事情。就算不和离，她也不会再委身于霍渊了。若是遇到自己喜欢的人，她当然愿意跟他在一起，可是，那个人却不能是皇帝。

－－－－－－题外话－－－－－－

啊啊啊啊，~卡死我了。抓狂~万事开头难，第二卷第一章，肿么这么难写。我改了好多遍，都不满意，又推翻重写了。因为不知道从哪里下手了。呜呜，我需要好好整理一下后面的剧情，今天就4000字，好羞愧，真是创历史新低。亲们可以尽情鞭打，绝无怨言…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二章心硬

显德帝听出苏婉话中涵义，神色略有些玩味，说道：“夫人是想要跟昌武侯和离吗？或者说，和离之后，夫人就可以接受朕？”

苏婉沉默，她现在还需要昌武侯夫人的名头，如果和离之后，没有了昌武侯府名头的保护，她怕是难以自保，她也无处可去，至少，也要等到她有了足够的底气。最重要的是，如果真没有了昌武侯夫人的身份，陛下岂不是更加无所顾忌了，她可不想刚出狼窝又进虎口，于是，便微微摇了摇头说道：“妾……暂时还不想和离。”

“这也不行，那也不行，我看你根本就是在敷衍朕！”显德帝脸上虽然还带着笑，语气却危险了起来，“你以前顾忌霍渊也就罢了，朕体谅你，不愿意逼迫你。但是现在，霍渊他都已经不要你了，朕看你对他也没有多少情意，否则，你不会直到现在还这么悠闲自在。我们之间的阻碍已经没有了。你竟然还要拒绝朕。朕到底哪里不好，让你宁愿一个人，也不愿意让朕碰？”

苏婉听到这里，终于鼓起勇气对上了他的眼睛，“就是因为您是皇帝，所以，我才不敢跟您有所牵扯。我很胆小，人也不聪明，连侯府那些妾室都应付不来，何况是那些宫里的女人？我跟陛下之间明明没有什么，就因为陛下对我的另眼相看，就被那些女人看出端倪，她们还未进宫，就已经开始针对我了。若是此事被宫里的娘娘知道了，我……我焉有命在？我没有太大的野心，也不想什么荣华富贵，我只想好好活着！”

苏婉这番话不可谓不真诚，虽然，在她的心里，最危险的人还是皇帝，但是，她就算再傻，也不敢对他说。

而且，她不想被人玩弄之后，再被人毫不留情的地抛弃。别看显德帝现在说得好听，若是以后不喜欢她了，他会比昌武侯更加无情。

显德帝没想到苏婉如此坦白，不由一怔，知道她心中的不安与顾虑，他看她的眼神越发幽深，他用拇指轻轻摩挲着苏婉的脸，用怜惜地口气说道：“夫人总是这么惹人怜爱！你放心，朕既然说了护着你，就一定会护着你的。就算朕以后……不再喜欢夫人了，也同样会护着你的，直到朕哪天死了才罢休。那个威胁你的霍淑女，已经受到了教训，郭美人以后也无法再找你麻烦，宫里其他的女人也一样，你实在不必把她们放在心上。”

苏婉听了心中稍安，微微松了一口气，正要说什么，忽然眼前一暗，显德帝的头已经低了下来，吻住了她的唇。

显德帝的动作太突然，也太理所当然，然苏婉根本没有准备。

而且，她跟霍渊虽然同床过很多次，但是，他却从来没有吻过她。并不是他不喜欢她，而是他为了表示对正妻的尊重，才不跟她接吻，跟小妾自然就无所顾忌了。

其实，她心里对接吻也有些排斥，对此并无异议，甚至觉得这样挺好，至少能保住自己的初吻。

虽然这样说很矫情，但霍渊不吻她，还是她还是松了一口气。

但是，她却没想到，两世的初吻竟然就这么丢了。

苏婉想要挣扎，显德帝却将她抱得越来越紧。

陌生的男人入侵的气息，让苏婉警惕起来，但是，随着显德帝的亲吻，一股熟悉的酥麻从背后升起，渐渐地弥漫到全身。

她想要阻止，但现在她力气仿佛都被抽空了，根本推不动他，她心中又是着急，又是自责，但更多的却是惊惧害怕，眼中不由流露出一丝哀求之意。

显德帝终究还是不愿意逼迫于她，听到她的拒绝，果然停了下来，只是呼吸粗重了些，气息有些不稳。

他将苏婉搂在怀中，叹息一声着说道：“夫人这是第三次拒绝朕了，朕心里很生气，可朕又舍不得强迫你，你说如何是好？有时候我真想不顾一切地将你抢到宫里去。”

见显德帝停了下来，苏婉心里不由暗暗地松了一口气。只是，她现在浑身无力，便只能倚在他的怀中，反正便宜都已经被占了那么多了，跟之前比起来，这根本不算什么，只要他不再继续就好。

苏婉知道显德帝只是在说笑而已，他就算想要让自己进宫，也得顾忌臣下的想法和御史的口水不是？何况，昌武侯也不是一般的臣子。

“我知道陛下一言九鼎，一定不会强迫我的。”苏婉低声说道。

显德帝也不在意，说道：“朕今天只是来看看夫人过得好不好，没有其他意思。只是见了夫人之后，有些情不自禁，夫人不用如此惧怕朕。”

苏婉沉默了一下，垂眸说道：“陛下不必担心，臣妾过得挺好。”

“朕看也是，你过得比在侯府还自在呢！”显德帝笑道，“朕在这里也有几处皇庄，若是朕邀请夫人去做客，夫人可不要推辞。”

苏婉轻轻点了点头。

“朕要走了，夫人不想对朕说点什么？”显德帝有些可惜地问道，原本他今天来到这里，可不止是想要一亲芳泽的。可惜，她不愿意从她，他也不好勉强。若是得了她的人，失了她的心，就得不偿失了。

苏婉抬起头来，看向他真诚地说道：“请陛下一路小心，保重龙体。”

显德帝仔细看了看她一会儿，点了点头说道：“夫人的叮嘱朕记下了，夫人没有其他话要对朕说了吗？”

苏婉微微摇了摇头。

显德帝低头看着她，轻轻摩挲着她的脸颊，在她额头上印下一吻，说道：“朕这次走了，短时间内怕是没办法来见你，夫人也要保重自己。”

见苏婉答应之后，他就放开了苏婉，深深地看了她一眼，站起身来走了。

显德帝离开之后，苏婉仿佛失去了所有的力气，一下子倒到了床上，怔怔地发着呆。

“太太？”绿芙进来看着她，神色有些欲言又止。

苏婉充耳不闻，一动也不动。

绿芙又喊了一声，苏婉才回过神来，看了她一眼，她知道绿芙肯定是看到显德帝了，或许是显德帝故意让她们看到了，他总不能每次来都偷偷摸摸的跟做贼似的，让她们知道是必然的，但她此刻却不想解释什么，只轻声说道：“绿芙，服侍我更衣吧！”

绿芙也没有再问，沉默地帮助苏婉穿衣梳妆。

苏婉来到庄子上之后，那些比较华丽的衣服，都是弃而不用，而是简洁舒服，首饰也不多戴，只以自己的舒适为主。

苏婉起身之后，又喝了点粥，便到院子里去走了走。

此时，正值春末夏初，阳光又很好，让人感到恬淡而又舒适。见到外面绿树花香，鼻端稳着草木香气，苏婉的心情才又重新好了起来。

苏婉让人放了一张贵妃塌在院子里，拿了本书打发时间。好像并没有受到显德帝的影响。

见到苏婉又恢复了闲适，一众丫头都舒了口气。

日子就这么不经意地流逝，转眼间，苏婉来到这里已经半个月了，这也是她自从穿越之后，过得最平静的一段时间。

这天上午，苏婉正跟着丫头们一起做针线，马氏过来回禀报说，侯府来人了。

苏婉拿针线的手一顿，问道：“来的是谁？”

马氏道：“是侯爷院子伺候的齐妈妈。”

苏婉皱眉想了想，才想起齐妈妈是谁。

齐妈妈在侯府行事很是低调，但地位却不低，她算是侯爷的人，侯爷小时候，她就是他身边的大丫环之一，后来嫁给了府中的管事，做了管事媳妇，侯爷一直非常信任她。

只不过，苏婉不主持中馈，侯爷的院子又不跟她是一处，两人也没什么交集，所以，基本没怎么见过她。

如果苏婉没有离开侯府，一直住在画锦堂，说不定以后见到的时候就多了，可惜苏婉不过在画锦堂住了几日，就离开了。

苏婉立即让人把齐妈妈请进来，不一会儿，一个三十多岁，脸上带着笑容的妇人走了进来。

她容貌很是不错，身材也玲珑有致，苏婉毫不怀疑，如果不是她年纪比侯爷大了七八岁，做个通房丫头对她来说，绝对不是难事，说不定，还会混到姨娘的位置。

她进来后，立即给苏婉行了礼，苏婉叫起之后，就给她让座。齐妈妈也不推辞，就坐在了坐炕下面的一张椅子上。

齐妈妈坐下之后，好好打量了一番苏婉。

只见苏婉身上穿着雪青比甲外罩，浅绿薄纱中衣，搭配白色长裙，腰间是兰色如意丝绦，头上戴着一支玉兰点翠步摇，一指白珠金簪，耳朵戴着一对绿玉耳坠，再没有其他的首饰，却愈发显得清丽脱俗，惊艳非常。

齐妈妈早就听说太太长得漂亮，也见过几次，但是此次还是被惊艳了一番。

而且，苏婉气色也极好，皮肤白里透红，黑眸清澈，唇不点而红眉不画而翠，神色平和，面上含笑，似乎比在侯府还有健康，一点也没有那种一脸愁容，骨瘦形销的怨妇形象，这让齐妈妈心中不由暗暗生奇，她本以为太太来到庄子后，定然会以泪洗面，整日盼着侯爷接她回去，没想到，她竟然在这里过起了自己的小日子，而且看这样子过得还不错。

她又打量了一下屋子里的家具摆设，虽然远远比不上侯府精致贵重，但是，却是五脏俱全，看起来却什么也不缺，打理得十分整洁温馨，零星放这儿一两件贵重物品，并不显得太过寒酸。

苏婉让人上了茶，齐妈妈跟在侯爷身边，也是见过不少时间，吃过不少好东西的，因此倒也看得出来，这茶一点也不比侯府差，不由微微一怔。

但她转念一想，说不定太太出来时带出来的茶。

其实，对一个下人，苏婉是不想用这么好的茶招待的，但是她这里并没有差一点的茶，因为无论是从昌武侯府带出来的，还是定远侯府送的，都不是一般的茶，她用来招待齐妈妈的，就是从昌武侯府带出来的。

反正她也不愿意再喝了，留着也是浪费。

除此之外，当日显德帝走之后，次日也派人送了许多东西来，所以，她这里的好东西竟然比在侯府还要多。

只是他们送来的一些贵重的瓷器摆设，除了几样不怎么贵重的，苏婉都让人收了起来，万一有人来了，她也无法解释来历，更别说，万一碰了摔了，她也心疼不是。

说苏婉出府之后，生活质量比以前还要高，真是一点也没错，而且还没有人道眼前来膈应他。

苏婉问道：“齐妈妈这次来，可是有什么事吗？”

齐妈妈回过神来，笑道：“是侯爷特意派奴婢来看看太太，顺便给太太送一些东西。”

既然送了东西来，定然不是接她回去的。当然，她也不想回去就是了。

苏婉垂眸笑道：“让侯爷费心了，直到现在还想着我。”

齐妈妈脸上的笑意又加深了一些，说道：“太太走了之后，侯爷一直在想着太太呢，连饭都用得少了，奴婢从小就伺候侯爷，可还没见侯爷对谁这么上心过呢！”

见苏婉没有说话，齐妈妈的脸色微微僵硬了一下，但她很快就又重新堆起笑容，转移话题说道：“太太在这里住得可习惯？下人可有怠慢？若是有人对您不敬，您立即告诉奴婢，侯爷定然不会饶了他们。”

苏婉道：“他们都对我很恭敬，也不偷奸耍滑，捧高踩低，并无逾越之处，让侯爷放心。”

“这就好，这就好。”齐妈妈笑着说道，“对了，侯爷知道太太喜欢医书，特意将您的那些书都送了来。还有针线房为太太新作的春季衣裳等，比王姨娘她们多了好几套呢！”

绿芙听到这里，皱了下眉头，冷声道：“齐妈妈这是说得什么话？我们太太是正妻，王姨娘只是个妾，你这么说，岂不是将太太跟一个妾室相提并论了？亏你还是侯府的老人儿了，又不是不懂规矩，怎么能说出这种混账话来。”

齐妈妈脸上露出尴尬之色，随即便笑着打了两下自己的嘴巴，赔罪说道：“都是老奴说错话了，老奴糊涂了，太太可千万别放在心上。”

齐妈妈之所以会这么说，也是以为苏婉回不去了，就算挂着侯夫人的名号，恐怕还不如一个妾室，心里并没有把苏婉当成正室夫人来看待，否则，像她这种精明的人，怎么会犯这种错误。

苏婉见状，微微一笑，道：“我知道齐妈妈只是失口而已，并不是有意的，也没放在心上，齐妈妈不必如此。”

“奴婢谢过太太了，太太果然宽宏大量。”齐妈妈的脸色这才好看了些。

她虽然知道侯爷还记挂着太太，但太夫人却对太太极为不喜，好不容易将太太赶出侯府，她怎么容许她再回去？听说太夫人私底下已经在打探合适的小姐，打算让侯爷另娶呢！

当然，这并不表示太夫人想要休了苏婉，她是诰命夫人，想要休她绝对不是那么容易的，若是强行休了她，必定会连累昌武侯府的名声，这就违反了太夫人的本意。如此一来，只能让她“病逝”了，反正现在京城里的人都已经知道昌武侯夫人病重了，将来就算“病逝”，也没有人会怀疑什么。

如果苏婉死了，那太夫人自然欢喜，如果她不死，太夫人也不在意。既然太太都“病逝”了，苏婉就算活着，也不是昌武侯夫人了的，顶多觉得她长得像离世的昌武侯夫人而已。

如果太太有个强力的娘家或者靠山，太夫人都不敢这么做，可惜，这两者太太都没有，现在有失去了侯爷的庇护，自然是让任由太夫人搓扁揉圆了。

当然太夫人的打算，侯爷是不清楚的，也没有人会傻地去告诉侯爷，等时机到了，侯爷自然知道。

她对苏婉并不熟悉，对她也没有什么愧疚心，甚至，在她心里，苏婉即便是做继妻，也是配不上侯爷的，这从她从不往苏婉身边凑就能看得出来。她也希望侯爷能娶个名门女子为妻，而不是娶苏婉这个破落户。

这样想着，齐妈妈看着苏婉的眼神中就带了一丝怜悯之色。

当然，齐妈妈会知道这么隐蔽的事情，也不足为奇，当初，她的母亲就是太夫人身边的大丫头，她更是太夫人指到霍渊身边伺候的，侯爷信任她，太夫人也信任她，侯爷的很多事，都是她告诉太夫人的。

若非她年纪比侯爷大，说不定还真能当个姨娘。

苏婉察觉齐妈妈对她的怜悯，眉毛微微一挑，但也没说什么。

此时，苏婉揉了揉太阳穴，脸上露出一丝疲惫来，绿芙知道苏婉是想要送客了，便对齐妈妈问道：“我们太太有些累了，齐妈妈还有什么事要说吗？”

齐妈妈也是个有眼色的，她现在对苏婉的情况也大致了解了，完成了任务，自然也不想再留，便起身告辞。

苏婉道：“何必走得这么着急？用了午饭再走吧！虽然这里都是粗茶淡饭，乡间野味，但也别有一番风味。”

“多谢太太好意，不过，奴婢还要急着回去复命，就不耽误时间了。”齐妈妈笑着拒绝道。

她即便是个下人，但她却极有脸面，在侯府的饭食也是精致的，不比那些主子差多少。何况，厨房那些人还经常做一些东西来孝敬她，她怎么看得上这等粗鄙的饭食，也就太太出身贫寒，才能适应得这么好。

想到这里，她心里对苏婉又轻视了几分。

她将苏婉气色好的原因，归结到了苏婉出身贫寒，吃够吃苦这点上。

在这种传了好几代，富贵了好几代的家族眼中，吃苦可不是什么褒义词，更不是夸奖别人，反而带着嘲笑和轻视，他们眼睛一向长在头顶上，打心底就瞧不起穷人。若是苏婉出身富贵，并不她做什么，下人都先敬她三分。

苏婉在侯府住了几个月，对侯府这些人的想法还是有些了解的，因此，也不挽留，只挥了挥手，让山茶送她出去。她也不想齐妈妈留下来，免得她向庄子里的其他人打听自己的事，所幸齐妈妈太相信自己的眼睛和猜测了，并没有多问什么。当然，她就是问了，也问不出什么来。

苏婉的院子，除了马氏等人，其他人轻易不会靠近。

“呸！什么东西！”等齐妈妈走了之后，茉莉冲着门外狠狠地呸了一声，眼中全是不满和鄙视。

“太太，侯府送来的那些东西，该怎么处理？”海棠点完东西，过来回禀苏婉道。

“都收起来吧！”苏婉说道，随后又问道：“除了衣服和医书之外，还送了什么？”

海棠道：“还有一些精米面、药材、各色绸缎，各色糕点、茶叶、酒，太太的月钱，还有一些冰。”月钱都是月初发放，此时，已经进入五月份了，天气已经渐渐热了起来，不过这里是郊外，到底比城里凉快些，因此，苏婉倒也不觉得有什么，当然，能有冰更好。

苏婉说道：“天气热了，我看你们的以前的衣服不是短了，就是旧了，你们也裁一些布料，做几身衣裳，也不能太寒酸了。”

绿芙笑道：“上次定远侯世子夫人送来的绸缎布料，太太就已经赏了我们一些，哪里还会缺？还是让青绫菡萏她们，多给太太做几身衣服是正经。”

苏婉道：“夏天衣服换得勤，两套衣服根本不够穿，你们还是多做几套！你们也不想穿得太寒酸，丢了我的脸吧？再说，我的衣服已经够穿了，等缺了再做也就是了。”

绿芙这才罢了，身为女子，哪有不喜欢新衣服的，大家都喜笑颜开地向苏婉道谢，一脸雀跃。

苏婉微笑，她们一心对待自己，自己如何会委屈了她们！

齐妈妈从苏婉这里离开后，紧赶慢赶地回了昌武侯府，一个来回的路程，颠地她骨架都散了，而且肚子饿得咕咕叫，只吃了一些点心果腹。

她早上很早就去了郊外庄子，否则也不会在中午之前就赶到。吃的东西早就消化完了，现在肚子饿得都疼了起来。她有些后悔没在苏婉那里吃了午饭再走，虽然看不上那些吃食，到底不会这么难受不是？

可惜，她回了侯府之后，照样不能去吃饭，而是去松鹤院里复命。

虽然是侯爷派她去的，但是太夫人才是真正掌管后宅之人，她对太夫人的忠心不比侯爷差。

齐妈妈见过太夫人之后，太夫人笑着让她起来。

即便太夫人很和蔼，齐妈妈却一点也不敢放肆，话都是斟酌再三，才敢出口，满心满脸的恭敬，仿佛在苏婉那里谈笑风生的人不是她。

“小苏氏如何了？东西可都收下了？”太夫人问道。

“回老太太的话，太太看着还好，东西也收下了。”齐妈妈回道。

“还好？”太夫人似乎有些不满意这个答案，皱了下眉头，“她就没有哭诉什么，或者求侯爷把她接回来？”

齐妈妈犹豫了一下，说道：“这倒没有，大概是太太脸皮太薄，有些抹不开脸。”

“抹不开脸才好，否则，我还真怕侯爷受不住，接她回来。”太夫人闻言，眉头舒展，点了点头，这个理由她倒是相信。她可不认为苏婉不想回来，只是暂且不好意思说罢了，心里指不定如何焦急呢！

她虽然已经将苏婉撵出去了，但也不想她活得自在，否则她心里也不舒服。给她留一点希望也好，只有这样，她将来绝望的时候，她才会更痛苦。

侯爷让人送给苏婉的东西，她并不在意。不过是一点子东西罢了，只要能让侯爷安心，便是多送一些又如何？何况，堵不如疏，她一直压制着侯爷，不让她去接苏婉，若是压制太狠了，侯爷说不定一狠心，就将小苏氏接了回来，那就得不偿失了。

别看侯爷对小苏氏那么上心，等时间久了，感情淡了，侯爷自然会忘记她，到时候再提另娶的事，侯爷也不会太反对。

至于小苏氏，如果她肯老老实实的，就让她继续活着，只是不能再用这个身份了，若是不肯听话，非要闹出什么动静来，那她也只能让她真得“病逝”了。

不过，现在还是得稳着侯爷，不能动她。否则，她死了，侯爷怕是要记她一辈子，也会记恨她这个娘亲一辈子。她可不会让这种事情发生。

“还得注意小苏氏，即便是在庄子，也不能随便出门了，万一被乡村野民给冲撞了，传出什么丑事来，我们昌武侯府脸面何存？”太夫人说道。

齐妈妈笑道：“老太太放心吧！我都打听过了，太太去了庄子后，还没有出过门呢！只有定远侯世子夫人曾经派人去送过东西。”

太夫人听到定远侯的名头，脸色微微有点郑重。若是定远侯为苏婉做靠山，以后怕是不太好办，但是想到，小苏氏跟定远侯世子夫人认识不久，应该也没太大的交情，现在离得又远，以后联系也不方便，就算有点交情，应该也会淡了。

何况，定远侯府肯跟苏婉交好，也是看在昌武侯府的面子上，如今她已经被赶到了庄子身上，定远侯世子夫人岂会再跟她往来？

此事倒是不必担忧，应该不会有什么问题。

“看来小苏氏倒是还知道守妇道和规矩的。”太夫人点了点头。

三太太陶氏却道：“我看小苏氏是没脸出门，就算她去其他几个庄子走动，人家又岂会对她看得上眼？没有了我们昌武侯府，她算个什么东西。”

陶氏犹自记恨苏婉命丫头将她扔出来，受尽嘲笑一事，说起她来自然极力遍贬低，没有一句好话。

陶氏的话十分不好听，却让在场几个人都点头同意，觉得她说得很对。

太夫人知道苏婉的情况之后，便也放下了，反正她不过一介弱女子，只要侯爷不护着她，她再怎么折腾，也逃不出她的手掌心。

“等侯爷回来后，你知道怎么说！”太夫人对齐妈妈说道。

“奴婢自然会向好处说的，也好让侯爷放心，免得侯爷心生愧疚去看她。”齐妈妈自信地说道，侯爷对她一向信任，否则也不会派她去，一定会相信她的话。

而且，她也不算说谎，那小苏氏看起来的确过得挺好。

“我就知道你是个明白人。”太夫人夸奖道。

侯爷若是知道小苏氏过得很好，心里虽然放心，但必定有些介意，觉得小苏氏对他感情不深，不把他放在心上，心里又岂会不对她产生裂痕，心中有气，肯定不想立即接她回来。

这就合了太夫人的心意了，太夫人是能拖一时是一时，拖着拖着，时间便过去了，再深的感情也磨光了。

晚上，昌武侯散值回来之后，立即传来齐妈妈问话，齐妈妈照着太夫人的意思说了，霍渊果然放心了不少，同时也心生复杂之意。如果苏婉肯哭闹一番，哀求于他，他无论如何都会将她接回来的，偏偏她不肯向他低头，而且似乎在那里过得挺好，这让霍渊心里也有些不是滋味。

他早就知道苏婉并不是那么心悦于她的，但是，现在见到她真不在意自己，他心里还是有些难受。心疼她的同时，也不由升起一股怒气来。

要知道，他虽然心疼苏婉，送走她也是逼不得已，但他却没有完全原谅她，他心里认为苏婉是有错的，只是心里有她，才想方设法地护着他，可惜，人家并不领情，这无异于在他头上浇了一盆凉水。

现在，他倒是觉得，将苏婉送去庄子住一段时间也好，也好趁此机会反省一下自己，让她意识到自己的错误，知道什么事能做，什么事不能做，免得将来再犯。想到这里，霍渊刚软下来的心又硬了起来。

－－－－－－题外话－－－－－－

非常感谢大家的订阅支持~

［2015—2—9］

评价票——

rong8686　1票（5热度）

381039802　1票（5热度）

xiaoiaox　1票（4热度）

痴柔情　3票（5热度）

jillann319　投了1票（5热度）

月票——

appele　投了3票

prettyelle　投了1票

15583335535　投了5票

橘子洛洛　投了1票

luos　投了1票

lxh123sw　投了1票

xiaoyu9126　投了1票

yezhiqiu0911　投了1票

嫁秀娶浩　投了1票

吕米妮　投了3票

礼物——

莫丝颜　送了1颗钻石

jillann319　送了1颗钻石、1朵鲜花、　打赏了100币

xiaoiaox　打赏了100币、　送了1朵鲜花

痴柔情　送了5朵鲜花

yanqing6227　送了3朵鲜花

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三章进城

太夫人的打算苏婉虽然不知道，但也能猜到一点。所以，她从一开始出府时，就没想过会被接回去。

日子一天天过去，很快就到了五月初五端午节。

早在前几天，绿芙等人就已经穿上了新做的衣服，鬓边斜簪五色绫蝠，更让人去买了天师符、五毒符等贴在门上，以驱毒避邪，严防瘟神等，还打了雄黄酒和菖蒲酒，洒扫房间院落，将菖蒲艾条挂在门外，悬于堂中。

还跟周厨娘一起做了粽子，豆沙、松子仁、枣子、胡桃等口味的都有。

定远侯府世子夫人也命人送来在菖蒲酒和粽子等物，苏婉也将自家做的粽子让人带回去了一些尝尝鲜。当然，因为这里的菜蔬极好，特意让人装了一大车新鲜的菜蔬回去。虽然一点都不贵重，却代表了苏婉的一番心意。

除此之爱，端午节前夕，苏婉还派人去了一趟苏宅，送了粽子以及其他礼物，并告知赵氏和苏文，端午这天，苏婉因为生病的缘故，无法归宁。

这时，书院应该也放假，虽然苏婉知道，苏文知道自己不回去，肯定会失望，但她此时确实不宜回去。

除此之外，显德帝也有派人送了东西来，除了粽子之外，还有一些日常用品，最重要的是，他还让人送了许多冰来。

昌武侯府却没什么动静，苏婉也不在意。

端午节过后，天气更热了。

即便是在郊外，苏婉也觉得有些受不了，各家送的那些冰就派上了用场。

而且因为数量多，根本用不着节省，就能撑过整个夏季还有剩。平时就做些冰镇酸梅汤，冰镇西瓜。

因为前世身体的缘故，苏婉很注意养生，即便再热，苏婉也不会喝太冰的东西，基本都被丫头们给吃了，偶尔也会赏赐给马氏等人。

这日上午，庄外忽然来了两辆华贵的马车，还有一些骑马的护卫，丫头、婆子、家丁护卫等加起来而已不下二十个。

其中，最华丽的一辆马车里，一名二十岁左右的贵妇人掀开帘子看了眼前的的院子的环境，眼中露出几分怜惜，叹道：“这里如此简陋寒酸，妹妹竟是住在这里吗？”

随后，又咬牙切齿地说道：“这昌武侯府真是欺人太甚！竟连好一点的庄子都舍不得给妹妹住，这明摆着是糟蹋妹妹呢！”

来人正是定远侯世子夫人陈雅琴，在她眼中，这座苏婉看起来还不错的庄院，就简陋的很，上不了台面了。

陈雅琴压下心中对昌武侯府的不满，让人去叫门。

“请问你们……你们找谁？”开门之人，头发花白，一副老农形象，黑瘦黑瘦的，外人都叫他老孙头，见到来人非富即贵，立即有些结巴。

这里没有主人时，自然没有这么讲究，但是苏婉来了，这里就需要有看门，当然，二门外也有婆子看门，都是在庄子下人中挑选出来的，每月苏婉会发一些月钱，即便如此，这些职位也被人抢破了头。

“我们是定远侯府的，马车里那位是我们的世子夫人，也是你们太太的好友，今儿特意来探望你们太太。”定远侯府的婆子说道。

老孙头一听来人是定远侯府的，脸上就轻松了许多，他可是知道定远侯府经常送东西过来，听到她的话，一点都没有怀疑，立即说道：“原来是定远侯府的人，我这就去通传一声，请世子夫人稍等。”

老孙头说完之后，就关上了大门。太太来了之后，这大门就经常关着，这可是侯府特意叮嘱过的。

苏婉听到守门的婆子说，陈雅琴来了，心里简直又惊又喜，一边让人请进来，一边起身出门相迎。

陈雅琴进了二门之后，就见到了正激动地往外走的苏婉。

“妹妹——”陈雅琴刚一开口，就忍不住心酸，掉下泪来。

苏婉见状，眼睛有些酸涩，立即喊了一声琴姐姐，脚步不停，走到陈雅琴面前。

“姐姐怎么突然来了？我刚才听了姐姐来了，几乎不敢相信。”两人亲亲热热地拉着手，相互打量了一番后，等情绪稍稍平复下来，苏婉一边携着她的手一同往里走，一边问道。

虽然苏婉跟陈雅琴认识得时间不长，见面的次数一只手就能数的过来，但是两人却仿佛认识很久一般，比亲姐妹还亲，跟赵氏比起来，陈雅琴仿佛才是她真正的亲人。

“你来了庄子这么久，我都没来看你，心里很是挂念。虽然，派遣下人来过几次，但毕竟眼见为实，所以，不亲自看看妹妹过得好不好，我实在不放心。”陈雅琴说道。

她这段时间一直在忙开药膳粥铺的事情，而且现在定远侯也基本都是她在打理，忙得不可开交，想要早点来见苏婉都不可能，现在好不容易腾出时间来，当然要来看望苏婉了。

两人说话间，已经进了苏婉的正房。

陈雅琴打量了一番，又是点头又是摇头，最后叹息一声说道：“房间虽然简陋，但妹妹将这里打理地挺好，竟像是一个小家了。只是这家具摆设却太简洁了，哪里像是一品侯夫人住的地方？”

苏婉携着陈雅琴在坐炕上坐了，亲自接过丫头手里的茶，奉给了她，不以为意地笑道：“什么侯夫人，从初了昌武侯府的大门起，我就再也不把自己当成侯夫人了。现在的我，只是个普通的妇人罢了。而且我不觉得这里有什么简陋之处，何况，姐姐还送了我那么多东西，吃的喝的用的，样样儿都有，还不用给人请安，看人脸色，担心妾室使绊子，哪有什么委屈的地方？在这里住着，我竟比在侯府还要自在呢！”

陈雅琴见苏婉说的真切，心里依旧心疼她，但是难受也少了些，却对昌武侯府更加气愤了，痛骂了昌武侯府一番。

苏婉也没有阻止，等她发泄够了，才笑着对陈雅琴道：“姐姐息怒，那些人不值得咱们生气，我现在只想好好过好自己的日子，对于昌武侯府，我早就灰心了。他们就是请我回去，我还不想回去呢！”

“妹妹，这怎么这么傻呢！”陈雅琴骂归骂，但还是不赞同苏婉的做法，“我还想为你想办法，让你早点回去呢！他们越是不喜欢你，讨厌你，你就越要让他们不能得逞。你若是不肯回去，就是拱手将昌武侯夫人的宝座让给别人，这样，岂不是便宜了他们？”

在一旁伺候的茉莉听到这话，不由惊讶地说道：“这怎么可能？我们太太就算不回去，那也是昌武侯夫人，那王姨娘就算再如何威风，也不可能将侯夫人的头衔也抢过去吧！这未免也太荒唐了。”

“小丫头，你懂什么？这大家族的丑事，岂是你能看得清楚明白的？如果妹妹不肯回去，我敢保证，那昌武侯府一定会想尽办法让妹妹‘病逝’，然后另行为昌武侯娶妻的。他们就是看准了妹妹你没有靠山，即便吃了亏，也没有人替你做主，还不是任由他们摆布？”陈雅琴一副笃定的口吻说道，脸上满是嘲讽厌恶之色。

“啊，怎么会这样？”茉莉一脸震惊地问道。

此时，是她和绿芙在里面伺候，其他人都去做自己的活计了。

倒是绿芙好像早就想到了，依旧十分沉稳，垂目不语。

陈雅琴见到绿芙的表现，眼前一亮，说道：“你这个丫头不错，是个沉稳有见识的。”

苏婉并不谦虚，也跟着夸赞道：“绿芙的确是挺好的，若是没有她，我就像是少了一双臂膀，什么都做不好。”

陈雅琴闻言，便知道这绿芙是苏婉眼前的第一得意人儿。

“真是不错。”陈雅琴招呼绿芙过来，褪下手上一个水头极好的玉镯，塞到绿芙手中，道：“你将妹妹服侍的那么好，我也得表示表示，你以后务必要更加用心地服侍妹妹，才不枉妹妹对你如此倚重和信任。”

“是，多谢世子夫人，奴婢记下了，以后一定会好好服侍太太，不会让太太失望的。”绿芙大大方方地收下，道谢行礼之后，又站到一旁。

苏婉也支走了有些惊呆了的茉莉，只留下绿芙在旁边伺候，笑了笑，随后说道：“姐姐说的这些，我也能猜到一二，但即便如此，我还是不想回去。反正昌武侯夫人的位子，我并不稀罕，谁想要谁拿去，我巴不得以后自由呢！”

“妹妹可千万不能有这种想法。”陈雅琴着急阻止道，“在这世上，女人总是要依存男人而活的，你若是继续做昌武侯夫人，生命还有保障，若是你连这个都失去了，你怕是一天也活不下去。不说大长公主，也不说昌武侯府会不会让你继续活下去，就说一般的地痞流氓，都可能威胁到妹妹，妹妹就算有银子来源，那也保不住呀！什么都比不上生命重要。”

苏婉笑道：“不是还有姐姐吗？难道姐姐以后不肯护着我？”

“我当然会护着妹妹，可我毕竟身在内宅，何况，定远侯府并非一手遮天，总有我护不到的地方。”陈雅琴说道，那昌武侯府和英国公府的权势，比起定远侯府，都是有过之而无不及，她就是有心护着苏婉，怕是也无能为力。

“我知道。”苏婉沉默了一会儿，又抬起头来看着陈雅琴说道，“我会想办法，让他们动不了我的，天无绝人之路。无论如何，我都不想再回去了。”

“妹妹，让我说你什么好？”见苏婉依旧执迷不悟，陈雅琴心里急的不得了，却又无可奈何，颇有些恨铁不成钢。

“姐姐放心好了，我不会拿自己的性命开玩笑的，至少他们现在还不敢动我不是吗？”

见苏婉笑得没心没肺的，陈雅琴也叹了口气，放弃了继续劝说，只是说道：“算了，我也不劝你了，我以后尽力护着你就是了，谁让你是我妹妹呢！有我跟妹妹交好，无论是谁都得顾忌一二。”

“那妹妹就先谢过姐姐了。”对于陈雅琴对她的包容爱护，苏婉心中十分感动，但她知道陈雅琴不愿意看到她跟她外道，便用一种嬉笑地口吻跟她道谢，还起身向她福了福身，“姐姐以后可不能嫌弃我，妹妹以后可就仰仗姐姐了。”

“你呀！”陈雅琴有些哭笑不得，心里却微微叹息了一声，随后，她想起此次来的目的，又来了精神，对苏婉说道：“对了，妹妹，我们的药膳粥铺已经开起来了，就在正阳门外的廊坊四条，名字就叫做养生食坊，就开在除了主打粥品之外，还有其他的各种药膳，而且还安排了一名大夫坐镇，可以为食客们提供最合适他的药膳。如今，开业已经几天了，收益很是不错，想必用不了多久，就能开第二家，第三家了。等到了下月初，我就让人把银子给妹妹送来，”

这正阳门乃是皇家和百姓连接的地方，百姓往来、进出京城的必经之路，人流极多，商家列肆其间好不热闹，陈雅琴的嫁妆里，就在这里有两个铺子，每年的租金就不是一笔小数目。

苏婉听了又是激动又是高兴，说道：“姐姐真是能干，这么快铺子就开起来了，我还以为，至少还等上一个月呢！”

陈雅琴笑道：“这有什么？早开一天，便能做赚一天的钱。何况，我不过是动动口，都是下面的人做的。”

“那也是姐姐运筹帷幄，调度有方。”苏婉说道。

“还运筹帷幄呢，妹妹当我是大将军吗？”陈雅琴笑得眼睛都眯起来了。

“姐姐若是男儿身，就是大将军也做得。”苏婉真是觉得她不输于男儿，倒也不是恭维，“可惜，我竟不能亲眼去看看。”

“这有何难？妹妹若是想去，跟我一起去瞧瞧又如何？”陈雅琴豪爽地说道。

苏婉倒是真有些意动，只是她还有她的担忧，说道：“可是如果现在去的话，晚上就回不来了，城门怕是也要关了。”

“回不来，在京城里住一晚，明天再回来也是一样的。就这么说定了，今晚你跟我回定远侯府住，顺便也给我们家老太太看病。”陈雅琴怕苏婉拒绝，就扯出了太夫人的大旗。

苏婉的确是想要拒绝，但是，想了想，自己的确是该去看看定远侯太夫人了，她自从开了方子之后，可从来没去看过自己的病人呢，说起来，她真是个不称职的大夫。

最后，苏婉也只能答应了。

事不宜迟，苏婉立即让人收拾东西，又然人传午饭。

“姐姐，我们这里可都是乡间野味，清粥小菜，比不得侯府精致，你可不许嫌弃啊！”苏婉打趣道。

“你把当成什么人了？我以前又不是没有吃过。我们侯府可不像其他人家那样，食不厌精脍不厌细，一个月也吃上几次粗茶淡饭，免得忘了以前的苦日子。要我说，侯府的菜精致归精致，却也失了原味，还不如这样没经过特别处理，原汁原味的好吃呢！”陈雅琴说道。

听她这么说，苏婉倒是对定远侯府的印象又好了一些，觉得定远侯府的确不简单。

用饭的时候，陈雅琴果然不嫌弃，吃得很是津津有味，一点都不勉强，甚至比苏婉用得还多，最后还说道：“味道倒是不错，就是过于清淡了些。”

苏婉笑着解释道：“原本不知道姐姐来，所以周厨娘是按照我的口味来做的，以前味道也没这么清淡。”

用过午饭后，两人正在说话，马氏突然来了，苏婉让她进来了。

马氏见到苏婉后，就有些支支吾吾地道：“太太，听说您要出门？”

苏婉顿时知道马氏是在做什么的了，但也不以为意，难道她要出门，还要她同意不成？便微微一笑，说道：“没错。”

“可是……”马氏更加为难了，“可是……您这时若是出去的话，晚上怕是回不来，到时候，岂不是要在外面过夜？”

苏婉放下茶盏看着她，淡淡说道：“我只是去姐姐家做客而已，就在姐姐那里住一宿又如何？”

“但是，太夫人并不让太太出门，等太太回府再去，不成吗？”若是太太出府，她怕侯府的人怪罪她。

苏婉听到太夫人三个字，反射性地皱了眉头，冷淡地道：“下去！我的事情，还轮不到你来做主？如果你想去告诉太夫人，尽管去告诉，反正我今日是一定要出门的。”

说到这里，又冷哼一声道：“太夫人就是阻止又如何，我都被撵出来了，难道还要继续受她摆布，真是笑话！”

马氏见到苏婉发怒，顿时噤若寒蝉。

陈雅琴冷笑一声道：“这昌武侯府的规矩还真好笑，竟然有下人管起主子的事来了？谁给你的脸！我告诉你，我今天是一定要带走你们太太的，你们尽可以去告诉你们太夫人，是我将人强行带走的。我到要看看你们太夫人能拿我怎样么？”

马氏低着头，不敢说话。

“我若是你，就当这件事什么也没发生过，多一事不如少一事，这才是聪明的做法。否则，你们若是告诉了王太夫人，怕是也讨不了好，落得个里外不是人，何必呢！”陈雅琴说道。

马氏本来就没有什么立场，跟侯府的牵扯不算深，因此，很快就想明白了，不再劝苏婉，反而说道：“那太太早去早回，我会告诉其他人，不准乱说，帮助太太遮掩的。”

“这才对嘛！”陈雅琴夸赞道，“县官不如现管，你们要搞清楚，到底谁才是你们的主子。”

绿芙留在这里，苏婉只带了青绫一个人。

出了门之后，陈雅琴带着苏婉上了她那辆马车，马车足够大，青绫和陈雅琴带来的一个大丫头芸香也上了这辆马车，其他人则是去了后面那辆马车，周围定远侯府护卫随行。

陈雅琴的马车比苏婉之前的马车好多了，似乎做了一些减震设计，并不怎么颠簸，坐着还算舒服。

走了将近两个时辰，才进了内城门，不过今天晚了，就没有去看铺子，而是带着苏婉一直去了定远侯府，等明天早上再去粥铺。

马车到了定远侯府后停了下来，因为白天天气长，天色倒是还不黑。

陈雅琴带着苏婉去见过了定远侯夫人，定远侯夫人见到苏婉，态度依旧如同往常一样和蔼，倒是没有对她有什么偏见，说了一会儿话之后，正好定远侯夫人要去请安，三人便一起去了定远侯太夫人的院子。

太夫人病似乎已经轻省了不少，见到苏婉后，还露出一个笑容来，等苏婉见礼之后就，她便招呼苏婉过去。

她拉着苏婉一起坐在榻上，说道：“好孩子，你可来了，我一直想要亲口谢谢你呢，只是没有什么机会。”

“太夫人的病可好些了？”苏婉跟她寒暄了一会儿，随后问道。

她其实看得出来，太夫人气色好了不少，最重要的是，她的精神状态十分不错。当然，她的病情好了一些，苏婉不认为都是方子的缘故，怕是也有她心情变好的原因。

“嗯，却是好多了。”太夫人笑道，“你那药方确实管用，你给的药膳方子也一直吃着呢！”

“我为太夫人把把脉。”

“也好。”太夫人伸出手去，让苏婉把脉。

“太夫人的身体果然调养的不错。”苏婉赞道，“为太夫人看病的那位太医，果然医术高超，若是我亲自为太夫人调养，怕是没有这么好的效果。”这一点，苏婉倒不是谦虚。她知道自己有几斤几两重，跟这些太医名医相比，她的医术怕是会被比到天边去。

“妹妹谦虚了，若是没有你的方子，就算再好的神医，怕是也巧妇难为无米之炊。”陈雅琴笑道。

“正是这个理儿。”太夫人感叹地说道。

随后，又说了一会儿话，太夫人又留苏婉在她这里用了饭，又让人收拾了客房，让苏婉住在她的院子里。

苏婉本就没打算去跟陈雅琴住，毕竟，总不能打扰人家夫妻生活，她住在她院子里总是不方便，便顺势同意留了下来。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四章嗟来之食（一更）

苏婉在太夫人这里用饭的时候，还见到定远侯府的几位孙小姐和孙少爷，因为他们年龄都不大，都不到七岁，倒是不用避讳。

陈雅琴只生了一个儿子，如今不过才五岁而已，叫不过定远侯世子还有两位庶女，虽然年纪小，看起来却都很乖。当然，还有定远侯其他几房的亲眷和孩子。

先定远侯有五个儿子，不过战死了两个，不过也都成家了，都留了后，因为太夫人还在，定远侯府尚未分家，五房都住在定远侯府。

虽然家族里也有矛盾，但却不像其他家族那么严重。那两房守寡的，都是不怎么惹事的，只守着自己的孩子过日子，如今，孩子也长大成人，马上就要成家了。另外两房的太太，虽然有些爱挑事，但是大是大非上倒是还立得住，又有太夫人震慑，定远侯夫人也不是吃素的，倒是没有掀起什么波浪来。

太夫人并未向她们隐瞒苏婉的身份，其实想要隐瞒也隐瞒不住，她们想要知道，自然会知道，只是叮嘱她们不要往外说。

定远侯太夫人都这么叮嘱了，她们自然都乖乖称是，无论心里对苏婉是何种相反，面上都是不错的。

苏婉也不指望她们都对自己态度有多好，只要她们不对自己心怀恶意，不故意针对自己就行。所幸，她们对苏婉都十分客气，虽然有些太过客气，显得有些疏离了，但总的来说，苏婉在定远侯府住得尚算愉快。

次日清早，陪太夫人一起用过早饭，陈雅琴就带着苏婉一起坐着马车出了门，一路来到正阳门外的廊坊四条。

马车一驶进闹市，便是一股人来人往的嘈杂声传来，各种声音不绝于耳。苏婉好奇地打开车窗一条缝，瞧了瞧，顿时那股熙熙攘攘的声音一下子大了无数倍，车水马龙，人流如织，周围各种店铺、酒楼林立，甚至还有各种布棚摊子，热闹非凡。

陈雅琴见到苏婉好奇地往外看，笑着说道：“妹妹是不是以前从未来过这里？”

苏婉点了点头，她来了之后，极少出门，要不是去郊外，甚至连内城都不会出，唯一一次霍渊想要陪她逛街，也被太夫人给阻止了。

“那今天就趁此机会好好逛逛，现在你已经出来了，也不打算回去了，用不着顾忌那老妖婆的想法，你想做什么就做什么，有我为你撑腰呢！”陈雅琴毫不客气地给昌武侯太夫人按上了一个老妖婆的名头。她如今对王太夫人可是一点好感都没有。

苏婉和马车里的两个丫头都笑了起来，就连青绫也抿了抿唇。

“谢谢姐姐。”笑过之后，苏婉说道。

马车很快就停了下来，陈雅琴对苏婉说道：“妹妹，已经到了，这里人多眼杂，戴上帷帽再下去。”

苏婉点了点头，接过青绫递过来的帷帽，戴了上去。

帷帽是一种高顶宽檐笠帽，在帽檐一周带着一层薄而透的面纱，但是比较短，只到脖颈间。

两人戴好之后，这才走了下去。

苏婉进去的时候，透过面纱打量了一下门面，靠街的门脸房有两层，门前高高的台阶，朱红色的门窗，门前两侧挂着红灯笼，此时，正值上午，并没有什么客人。

进了大堂，里面十分宽敞整洁，桌子摆放的也不紧密，毕竟，能吃得起药膳的也不是什么穷人。大堂里除了有一位掌柜，两个机灵的伙计外，还有一位年过半百的老大夫坐堂，墙上挂着各种药膳牌子以及功效等，除了可以听从老大夫的建议吃哪种药膳之外，还可以订做药膳。

二楼比一楼还要高档一些，虽然不是雅间，却也用屏风之类的东西隔开，墙上挂着字画，摆着各种盆栽，比一楼更加清净、风雅。

门脸房后面还有一个挺宽绰的院子，正房厢房都有，抄手游廊相接，都布置成了养生食坊的雅间，又比前面的门脸楼上了一个档次。

当从大堂进入后院，顿时就感到静谧起来，仿佛立即就将外面的闹市隔绝开来，顿时变得清幽无比。

院子里栽种着花草，还有两株枝繁叶茂的海棠树，可惜，此时的海棠树已经花落结果了，海棠树下还设了石桌石凳。除此之外，院子里还放着大水缸，里面浮着睡莲，这是防走水用的。

陈雅琴带着苏婉将整个店铺都看了一遍，看完之后，苏婉对陈雅琴越发佩服，能在将近一个月的时间里，就做到这种地步，实在是不容易。就说那些药膳师父，恐怕就不是那么好找的，苏婉提供的那些药膳方子，他们也得熟悉之后，这店铺才能开起来。

“妹妹放心，除了那位老大夫，这里的人都是我的人，十分信得过，就连那药膳师傅，也是我们自家的。在我们家还是卫国公府的时候，就在我们家了，已经好几代了，十分通药理，不说别的，那位为太夫人做药膳的人调理身体的人，就是他们的长辈。”陈雅琴怕苏婉不放心，为她解释道。

“姐姐是个能干人，肯定比我想得全面，何况姐姐一心为我，我若还怀疑姐姐，那我成什么人了？”苏婉说道。

“我就知道妹妹是个明白人！”陈艳琴也十分高兴，笑着说道，“我总算明白我为什么喜欢你了。你这么相信姐姐，姐姐也不会让你失望的。”

其实，陈雅琴得了方子之后，完全可以撇开苏婉自己做，若是再无耻些，说不定就据为己有了，苏婉肯定也没办法，两人并没有签订什么纸面上的合约，一切不过是口头承诺，这样其实很危险，但苏婉信任陈雅琴，她也没让苏婉失望。何况陈雅琴开药膳的目的，赚钱是其次，最重要的是为了帮助苏婉。

若是苏婉表现出了一点怀疑，陈雅琴虽然觉得合情合理，但恐怕也不会这么掏心掏肺地对她。

其实，对于苏婉来说，钱财不是最重要的，至少远远比不上跟车雅琴之间的友情重要。

就算陈雅琴欺骗了她，那她最多损失的也不过是一些药膳方子罢了，没什么可惜的，再想别的赚钱法子也是一样的。

两人去了雅间，陈雅琴然人上了药粥，让苏婉尝一尝，两人吃的是苹果粥，美容养颜，味道鲜美，苹果清香加上葡萄干的酸甜可口，成为很多闺阁小姐最喜爱的消夏甜品。因为不难做，吃过几次之后，很多人家都学会了，只是却如这养生食坊的粥做得好。现在，依旧有不少富贵人家的小姐或者夫人，差人来买苹果粥的。

这粥不算太贵，就连小富人家的女儿，咬咬牙也能吃得起。

毕竟，这时候苹果还不到成熟的季节，数量还比较少。

苏婉也觉得这粥是极好的，不愧专门做药膳做了几代的人，手艺非常人能及。

“妹妹，你难得出来一次，我先带你出去逛一逛。”用完粥之后，陈雅琴对苏婉说道。

苏婉自然愿意，两人戴了帷帽，去了前面大堂。

然而，刚到大堂，就听到吴掌柜正在跟人说话，语气很是无奈。

“两位公子，小姐，我们这里是食坊，不是医馆，要看病还是得去医馆，不远处不就是有一个同仁堂吗？那里就有坐堂大夫。”

来人是一男一女两个年轻人，男的二十上下，穿着宝蓝杭绸直裰，长相清秀，只是衣服依旧磨损的很厉害了，看起来有些寒酸。一身书生气，有些呆头呆脑的，看着倒像是个读书人。

女的不过十五六岁，穿着月白交领短袄，下面系一条元青半白的长裙子，头上戴着一朵绒花，还插着一支银簪，一只手上戴着一只鎏金镯子，容貌秀美，倒也有几分姿色。

两人的模样有三分相似，看起来倒向像是兄妹，后面还有一名十二三岁的丫鬟，黑黑瘦瘦的，低着头站在少女身后。

“掌柜的，你就通融一下吧！我们千里迢迢来到京城，走了几个月，好不容易来到这里，现在母亲病了，我知道你们这里有坐堂的大夫，你就让他为母亲诊治一番不行吗？”少女说道。

“哎呀，姑娘，老朽都说了好几遍了，我们这里是药膳食坊，不是什么医馆，你们要看病，就去同仁堂呀，那里的大夫不是更好？”吴掌柜不明白，她怎么就盯上这里了。

“可是，小女子听说，这同仁堂医药费极贵，而且人也多，我们根本排不上号。而你们这里的大夫医术也是很不错的，而且还是免费为人看诊，为什么我们就不行？”少女依旧不依不饶地说道，扭头又问向身边的人道：“大哥，你说是不是？”

那名书生模样的人，脸色微红，显得有些尴尬，但还是说道：“小妹，为兄这里还有些盘缠，给母亲看病应该是够了，我们还是不要打搅掌柜了。”

少女没想到书生竟然会这么说，不由有些很恨铁不成钢地说道：“哎呀，大哥，你怎么又说这种话。你是不当家不知柴米贵，钱都拿去给娘看病了，我们如何在京城生存？现在距离春闱还有十个月呢，你还要求学，衣食住行，笔墨纸砚，样样都要花钱，我们怎么撑得下来？”

听到这个书生要参加来年的春闱，身上肯定有举人功名。

书生脸色闪过一抹羞愧，但还是说道：“我可以卖画为生，要不然，我就去先去哪家当西席，一边教导学生，一边备考，两厢不耽误。”

“怎么不耽误？我和娘就盼着你能专心读书，来年金榜题名呢，你怎么能分心呢！”少女根本不同意，“何况，这里有免费看诊的大夫，我们为什么要花这个冤枉钱呢？”

听到少女这话，不但掌柜的被气笑了，陈雅琴也被气笑了，她走上前说道：“这位姑娘，我们这里是食坊，大夫为客人免费看诊，只是指点客人用什么药膳，不能用什么药膳，免得出了什么问题，这也是取谨慎小心之意。若是姑娘想要在这里用饭，我们当然欢迎，若不是，就请两位赶快离开，不要挡着我们做生意。”

“这位是？”少女看到陈雅琴和苏婉走过来，不由打量了一番，脸上露出惊讶之意。即便，两人都带着帷帽，但是，看她们的穿着，也知道她们不是普通人？

“这位是我们东家。”吴掌柜说道。

“原来是东家夫人。”少女惊讶了一下，随后对她福了福身道：“小女子见过夫人。”

“好说！”陈雅琴欠了欠身，也没有多做解释。

“夫人一看就是个好心人。不知夫人可否通融一下，家母重病，如今就在门外的骡车之上，只是让大夫为家母看看病而已，耽误不了多少时间的。”少女说道。

苏婉往外瞧了瞧，外面门口果然听着一辆骡车，还有一名十六、七岁的书童，看着马车，只是却将门口给挡住了。

陈雅琴刚才就看到了，所以才说他们挡住了自己的生意，如今听到少女这话，不由皱了皱眉头道：“不是我不通融，只是我们这里的确不是医馆，若是开了你这个例，其他人岂不都来找我们看病了？岂不是本末倒置？我们生意怕是也做不下去了，干脆改成医馆得了，两位快走吧，你们的马车可都把我们的客人挡在外面了。”

书生听到这话，往外看了一眼，果然你如此，脸色越发红了，对陈雅琴和苏婉作了长长一揖道：“实在对不住，打搅了，小生这就带小妹走。”

说完，果然要少女跟他离开。

少女却不肯，对陈雅琴说道：“夫人，你们嫌我们的骡车挡路，我们避开也就是了，只是家母的病却半点也耽误不得，您难道真的要见死不救吗？”

听到这里，苏婉也忍不住皱了下眉头。

她一开始，对少女的印象还是不错的，为了母亲，不顾别人的白眼，厚着脸皮上前求医，的确是孝心可嘉。只是，现在看来，倒是有些胡搅蛮缠，强人所难了。

而且，听那位书生刚才的意思，他们其实还有些盘缠，却又嫌医药费太贵，不肯去同仁堂，如此一来，倒是不知让苏婉说什么好了

“既然知道耽误不得，你们就去带她看病呀，我可没拦着你。再说，你们又不是没钱，刚才你大哥也说了，没钱可以再赚，他一个大男人，总会赚到钱，你在这里纠缠我们做什么？”陈雅琴有些生气了。何况，又有丫头，又有书童，还有骡车，就是将骡车卖了，也能得一些钱，看病应该是足够了。

少女见到陈雅琴就是不同意，脸色也不由有些难看，微微咬住了下唇。她们这些富贵人家，哪里知道赚钱的辛苦？若不是她节省，一文钱恨不得掰成两半花，她们一家人早就去喝西北风了，哪里能撑到现在？

“大哥是举人，将来要继续科考的，若是让他出去赚钱，岂不是耽误了他？这样太得不偿失了。你们若是肯帮我们这一次，等大哥将来考上了进士，做了大官，一定会答谢你们的。我大哥他一定能考上的。”少女压下心中的苦涩，再次哀求道。

陈雅琴早就不耐烦了，哪里还听得进去她说什么，何况，她还要陪着苏婉妹子出去逛街呢，时间本就不充裕，如今还把时间都浪费在了这里，心里着实生气，正要说话，却被苏婉给拉住了，苏婉对她摇了摇头，这才对少女说道：“姑娘，不是我们不通融，而是我们食坊的规矩的确不能坏，否则，以后就没办法做生意了。这样吧，你们带令堂去同仁堂看病，这一次的医药费我们垫付了，你看如何？”

少女闻言，不但没有消停，反而脸色越发难看了，生气地说道：“夫人这是在故意侮辱我们吗？我们家就算再落魄，那也是书香门第，绝不吃嗟来之食，更不是上门乞讨的乞丐，这种话，夫人可不要再说了。”

“小妹，这位夫人只是好意想要帮我们，没有其他意思。”书生有些无奈地说道，小妹若是不想接受拒绝就是了，何必这么大的反应？他身为读书人都没这么敏感。他可以感觉到，对方的确没有恶意。

“你怎么知道她是好意？我看她就是在故意侮辱我？”少女气愤地说道。

陈雅琴闻言，冷笑道：“真是狗咬吕洞宾，不识好人心。妹妹一番好意，却让你们曲解成这样，我可真是受够了。你既然有那么强的自尊心，何必求上门来？不吃嗟来之吃，我呸！你们上门免费求医，跟那些乞丐的行为又有什么不同？还不都是空手套白狼？算了，我也懒得跟你们生气，你们赶快走，别耽误我们生意。”

“你……大哥，你还说她们是好意？我看她们就是瞧不起我们，故意侮辱我们。”少女眼圈红红地看着书生说道。

“小妹，我们强人所难，的确是我们不对，我们去同仁堂吧，我总会赚到钱的。而且，这家里的钱，还不都是我赚来的？我在家乡能赚到钱，在京城自然也可以养活我们一大家子。”书生本就不同意过来，却拗不过自己的妹妹，早知道，他就该坚定一些阻止她。

“大哥，你在家乡那么大的名气，所有人家才来求画，你在京城一文不名的，谁稀罕你的画？怎么可能赚得到钱？不行，我既然来了，就没有空手走的道理。”

少女脸上闪过一抹坚韧之色，又对陈雅琴和苏婉道：“我们在这里用饭，大夫总可以为我娘治病了吧？”

“姑娘在这里用饭，我们自然欢迎。不过，我可说好了，我们大夫只会为你们指点用什么药膳，并不会为你们开药抓药，你们可要记清楚了。”陈雅琴笑着说完，又对苏婉说道：“妹妹，我们走吧！别再这里耽误时间了。”她可不想把时间浪费到这种胡搅蛮缠的人身上。

苏婉点了点头。

少女皱着眉头想要说什么，到底还是闭上了嘴，跟哥哥一起回到骡车旁，将病重的母亲扶了进来。

擦肩而过的那一刻，苏婉看了看那位少女的母亲，发现她皮肤干热发红，看起来有些虚脱，却尚未昏迷，倒像是中暑了，

苏婉突然出口说道：“灵堂似乎是发痧了，你们还是赶快带她去同仁堂吧？若是及时治疗，可是有生命危险的。”发痧，就是中暍，中暑。

少女闻言，怪异地看了她一眼，撇嘴轻哼了一声，根本不把她的话当一回事。

倒是书生有些急切地问道：“这位夫人会医术？”

“只会一点。公子若是担心母亲，就带她去同仁堂吧！”苏婉又劝道。

陈雅琴就见苏婉说得郑重，也不敢让她进去了，万一死了人，可不是闹着玩的，说不定这药膳食坊也开不下去了，于是立即说道：“慢着，你们走吧！我们不做你们的生意了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

非常感谢大家的订阅支持~

［2—11］

评价票——

liuyusijie　投了1票（5热度）

痴柔情　投了5票（5热度）

月票——

七烨如钩1票

ucjamyd　投了1票

shirley1111　投了2票

13808895701　投了1票

872716440　投了1票

13861866301　投了3票

如水而行　1票

云中月爱阳光你1票

wcy3206投了1票

韵锦1990投了1票

翔仔2011投了1票

liuyusijie投了3票

霍建元1票

spadeh投了1票

wyc881689投了1票

zengyangyang投了1票

15935008962投了2票

774017972投了1票

lmx581投了1票

新月钩寒玉3票

lxhfj2013投了1票

礼物——

deng9234送了两颗钻石

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五章再相见（二更）

“你……你凭什么不做我们生意？”少女气急败坏，还要再说，忽然被书生打断了——

“小妹，住口！我们立即带娘亲去同仁堂看病，别再折腾了。我说过，无论如何，我都不会饿到你们的，不必省这点钱。”

“大哥，你别听她胡说，她一个呼奴唤婢的贵妇人，怎么可能懂得医术？她定然是瞧不起我们寒酸，不想做我们生意，才故意骗我们的。”少女急着说道。

书生却不继续听她说什么，他虽然宠爱妹妹，却不会拿娘的生命开玩笑，让丫头扶着娘亲，转而对苏婉作揖道：“在下浙江嘉兴府举人季熙，多谢夫人提醒。夫人的恩情在下记下了，若是有什么地方用得着在下的地方，请尽管开口。”

苏婉避开了他的礼，欠了欠身道：“原来是季举人，妾身失礼了。举手之劳罢了，不足挂齿。”

季熙道：“刚才小妹无礼冲撞了夫人，小生替小妹向夫人赔罪了，还请夫人不要怪罪才是。”

季素月听了这话，扭开了头，鼓着脸颊在一旁生气。

“季孝廉不必如此，我没有放在心上的。”苏婉笑道：“还是快点带令堂去看病要紧，耽搁了时间就不好了。”

季熙心急如焚，果然不敢再耽搁，直接背着母亲，对苏婉点了点头，就去了同仁堂。

季素月也带着自己的丫头跟了上去，那名书童也赶着骡车走了。

“终于走了！”陈雅琴叹了口气说道，“不是我心狠，而是此例决不能开，若是开了这一例，以后堵也堵不住，我们食坊可怎么开得下去？妹妹，走吧，我们去逛街。”

头上的帷帽并不热，薄纱十分透气，还遮掩了阳光，只是走在街上到底是有些热，两人逛了几间铺子，就到了中午了，外面热得厉害，就去附近的茶楼雅间喝茶，还叫了一桌子的茶点、茶果。

两人摘下帷帽，不约而同地透了口气，外面天太热了，这时候逛街还真是有些受不了。

苏婉先喝了会儿茶，解解渴，这才吃了一块果馅饼，又吃了两小块的西瓜，就不再继续吃了。陈雅琴也吃的不多，吃了两块玫瑰擦禾卷儿，吃了几块西瓜，其余的都被丫头们分了。

两人正说着话，忽然食坊里的一名伙计突然来传话说，侯府里来人了，似乎出了点事，让世子夫人赶紧回去。

如今，定远侯府，管家的是陈雅琴，平时也是忙得很，但是这次，她是特意撂下府中的事务，来陪苏婉的，怎么肯因为一句传话回去？便皱眉说道：“我不是说了吗？有什么事先放着，等我回去再说，若是急事，就去找太太处理。这么火急火燎地找我回去做什么？”

“府中来人只说有急事，却没告诉说是什么事？所以，小的也不知道。”那名伙计为难地说道。

陈雅琴还要再说，苏婉却说道：“既然府中有事，那琴姐姐就先回去吧！这里我也熟悉一些了，一会儿自己去逛街就可以了。”

“这……可是我都答应要陪着妹妹了……”陈雅琴有些为难地说道，既然家里有人来喊她，自然不可能是什么小事，府中需要操心的事情太多，她心里的确有点担心。但是，她也不想将苏婉一个人留在这里。

“姐姐，你跟我之间，何须这么外道。你在这里陪我，若是真耽误了府中要紧的事，那才让我心中愧疚呢！何况，我身边还有丫头跟着呢，不会有事的。”苏婉说道。

陈雅琴想了想，这才答应了，叹了口气说道：“好吧，我留给妹妹一辆马车，和几个护卫，马车就留在妹妹那里，以后妹妹出门也便宜，至于那几个护卫去我那庄子上住一宿，明天赶回来就是。”

苏婉笑道：“姐姐只把一辆马车留给我就好了，我这丫头不但会驾车，功夫也极好，用不到这么多人保护，而且带着护卫也不太方便。”

陈雅琴闻言惊奇地看了眼青绫，说道：“你这个丫头还真不错！”

随后又想了想，还是摇了摇头道：“不行，她到底是个女子，还只是一个人，若是遇到什么危险，怕是双拳难敌四手，还是让他们跟着吧！”

苏婉只好答应了。

陈雅琴到底是担心府中有事，叮嘱苏婉注意安全，早点回去之后，就带着丫头急匆匆地走了。

陈雅琴离开之后，苏婉继续留在雅间里，反正现在外面天热，茶楼里凉快些，倒是不用急着离开。

苏婉让人重新收拾了桌子，又上了新茶，只是没有再要别的茶点。

刚才逛街买了几件首饰，一支海棠珠花步摇，一对花卉耳环，还有一盒子绒花，总共十支，无论是自己戴，还是给丫头戴都是不错的，虽然不贵，做工却很细致。苏婉此时无聊，便又让青绫拿出来，自己摆弄了一会儿。

“青绫，你看两支绒花那支最好看呢？”苏婉拿了两支不同颜色的绒花，抬头问青绫，却在看到来人时，露出一丝愕然，刚刚进来的这位不是显德帝是谁？而青绫却早已经不见踪影了。

苏婉心中叹息，她早就该知道青绫靠不住了，没想到竟然这么不靠谱，不阻拦也就罢了，竟然连一声提醒都没有。

“依朕看来，这些绒花都不怎么样，还是宫花比较好一些，这么粗糙的东西，怎么配戴在夫人的头上？”显德帝一边说一边走到苏婉身边，坐了下来。

此时的他，身上穿了一身云白软绸阔袖滚回字纹兰花长夏衣，袖口处用银线绣着回字纹，青莲紫镶银边的玉兰花，手中拿着一把折扇，风度翩翩，气度逼人，极有卖相。果然，苏婉不论看他几次，都觉得显德帝实在太有欺骗性，若不是知道他身份，只怕真得将他当成前来搭讪的风流贵公子了。

“宫外的东西，自然是无法与宫里的东西相比。”苏婉将绒花放到盒子里，放到一旁，说道。

宫里的绒花，都是用皇族御用织物云锦做的。云锦有“寸锦寸金”之说，云锦的制作过程中，最优质的蚕丝入料，裁衣服剩下的下脚料，用之不匹，弃之可惜，就来制造绒花了，自然是独一份。

“陛下怎么会来这里？”顿了顿，苏婉问道。

“朕自然是特意来找夫人的。”显德帝将扇子放到桌子上，将苏婉面前的茶盏端起来喝了一口，见苏婉又将绒花收了起来，“这些东西留着做什么，你想要多少，朕就送你多少。”

苏婉无奈叹气，对显德帝地种种行为都已经见怪不怪了，神色很是平静。何况，只要显德帝决定的事，她就是反对也没有用。

“那琴姐姐……”陈雅琴离开之后，显德帝立即就出现了，若说是巧合，也未免太巧了。

“定远侯世子夫人的确是朕支走的，他们府上没出什么大事。”只是给他们制造了一点小麻烦罢了，显德帝没有一点愧疚心地说道，他可不想跟婉儿相处时，还有外人在，那实在太碍眼了。

听到显德帝的话，苏婉果然放了心。

显德帝拿折扇子摇了摇，又仔细打量了苏婉一番，说道：“夫人气色果然比以前更好了，似乎还丰腴了不少，这样正好，你以前当然也好，只是有些太瘦了。”

此时的苏婉穿着藕荷色斜襟纱衫，配淡粉色纱裙，头上绾着偏髻，头上插着镶珠金簪，缠丝点翠金步摇，鬓边簪着一支淡紫纱堆绒花，这里原本戴的是一支金镶玉的鬓花，买绒花之后，才又换上的。耳朵上一对点珠耳环，左手上戴着一只芙蓉玉镯，气色极好，真是冰肌玉肤，面若桃花。

显德帝的喜好跟楚王一样，爱好细腰，他比喜欢太丰腴的女人，但是，以前的苏婉却让他也感到太瘦了。其实，这也不足为奇，苏婉现在的身体本就是不胖的体质，身体本就不好，苏婉穿过来之后，又接二连三的病倒，再加上担惊受怕的，哪里胖的起来？现在才算是正常的模样。

苏婉听到他说自己胖了，没好气地瞪了他一眼，真是没有眼色，不知道女人不能说胖吗？

她最近心情好，吃得也好，又经常做些运动，饭菜也是按照她的口味准备的，虽然天气热，但有冰也不觉得难受，吃得的确比往常多了许多，别人都是夏天瘦，她却胖了，真是让人不知说什么好。

但是苏婉却很高兴，因为她比以前更加健康了。对她来说，没有什么比健康更加重要。

见到苏婉瞪了自己一眼，反而笑了起来。他不喜欢苏婉那样战战兢兢，恭恭敬敬地对她，他就是想要她平常的样子面对自己，这样才让他觉得亲近。

苏婉如今不是那么排斥他了，他心里当然高兴。

“夫人不是想要逛街吗？走，朕今天就舍命陪夫人了。”显德帝说着，便站起身来，对苏婉伸出了手。

苏婉看到伸到自己面前的手，怔了一下，眉宇间闪过一丝犹豫，但是看到显德帝就那么含笑看着自己，鼓励着自己，她竟鬼使神差地将手放到了他向自己伸过来的手中。

显德帝的手修长有力，握住苏婉的手后，就将她从座位上牵了起来，唇角微勾，缓缓说道：“朕抓住你了。”

苏婉一惊，立即清醒了过来，想要将自己的手抽离，他却抓得紧紧的，让她挣脱不开。

苏婉略显慌乱地看向她，却听显德帝低声笑道：“朕好不容易才抓住夫人，能让夫人这么快就逃离呢！”

苏婉微微凝了您凝眉，很快又镇定下来，反正更过分的事情他都做了，牵个手又算什么？不必如此大惊小怪。

显德帝一直注意苏婉的表情，见状，微微勾了勾唇。

显德帝亲自帮苏婉戴上帷帽，牵着她走了出去，青绫还有杨永，以及保护皇帝的亲卫军，则是掩没在了人群中，不远不近的跟着。

显德帝无论容貌还是气度都是顶尖的，走在人群中，宛如鹤立鸡群一般，极其吸引人的注意力。不少人都把目光投向了他，但又不知为何，又很快瞥开眼去，不敢继续再看。即便如此，还是让显德帝皱了下眉头，但也没说什么，很快就适应了。

显德帝虽然牵着苏婉，但是宽大的袖子挡着，他们周围又被跟着侍卫给挡了一圈，阻隔了视线，不仔细看，倒也看不太出来。

要知道，两人手牵手的行为，在外面还是很惹眼的，就算是夫妻俩，也极少会在外人面前如此亲密，怕有伤风化是一方面，另一方面也是难为情。

但显德帝是个任性的人，想做什么便做什么的人，怎么会在意他们的想法。何况，这里人来人往的，万一走丢了怎么办？

苏婉渐渐开始还觉得有些羞赧，觉得人人都在看他们，但渐渐地也习惯了。

便专心逛起街来，好不容易有逛街的机会，她可不想浪费。

两人逛了一会儿，苏婉看到了一家卖胭脂水粉的高档店铺，便走了进去。虽然很多大家族的女眷都不在外面买，而是都有自己的来路。

但这家却是有口皆碑的，不少富贵官宦人家都在这里买。这里卖的粉并不是铅粉，而是用胭脂花种研碎之后，兑上料制成的。苏婉平时倒是不怎么用，但是若是出门交际也会用的，而且她身边的丫头也都需要。

显德帝见苏婉一边饶有兴趣地挑来挑去，一边跟那女掌柜交流。显德帝也没有不耐烦，毕竟，在他看来，这也是一种乐趣，只是心里却记下了，等回宫之后，就让人送宫里最好的胭脂水粉来。

那女掌柜早就在悄悄观察这一对男女了，心里猜测着他们的身份，但是猜了好几种结果都否定了。

说他们是夫妻吧，看起来是挺相配，但心里又感觉不太像，女子对对方的态度不是那么亲昵，反而稍稍有些恭敬疏离。说是兄妹，哪有这个年纪的兄妹，还一起出来买东西的？就是亲兄妹也得避讳。平时倒是也有不少青楼女子来，每次都带着自己的恩客，但是看着女子的打扮、穿着、气质，却不像那等轻佻的女子。难道这女子是男人刚的妾室或者外室不成？特意讨她欢心，才陪她来买东西？

女掌柜觉得自己真相了。

不过，这样的男人一看就不简单。只要这个男人在场，她就莫名地不敢放肆，原本八面玲珑的她，不知怎地，平常那些说的很溜的话，她今天就是说不出来。明明这个男人无论容貌气质都极其罕见，又是唇角含笑，一副风度翩翩的模样，却偏偏让她打心底感到敬畏。尤其是，当他的眼神扫过来的时候，她的身体都有些僵硬。

这样的人，她就算眼界再浅薄，也知道必定是人中龙凤，位高权重之人。能给这样的人做妾室或者外室，那也是极大的福气了。

若是苏婉知道女掌柜竟然这样想自己，不知心里是作何感想？

当然，她极有可能只是一笑而过。因为，她是绝对不可能做人的外室或者妾室的，即便对方是皇帝也不行。

苏婉和显德帝离开胭脂铺子之后，又逛了一会儿，就打算要走了。

与此同时，离他们不远的同仁堂里，出来了两个人，正是之前的季氏兄妹，两人脸上的神色还算轻松，季熙说道：“幸亏我们听了那位夫人的话，及时来了同仁堂，否则，母亲怕是……”

季素月没好气地说道：“若是她早点同意让大夫为母亲看病，不是就可以早些提醒我们了，母亲也可以早点脱险。何况，不过是举手之劳罢了，她竟也不肯，果然越是富贵的人越是抠门。”

季熙皱了下眉头，看着她说道：“小妹，本来就是我们不对，强人所难，人家夫人不但不计较，反而还提醒了我们，怎么说也是我们家的恩人，你怎么还说这种话？”

季素月撇了撇嘴，“好了，我知道了，我不说她就是了。”但是也别想她感谢她。

“现在，我们得赶快去租个住处才行，不让我们晚上怕是没地方住。”季熙说道。

“哼，本来我们是有钱的，现在没了。”季素月没好气地说道，随后便移开了眼睛，然后，她的眼神看到某一处，突然定住了。

季熙却没注意她的异常，依旧说道：“我这里还有点银子，撑上半个月不是问题。银子的事情，我来想办法……小妹？”

话未说完，看到季素月眼神看向不远处一动也不动，不由诧异喊了一声，也顺着她的视线望了过去，不由也是一怔，那是……

随即，他的脸上就露出一丝喜悦之色，说道：“竟是那位好心的夫人，原本还以为不会这么快见到，没想到，竟然这么巧。我们现在就过去谢一谢她。”

“大哥，等等！”季素月回过神来，立即喊住了季熙。

“怎么了？”季熙看着她问道。

季素月犹豫了一会儿，看了看自己这身装扮，又眯着眼睛往那边望了望，问道：“大哥，你看我这身打扮怎么样？身上脏不脏？”

“你不是今天刚换的衣服吗？挺干净的。”季熙呆呆地说道。

“那就好。”季素月又拢了拢头发，调整了自己的表情，露出一个略显矜持的笑容来，对季熙说道：“哥，我们过去吧！”

－－－－－－题外话－－－－－－

噗~吐血ing~二更后，~我就失血过多直接躺倒了，。orz，好不容易恢复了一丝精神，就不小心瞄到了四张催更票，终于忍不住吐血身亡~（？′？`？）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六章夫人（一更）

季氏兄妹过去的时候，苏婉正惊疑地看着显德帝，问道：“陛……您说什么，您要送我回去？”

显德帝含笑微微颔首。

“这怎么可以？”苏婉反对道，她可不想显德帝再侵入了她的领地，那实在太危险了，那会让她感到警惕和不安。

口中却说道：“您若是送我回去，关城门前可就赶不回来了……”不过，这对显德帝来说并不是什么难事，“何况，您还要赶明天的早朝，岂不是太累了吗？”

“夫人再担心我吗？”显德帝对她说的这些不以为然，反而低头凑在她耳边说道：“放心吧，我这两天称病不上朝，不着急回去，夫人就收留我两天吧！天气太热了，过两天，我就去大觉寺的行宫避暑一个月，到时候，跟夫人见面可就容易多了。”

内阁和司礼监会处理大部分的政务，极其重要的折子，他辛苦一些也就批完了，空出两天来没有问题。内阁有票拟权，司礼监掌印太监有批注权，简直就是为了皇帝偷懒而设的。当然，他也不怕他们架空自己，在位十一年，他早就将朝堂经营地滴水不漏，还脱不了他的掌控。

苏婉闻言，顿时怔住了。

大觉寺在京城西郊，距离京城大概七十里地，距离苏婉那里就更近了，顶多也就二十里地，要见面，果然方便了不少，陛下他……

尚未回神，就听到一个略显熟悉的声音说道：“晚生季熙见过夫人。”

他的话顿时拉回了苏婉的思绪，不由转头看了过去，见到是季氏兄妹，季熙更是以来便跟她作了一揖，便笑道：“原来是季举人和季姑娘，没想到这么快又见面了。”

季熙直起身来，即便苏婉带着帷帽，也不直视她的脸，只是说道：“晚生也没想到，竟然这么快又见到夫人。”

显德帝原本见到季熙没有眼色的凑过来的时候，脸色就冷了两分，见到他似乎与苏婉相识，就没有让人阻拦，放了他过来，直到现在见他也不抬头看苏婉，脸色这才好了一些儿。

苏婉问道：“令慈的病怎么样了？”

“多亏了夫人提点，大夫说了，若是再晚一会儿，怕是有性命之忧，现在已经脱离危险了，目前，母亲还在同仁堂，同仁堂的医者都极好，并不敢我们走，等晚生租好了地方，就接母亲回去。”季熙又向苏婉作了一揖，语气轻快地说。

“只要令慈没事就好。”苏婉笑道。

此时，一直没有说话的季素月忽然说道：“是啊，所以，我跟大哥都十分感谢夫人呢！”

苏婉闻言，不由含笑看着季素月。她可是发现了，这位姑娘从一开始，就一直在偷看显德帝，若非显德帝本身的威仪在，她恐怕不是偷看，而是眼睛一直黏在上面了。

想到那种情况，苏婉好笑的同时，也不由纳闷，这位季姑娘不是出身书香门第吗？怎么作风还如此大胆？

“不敢当，不过是举手之劳罢了，当不得一个谢字。”苏婉说道。

显德帝也早就察觉季素月在看自己，心中十分不悦，暗斥对方没有规矩，简直跟他哥哥死天壤之别。若是对方是个绝色美人，他心里也不会这么不悦，可惜对方只是略有些姿色，实在入不了他的眼睛，自然没有怜香惜玉之心，何况，他现在的心思都在苏婉身上，哪有功夫顾及别的女人。

季素月也不是真心要谢苏婉，只是找个由头说话罢了，她故作无意地看了显德帝一眼，说道：“不知这公子是夫人的什么人？”

“小妹！”季熙见季素月无礼地打探恩人的私事，不由皱了下眉头。她若是肯告诉他们早就说了，若是不说，他们也不该去问才是，否则，岂不尴尬？何况，人家相携游街，关系必定不一般，还用得着问吗？

季素月暗暗白了季熙一眼，才对苏婉说道：“我只是随口问问，夫人若是不愿回答，也没关系。”

苏婉微微一笑，并没有说话，她不想回答，也不知该怎么介绍显德帝的身份，此时说什么也不对。

季素月见苏婉果然不答，心里有些不悦，正要再说，却听显德帝轻笑一声，伸手搂住了苏婉的肩，对两人说道：“她是我夫人，你说我是她什么人？”

季素月在看到他们时，就猜到他们既有可能是夫妻，但是，心里还是存了一丝侥幸。因为那个男人实在太优秀了，他从来都没见过这么出色的男人。

她从小的梦想，就是嫁给一个长相英俊，有权有势又有钱的人，以前这个梦想遥不可及，可是自从大哥中举之后，她就觉得自己离梦想越来越近了。

她不是见过哥哥的那些同窗，也就家境十分富贵的，但是，全都比不上眼前这个男人。他几乎满足了她对未来丈夫的所有幻想，所以，她根本不想错过。

可惜，这个男人的话，却把她心中的那一丝侥幸完全打破了。

如果，那个女人是他的夫人，那她若是嫁给他，岂不是只能当妾？

她可从来没想过要给人做妾。不过，如果是眼前这个男人的话，倒也不是不可以接受，只是心里到底觉得委屈。

季素月这么想着，看向显德帝的眼神就有些幽怨。

不过咋，显德帝却没有心思注意她，他现在有点哭笑不得。

他才刚说完那些话，腰间的软肉就被掐住了，而且一直被揪着不放。

“夫人，为夫错了，你就饶了为夫这一遭吧？”显德帝用一种略显戏谑地口吻，低头对苏婉求饶道。

苏婉闻言，顿时一惊，立即放开了掐在他腰间的手，脸庞也火辣辣地烧了起来，她也不知是怎么回事，刚才顺手就那么做了。现在想想，行为难免过于亲密了，也太过于放肆了。

她对显德帝真是越来越不见外了，戒备心和警惕心也越来越低，这样可不好。

显德帝即便是透过半透明的薄纱，也看到了对方几乎红透的脸颊，不由心情极好地勾了勾唇角，眼神也越发柔和了起来。

季素月见到他们旁若无人地在那里打情骂俏，心里又是羡慕又是嫉妒，心里对苏婉越发看不过眼了。在大庭广众之下，就跟男人搂搂抱抱，成何体统？真是有伤风化，想必品行也一般。这么好的一个男人，怎么喜欢上这么一个行为不端的女人？

若是她，肯定不会这样。

以后大哥娶妻时，她也要帮着掌掌眼，她决不允许大哥娶一个像她这样品行不端的女人的。

而季熙则是秉持非礼勿视的规矩，完全不往那边看一眼，脸却悄悄地红了。

苏婉好不容易让心情平复下来，便对季氏兄妹告辞道：“时候不早了，若是季举人没有其他事，那我们就先告辞了。”

“晚生只是见到夫人特意来感谢夫人，没有其他事，夫人请便。”季熙立即说完，犹豫了一下，正要再问问她夫家的名姓，以后好上门答谢，却见两人已经转身走了。

季素月在旁边急得直跳脚，她还想让打听那男人到底是什么身份呢！她自己又不好问，就是问了，恐怕那个心胸狭隘，又行为不端的女人也不会说，原本指望大哥会问出口，没想到大哥口舌笨拙的，竟然没有问出口。

等苏婉他们走远之后，季素月皱眉对季熙说道：“大哥，你怎么不问问他们到底是什么人啊？到时候我们怎么去道谢。”

季熙也有些失落地道：“我本来想问的，他们已经走了。不过，没关系，只是我们知道那位夫人跟养生食坊的东家关系匪浅，想必能打听到。”

季素月闻言，眼睛不由一亮，点了点头，说道：“有道理。”

随后，她略显羞涩地问季熙道：“哥，你觉得那位公子怎么样？”

季熙对他印象颇深，直接赞叹地说道：“自然是人中龙凤。”

“那如果……”季素月闻言，脸色也红了起来，“如果，我嫁给他，你不会反对吧？”

季熙听了这话，有些不可思议地睁大了眼睛，说道：“小妹，你刚才没听到吗？人家都已经成家了。”

“我知道。”季素月没好气地说道，随后，又一脸憧憬地说道：“就算做不成他的妻子，就是做个二房也是好的。以哥哥的举人功名，我便是嫁过去，怎么说也是个良妾，跟一般的姨娘不同。哥若是以后中了进士，那他肯定更不敢怠慢于我，以后若是生下儿子，除了名分不如正妻，还有什么不如他的？”

季熙听了这话，眉头紧紧皱了起来，说道：“你想得太简单了。那个男人，绝对不是普通官宦人家。京城勋贵众多，还有各种京官以及皇亲国戚，我就是中了状元，人家恐怕也不会放在眼里。何况，那位夫人怎么说也是我们的恩人，你岂能恩将仇报，夺了她的夫婿？此事我绝不答应。”

当然，他没有说的是，像那样的男人，就是男人见了都自惭形秽，又怎么看得上他的妹妹？

“我哪里夺她夫婿了？”季素月也拉下脸来，争辩道：“我就是为了报恩，才想要委屈做妾嫁过去帮她侍奉丈夫，帮她分担分担，这怎么算是恩将仇报？”

“那也不行！他们家门第太高，不是我们能高攀的上的。等我明年中了进士，一定为你找一个好人家，定不会让你以后受苦的。”季熙说道。

“哥——”季素月不满喊道。

“此事不必再说！”季熙斩钉截铁地说道，“就是母亲也不会答应的。”

见季熙生气了，季素月只好闭上了嘴，她哥哥是好说话，也很疼她不假，但也很古板很固执，他决定的事情，谁也没办法更改。不过她也不甘心，只能以后慢慢说服他了。

苏婉和显德帝离开季氏兄妹之后，就坐上了同一辆马车，自然不是定远侯府的那辆。外表看起来也平平无奇，里面坐着却十分舒服。

苏婉原本是不同意让显德帝送她回去的，只是显德帝对她说，定远侯府的人都已经回去了，连马车都带走了。没有办法，她也只能做显德帝的马车了。

青绫和杨永等人上了另外一辆马车，周围是骑马的亲卫们，连驾车的人都是高手。

“夫人是不是生朕的气了？”马车上路之后，显德帝看向离他远远坐着的苏婉，好笑地说道。

其实，这两马车空间不大，就算离的远，又能远到哪里去呢？显德帝一伸手就能将她拉回来。

“陛下说得哪里话？我怎么敢生陛下的气？”苏婉说道。

“那夫人怎么不跟朕说话？”显德帝道，“朕心里很是难过。”

苏婉暗地里翻了个白眼，显德帝会难过，她才不相信。

“夫人是不相信朕说的话吗？”显德帝伸手将她拉过来，抱到自己的腿上，看着她说道。

苏婉已经习惯了他对自己动手动脚了，到了他怀中，也只是象征性地挣扎了一下，就放弃了，闻言，便看向他挑眉说道：“谁让陛下在那里胡说八道来着。”

“朕一直都喊你夫人，难道朕有说错吗？”显德帝无耻地说道，“朕好像什么也没说，要错也是他们理解错了。”

“你……”苏婉被他这番无赖地解释给气笑了。

“夫人别生气。”显德帝立即好声好气地解释道：“在朕的心里，你就是朕的夫人，是朕心里最特殊的存在。”

这可不是说谎，在他心里，苏婉的确十分特别，他以前从来没在一个女人身上下过这么大的功夫，而且，还顾虑她的想法，忍着那么长时间没有碰她，即便她忤逆自己，抗拒自己，也不忍心真得责备她。

并不是想要征服一个女人，想要猎艳，或者寻求刺激那么简单，他是真得将他放在心里，要不然，怎么会事事都想着她，一有时间就迫不及待地见她。

就像他之前对苏婉说的，他的确是喜欢她，但他自己也不知，这份喜欢究竟能维持多久。

苏婉听到显德帝的话，不知怎地，鼻子一酸，眼中竟然滚下泪来。

显德帝见到苏婉哭了，急忙伸手去擦她脸上的泪，口中更是说道：“是不是朕又说错了什么，竟惹得夫人又哭了。”

苏婉只是摇头不语，她虽然觉得显德帝很危险，她下意识地抗拒他，警惕他，戒备他，但是，不可否认，她同时也在贪恋他对自己的好。每当他对她好的时候，她就有些无法承受，她宁愿他只是虚情假意地对待自己，不要对自己太好，那样，她才会一直保持理智。

否则，当他不喜欢她的时候，不再对她好的时候，她一定会不舍，一定会伤心的。

她打心底就不看好显德帝对她的这份情意。

显德帝见她不说，也不再问，轻叹一声，将她又搂紧了一些。

苏婉头靠在他的肩膀上，已经不再继续哭了。她刚才突然想通了，既然无法抗拒，那就一切顺其自然吧，就像了通禅师所说，顺心而为，不要为外物所扰。就算最后没有什么结果也没关系，就当是一次历练好了。

这也怕，那也顾虑的话，人生还有什么意思？

“陛下？”苏婉突然喊了一声。

“怎么了？”显德帝微微低头，看着她说道。

“你以前说的话还算数吗？”苏婉说道。

“朕说话当然算数，夫人说的是那一句？”显德帝问道。

苏婉从他怀中直起身来，看着他说道：“就算陛下以后不喜欢我了，也一样会护着我，陛下这句话，到底是不是真的？您若是哄我，便告诉我，否则，我可是会当真的。”

苏婉的眼神很认真，显德帝的神色也不由郑重了许多，他点了点头道：“自然是真的，朕一言九鼎，说过的话怎么不算？何况，你不是还有朕的一张护身符吗？”

苏婉又继续问道：“那陛下会一直对我好吗？”

显德帝沉吟了一会儿，说道：“朕若是喜欢你，自然会一直对你好。”但他是个任性随心的人，若是不喜欢她了，怕是也记她不住。所以，他也不能承诺什么。

苏婉听了也不失望，他会这么说，已经很诚实了，至少比骗她要强。她也不奢求他会一直对她好，反正，她心里压根就没期待过永久，更没想过要进宫，不过是跟他谈一段情，各得所需罢了，最终桥归桥，路归路。这样对她来说，也是最好的。

“那陛下会像……昌武侯那般误会我吗？”苏婉继续问道，她并不是想要进宫。只是天下没有不透风的墙，万一宫里那些女人想要对付自己，她们出不了宫，无法直接面对自己，自然就会在显德帝身上下手，她自然要以防万一。

显德帝唇角微勾，有点愉悦，还有点说不出的嘲讽之意，说道：“自然不会。夫人也太小看朕了，那些女人的小伎俩，朕见的多了，怎么可能看不穿。何况，朕若想知道某件事，你以为她们能骗得了朕，不过是朕懒得去管罢了。”

“夫人问朕这么多问题，是不是准备接受朕了？”显德帝又问道。

苏婉反道：“如果我不接受陛下，陛下打算怎么做？”

显德帝笑道：“如果夫人不接受朕，朕就算再如何喜欢夫人，耐心也会用光，到时候，朕也不知道会做出什么事来，想必夫人也不想知道的。夫人若是愿意接受朕，那自然是皆大欢喜。朕也很庆幸夫人能够想得通。”

在女人方面，他本就没有太多耐心，对苏婉，已经用尽他所有的耐心了。若是别的女人三次拒绝他，他就是之前再如何喜欢她，耐心和兴趣也会被磨光，那女人的结局可想而知。

苏婉问的坦白，显德帝也不想欺骗她，这何尝不是一种仁慈？

苏婉垂眸沉默了一会儿，才抬起头来含笑说道：“陛下，我明白了，多谢陛下没有骗我。”

显德帝伸手放在她的后脑，微一用力，让她跟自己额头相抵，说：“夫人不要这样笑，朕会心疼的。朕会尽量会让自己喜欢夫人，喜欢得久一些，夫人不要惧怕朕，朕不会伤害你的。”

“嗯。”苏婉含说道，“我相信陛下。”

显德帝轻笑一声，显然心情极好，先是碰了碰她的额头、鼻尖，最后又吻了吻她的唇，苏婉这次没有挣扎。

不过，他很快就放开了苏婉，因为马车已经停了下来。

显德帝轻笑着对苏婉说道：“朕今晚无处可去，夫人可否收留朕一晚？”

苏婉的脸有些发烫，别开头推拒道：“不行，这里都是昌武侯府的下人，万一被发现了怎么办？”

而且，她虽然打算接受他了，但也没想过这么快就跟他……再说，她心里也觉得十分羞耻，虽然她自觉已经跟霍渊没关系了，也不打算再回去，可毕竟在名分上，她依旧是昌武侯夫人，是霍渊的妻子。

显德帝知道苏婉的顾虑，也知道她面皮薄放不开，便也没有为难她，却依旧说道：“发现就发现了，难道朕还怕他们不成？”相信他们也不敢乱说。

当然，显德帝也不打算让苏婉进宫，因为女人进宫之后，就会变得千篇一律，让人很快就寡然无味，他还是希望见到苏婉这样悠闲自在地、真实地活着。何况，他到底也要顾忌那些大臣的想法。

苏婉露出为难之色，显德帝自然是不用怕什么，但是她害怕呀！

“好了，朕不为难夫人了。”显德帝也不在逗她了，今天能有这样的进展，已经很不错了，也不能逼得太紧，便说道：“朕去附近的皇庄去住一宿。明日就回宫，过两日，朕的銮驾到了大觉寺行宫，朕再来见夫人。”

苏婉点了点头，心里松了一口气，说道：“陛下路上小心。”

“朕知道。”显德帝又吻了吻她的额头，这才放她下了马车。

苏婉站在庄院门外，看着马车远去了，这才收敛了脸上的表情，淡淡地对青绫说道：“我们进去吧！”

－－－－－－题外话－－－－－－

马上就要回老家了，上网不太方便，今天提前发过年红包，留言就有奖励，多少不等，只限正版读者。O（∩_∩）O哈哈~

非常感谢大家的订阅支持~

［2—12］

谢谢亲亲们的评价票——

痴柔情（4票）、443561102、weiling1969、jingting、风12情、13415237066、jasmine12291、yf352300、元天心（3票）、532cjq、西瓜小美、嫁秀娶浩。

礼物——

deng9234送了两颗钻石

yoyu2003　送了3颗钻石

﹡﹏颜若漓ゝ　送了5朵鲜花

谢谢亲亲们的月票（未完）——

刘娟957777、may17、一抹清香绕梅花（6票）、jingting（2票）、

13553009193、风12情（5票）、381039802、13415237066（7票）、13767040553、路志深。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六章侯爷来了（二更）

马氏早就在门口翘首以盼了，见到苏婉，立即迎了上来，说道：“太太怎么才回来，再晚一些，我还以为太太今天回不来了呢！是定远侯府的马车送太太回来的吗？”

昨天苏婉走了之后，她一整天都寝食难安，晚上都没有睡好觉，生怕昌武侯府突然来人，熬到第二天后，从早上到现在，不知道跑过出来多少趟，直到现在看到苏婉，才算是放下心来。

“好了，没看到太太已经很累了吗，你就别而再问了。”青绫扶着苏婉，斥责马氏道。

马氏这才住了嘴，脸上依旧带着笑意，反正只要人回来就好。

到了二门处，就看到了迎上来的绿芙等人。

绿芙也没多问什么，只是上前接替青绫，扶着苏婉的手进去了。青绫也不跟绿芙争，自动退居二线。她知道，比起她来，太太还是更加信任绿芙。

苏婉今天逛了街，又坐了几个小时的马车，还要应付皇帝，歪在炕上之后，就再也不想起来了。

绿芙去拿了铜盆来，放到一旁的鼓凳上，亲自绞了一张脸帕递过来让苏婉擦脸，又服侍她用香胰子洗了手，等苏婉收拾好后，便另拿了干净的巾帕让她擦脸，见到苏婉眼睛都睁不开了，便说道：“太太，用了晚饭再睡吧！”

苏婉点了点头，这才打起精神，坐了起来，让人把饭摆在炕桌上。

吃过晚饭之后，苏婉倒是没有那么困了，等丫头们收拾完东西之后，苏婉就让人将今天买的头花、胭脂等物拿出来，自己留了一点，就让绿芙她们分了。

女孩子本就喜欢这些东西，又是上好的，看起来竟比发赏钱还要高兴。

想到今天答应显德帝的事情，苏婉并不后悔。与其等到显德帝耐心用尽，逼迫于她，倒不如暂且答应了他，何况，他对自己的确很不错，还能多一个靠山，何乐而不为呢！唯一要注意的，就是保持理智，决不能深陷其中，否则，最后痛苦的人只会是她。

虽然出府之后，她日子虽然过得安逸，但是苏婉心里一直有种紧迫感。无论是昌武侯府还是英国公府，都是不她一个弱女子可以抗衡的，她现在看似安逸，实际上却是危机四伏。

昌武侯府，她是不想回去了，在她出府的时候，她跟霍渊的缘分就已经尽了。可是没了昌武侯夫人的头衔，却会有性命之忧。

所以，她必须要在彻底摆脱昌武侯夫人这个头衔之前，拥有足够的筹码，强大起来，即便以后不做这个昌武侯夫人，也要让人没有办法动她。

与此同时，昌武侯府，霍渊正跟太夫人商量，要把苏婉接回来。

太夫人这段时间的心情本来挺好，没有了小苏氏在眼前碍眼，王姨娘又怀了身孕，侯爷也不跟她顶撞了，小苏氏离开后，她甚至都比以前多了半碗饭，现在听到霍渊竟然提议要把小苏氏接回来，脸色立即就拉了下来。

“不行！我不同意！”太夫人语气完全不容置疑，随后看到霍渊脸色微微有些难看，这才放缓了口气，说道：“侯爷，不是我对小苏氏有偏见，只是那小苏氏劣性难改，现在恐怕还没有到教训，否则，她早就传回消息来向我们请罪了。你若是现在接她回来，她不思悔改，故技重施，我好不容易才保下来的孙子，岂不是又要遭她毒手？”

霍渊脸色这才缓和了一些。他其实想要对苏婉更加硬气一些的，但是，心里却忍不住总是想她。而且，他觉得苏婉在庄子上待了快一个月了，也得到应有的教训了，母亲有再大的气也该消了，这才提出要接苏婉回来。

“母亲，小苏氏那人脸皮薄，气性儿又大，她就是心里知错了，也不肯率先低头认错的。等儿子接她回来，以后好好约束她就是了，定不会让她再犯同样的错误。何况，侯府里缺一个主母，到底是不方便。你看苏氏去了之后，没了主母在外面交际，很多以前关系好的人家也都渐渐地疏远了。小苏氏好容易才在京城中打开局面，怎么能半途而废？”

霍渊可从没想过让王姨娘出去交际，她主持中馈也就罢了，也是他们家自己的事情，可若是让一个小妾出去交际，那就是得罪人了。

太夫人何尝不知道这个道理，只是让那小苏氏回来，她是万万不肯的。

“都说江山易改本性难移，你敢肯定将苏氏接回来之后，她就会乖乖听话，不对你的那些妾室动手？还是说在侯爷眼中，小苏氏比自己的血脉还要重要？”太夫人问道。

“我……”侯爷皱起了眉头，“母亲，这根本无法比较。”孩子和妻子在他眼中同样重要。

太夫人却不听他解释，直接说道：“那小苏氏小门小户出身，不是个当主母的料，也不像是个有福气的，早晚会给我们侯府惹来麻烦。你若是实在想要接她回来，也不是不行。只不过，必须让她抛弃昌武侯夫人的名头，彻底改头换面，你接进府来，做个妾也就是了。我再另行为你找一位识大体的名门闺秀做正妻，岂不两全？”

“母亲，这绝对不行！”霍渊到底还是不愿意委屈苏婉的，“她即便是有错，但是这种惩罚，对于小苏氏来说，也未免太重了。”

“我并不只是在惩罚她，我只是想要告诉你，小苏氏根本不适合做昌武侯夫人。”太夫人也没指望霍渊立即就能答应，只是暂且把念头灌输给他，等她以后多说几次，再加上她对小苏氏的感情变淡，早晚会同意的。

当然，侯爷能忘了小苏氏正好，但她也知道这不太可能。她也怕小苏氏以后在外面乱说，计算侯府不惧，到底影响不好，又不好直接杀了她，以至于母子反目成仇，所以，还是放到自己眼皮子底下为妙。

只要小苏氏做了妾，不用她出手，新的主母和那些姨娘们，自然会出手对付她。

霍渊倒是没反驳，在他看来，小苏氏也不是合格的主母，只是，他心里喜欢她，自然觉得她什么都是好的。

“母亲，明天儿子休沐，既然母亲不想接小苏氏回来，那我去见见她总是可以吧？”霍渊退而求其次地说道。

太夫人心里自然是不乐意的，但是，她也知道不给他一点甜头不行，只好点了点头道：“也好，你若是不想委屈小苏氏做妾，那就等王姨娘将孩子生下来之后，再把她接回来吧！”

王姨娘将孩子生下来，至少也得半年的时间，足够侯爷淡忘苏婉了，到时候侯爷必定会同意她让他另娶的建议。

霍渊听到太夫人同意苏婉回来，心里先是一松，但是听完之后反倒蹙眉说道：“母亲，这……这时间未免也太长了。小苏氏她毕竟没有犯下什么大错……”

“她伤了我孙子，还没有犯下大错？是不是将来她杀了我，才算犯下大错。”太夫人直接怒了，脸色气得通红。

太夫人动怒，霍渊也治好跪下说道：“母亲息怒，儿子知错了。既然如此，那就听母亲的，等王姨娘生产之后，再将她接回来吧！”霍渊心中轻叹，至少，小苏氏不用做妾了，想必她会体谅自己的这份心。

王太夫人终于满意了。

苏婉并不知道，霍渊明天就要来了，泡澡之后，便早早睡下了，一觉睡到天明。

不过，现在天亮得早，时间并不算晚，起来之后，就在后院里例行锻炼，她现在每天跑步之后，也开始做瑜伽了，不但对身体好，而且还能塑身，保持体形，增加柔韧度。

一开始那些丫头看着还惊异，后来也就淡定了，只要苏婉锻炼，就会自动去看门，绝对不让外人靠近。

所以苏婉会慢慢健康起来，也不是没有道理的。不过，以后恐怕不会继续长胖了，现在才算是真正地纤侬合度。

苏婉重新洗了澡，换了一件淡黄色绣百柳图案细丝薄衫，下面穿着浅绿色的纱裙，头上只随意挽了个髻，只斜插着一只赤金衔珠步摇。

苏婉用过早饭，早饭很简单。凉菜，水果、马氏送来的自制小酱菜，鸡蛋和各种养生粥，有时候是皮蛋瘦肉粥，有时候是鱼片粥，小枣粥等。

用过饭之后，外面的天气热了，苏婉就没再出去，要么在屋子里看会儿书，要么练字，要么就是做会儿针线，一上午也就过去了。

苏婉正在做荷包，低得头有些累了，便抬起头来，看了看外面的天色，估摸也快到吃午饭的时间了，便放下手中的针线，打算去后院走走，免得上了眼睛和脖子。

就在这时，忽然一阵急切地脚步声传来，人还没有进来，就听到马氏在院子中喊道：“太太，快准备准备，侯爷来了。”

虽然马氏很想苏婉留在这里，这样，她也能多拿一些月钱，但是，她也知道这是不可能的，太太早晚得回去。她可不能因为自己的私心，就妨碍太太。何况，她自认服侍的太太还不错，太太若是回去了，她若是求求情，让太太将她女儿带进侯府，想必太太不会不答应。

苏婉听到霍渊来了，脸色就是一变。

他来做什么？难道是想要接她回去？

不，这不太可能！若是太夫人肯让她这么快就回去，那她就不是那个讨厌她的昌武侯太夫人了。

想到这里，苏婉心中一定，向门外走去。无论如何，她也得好好应付霍渊，不能让他心中起疑。

苏婉刚走到厅堂门口，马氏早已经打起了竹帘，苏婉就见到了大步走过来的霍渊。

霍渊微微皱着的眉头，在见到苏婉时，一下子就舒展开了。

眼睛直看着她，走到她面前。

两人就这样一个在门外，一个在门第，彼此看着对方，却又不说一句话。

霍渊传来一件深蓝色绣莲花纹的圆领袍，腰围墨色嵌珠腰带，绛红色的裤子，脚上穿着一双黑色薄底软靴，神色冷峻，不怒自威，跟她离开相比，他倒是没有变多少。

苏婉心中冷笑，陛下果然说的没错，她离开之后，他果然还是过得挺好。

想到这里，苏婉就移开目光，淡淡地说道：“你来做什么？”

霍渊却以为苏婉还在跟他斗气，也不以为意，抬步走了进去，马氏放下帘子之后就退下了，而绿芙和青绫则不肯离开。

绿芙和青绫可不敢让苏婉跟霍渊单独相处了，绿芙是怕苏婉吃亏，毕竟上次已经有了一次教训了，她也知道苏婉不想再回去了。而青绫则是认为苏婉已经是皇上的女人了，自然不能再让昌武侯占便宜，否则，她如何向陛下交代？

苏婉也明白她们的心思，她其实也怕跟霍渊单独相处，便留着她们了。

霍渊倒是没有在意这些，反正他也不是说什么十分隐蔽的话，他也知道她们是苏婉的信任之人。

“我来看看你。”进了厅堂之后，霍渊才回答苏婉的话。

“看我？”苏婉一听这话，不由冷笑着讽刺道：“这可真是让我受宠若惊，我还以为侯爷早已经忘了我呢！”

绿芙亲自去沏了茶，端了上来，放到客厅的桌子上。又奉上了西瓜水果等物。

但是，两人都没有看一眼，甚至都没有坐下。只是一前一后的站着。

侯爷闻言，便知道苏婉心中还有气，又微微蹙起了眉头，觉得苏婉气性太大，的确应该管教一下，但是看到苏婉冷冷淡淡的模样，他又觉得心里难受，说道：“你是我的妻子，我如何会忘了你？”

“既然侯爷心里还有我，那侯爷什么时候接我回去？”苏婉转过身来，看向霍渊问道。

霍渊顿时沉默了。

“侯爷回答不出来了吧！”苏婉微微笑道，“我就知道，侯爷还是怀疑我。算了，你走吧，我也不想着回去了，你以后也不要再来了。”

见到苏婉这副模样，霍渊心中一疼，一股愧疚从中而生，他上前一步看着苏婉说道：“婉儿，你别这样，我总会接你回去的。”

苏婉深深地看着他，问道：“什么时候？”

面对苏婉的疑问，霍渊的心中的愧疚越发深了，甚至有种无颜面对他的感觉，他喉结微微动了动，声音有些干涩地道：“半年后，你再等半年，我肯定接你回去。”

“半年？”苏婉简直被他的答案给气笑了，半年过去，黄花菜都凉了，“你莫不是要非等王姨娘将孩子生下来，才会允许我回去吧？说到底，你还是不肯信我。”

“我没有不肯相信你，只是，你也要理解我的难处。”霍渊说道。

“你的难处？”苏婉退后两步，愤怒地看着他说道，“我只知道，你即便相信你的妾室也不肯相信我，你将王姨娘护得那么紧，还不是怕我对她动手？难道我在你眼里，就那么不堪，就那么让你防备？既然这样，你还来做什么？让我在这里自生自灭得了。”

“婉儿，我没有这么想。”霍渊你试图解释，却不知道该怎么说，难道要他说太夫人的不是。

苏婉却不想再听他解释，她转过身去，失望地说道：“侯爷不必再说了，我也不想再看到你，你以后还是别再来了。”

霍渊还想要解释，但是，苏婉这副拒绝的态度，却让他望而却步，他从来都不是会低声下气讨好女人的人，以前那么纵容苏婉，对她那么好，已经是他能做到的极限了，何况，他心里是认为苏婉有错的，更不可能向她道歉，或者软语安慰了。

但让他就这么离开，他也不甘心，直到她离开之后，他才知道自己有多想她，每到晚上，脚步总是不由自主地往她的院子里走，最终却只看到冷清一片，那时，他总是会特别想念她。所以，即便知道对方犯了错，他依旧想要接她回来，甚至可以纵容她的错误。

想到这里，霍渊还是忍不住上前，从后面搂住了苏婉。

苏婉身体一下子僵住了，或许以前，她还能接受霍渊的亲近，可是现在，她却怎么也无法容忍，全身上下都叫嚣着排斥和拒绝。幸好他没有下一步的动作，让苏婉稍稍松了一口气。

霍渊却毫无所觉，不，或许说他能感受到苏婉的僵硬，但他却不会往这方面去想。只以为苏婉被他吓了一跳所致，依旧环抱着她，在她耳边轻声说道：“婉儿，无论如何，我都是你的丈夫，只要我不放开你，你一辈子都逃不开。你安心在这里住着，我以后会经常来看你，等半年后，我一定会接你回去。”

苏婉听了眼神微沉，没有说话。

霍渊也不在意，将苏婉抱得越发紧了，继续说道：“等回去之后，你就好好调养身体，给我生一个儿子。只要有了儿子，你就是我们昌武侯府的功臣，真正坐稳了昌武侯夫人的位置，以后谁也无法再逼你离开。”

霍渊显然是对太夫人也有些怨言的，可他却依旧选择了听从太夫人的命令。

既然如此，现在说这些又有什么用呢！苏婉的心，早已经不是几句话就能打动的了，更不可能回心转意。

苏婉闭了闭眼睛，说道：“侯爷，我明白了，你放开我吧！”

－－－－－－题外话－－－－－－

不行了亲爱的，昨天催更的12000字，没有完成，只写了11000字，因为一会儿我就要回家了。我本打算明天走的，没想到突发情况，发完红包后就走。

家里本来有网的，但是，时间还没到就被掐网了，后来我就没续费。回去后只能用手机流量上网了，ORZ，不知能不能蹭上网。若是没能回复留言，统计票票啥的，亲们别怪，放心，依旧会正常更新的

2—12月票

（接上一章）563482565、wxr100200wc（2票）、元天心、

ZZYYFF200506（2票）、532cjq（3票）、774017972（2票）、

443561102、红123456（2票）、我最爱佳佳、yoyu2003、liqi8161、

lhd7272、liyuemei01、15507887991、莺莺5（2票）。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七章留下

霍渊以为苏婉接受了他的说法，焦虑的心情也慢慢平复下来，他缓缓放开了苏婉，说道：“婉儿，你若是真能想明白，那就再好不过了。这世上，很多事不是你想怎样就能怎样，就算是我，也有很多迫不得已的苦衷。”

苏婉冷笑不语。

霍渊有什么苦衷她不知道，她只知道他为了王姨娘和她肚子里的孩子，把她给送走了。

他的苦衷，却要牺牲她，是什么道理？

在他眼里在，她到底还是比不上他的子嗣重要。

若是她一辈子也生不出儿子，是不是永远也无法在侯府站稳脚跟？

苏婉不想再听他说自己的苦衷，或者身不由己了，既然不肯相信她，将她赶到了庄子上，现在说这些，又有什么用？

苏婉收敛了所有的神色，微微扯出一个笑容来，转移话题道：“侯爷饿了吧，我马上让人准备午饭。”

霍渊见苏婉恢复了常态，好似不再排斥他了，心神也是一松，点了点头道：“也好。”

“那侯爷想吃什么？我让丫头吩咐厨娘去做。”苏婉又问道。

霍渊道：“就是你平常吃的饭食即可。”他想要亲眼看看苏婉在这里过得究竟是什么日子。

苏婉眼神微闪，脸上却笑道：“那也好，只是侯爷不要嫌弃饭食粗鄙才好。”

说着，便转身去吩咐海棠，去通知周厨娘做饭，按照以前的水准做即可，不必做得太好。

苏婉为了自己的口腹之欲，还特意教了周厨娘做了几道菜，还指点她如何将菜做得更好吃，她虽然不是大厨，但也见看过不少菜谱，药膳做得也不错，周厨娘手艺虽然尚可，但是，她会做的只是一些家常菜肴，所幸她悟性挺高，也肯用心学，如今，厨艺已经是大有长进了。

苏婉让周厨娘用以前的水准做饭，也不许她做自己新学的各种菜肴，除了西想要膈应霍渊之外，也是让他知道她在这里过得到底是什么日子，别以为她在这里是享福来了。

上次昌武侯府派来的那位齐妈妈回去之后，昌武侯府就几乎再没有消息传来，仿佛彻底遗忘了她，她就明白那位齐妈妈定然说把她的境况往好了说，让霍渊放了心，对她的愧疚之心大减，甚至对她产生怨愤，这里面怕是有太夫人的手笔。

她虽已不打算回去了，但也不想让太夫人的诡计得逞，现在她还需要霍渊的保护，若是霍渊对她的感情淡薄了，不在意她了，恐怕就是太夫人对她下手的时候了。

她现在还不打算直接面对太夫人，自然是能拖一时是一时，她也好积蓄自己的实力，如此一来，霍渊对她的态度就至关重要了。

不需要他一直将自己放在心里，只要让他对自己产生愧疚之心，在太夫人想要对付她时，肯维护她，不肯再轻易相信太夫人的话，就已经足够了。

至少，王姨娘生产前，他还不能忘了她。

既然不打算再委身于他，自然要用其他的办法让他记住自己。

苏婉吩咐完丫头之后，就对霍渊道：“侯爷，我们到里面去坐。”

霍渊点了点头，跟苏婉一起去了西次间，这里是苏婉日常起居之所。

虽然苏婉这里布置得挺温馨，但是，也改变不了房屋陈旧、家具简陋，陈设寒酸的事实。仅有的一两个贵重的摆件，也是从侯府带出来，他曾经送给苏婉的，别说跟画锦堂相比，就是跟望秋院比，也是远远不及的，怕是侯府大丫鬟的房间都比这里好。

霍渊脸色稍稍有些难看，随后，眼中又闪过一丝心酸愧疚之意。这里还是他为苏婉挑选的。但他也是为了苏婉好，侯府其他大庄子上，人际关系复杂，侯府的眼线也多，下人的作风跟侯府也差不了多少，怕苏婉受委屈，才为苏婉选了这个小庄子上。

可惜，他却忘记了，这小庄子人际关系固然简单，可这环境和条件定然不如那些大庄子好，亏齐妈妈回去后，还说苏婉过得极好，不比侯府差云云。

现在看来，竟是在欺骗他。

苏婉却仿佛毫无所觉，引着霍渊坐在了坐炕上，又让人重新上了茶。

“侯爷请用茶。”苏婉亲自递了茶给他。

霍渊接过之后，却没有喝，眼神盯着茶盏里的茶汤，问道：“这茶叶还是从侯府带出来的？”

苏婉脸上笑意一顿，微微垂眸，又重新笑道：“侯爷记性真好。”此时沏的茶，就是侯爷去她院子里时，经常喝的茶。

随即，霍渊又看到一旁针线笸箩的未完成的一个石榴形的荷包，对苏婉问道：“这是你做的？”

“不过是做着玩，打发时间罢了。”苏婉说道。

霍渊拿过荷包看了看，说道：“手艺倒是比以前强多了，”

“做得多了，自然也有就进步了。”苏婉说道。

霍渊微微一怔，心情复杂，正是因为她无事可做，所以才会做针线打发时间。

霍渊放下了做到一半的荷包，她身为他的妻子，堂堂昌武侯夫人，原本应该过着跟其他诰命夫人一样的生活，有什么事吩咐下人去做，每天只需要打理一下府中事务，平日或出去交际，或听戏，或赏花吃酒，如今，竟要用做针线来打发时间，他看向苏婉的眼神越发疼惜了些。

他又问了苏婉一些事，苏婉简单的说了。

就在两人说话间，午饭已经做好了，摆在了厅堂里的餐桌上。

因为霍渊来了的缘故，所以菜很丰盛，鸡鸭鱼肉，样样都有。

但是，周厨娘做的却很是粗糙，跟侯府没法比，却是分量很足，都是那种大瓷碗去盛，看着实在，却不美观。对平民百姓来说或许爱吃，但是对于吃惯了侯府那种精致到极点的饭食的人来说，实在难以入眼。

霍渊还好，毕竟是个男人，何况，以前也不是没有跟那些兵士们吃过饭，也不总是吃好的，适应性可比侯府那些女人强多了。

苏婉见了上来的饭菜之后，心中暗笑，决定霍渊走了之后，给周厨娘发赏钱，这还不如她以前的手艺呢，真是怎么粗糙怎么来。

“侯爷别客气，多吃点。”苏婉拿起筷子催促道，“我平时吃的还没这么丰盛呢，就是侯爷来了才会这样。”

苏婉说着，自己尝了一口，做得还算不错，大概是油盐放多了，只有青菜是按她的口味做的，很是清淡。苏婉夹十口青菜，才会去夹一口肉类，看起来吃得倒也是津津有味。

霍渊见状心中不由一酸，心里暗暗责怪齐妈妈不说清楚，这就是她所说的过得极好吗？什么不比府中差，怕是连府里的下人都不如。

想起自己在王姨娘那里用饭时，用的那些饭菜，在侯府来说都是头一份，什么鹅掌鸭信、火腿炖肘子、暹猪、炸鹌鹑、牛乳蒸羊羔等等，她如今怀孕后，饮食就更加精致了，热过一次的饭菜都不会要，每天不知浪费多少，可是苏婉这一天的用度，恐怕都不如王姨娘一道菜值钱。

霍渊也不知是在气自己，还是气其他人，果真动了筷子吃了起来，面上也没有露出嫌弃之色来，既然苏婉都能吃，他有何不能吃的？

一桌子饭菜，竟然吃了个七七八八。

苏婉见状，心中对他的怨气也稍稍少了一些。

用过饭之后，丫头们时候两人洗漱了，又收拾了残羹，上了茶和水果，霍渊你对苏婉说道：“我真不知道，你在这里过得竟是这种日子，我若是早知道，定然不会答应太夫人，半年后才接你回去。”

“侯爷有这份心就足够了。”苏婉说道，“其实这里也挺好，只要习惯了，什么日子过不下去？何况，这里也不缺吃喝，也没有人给我脸色看，我过得比侯府还自在呢！”

苏婉语气寻常，一点也没有抱怨之意，但霍渊却更加觉得心中酸涩不已。

他很想不顾一切马上就接她回去，但他到底还是忍住了，他不能不在乎母亲的想法，也不得不顾虑王姨娘肚子里的孩子。

不过，他还是打算回去之后，立即让人送东西来，绝对不能在物质上亏待苏婉。

再怎么说，她也是他明媒正娶的妻子，不能连一个妾室都比不上。

“这段日子你受苦了，放心，我会尽快说服母亲，早点接你回府的。”霍渊握住苏婉的手，语气诚恳地看着她说道。

苏婉压制心中想要立即将手抽离的冲动，看着他点了点头。

苏婉虽然很想让霍渊离开，但是现在外面的日头正热，霍渊又是骑马来的，速度也快，倒是用不着这么着急，便说道：“现在时候还早，侯爷小憩一会儿吧！等日头过去了，侯爷再走不迟。”

霍渊见到苏婉如此为自己着想，心中又是一软，感到快慰不已，心头一动，眼神略显幽深地说道：“你陪我，好不好？”意思不言而喻。

苏婉脸色一红，随即，就略有些为难地道：“侯爷，今日我有些不方便……”

霍渊曾经跟苏婉那么亲密，也是知道苏婉的小日子的，算了算，似乎的确是在这几日，心里有些失望，但是今天能见到她，他已经很高兴了，也不是非要做什么。

“放心，这次我不碰你。”霍渊说道。

苏婉不好再拒绝他，勉强点头同意了，引他去了东次间，那里除了是书房之外，还有一张大炕，比西次间的坐炕大得多，上面铺了编织的凉席，屋子里又放了冰盆，很是凉快，若是天气太热，苏婉有时也会去那里午睡。

霍渊果然没有对苏婉做什么，只是伸出手臂搂着她睡下了。

苏婉暗地里松了一口气，其实，她例假还没来，不过是她拒绝他的借口罢了。她以为自己睡不着，但是，待在熟悉的怀抱里，不知不觉很快就睡着了。

知道霍渊醒过来的时候，她还没有醒。

霍渊也没有吵醒她，悄悄下了炕，静静地看了苏婉一会儿。

苏婉似有所觉，缓缓睁开了眼睛，见到霍渊，心里先是一惊，随后便想起了是怎么回事，一边坐起身，一边说道：“侯爷这就要走了吗？”

霍渊却按住了她，说道：“你不用起，再休息一会儿也好。府中还有些事，所以要点早赶回去。”

太夫人为了防止霍渊被苏婉勾住，不肯回来，少不了给霍渊找点事做，还特意叮嘱他早点回去，免得耽误了正事。

苏婉点了点头，说道：“那侯爷路上小心一点。”

霍渊点了点头，“等我好消息。”说完，又伸手摸了摸她的脸，终究还是不舍地离开了。

苏婉目视他离开自己的视线，这才收回了目光，重新趟了下来，抚住自己的胸口，轻轻地叹了一口气。

侯爷总是不吝啬对她好，让她总忍不住心软，想要给他一个机会，好说服自己将这颗心交给他，但关键时候，他却总是让她失望。

她知道他是有诚意的，也不是有意让她失望，只可惜，在他心里，有太多人、太多事比她更加重要。如今，他说得再好，她已经不会再相信他了。

如果他真能说服太夫人，早日接她回去，她才会对他稍稍改观。

次日，昌武侯府果然又来人了，这次倒不是齐妈妈了，而是上次送苏婉来庄子上的吴管家，这次，他竟然送来了足足辆大车的东西，各种吃的用的东西都有，还有香炉和驱赶蚊虫用的熏料，苏婉这里神都好，就是蚊虫比较多，她用的熏料也只是普通的，烟大刺鼻，对身体也不太好。没想到霍渊竟然就记住了，给她送了来。

这次送的东西都极好，也不知道王姨娘会多心疼，王姨娘怕是心中滴着血让人准备的吧！

苏婉让人谢过了吴管家，给了他封赏银子，吴管家也没有停留，东西放下之后，就回去了。

苏婉让人登记自后，分门别类地收到库房里，顺便又让人拿出两匹杭罗来做夏衣。

日子又风平浪静地过了五、六天，中间还下了一场雨，下雨之前，闷热的不行，恰逢苏婉来了小日子，又受不得凉，连冰都没放，别提有多难受，所幸，大雨很快就来临了，这才凉爽了些，只是外面雷电交加，天色昏暗，竟似是傍晚在一般，只得早早点了灯烛。

最只是糟心的是，这房子大概是建的时间长了，又很久没有人住，虽然整修过了，竟然有还是有好几处漏水，所幸，漏水的几处都在客厅和西次间，苏婉的卧室，东次间和另一间被苏婉当成库房的耳房，都没有漏水。不过等雨停了之后，还得让瓦匠过修一修房子才是。

因为这，苏婉这几天心情都不怎么好。

这天，天气晴朗，温度不算太高，苏婉的大姨妈也走了，房子也找人修好了，苏婉的心情也恢复了正常，正在跟菡萏说一些糕点的做法，让她去做来吃。

苏婉向来喜欢动口不动手，而且，她前世看书又多又杂，说的头头是道，真正做起来就差远了。

但她身边的人，却都是心灵手巧的，只要苏婉说了如何做，她们做出来的东西，一向都超出苏婉的想象。

当天下午，苏婉这里又来人了。

苏婉看着前来通禀的马氏，有些好奇地问道：“来的是什么人？”

马氏道：“来的是一位三十来岁的妈妈，她并没有具体介绍主家的身份，只说自家主人来庄子上避暑静养，得知太太在此，特意遣人来拜访。只是那位妈妈气度很是不凡，我不敢耽搁，就来禀报太太。”

其实，能在这附近有庄子的人，又岂是寻常富户？

苏婉沉吟一下，说道：“来者是客，总不能拒之门外，你让她进来吧！”

马氏下去了，没过一会儿，她就领着一名三十多岁的女子走了进来，那女子身后还跟着四个低眉顺眼的丫头，手中俱都捧着礼物，都是一样规规矩矩的，进来之后，眼睛就没有乱瞄乱看的，好似没有半点好奇心，一看就是严格训练过的丫头。

而为首的这位妈妈，长相打扮都不算出挑，但却莫名的让人觉得极有气度，比起苏婉见到的任何下人都不同，就连大长公主身边的人，似乎都比不上她。

她头发梳理的一丝不苟，脸上戴着自然恭敬却并不谦卑的笑容，让人对她好感大增，她的规矩礼仪似乎印到了她的骨子里，一举一动都严格遵守，却根本不用刻意去维持，比起苏婉见过的教导自己宫中礼仪的嬷嬷，不知强了多少倍。

苏婉一见她，便知道，这样的人，必定是从宫里出来的，就算是在宫里，恐怕也不是普通人。

马氏下去之后，她们便开始向苏婉跪下行礼，“奴婢邱氏见过夫人。”

“不过是初次见面，何必行如此大的礼？快快起来吧！”苏婉又吩咐茉莉等人搀扶这位邱妈妈起来。

邱妈妈也不推辞，起身之后，恭敬地说道：“夫人想必很疑惑奴婢等人的身份来历，不过，等夫人看过这这些礼物之后，便明白了。”

说完，四名丫头上前一步，单膝跪下，将手中捧着的匣子双手举过头顶，邱妈妈亲自打开了其中一个匣子，只见里面是整整十二朵宫花，第二个匣子则是胭脂水粉。

看到这些，苏婉还有什么不明白的？她轻叹一声，说道：“好了，不要再继续了，我已经知道你家主人是了。”

邱妈妈微微欠身，恭敬地说道：“我家主人请夫人明日去庄上做客，会专门派遣马车来接送夫人的，还请夫人能够做好准备，万万不要推辞才是。”

苏婉沉默了一会儿，说道：“那他现在在哪儿？”

邱妈妈微微一怔，又看了苏婉一眼，显然没想到苏婉称呼陛下竟如此随意，还如此光明正大的打听帝踪，但是想到陛下曾经吩咐地话，还是说道：“陛下目前还在大觉寺行宫，明日便会过来了。”

达到目的之后，邱妈妈便告辞离开了。

她今天除了是要通知苏婉之外，也是为了明日能够方便带苏婉出去。这样，也能有个由头。免得那些昌武侯府的下人再横加阻拦。

邱妈妈走后，苏婉又让人打开了另外两个匣子，一下子玉器首饰，还有一匣子珠宝，耀得人眼花缭乱，苏婉此刻没有兴致看这些东西，便让人收了起来。

不一会儿马氏过来了，话里话外打听刚才那是什么人。

苏婉只得说是京城里的某个勋贵夫人，以前见过一面，来了庄子之后寂寞，特意邀请苏婉明日去做客的。

马氏听说庄子就在附近，又确定了是个女主人，便放了心，也不把此事放在心上，甚至还拍着胸脯对苏婉保证，让她尽管去，万一昌武侯府来人，她会帮忙解释的。

她也不是想要告密之类的，只是不想再担惊受怕而已，若是侯府来人问起来，她也有个说法。

跟昌武侯府的人比起来，马氏还是更亲近苏婉一些，自然也希望她好。

苏婉含笑谢了她，又让人给了她赏钱，马氏笑得见牙不见眼。

“太太，这到底是怎么回事？”马氏下去之后，绿芙端了一盘切好的水果放到苏婉面前，担忧地问道。她刚才听到那位邱妈妈说到陛下，不觉有些心惊肉跳的。

上次显德帝偷偷来见苏婉的时候，她就已经碰到过一次了，显德帝当初只是瞥了她一眼就走了，她吓得差点瘫倒，但是担心太太，才坚持住了。心里却是震惊又是惧怕，好几天都睡不好。

当初太太不告诉她，她也不敢多问，只拼命告诉自己不是自己看到的那样，如今听到邱妈妈的话，似乎陛下要召见太太，担忧之下，还是忍不住问了出来。

“就是你想的那么回事。”苏婉说道。

绿芙得到了确切答案，震惊之余，立即焦急而有担忧地说道：“太太，这如何是好？太太您可是昌武侯夫人啊，陛下再怎么荒唐，也不该招惹太太啊，这……这不是把太太往死路上逼吗？”

说到这里，她焦躁地跺了跺脚，“这天下的女人那么多，圣上找谁不行，怎么偏偏就盯住了太太，万一……万一被人知道了，太太可怎么活？”

说完，绿芙就红了眼眶，此刻，她真是有些绝望了。

若是旁人还可以想想办法，但对方偏偏是皇上，这让人可怎么办？

陛下的意思，又有谁能抗拒？

苏婉见到绿芙真得要急哭了，忙笑着上前拉住她的手，笑道：“好了绿芙，别担心，我都没哭，你哭什么？何况，事情没有你想得那么糟糕。”

“太太！”绿芙却看着她厉声道，“您根本就不明白这件事的严重性，万一此事被泄露出去，陛下是不会怎么样，顶多是在陛下的野史里添上一段风流韵事罢了，对您来说，可是要命的。不说昌武侯府会不会让您继续活下去，就是天下的唾沫星子都能将您给淹死，您难道愿意被人天天挂到嘴边去说？还有宫里的娘娘们，也都不是什么慈善人，难保有什么心胸狭窄的，认为太太分了她们的宠，故意针对太太，太太就是有九条命也保不住。”

说到这里，绿芙眼泪流了下来，说道：“若是陛下肯一直护着太太还好，可是，世人皆知陛下风流多情，却又薄情，又怎么会一直护着太太呢！”

苏婉听了这话，也不由语塞。

就在这时，却听外面传来一个有些懒散，却又不失威严的声音道：“你又不是朕，怎知朕不会一直护着夫人？”

苏婉和绿芙相顾失色，绿芙更是吓得脸色一片惨白。

她刚才在背后议论陛下已是不该，更别说她还编排了皇上的坏话，便是立即处死也不为过。

绿芙不敢多想，立即跪伏在地上。即便是在这种酷夏的天气，她却冷得宛如身在冰窟，似乎连血液都僵住了，浑身都忍不住瑟瑟发抖。

苏婉也跟着跪迎显德帝。

竹帘被掀起，身穿姜黄阔袖夏衣的显德帝缓缓走了进来，他只是淡淡地瞥了战战兢兢地绿芙一眼，却没有理她，径直走到苏婉身边，伸手将她扶了起来，口中说道：“几日不见，夫人怎么跟朕生分了？可是朕没有及时来看夫人，夫人心里生气了？”

苏婉顺势站起身来，因为不知显德帝究竟是个什么想法，也不敢立即为绿芙求情，怕适得其反，只笑着说道：“陛下日理万机，身边又有那么多美人儿相陪，能想起我来就不错了，我岂敢生陛下的气？”

“夫人心里还是怪朕了。”显德帝携着苏婉的手往里间走，似真似假地表白道：“朕这次来大觉寺，可没带几个妃子，何况，朕为了腾出时间多陪夫人几天，朕可是将紧急政务都处理完了，如今，刚脱开身就来见夫人，夫人可不能冤枉朕。”

走到西次间，显德帝携苏婉一同坐在坐炕上，习惯性地将她抱到腿上。

“我才不信！”苏婉如此说着，眼中却露出笑意来，“陛下就会拿好话哄我！”

“朕日日思念夫人，连多一天都等不及，就快马加鞭地赶来见夫人，夫人怎么还要怀疑朕？真是个小没良心的。”显德帝环在她腰间的手，收的越发紧了一些，颇有些咬牙切齿地说道。这话说的倒是实情，要不然，他明日等苏婉去附近那个庄子就是，何必火急火燎地赶过来？

“陛下松手，我相信您也就是了。”苏婉被他的力道勒得难受，立即投降说道。

显德帝这才稍稍放开了她一些。

苏婉到底还是记挂着在厅里跪着的绿芙，咬了咬唇，犹犹豫豫地说道：“陛下……”

她话还未说出来，显德帝就道：“朕知道夫人想要说什么，只是你那丫头实在太过胆大包天，不但在背后编排朕，还在夫人面前抹黑朕的形象，冒犯天威，若是旁人，便是死一万次也死不足惜。不过她是你的丫头，又一心为夫人着相，朕便绕过她这次，就让她在外面去跪上一个时辰，长点教训，知道什么话该说，什么话不该说，免得以后再口无遮拦。朕饶过这次，却不一定会绕过她下一次。”

绿芙在外间听到了显德帝的话，身上顿时一松，这种劫后余生的感觉，让她毕生难忘，她也顾不得其他，立即砰砰磕头道：“奴婢谢陛下隆恩，奴婢这去院子里罚跪！”

苏婉闻言，心里大松了一口气，惊喜而偶又感激地说道：“多谢陛下。”

“那夫人想要怎么谢朕？”显德帝眼神灼灼地看着她说道。

苏婉身体微微僵硬了一下，但很快就放松下来，垂眸笑道：“陛下放心，我……自是说话算话的。”

“朕相信夫人也是个言而有信之人。”显德帝看出苏婉的紧张，轻轻抚着她的后背说，他希望她自己能够想通。他想要的是她的心甘情愿，而不是她迫不得已地的屈从。

天色渐渐黑了，用晚饭的时候，苏婉发现这不是周厨娘的手艺，便看向显德帝，问道：“陛下，这是菜都是谁做的？”

“自然是朕带来的人。”显德帝笑道。

“那周厨娘……”她到现在还不知道陛下是怎么进来的呢？

显德帝无所谓地笑道：“这座院子里的那些下人，都睡下了，不到天明醒不过来，现在这座院子里都是朕的人，夫人不必担心。”

“可是，他们醒来不会怀疑吗？”苏婉还是有些担心地道。

“他们不会发现不对劲的，只会以为自己记错了，何况，只是这一次罢了。以后，夫人就去附近那个庄子，朕都已经安排好了，定然不会让人发现端倪，免得让夫人难做。”显德帝既然说了要护着苏婉，自然要做好万全的准备。

苏婉这才放下了心，微微一笑，为显德帝斟了一杯酒。

谁知道显德帝却没有喝，反而亲手为苏婉面前的酒杯里斟满了酒，说道：“夫人也喝一杯，就当是跟朕喝交杯酒如何？”

－－－－－－题外话－－－－－－

我……终于爬上来了…呜呜，慢死了…

放心，俺不会断更的哈，只是更新时间不定了…群么么~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八章真意

显德帝既然都这么说了，自然就不会允许苏婉反对，苏婉也只能端起了酒杯。

苏婉虽然已经决定接受他了，但她心里还是会感到不安和对未来的一种惧怕。

因为，她不知道自己的现在选择到底是对不对，不知自己的前路究竟在何方，也不知自己这样算不算得上是玩火*？但是事情既然已经到了这一步，已经没有了她选择的余地，更不容许她退缩，她也只能硬着头皮走下去。

苏婉怀着一种壮士断腕的决心喝下了这杯酒，也压下了心中所有的犹豫和不安。

见苏婉舒展了眉头，不再像刚才那样，即便笑着，也难掩心中的忐忑，显德帝不由心情极好的勾起了唇角。

苏婉现在也稍稍有点酒量了，一杯酒下肚，也只是脸上微微有些发热而已。

“夫人再喝一杯。”显德帝又给苏婉斟满了，苏婉无法也只得喝了。

就这样，苏婉一连喝了三杯，脸颊都开始发烫了，显德帝才放过她，随后放下自己手中的酒杯，伸手将她拉到自己怀里，摸着她酡红的脸颊说道：“朕知道夫人心中害怕，所以特意让夫人多饮几杯壮胆，现在夫人应该不怕了吧？”

苏婉眼神有些朦胧，反应也慢了许多，闻言，不由呆呆地微微点了点头。

显德帝见状，眼神越发幽深了，口中却依旧安抚她道：“夫人真是惹人怜惜，每次都让朕恨不得将你疼到骨子里去。夫人放心，朕以后一定会好好待夫人的，不会让你后悔的。”

说完就直接抱起了她，向里间的卧室的架子床上走去。床上悬着葱绿绣花卉草虫的纱帐散落下来，遮住了里面的春光，只透过晕黄的灯光，可以隐隐看到两个朦胧的、交叠的身影。

外面的天色越发暗了，夜，才刚刚开始。

次日清晨，纱帐里的大床上，向里侧卧着一名曲线柔美的女子，她身上只半盖着一张棉纱被，长发散乱地落在枕间、身上，甚至还有几缕头发落到了她的脸上。

蓦地，床上的人动了动，微微睁开了眼睛。

苏婉在熟悉地鸟鸣声中醒了过来，刚刚清醒过来，突如其来的头痛，就让她忍不住轻哼出声，不由自主地皱起了眉头，伸手揉了揉太阳穴。

但这一动，就感觉到身体的不对劲儿了，昨夜的记忆也都全部回笼，她瞪大了眼睛，脸色由白变红再变青，心里简直又气又羞又恼，不由恨恨地咬住了下唇。

她从床上坐起身来，往旁边一看，却哪里还有罪魁祸首的影子？

苏婉神色不由怔然，随即自嘲一笑，正要喊人进来，眼睛却瞄到枕边有一张折成四角模样的纸张，苏婉好奇之下，拿了起来，打开一看，开头便是“婉卿卿如晤……”

显德帝的字龙飞凤舞，极为潇洒漂亮，也极为简洁，这封信的大意是——

婉，见字如见人，古人言，一日不见如隔三秋，然，朕尚未离开，却已经平添思念。但为了日后能够长相厮守，也为了不让夫人难做，朕也只能暂且忍下相思之苦，不告而别，去别庄等候夫人，万望夫人勿忘赴约，朕会一直在别庄等候夫人。

苏婉看完之后，想到显德帝可能在天色还未亮的时候，就偷偷摸摸地起床走了，就忍不住笑了起来。堂堂皇帝，竟然也有做贼的一天，简直不知让人说什么好了。

不过，说起来，显德帝的确是个小偷，不过，别人偷的是东西，他偷的却是人。

苏婉心中原是有些恼怒的，但是看完这点封信后，恼意便了不少。她现在倒是愿意相信，显德帝会护着自己了。若非顾忌她的名声和感受，显德帝那么任性又爱享乐的人，又岂会是委屈自己的人？

苏婉将信收了起来，打算找个机会烧了，不怕一万就怕万一，万一被人发现了，就是她的催命符。

苏婉喊人进来伺候，进来伺候苏婉的是青绫和菡萏，绿芙昨晚跪了一个时辰，行动不太方便。

所幸昨晚已经收拾过了，身上很是清爽，换了一件茜红色的棉纱袄，下面系了一条白色罗裙，发髻上插了一支牡丹形的金簪，一支珍珠钗，耳朵戴了一对花卉金耳环。

昨晚她只喝了三杯酒，没有吃什么东西，又折腾了那么久，早就饥肠辘辘了，便让人穿传了早饭吃了。

苏婉特意去喊了周厨娘问话，问她可记得昨晚发生了什么事。

周厨娘却说不怎么清楚，只说自己做完饭回去之后就睡了，其实，她也不记得昨晚到底做饭了没有，声音里很是有些忐忑和紧张。

苏婉免礼了她几句，还发了她一些赏钱，让她以后更用心些，周厨娘这才彻底放下了心，拿着赏钱高高兴兴地走了。

马氏过来时，她又好似无意地问了问她，马氏只说自己昨晚早早睡了，所以没在跟前听候苏婉吩咐，还小心地问苏婉，是不是昨晚有事找她。苏婉自然说是没有，只是随口问问，马氏这才暗暗地舒了口气。若是自己偷懒被发现可就完了，不过她昨晚怎么就那么早就睡了呢？

苏婉见她没有怀疑之色，也同样放了心。

苏婉又去厢房看了看绿芙，绿芙没有住在后罩房，而是跟青绫一同住在了厢房，她们是苏婉的一等大丫头，两人一人一间。茉莉四人则是住在后罩房。

绿芙的伤势倒是没什么，只是跪了一个时辰，膝盖有些青青紫紫的，擦了药很快就能好。只是昨晚，她受到了不小的惊吓，有些无精打采的。

苏婉的库房里还有不少药材，特意给她开了个安神的方子，让丫头看着熬好了送来。

苏婉让绿芙好好休息几天，不要胡思乱想，也不要太过担心，船到桥头自然直。

安抚好了绿芙之后，苏婉便出来了，轻轻叹了一口气。

没过多久，昨天来拜访的那位邱妈妈又来了，这次是特意请苏婉过去做客的。因说晚上就把人送回来，马氏也没有阻拦。

苏婉带着青绫上了马车，跟邱妈妈同一辆马车。

马车走了小半个时辰，才停了下来，苏婉下车之后，这庄子却是比苏婉的院子好太多了，竟好像是一个园林一般，既雅致又清幽。

苏婉到的时候，显德帝正背对着她站在凉亭里，周围绿树如阴，十分地清凉，不远处还有一个小荷塘，远远就看到了池塘里那亭亭玉立的粉荷。

带苏婉过来的邱妈妈和青绫不知何时已经不见了，苏婉犹豫了一下，还是抬步走了过去。

“见过陛下。”苏婉上前福身行礼。

“夫人来了，快免礼！”显德帝听到苏婉的声音，立即转过身来，上前扶起了她，眼神落在她身上就没移开过，看得苏婉脸颊又热了起来，不由微微侧开了脸。

“夫人怎么才来，真是让朕好等。”显德帝语气有些幽怨地说道。

他以前没得到苏婉时，心里虽然也惦记，却也不像现在这样挠心挠肺的，恨不得时时跟她黏在一起。

他在初见苏婉时，就看出苏婉心里有一种野性，无论表现的多么温顺，头垂地有多低，似乎永远也不会被人驯服，不然他也不会对她产生兴趣。

昨夜发生的事，更是让他确定了这一点，让他回味无穷的同时，也不由感慨她果真是只未驯服的小野猫，怪不得昌武侯关不住她，到底是让他给抓住了。

只是，这只野猫未免也太野性了，他身上可是被她挠了不少下，直到现在后背还有些火辣辣的疼。

要知道，宫里的那些妃子，哪敢弄伤他，若是有人不小心弄伤了他，那她的宫妃之路怕是也走到了尽头。

但此事若是放在苏婉身上，显德帝却觉得理所当然，并不觉得她冒犯了自己。

苏婉忍住心中的那丝尴尬，将手从他手中抽出来，侧过身去，上前走了两步，装作不在意地轻轻摇了两下手中的团扇，说道：“妾这不是来了吗？是陛下太心急了。”

声音好似十分随意，微红的脸颊却透出了她心中的尴尬和羞意。

若是可以的话，她宁愿将昨晚的记忆永久地封存了，恨不得那个人不是自己。

所以，今天早上，她才会那么羞恼。

只是，她好不容易才调整好了心情，觉得自己不在意昨晚的事了，没想到一见到显德帝，那些该死的记忆又开始回笼了。

“见不到夫人，朕当然心急，朕恨不得以后日日夜夜都有夫人相伴呢！”显德帝从后面环住她，凑在她耳边说道。

苏婉闻言轻笑一声，挑眉说道：“那可不行！再怎么说，我现在也是昌武侯夫人，又不是您的妃子，怎么能日日陪伴陛下？”

显德帝低声笑道：“若是夫人愿意做朕的妃子，朕求之不得呢！”他这样说着，果真在心里盘算起了这种可能性。

他虽然更喜欢现在的苏婉，免得她进宫之后被磨平了性子，变了另外一副模样，但如果她希望如此的话，他也不会反对。至于昌武侯府会有什么反应，不在他考虑之中。

苏婉当然是不想进宫的，进宫之后，她就彻底失去了自由，每日每夜都只围着这个男人转，早晚失去自我。

因此，她现在只想在被昌武侯府彻底抛弃之前强大起来，有了足够的筹码，让他们动不了自己，可以光明正大地活下去，虽然这有些难，但事在人为不是吗？

她若是进宫之后，固然可以逃开昌武侯府和英国公府对她的威胁，但宫里的那些女人，却更加不好对付。何况，她进宫之后，在显德帝眼中，她跟那些宫妃怕是也没有多少区别了。显德帝现在喜欢她，自然会护着她，但是若是他有了更加喜欢的女人，偏偏那个女人要对付她，显德帝又会护着谁呢！

所以，还是不能太过指望显德帝，凡是还是要靠自己。

男人的心是最靠不住的。

苏婉笑道：“做妃子就不必了，我还是觉得这样的生活更适合我，只要陛下能常常想起我，偶尔来看我一次，我就心满意足了。”

显德帝认识了苏婉这么久，苏婉的想法，他也能猜到一二。

他知道苏婉也不想回昌武侯府了，只是暂时还不想失去昌武侯的保护，才想要保留昌武侯府夫人的头衔来自保，但是，终究有一天，太夫人会容不下她，昌武侯怕是拗不过太夫人，早晚会舍弃她。

进宫对苏婉来说，自然是一条绝佳的出路。但是，既然她志不在此，他也不会勉强她。

显德帝叹息一声，将苏婉的身子掰过来，看着她说道：“夫人不必害怕，有朕的保护，没有人能对夫人怎么样。”

“陛下——”苏婉神色微微动容，随后粲然一笑，主动投进他怀里，说道：“陛下一定要记得这句话，我现在也只能依靠陛下了。”

对于苏婉的主动亲近，显德帝心里十分高兴，颇有些受宠若惊之感，随后，他立即伸手环住苏婉，眼中满是笑意，唇边的笑容压都压不下去，心中升起一种前所未有的满足感。

若说他以前对苏婉只有三分真意，现在怕是已经过了五分。

皇帝的真心，怕是这世上最难得的东西。

就是只有那一两分的真意，对于那些宫妃来说，恐怕也是求之不得的。若是有人真有幸得到这一两分的真心，好好经营经营，做个宠冠后宫的宠妃，也绝不是什么难事。

苏婉并不知道显德帝对她有几分真心，她就是知道了，她也不会改变初衷进宫的。当宠妃，从来都被在她的考虑范围之内。

大觉寺依山势而建，坐西朝东，主要由中路寺庙建筑，南路行宫和北路僧房所组成。

这次，显德帝来大觉寺避暑，身体不太好的于太后也一同来了。其实，就是显德帝不来大觉寺，于太后基本上每年也都会来。

大觉寺离十分清净，景致极好，每日还能听了通禅师讲佛，比在宫里憋屈着强多了。因此，于太后每次来到这里，心情都十分宁静，似乎连病情都轻了许多。而且，了通禅师除了精通佛法之外，医术也是拔尖的，于太后的身体能坚持到现在，了通禅师功劳不小。

但这次，太后来大觉寺，除了要礼佛、养病之外，却也想让了通禅师看看郭嫦曦的面相，到底是不是有福气的。最重要的是，郭嫦曦什么时候能生下皇子。

她的身体已经不行了，怕是坚持不了几年，若是她走了，于家怕是就要败落了。郭嫦曦虽然不是于家人，但她母亲却是于家人，何况，除了她，于家再也没有合适的人了，她只能孤注一掷。

她之前没有机会让了通禅师为郭嫦曦看面相，但只看她的那副绝色的容貌，于太后就知道她必定是宠妃的料，何况，显德帝还是那样一个多情的人。

可是，让她万万也没想到的是，郭嫦曦只是在初进宫时受宠了几日，之后，就很其他妃子没什么两样了，远不如当初珍嫔进宫时受宠。

无论她怎么跟显德帝明示暗示，怎么为他们制造机会，都不管用。

这让于太后憋屈的不行，对郭嫦曦也不如以前，心里觉得她没有本事，空有一副绝色容貌，竟连皇帝的心都抓不住。

但于太后到底不想放弃郭嫦曦，这是于家最后的希望。何况，郭嫦曦要才有才，要貌又貌，规矩也是极好的，皇帝怎么就看不上眼呢？

太后百思不得其解，就想让了通禅师指点迷津。

这次来西山寺，显德帝原本是不想带妃子的，但是，太后说自己在山上寂寞，非要带郭嫦曦一起同行。显德帝同意了，不过同时也让珍嫔一起来了。

太后心中不满，却也无可奈何。

她这次带郭嫦曦来，除了让了通禅师为她看看面相之外，最总要的是想要让她跟皇帝培养感情，近水楼台先得月。虽然珍嫔也跟着来了，所幸皇帝来到大觉寺之后，一直在处理政务，虽没有召见郭嫦曦，但也没有召见珍嫔，这才让于太后心里平衡了一些。

这天于太后午睡之后，就让人去传郭嫦曦来陪她说话。

郭嫦曦与以前没有太大不同，只是越发成熟了，也越发美丽了，以前还带着一种青涩之意，现在仿佛一下子就长开了，此时的她，才仿佛是一朵盛开的牡丹花。

只是，郭嫦曦容貌虽然又漂亮了几分，但眉宇间却带了几分郁郁之色。

她不受皇帝宠爱这件事，她甚至要比于太后更无法接受，受到的打击更大。

她从小就生的美丽，脑袋又聪明，自来心高气傲，从未觉得有人会不喜欢自己。在她进宫那一刻起，她就笃定自己一定会宠冠后宫，但是，宠妃却不是她想要的，她的目标是皇后的宝座。

哪知道，现实给了她当头一棒。

别说以后做皇后了，就是做宠妃对于她现在来说，也是难如登天。

她不明白，为什么她有如此的美貌和才华，甚至还有太后娘娘撑腰，陛下却不肯多看她一眼？只将她跟那些姿色平庸，远远不及自己的宫妃一视同仁，虽然并没有亏待她，但这种做法，这对她来说，简直就是天大的羞辱。

－－－－－－题外话－－－－－－

亲们自己脑补吧，这次不详写了。O（∩_∩）O哈哈~

今天只有5000字，我写写删删，折腾了几次，最终还是放弃了，ORZ~还是大家一起吃素吧~

ps：写到这里，我突然觉得不要男主也没关系了，让女主一个人过吧！噗~

感谢大家的订阅支持啊~

谢谢大家的月票、评价票，打赏钻石和花花哦，俺都看到了，耐你们，么么

哒~

网速好慢。后台刷了半天没开。╮（╯▽╰）╭除夕肿么还没到，我的流量都快告罄了。~（&gt_&lt）~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十章相处

大觉寺，太后寝宫。

郭嫦曦到了时候，于太后刚歇完午觉，正坐在榻上由身边的老嬷嬷服侍着喝粥。见到郭嫦曦，就不再继续喝了，老嬷嬷便悄悄退下了，又有宫女奉上茶水，于太后用茶漱了口，吐到宫女捧着的漱盂里，最后拿帕子印了印唇角，这才看向郭嫦曦。

“臣妾见过母后，母后万福。”郭嫦曦恭敬而有略显亲近地向于太后行礼道。

在宫里，除了皇后之外，就算是贵妃也不能喊太后母后的，但郭嫦曦却是个例外，谁让她是太后的亲外甥女呢！这也是太后当着众人的面亲口允许的，简直就差明着说要郭嫦曦当皇后了。

宁皇后当时气得脸都青了，她还没死呢，就有人这样明目张胆地惦记她的位子，她便是再大度，也受不了，没有当场翻脸，就是她涵养好了。

从那以后，宁皇后不但将郭嫦曦视为眼中钉肉中刺，就连对太后也产生了极大的芥蒂，连请安都称病不去了。可以说，这对婆媳的关系，简直降到了冰点。

宁皇后不在意皇帝宠爱谁，也不会嫉妒那些宠妃，但如果有人惦记她的位子，谁就是她的死敌。

郭嫦曦以前刚进宫时，太后宠爱她，她心里觉得理所应当，因为她很聪明，知道太后让她进宫的目的是什么，觉得太后是有求于她，对她好也是应该的。

所以，即便表面对太后十分恭敬，但她心里依旧是高傲的，更不曾放下身段有意讨好太后，恭敬有余，却亲近不足。

若是郭嫦曦进宫之后一直受宠，说不定，她对太后一直都是这副模样，可惜，连续在显德帝那里受挫之后，她才知道太后的态度对她来说有多么重要，这才开始慢慢放下身段，学着讨好于太后。

于太后对于郭嫦曦的变化，心里有数，却并不点破，郭嫦曦现在明白也不算晚。她就是要让郭嫦曦明白，没有她这个太后，没有于家在后面撑腰，郭嫦曦什么都不是。她跟于家，是一荣俱荣一损俱损。

“起来吧！”于太后虽然极力保持自己的威严，但声音听起来却依旧有些有气无力，身形比往常越发消瘦了许多。

郭嫦曦起身之后，走上前有些担忧地说道：“母后身体好些了吗？还是要多多保重身体才是。”

郭嫦曦明白，太后是她在宫里唯一的依靠，所以，她对太后的病情比任何人都要关心。

“不过就是熬日子罢了。”于太后表情淡漠地说道，事已至此，她已经不求自己的病能痊愈了，只要能控制她的病情不再恶化，能减轻她的病痛，她就已经很满足了。

“母后千万不要灰心，那了通禅师不是精通医术吗？他一定能治好母后的病的。”郭嫦曦略显急切地说道。

于太后却只是摇了摇头，没有对自己的病情多说什么，反而问道：“你最近跟皇上怎么样了？皇帝可有招你侍寝？”

郭嫦曦眼中闪过一丝屈辱，神色黯然地摇了摇头，垂首说道：“嫔妾无能，自从来到大觉寺后，尚未见到陛下的面。”

她不是没主动行动过，只是每次去陛下的寝宫，都会被挡下来，所幸，珍嫔也跟她一样，这才让她心里平衡了些。

于太后微微有些失望，却也在意料之中，很快调整心情，说道：“大概是陛下最近有些繁忙，过几天清闲下来就好了。你是哀家的外甥女，哀家自然是希望你好的。现在当务之急，就是想办法怀上龙种，只要有了孩子，什么都不是问题。”

郭嫦曦害羞般地点了点头，衣袖下的拳头却死死地攥住了，透出了她心中倔强和不甘。

孩子她会要，皇帝的宠爱，她一样也不会放弃。

每当那些妃子对她冷嘲热讽，讥讽她空有容貌，依旧得不到陛下另眼相看时，她就暗下决心，无论如何，一定要得到陛下的宠爱。不但如此，她还要宠冠后宫，让陛下亲手将皇后的凤冠戴到她的头上，狠狠打烂那些女人的嘴，否则，岂不是对不起上天给她的这副绝色的容貌和满身的才华？

于太后不知道郭嫦曦心里在想什么，继续说道：“等会儿哀家要听了通禅师讲解佛法，等禅师来了，哀家便让禅师替你看看面相，看你到底是不是凤命。”

郭嫦曦闻言，心脏骤然疾跳了起来，脸上更是露出掩饰不住的惊喜之色。

来大觉寺之前，她不是没想过要了通禅师指点迷津，但是，却一直不敢对太后娘娘开口，如今，听到太后娘娘主动说起，自然让她欣喜若狂。

当然，除了想要了通禅师指点迷津外，她更想要得到了通禅师的肯定，只要了通禅师肯为她说句话，陛下必定对她另眼相看，她的前途必定更加光明和坦荡。

但她很快就收敛了惊喜之色，放低了姿态，立即跪下身来向于太后叩首道：“多谢母后的大恩大德，嫔妾永记于心。从此之后，嫔妾一定惟母后命是从，绝不忤逆母后，若以后生下皇子，必尽力照拂于家，绝不会让母后失望的。”

于太后听到郭嫦曦的这番表态，也不由满意点了点头，她要的就是她这句话。免得她心高气傲，不知天高地厚，以为凭着自己的美貌，就能横行后宫。却不知，若是没有她和于家为她撑腰，她活不活的下来都是个未知数。要知道，宫里的那些女人，哪个是生省油的灯？

就在这时，宫人禀报，了通禅师已经来了。

于太后立即让将了通禅师请了进来。

郭嫦曦本想躲避，于太后却道：“了通禅师乃得道高僧，又有哀家和这么多宫人在场，不必避讳。”

郭嫦曦原本也只是做做样子而已，闻言，果真留了下来。

了通禅师进来之后，双手合十宣了声佛号，说道：“贫僧见过太后娘娘。”

于太后也双手合十回了一礼，才说道：“阿弥陀佛，大师快免礼。”又吩咐一旁的宫女，“给大师赐座。”

“谢娘娘！”了通禅师也没有推辞，谢座之后便坐了下来，问道：“不知太后娘娘这次想听贫僧讲解哪种佛经？”

“禅师，先不忙讲解佛经，哀家现在有一事想要麻烦一下禅师。”于太后客气地说道。

了通禅师脸上笑意未变，神色安详却又充满慈悲，手中转着念珠缓缓说道：“太后娘娘请讲。”

于太后脸上的笑意更什了，她看了一眼身旁的郭嫦曦，说道：“大师看看我这外甥女，面相如何？”

郭嫦曦压下心中的激动和紧张之意，立即款步上前，盈盈行了一礼，正想表达一下自己对于了通禅师的敬仰之情，却听了通禅师双手合十叹道：“阿弥陀佛，女施主贵人之身，何需向贫僧行如此大礼？”

郭嫦曦闻言，以为了通禅师说她命相显贵，心里顿时一喜，正待要问，却又怕自己太过急切让大师看轻了自己，只得暂且忍下，一双美目不由看向于太后。

于太后心里同样急切，倒是没有太多顾虑，直接问道：“大师，我这外甥女，真乃贵人之相？”

了通禅师笑道：“这位女施主乃陛下嫔妃，自是贵人之相。”

郭嫦曦闻言，心中的喜悦，顿时消失了大半，原来刚才了通禅师话中的“贵人”竟是这个意思吗？

于太后也微微一怔，随即笑道：“没想到大师竟也会跟人开玩笑了。事已至此，我也不拐弯抹角了。请问大师，郭美人的面相到底是如何？比起哀家来又如何？”

郭嫦曦也看向了通禅师。

了通禅师面上含笑，观察了郭嫦曦的面相一会儿，最后微微颔首说道：“太后娘娘的面相自是贵不可言的，天下女子又有谁能比得上？”

于太后听到这里，不由微微皱了下眉头，言外之意，就是说郭嫦曦也比不上了。这点，于太后心里早又准备，毕竟不是谁都能像她这样好运的。

她当初也没想过自己能做上太后宝座，若不是当初做了显德帝的养母，她的命运跟其他宫妃没有多少不同。

于太后能听出了通禅师的言外之意，郭嫦曦那么聪明，自然也能听出来，脸色顿时就是一白。但随即她就安慰自己，她就算比不上太后，她也不会差太多才是，就算做不了太后，做皇后也是好的。

只听了通禅师又道：“至于郭施主，面相自然也是好的。只是贫僧要送给女施主一句话——‘不存妄念，安享太平’。只要施主知足常乐，凡事莫强求，女施主必定能平安富贵一生。”

郭嫦曦的脸色刷地一下白了。

了通禅师的话，她如何听不明白？他是让她安于平淡，不要去奢求不属于自己的东西。

可是，她怎么能做到呢！

在宫里，不往上爬，就只能被人踩在脚底下。什么知足常乐？难道非要让她一辈子被人冷嘲热讽，对别人卑躬屈膝不成？她可做不到。

区区一个美人的位份，远远满足不了她。

哼，看来这了通禅师也不过如此，也有看不准的时候。她的未来，轮不到别人来指手画脚，她更不可能因为他的几句话，就改变自己的初衷。

想到这里，郭嫦曦微微抬起头来，说道：“大师的意思我明白，只是身在宫中，很多事都是身不由己的，不是你想甘于平淡，别人就会放过你。我不去争，别人也会去争，我的机会甚至比别人更大，为什么大师却偏偏要劝阻我，而不是劝阻别人呢？”

说完之后，郭嫦曦对于太后微微行了一礼道：“母后，嫔妾身体有些不适，就先告退了。”

随后，看也没看了通禅师，就带着人离开了。

于太后心里也有些不太舒服，但她知道，了通禅师是不会说谎的，他既然这么说，自然有他的道理，恐怕郭嫦曦真得跟皇后之位无缘了，心里不由暗暗叹息一声，到底还是有些不死心，问道：“禅师，我那外甥女，真得没有凤命？”

了通禅师但笑不语。

“那她可能生下龙子？”于太后又问道。

“阿弥陀佛。”了通禅师宣了一声佛号，说道：“太后，人的的命运不是固定不变的，面相也不是完全作得准。要知道命运无常，一点小事，甚至一个念头，都能改变一个人的命数。刚才对郭施主说的话，只是贫僧的一点小小的愚见罢了，或许，郭施主是个有大福气的人也未可知。”

于太后点了点头，觉得了通禅师说得在理，当初，也不是没有人跟她看过相，也没有人说她能当上太后，可见，面相有时候的确做不得准的，这样想着，心里便觉宽慰了些。

郭嫦曦从太后那里离开之后，心里越想越不是滋味，别人越是觉得她做不到，她就偏要做给他们看。

想到这里，她转身就去了显德帝的寝宫。

不出意外，再次被人给拦住了，可是，她这次却不想回去了，说道：“我这次非要进去面见陛下不可，你们谁也不准拦我！”

“这是怎么回事？在御前吵吵嚷嚷的成何体统？”司礼监秉笔太监兼东厂提督杨永走出来斥责道。

“杨公公——”郭嫦曦见到杨永，脸上露出一丝惊喜，连忙问道：“陛下现在可在里面？”

杨永皮笑肉不笑地对她拱了拱手道：“原来是郭美人，陛下自然是在里面的。不过，陛下要闭关斋戒六日，这六日谁也不见。娘娘若是有什么重要的事，只管告诉咱家，若是没有其他事的话，就请早早回去吧，六天再来。”

“斋戒？”郭嫦曦有些吃惊，“为什么我没有听说此事？”

杨永妆模作样地叹息道：“这是陛下早就决定好的，所以，前日次才会忙着处理政务，何况，原本陛下是不打算带诸位娘娘来的，但是……”

这种说法倒是也说得通，毕竟，陛下前几天的确是很忙，不但她来见不到陛下，就连珍嫔都吃闭门羹，只是郭嫦曦总觉得有些不对劲，毕竟一个无肉不欢的人，突然改吃素了，谁都会觉得里面有猫腻。但是，她也只是有些怀疑而已，并不敢真闯进去亲眼查看，所以，只能不甘不愿地离开了，只是心里到底存了疑，决定找机会一探虚实。

见到郭嫦曦无奈地离开了，杨永轻哼一声，转身走了。

天黑之前，显德帝就让人将苏婉送了回去，次日再来接她，就这样，一连过了三、四天。

马氏虽然有些疑惑，为何那位夫人一直派人来接自家太太，却一次没有亲自来拜访过。苏婉对她解释说，那位夫人身体不适，不良于行，所以没办法亲自来，身体不好，周围有没有人陪着说着，十分寂寞，这才劳烦苏婉过去陪她。

马氏这才了然，不再询问此事。

就连这天，苏婉说那位夫人马上就要回京城了，让自己过去住两天，她都没有怀疑什么。

苏婉带着青绫，去显德帝别院里住了两日。

这几日，苏婉天天跟显德帝在一起，不得不说，显德帝十分会讨女人欢心，而且也的确是多才多艺，琴棋书画，诗词歌赋样样精通，而且懂得也极多，苏婉每次跟他谈话，每次都能受益匪浅，就算抛开他皇帝的身份，他也是一个极其讨女人喜欢的男子，她每次跟他在一起，都觉得很放松，也很开心，仿佛什么也不用担心，根本感觉不到时间的流逝，而且，她每次都不知不觉，被他套出一些她本来不想说的话来。

显德帝对苏婉同样也有些刮目相看，之前，苏婉吸引显德帝的无非就是她的容貌、性格，还有各种让他出乎意料的表现，让他对她越来越上心。但是，苏婉再表现地如何与众不同，在眼界和见识方面，恐怕也只能跟其他女子一样，也只是局限于后宅里。

当然，也有不少诰命夫人，眼界也不局限于后宅，对于朝堂上的事知之甚详，见识不浅，丈夫回去也跟她们商议，但苏婉跟她们还不同。

对于朝堂上的事情，苏婉自然是不太清楚的，甚至连那些大臣谁是谁她都搞不清楚。但是无论他说起什么话题，苏婉似乎都能接上口。

比如他有时候不小心说了点民生问题，她竟然也能说出个一二三来，而且想法新奇，颇有道理，虽然说的很浅显，有些地方似乎也不太切合实际，太过于天真，但有这种想法，就已经不是其他女子能比的了。

最让他印象深刻的是，她关于清官和贪官的看法，更是让他耳目一新，大为动容。

苏婉说：“人人都知赃官可恨，却不知，有些清官更可恨。清官以为，我不要钱，没有什么不能做的，所以刚愎自用，小则杀人，大则误国……有些书生，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，不谙世故，若是做了官，怕是举手投足便错。天下大事，坏于奸臣者不过十之三四，坏于不谙世故之君子者，倒有十之六七……”

其实这些都是晚清小说《老残游记》作者刘鹗说的话，她那个时代的人，大都听过这等论调，早就听得耳朵起茧了，没什么可动容的。苏婉也不过是拾人牙慧而已，她此刻也不过想到了便说了出来，却不知这话说出来是多么的令人震惊，引人深思。

其实，苏婉的说法，跟显德帝的想法，倒是不谋而合，他对于当下一些清官的看法，就不怎么样。

那些清官，总是摆出一副刚正不阿的姿态来，仿佛只有他们是对的，别人都是错的。只要是贪官说对的，他们就一定说错，就连他这个皇帝驳回了他们的意见，他们就仿佛受到了极大的侮辱一般，觉得皇帝不信任他们，反而去宠信那些贪官，实在昏聩。话里话外都在指责皇帝被小人蒙蔽，听信谗言。要么就是一副大义凌然的姿态，用自己的性命要挟皇帝改变主意。若是皇帝不同意，他便一头撞死，反而成全他的一世英名。

显德帝最烦那些古板的酸儒腐儒，没半点本事，还爱指手画脚，他更喜欢处事灵活，听话却又踏实肯干的大臣，现在提拔起来的多是这种，就算贪点或者有点其他的毛病也没什么，毕竟，水至清则无鱼，而且，有弱点才好掌握，只要有能力，肯办实事就成。

所以，比起那些不听话的清官，他更愿意用听话的贪官，至少他们办起事来还是不错的，不会像那些清官似的，只会跟他对着干。当然如果有些官员太过分，超过他的底线，他顺手收拾了也就是了。

苏婉不知道，自己一番话，竟然说到了显德帝的心里，让显德帝对她刮目相看。

她也不知道自己竟然这么能说，都怪显德帝太会引导别人了。以前跟霍渊在一起时，她可没有这么善谈，霍渊也从来不跟她说朝堂上或者衙门里的事，也从来不跟她商量什么大事，只跟太夫人商量。或许以前还跟苏清浅商量，可能他就是觉得，她小门小户出身，没有太多见识，就是说了，她也不懂吧！

她的确不太懂，她现在也不过是纸上谈兵，将自己看到的东西说出来罢了。但若是昌武侯真正将她当成妻子来看，慢慢也会告诉她一事，她总会懂的，谁也不是一开始就会的。

苏婉这几天跟显德帝在一起，很轻松，很自在。

显德帝虽然是皇帝，但他本性却是极其任性的，不是个极其重规矩的人，甚至苏婉觉得他是最不重规矩的人，一切只随自己高兴。敢做别人不敢做，敢想别人不敢想，甚至，他的接受度比别人都高，他不会去限制你，觉得你的做法或者想法惊世骇俗，还会去引导你，在某些方面来说，他很包容，不会用世俗的眼光去看待你，这样的人，应该很会知人善用，怪不得他继位之后，提拔了那么多人，而且还都做得不错。

有时候，她就在想，如果显德帝不是皇帝就好了，那样，她也可以对他多一点期待。可惜，她也只能想想罢了。

经过这几天的相处，两人都对彼此有了更深的了解，到了显德帝就将离开时，苏婉竟也对他产生了一丝不舍之意，显德帝也同样如此。

他越发觉得，眼前这个小女人跟其他女人不同。原本以为自己跟她相处几天会后，对她的兴趣会变淡，没想到自己竟将她看得越发重了。

郊外别庄，一处两层楼上。中间窗户大开，微风吹过，倒是颇为凉快，周围点着灯笼，桌子上放着烛台，屋子里倒也十分通亮，窗外的景色影影绰绰，天上繁星闪烁，虫鸣声不知疲倦地叫着。

显德帝留在这里的最后一晚，两人一起用晚饭时，显德帝突然说起了明天要走的事，苏婉不由就怔住了。

显德帝心中一动，伸手握住了她的手，说道：“夫人怎么这种表情？是舍不得朕吗？”

“我……”苏婉稍稍犹豫了一下，还是问道：“陛下一定要走吗？”

这件事，显德帝前两天就告诉她了，不然也不会接她过来住，但是，她还是忍不住多问了一句。

显德帝点了点头。

苏婉见状，一下子将手抽了出来，起身走到窗边，说道：“陛下要走就走，跟我说什么？反正我又不是你什么人。”

显德帝也起身，走到她身边，从背后环住她，亲了亲她的脸颊说道：“谁说你不是朕什么人？你是朕的夫人，是朕的心上人，朕心里子会比夫人更加不舍！若是夫人愿意跟朕进宫，我们就能日日在一起，再也不用分开了。”

这两天，显德帝不是没有旧事重提，让苏婉跟他进宫，但是，苏婉每次都是端断然拒绝，让显德帝觉得十分可惜。

苏婉沉默了，她是不可能进宫的。

显德帝轻叹一声道：“夫人放心，过几天，朕还会来看夫人的。”

苏婉说道：“陛下还是以国事为重，若是实在抽不出时间，不用来看我也没关系。”

“夫人今天怎么这么善解人意了？”显德帝笑着问道。

苏婉暗地里翻了个白眼，道：“我什么时候不善解人意了？难道在陛下心里，我就是那种无理取闹的人吗？”

“自然不是。”显德帝连忙否认道，“只是，夫人从来没有对朕说过这种话，朕心里觉得新奇。”

顿了顿，他声音又变得低沉起来，道：“朕知道夫人这是关心朕，朕心里很开心。”

苏婉转过身来，伸出双手搂住他的脖子，仰头看着他道：“陛下走了之后，可不能忘了我！”

“那是当然的，朕天天都会思念夫人。”显德帝搂住她的腰，神色专注而有认真。

“那您也要说话算话，一定要喜欢我喜欢得更久一些。”苏婉唇角微微翘起，语气认真中带着一丝娇意。

“好，朕一定会喜欢夫人喜欢得更久一些。”至少目前，他对她的兴致不减反增，想必短时间内都不会消退，顿了顿，显德帝又道：“夫人不能只要求朕，夫人也要一直想念朕才是。”

“那就要看陛下表现得好不好了！”苏婉娇笑，既然他想要离开，就榨干他好了，免得他去别的女人身上使力。

“你可真是一只撩人的小野猫！夫人放心，朕一定会让你满意的！”显德帝眼神一下子深沉起来，喉头微动，咬牙切齿地说了一句，立即打横将她抱了起来，快速向榻上走去。

－－－－－－题外话－－－－－－

吹灯，天亮，一起吃素，身体健康…O（∩_∩）O哈哈~

其实我想写，你这个磨人的小妖精，不过把我自己雷到了…噗

谢谢亲们订阅支持，谢谢亲们的各种票票和打赏哦~么么哒~过年期间还是会更的，但是更多少就不敢保证了。么么

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十一章露馅？

这一晚，苏婉果真将显德帝给榨干了，第二天显德帝差点没爬起来，更别说，他还要赶回大觉寺，果真苦逼。

苏婉斜躺在床上笑得没心没肺的，好似越是看他出糗，她越是开心一般，“陛下您的腰还受不受得住？要不要妾给您揉一揉啊？”

显德帝见苏婉笑得像是一只偷了腥的猫，心里简直对她又爱又恨，若非情况不允许，他现在只恨不得再将她压在身下狠狠地教训一番才好。

果然，她以前的各种温顺都是装的，这才过了几天，就已经原形毕露了。

显德帝在丫鬟的伺候下，穿好了衣服，俯身在苏婉吻了吻她的唇，轻叹道：“夫人可真是个妖精，朕早晚死在你身上。”

从来没有人敢这样消遣他，却偏偏又不让他觉得冒犯。

他知道苏婉算是迫不得已才委身于他，他本以为，她就是从了自己，恐怕也不会对自己有太多好脸色，或者摆出一副隐忍的、屈辱的模样来应对他。

如果苏婉真那么做了，显德帝对她的兴趣，可能很快就会被消磨光了。显德帝可不是自虐狂，更不会看别人的脸色，他不会觉得有趣或者对她产生什么征服欲，只会觉得扫兴。

既然已经从了他，那肯定已经接受事实了。如今米已成炊，又摆出这副死了爹的模样给谁看？如果不乐意，想自残想自尽都随便，没人会拦着她。

从某些方面来说，显德帝确实很渣。

但苏婉却出乎意料地调整好了心态，很快就接受了现实，虽然也并非主动迎合他，讨好他，却也没有摆出什么怨妇的嘴脸来给他看。

这样一个知情识趣，又颇有见地的女子，自然让显德帝越发上心了。

何况，跟苏婉在一起，显德帝的确一种与众不同的感受，令他着迷，令他上瘾。

果然，以昌武侯那种不懂情趣，不懂女人的男人，是发现不了夫人的好的，否则，他又怎么舍得将这样一个妙人赶到庄子上来？

此时，显德帝倒是有些庆幸霍渊的有眼无珠了，若非夫人已经对他心灰意冷，夫人又怎么这么快就接受自己呢？每当想到这里，显德帝心里就十分得意。

“这座别院和这里的人，朕以后就留给夫人了，夫人若有什么事，告诉那位邱妈妈便是。朕要走了，过几天再来看夫人，夫人好好保重身体。”两人又腻歪了一会儿，最后离开的时候，显德帝对苏婉说道。

见苏婉点了点头，显德帝才摸了摸她的脸颊，转身离开。

苏婉见他离开，脸上的笑意，便也渐渐消散了，躺下又睡了一会儿，这才起身洗漱更衣。

等苏婉用过早饭，天色已经将近中午了，苏婉直接歇过午觉之后，又等天气凉快些了才回去。

“太太，您回来了。”见到苏婉，绿芙立即迎上来说道。

她现在也已经恢复了常态，看起来像是已经接受现实了，对苏婉跟皇帝之间的事，不再一惊一乍，或者极力反对了。

既然事情已经到了这种地步，就是再反对也没用。何况，显德帝那样任性霸道之人，别说反对的是她这样的小丫鬟，便是太后娘娘反对，他也不一定会听。

现在，绿芙能为苏婉做的，就是让极力隐瞒好这件事，不让其他人发现端倪。

这庄子上的下人，基本都是她安抚的，马氏会轻易相信苏婉的解释，绿芙功不可没。茉莉她们，也都被她敲打了很多遍，对于这件事也有一开始的慌张无措，变得坦然淡定起来，真是省了苏婉太多事。

绿芙为她做的这些事，苏婉都看在眼里，记在心里，心中十分感激。下定决心，以后一定要给绿芙找一个好归宿。

“绿芙，这几天真是辛苦你了，若是以后你不在我身边了，我可真不知该怎么办才好了。”苏婉拉着她的手说道。

“太太别这么说，这是奴婢应该做的。”绿芙有些羞赧地说道。

她扶着苏婉在炕上坐了，犹豫一下，还是问道：“太太以后可是有什么打算？”

“打算？”苏婉微微一愣。

“难道太太就打算这样过下去？”绿芙再次问道，脸上带着显而易见的担忧。

若是陛下只是一时在外面寻找刺激也就罢了，至少这件事就能一直隐瞒下去，等以后太太回了侯府，自然还是可以安心做她的侯夫人。可若是陛下不肯放过太太，又不肯给太太一个名分，那将来，太太怕是要难做了。

难道还要太太一边做昌武侯夫人，一边做陛下的相好不成？

天下没有不透风的墙，万一泄露出去，到时太太如何做人？

苏婉微微一笑，让绿芙也一同坐在炕上，说道：“绿芙，我知道你在担心什么，但事已至此，我还能如何？不够是走一步看一步罢了。”

“难道太太就没想过回昌武侯府？”绿芙问道。

回去？苏婉略略有些失神，随即摇头笑道：“我出来之后，就没想过再回去，这一点，我以为你应该很清楚才是。”

“可是太太，您到底是昌武侯夫人，昌武侯府才是您的归宿。”绿芙一脸担心地劝道。她自然是知道苏婉的想法的，可是，她以为太太还是赌气性质居多，早晚会想通回到昌武侯府的。

苏婉没想到绿芙竟然会这么劝自己，她到底还是被她跟显德帝之间的事情给刺激到了，心中不由一软，解释道：“绿芙，不只是我自己不想回去，就是我想回去，恐怕也有人不让我回去。”

“不会的。侯爷不是说，等王姨娘生产之后，就会接太太回去吗？”绿芙急切地说道，“侯爷总不会骗太太的。”

苏婉却微微一笑说道：“绿芙，男人的话怎能相信？他若是能拗得过太夫人，上次来的时候就该把我接回去了。可他没有，我就知道，他绝不会再为我违抗太夫人的命令了”。

以前她在侯府时，霍渊又不是没有为她反抗过太夫人，为什么这次就不行？苏婉眼中闪过一丝嘲讽之意，说到底，他心里还是不肯相信她，认为她回府之后，会对他的骨血下手罢了。但他偏偏还对她有情，放不开她，便拿这种好话来哄他，心里却对她防备得很。

绿芙沉默了一下，皱起眉头说道：“可太太总不能这样过一辈子，趁着侯爷对太太还有情，太太才更应该想办法求求侯爷，让侯爷尽快接太太回去才是正经，只要太太回到侯府，什么事都能慢慢解决。就连陛下……定然也不会再纠缠太太了。”

她以前由着苏婉的性子来，是因为她觉得事情还没那么糟糕，太太无论嘴上说得有多坚决，早晚还是会回府去的。尤其是昌武侯还保证会接太太回去，她就更加笃定太太会回府了，便也没有多费唇舌劝太太。

她愿意让苏婉回府，不是因为对昌武侯府有太大好感，只是因为那是苏婉的夫家罢了，女人到底还是要依靠男人而活，到底还是需要一个家才是。

但是，现在显德帝的出现，却让她在受到惊吓的同时，也给她带来了极大的焦虑和紧迫。她觉得苏婉这样做不对，她急切地想要将苏婉扯到正路上来，免得她越陷越深，到时候再也无法回头，最终害了自己。

“没有用的。事情有一有二就有三，我出府之前，侯爷是怎么说的？他说少则半月，多则一个月就接我回去。结果，上次他来看我，却又说等王姨娘生产之后再接我回去。等时间到了，太夫人必定还会找新的借口来阻拦侯爷，你觉得侯爷会如何选择？这样一推再推，几年过去之后，侯爷对我的感情还能留下几分？何况那时，昌武侯府也该有新的昌武侯夫人了，难道你想让我回去给他做妾？”

听到这里，绿芙突然想起当日定远侯世子夫人陈雅琴的话，脸色一下子变得煞白无比，但她依旧不肯放弃，还是说道：“侯爷会不会答应，太太总要试一试才知道。何况，侯爷对太太那么上心，怎么舍得太太一直留在这里？”

苏婉轻叹一声，拍了怕绿芙的手背，笑道：“绿芙，我现在已经没有回头路了。”最重要的是，她并不想那么做。

何况，就算霍渊答应接她回府又如何？他又不肯相信她，他对她的那点喜欢，早晚会在一次次的误会中，消耗殆尽，最终彻底厌弃她，那时候，她的下场怕是还不如现在。

至少现在，她还可以选择自己的未来。

“太太——”绿芙还想再劝，苏婉却打断了她，神色坚定地说道：“你不必再说了，我是不会改变主意的。就算将来我选择的这条路再也走不通了，我也不会后悔的。”

绿芙见苏婉心意已决，知道她再如何劝说，也不会改变主意了，心里微微叹息，有些失落，但也有一丝轻松，说道：“好吧，既然太太已经决定了，那奴婢也只能舍命陪君子，陪着太太一路走到底了。”

苏婉心中感动，但还是说道：“绿芙，你真不必如此。若是遇到合适的人，就嫁了吧！毕竟跟着我，还不知道有没有未来呢！我总不能耽搁了你们。”

绿芙笑道：“太太，您现在就想这些实在太早了，太太没有安定下来之前，奴婢怎么能嫁人呢？太太放心，无论如何，奴婢会一直陪着您的。”

苏婉但笑不语，只是心里却记住了这件事。

丫鬟嫁人普遍比较晚，二十岁左右嫁人的大有人在，绿芙年纪跟她差不多，倒是不用太着急。平时多注意着，慢慢挑选也就是了，或许可以让琴姐姐帮忙看看。

转眼间，时间就到了月底，显德帝果然又来了。不过，这次他是晚上来的。几天未见，显德帝对苏婉的热情不减反增，连话都没说几句，就将她拖上了床，狠狠地要了她一整夜。

显德帝不知是不是报复上一次苏婉榨干了他，或者觉得苏婉小瞧了他，这次，他就好像要证明什么似的格外卖力，就连苏婉中途求饶，他都没停下来，直到苏婉累得几乎晕死过去才罢休。

次日清晨，苏婉醒过来的时候，显德帝早已经走了，似乎连庄子里的下人都没惊动。来的匆匆，走的也匆匆，显然也是脱不开身，特意抽空来看她的。

不过，显德帝昨晚要得太狠了，苏婉即便醒了，也是浑身酸软，起不了床，而且折腾了一晚，她也觉得困倦地很，略略喝了点粥，就继续睡了。

正睡得迷迷糊糊地时候，就听到外面传来了一阵说话声，似乎是她那些丫头的声音，苏婉觉得她们的声音有点大，很想斥责两句，但她实在是太困了，就没有动弹，继续睡了起来。

这天正值霍渊休沐，想想自己差不多二十天没见到苏婉了，霍渊一大早骑马来了郊外庄子，本以为自己能给苏婉一个惊喜，没想到她的丫头，竟然拦住了他，大声说苏婉病了，怕传染病气，不肯让他去看苏婉。

霍渊好不容易才来一次，怎么可能不见到人就回去？而且，正因为苏婉病了，他才更应该看看她才是。

所以，霍渊根本不顾那些丫头的阻拦，直接闯进了苏婉的卧室。

绿芙好青绫阻止不及，只好紧张地跟了进去，心里暗暗祈祷别被昌武侯发现什么。

所幸，卧室里的窗户开着，被褥什么的也都换了，又燃了驱蚊香料，没有什么特殊的味道。绿芙暗暗松了一口气，幸好，她是个谨慎的人，及早收拾好了，还给太太重新换了寝衣，否则，恐怕现在就得露馅了。不过，在看到昌武侯走向床边的时候，她的心又重新提了起来，眼神里透出一丝紧张。

霍渊只是急切地想要见到苏婉，并没有怀疑什么，来到卧室之后，透过葱绿色的纱帐，隐隐看到床上躺着的身影时，霍渊莫名地松了一口气，缓缓走了过去。

掀开纱帐，只见苏婉正拥着纱被睡得正香，眉头微蹙，神色间带着一丝显而易见的疲惫，平时那张十分红润的唇，此时却显得有些干燥，脸上更是带着一丝不正常的酡红，倒真得像是病了。

霍渊看得有些心疼，伸手摸了摸她的额头，发现不是特别烫，这才放了心。

绿芙也走了过去，看到苏婉的模样，心里暗暗地松了一口气，对霍渊解释道：“昨天天热，卧室里就放了冰盆，大概是太太夜里蹬了被子，这才着了凉。”

霍渊点了点头，这倒也说得过去，对绿芙说道：“你们先出去吧，我单独跟你们太太待一会儿。”

“是。”绿芙和青绫对视一眼，虽然有些担心，但两人还是退了出去。

霍渊将纱帐挂了起来，坐在床边，专心看着苏婉的睡颜，见到苏婉的唇有些干，让他看得有些不顺眼，不由伸出手去摸了摸，苏婉觉得有些痒，便微微侧了侧脸，躲开了他的手指。

霍渊眼神微深，突然俯下身，吻住了她的唇。

这也是他第一次亲吻苏婉，也不是不重视规矩了，只是，突然就想这么做了。

苏婉犹在睡梦中，下意识地以为亲吻自己的人是显德帝，她直接伸手去推他，口中犹自模模糊糊地说道：“不……不要了……”

刚说完，她就感觉有些不对，微微睁开了眼睛，看清眼前之人竟然是霍渊，心中顿时一惊，睡意一下子消失了，惊声问道：“侯爷？怎么是您？”

随即，她就觉得自己的话有些不对，便轻哼一声说道：“侯爷什么时候来的？我还以为侯爷早就忘了我呢？”

说话的同时，也不忘打量了一下自己身上，发现已经将身上那些痕迹遮地严严实实的，心里顿时就是一松，便缓缓坐起身来，只是还不忘将被子往上拉了拉。

霍渊微微眯起了眼睛。

他不是傻子，从他进来之后，无论是那些丫鬟的反应，还是苏婉的反应，都有些不太对。一个疑点算不得什么，但是多个疑点加起来，他便是再迟钝，现在也该反应过来了。

苏婉被霍渊看得心中忐忑，面上却丝毫不露，好似刚才那一瞬间的惊慌只是霍渊的错觉一般。

霍渊仔细地打量了她一番，才看着她的眼睛淡淡地说道：“我今天休沐，特地来看看你，没想到你竟然病了。”

苏婉伸手理了理自己有些散乱的发丝，垂首笑道：“只是夜里受了点凉，没什么大碍。”

霍渊随意点了点头，眼神随着苏婉动了动，看到她耳朵下方的某一点时，眼神突然一凝，正要细看，那处却又被苏婉散落的长发重新挡住了，但他还是下意识地皱起了眉头，问道：“府里给你驱蚊香料好用吗？你这里可是还有蚊虫？”

或许是他看错了也不一定，他虽然怀疑苏婉有事瞒着他，却并不相信苏婉有那么大的胆子敢背叛他。

苏婉仿佛没有感觉到他的审视，含笑说：“挺好的，那驱蚊的香料烟不大，味道也不刺鼻，效果也好。只是，我们这里还有一种极小的虫子，驱蚊香不大管用，连纱帐都遮不住，经常爬进来咬人一口，一咬就是一个包，我身上就被叮了好几个，真是讨厌死了，侯爷到底什么时候才接我回去呀？”

她也是看霍渊眼神不太对，怕自己哪里被他看出了端倪，才说了这番话遮掩一下。

说完之后，果然见到霍渊的神色和缓了不少，心里便知道他刚才的确是起疑了。

她是想要跟霍渊分道扬镳，但她却知道霍渊是不会放了她的。而且以霍渊的性格，若是知道了她背叛了他，恐怕就算再喜欢她，也不会手下留情，她怕是要早早“病逝”了，恐怕是个男人都不会容忍这种事，何况是位高权重的霍渊呢！

所以，为了她的小命儿着想，这件事必须得隐瞒。

“原来是这样。”霍渊点了点头说道，语气也不像刚才那么硬邦邦了，他伸手将苏婉揽到怀中，说道：“婉儿别急，再耐心等几个月，我总会接你回去的。”

苏婉温顺的点了点头，道：“好。”

美人在怀，霍渊却没有像往常那般动情，反而有些心烦意乱，怀疑的种子，到底还是在他心里生了根，以至于让他没办法再去想其他的事情。

苏婉也感觉到霍渊的心不在焉，说道：“请侯爷去外间等候，我换了衣服就来陪侯爷。”

“也好。”霍渊点了点头，起身离开了。

苏婉看着霍渊离开，脸上的笑意才收敛起来，立即才让人进来伺候。

霍渊出了苏婉的卧室之后，神色也变得冷峻起来。他直接出了院子，找了自己安排在这里的眼线来问话。

不过，最终得到的答案，却没有什么特别让人怀疑的地方。

除了定远侯世子夫人来过一趟，还带苏婉去了一趟定远侯府住了一夜外，倒也没有其他不对的地方。

昌武侯府和跟定远侯府的关系虽然算不得特比好，但对于定远侯府的规矩和人品还是非常信得过的，霍渊倒不觉得苏婉去定远侯府有什么问题。

只是那眼线还说，前段时间，苏婉跟附近一位别庄上的太太交往甚密，而且还去那里住了两天，除此之外，也无甚特殊之处。

此时，霍渊心中的怀疑已经去了大半，但也下决心查一查周围的庄子，到底是什么人家，可真是有位夫人来庄子上养病了。

若是查清楚了，他才算真正相信苏婉没有背叛他。

霍渊又问了问是否有男仆靠近，那人却道没有，除了守门的老头，内宅一向只有女眷，凡是都有马氏通禀，霍渊这才放心。

苏婉梳妆打扮好之后，再见到霍渊时，就发现霍渊对自己的态度已经恢复了以前，心里便也不那么紧绷了，又吩咐周厨娘上了菜。

这次的饭菜倒是十分能入眼了，不像上一次霍渊来时那样粗糙了。

霍渊见状，别有深意地看了苏婉一眼，苏婉只是挑眉笑道：“我刚来的时候，周厨娘的手艺的确就是那样，不过经过我的提点之后，厨娘的手艺才好了些，不信侯爷亲自去问问。”

霍渊对苏婉的小心机不置可否，心结解开了大半，他对苏婉的做法自然也包容了许多。

“我自是相信你。”霍渊说道。

苏婉微笑。

霍渊顿了顿，又问道：“有酒吗？”

“上次侯府送来的惠泉酒还没喝，侯爷若是想喝，我现在就让人去拿。”苏婉说道。

霍渊点头同意了。

茉莉去拿了酒来，苏婉亲自为霍渊斟满了。

“你也饮一杯。”霍渊说道。

“侯爷，我不胜酒力，就以茶代酒陪侯爷罢。”苏婉连忙拒绝道，这种情况下，苏婉可不敢喝酒。

霍渊也没有勉强她。

用饭时，霍渊也没怎么跟苏婉说话，只独自在那里自斟自饮。

苏婉见霍渊已经喝完了一壶酒，便劝道：“侯爷，别再喝了，再喝可就醉了。”

霍渊看了她一眼，说道：“我的酒量还这么浅，这点酒不会醉的。”又让丫头去拿酒。

苏婉也不再劝。

霍渊酒量的确不错，七、八两酒喝下去，脸都没红一下，而且看他言语思维依旧十分清晰。

用完午饭之后，霍渊一把拉住苏婉的手，一边往东次间走，一边说道：“你上次没有陪我，这次总该补偿我了吧？”

苏婉闻言顿时一惊，但对此也不是没有预料，却也不慌，有些为难地说道：“侯爷，我今天身体不适……”

话还未说完，就被霍渊冷笑一声打断了——

“身体不适？怎么本侯每次来，你都说自己身体不适？我都怀疑，你说的那些想要回府的话是不是真的。”

苏婉头皮发麻，却依旧强撑着说道：“侯爷说的这是什么话？难道是我故意不想陪侯爷不成？”

“以前我自然不会怀疑，可是今天……”霍渊说道这里，忽然皱了下眉头，松开了苏婉的手，说道：“算了，既然你不愿意，我也不会逼你。”

苏婉听到他放过自己，还未来得及高兴，就听霍渊又道：“你让你的丫头过来伺候我吧！我看那个绿芙就不错，以后我若是来了，你不方便陪我，让她替你伺候我，也是一样的。”

苏婉顿时如遭雷击，没想到霍渊竟然会提出这种要求，心里简直又是恶心又是愤怒，反应过来之后，立即毫不犹豫地拒绝道：“不行！此事我决不同意！”

“既然你舍不得绿芙，那就把菡萏给我吧，她也不错。”霍渊静静地看了苏婉一会儿，又说道。

“不行！谁都不可以！”苏婉怒视他道，她才舍不得让自己的丫头被他给玷污了，她以前怎么没发现霍渊竟是这种人！还是说，她从来都没认清过他。

“她们都是我的丫头，她们也不愿意陪你，你别想打她们的主意。”苏婉恨恨地说道。

霍渊看着苏婉，她的眼睛仿佛燃烧着两簇愤怒地火焰，极其耀眼，极其清亮，甚至看起来都比往日更加生动。

“你没问过她们，怎知她们不愿意？”霍渊的心却没有丝毫动摇，依然冷淡问道。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲们的订阅支持哦，也谢谢亲们的票票和各种礼物哈，谢谢大家~

明天就有流量了，高兴ing~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十二章在意

不等苏婉回答，霍渊又继续道：“不如你将她们喊过来问问，看看她们到底愿不愿意。再说，你身为我的正妻，为我准备房里人，不也是你应该尽的责任吗？”

“正妻？”苏婉冷笑，霍渊刚才的行为，已经彻底激怒了她，“你何曾把我当成过你的正妻？在你眼中，我顶多也就是个外室罢了，甚至连你那些妾室都不如。要不然，你也不会为了区区一个妾室，就将我这个正室赶走了。若是苏清浅还在，你敢这样对她吗？你若想睡其他女人，去找王姨娘就是了，她必定一定为你准备地妥妥当当的，少打我丫头的主意。”

霍渊看着因为怒极，而有些口不择言的苏婉，竟不怒反笑道：“你这是在吃醋吗？所以才不想安排女人给我？”

“吃醋？”苏婉轻声呵笑，根本不屑去回答他的话。

“既然不是吃醋，一个丫头而已，又算得了什么？值得你这样大动肝火？”

在霍渊的心里，丫鬟不过就是个物件，打杀都随意。他可不认为苏婉连个丫鬟都舍不得，他只会认为苏婉是吃醋嫉妒，才不愿意把她的丫头给他。

当然，这也符合他对苏婉的了解。

苏婉一直以来，都表现的十分善妒和霸道，甚至连妾室的醋都吃。现在，她不愿意将她的丫头给他，也在情理之中。

反之，若是苏婉对此表现的十分高兴，甚至迫不及待，他倒是会怀疑苏婉了。

既然苏婉吃醋，那必定是在意他的，霍渊当然觉得高兴，甚至觉得是自己之前想多了。

他对苏婉的怀疑，虽然打消了大半，但是，到底在心里留下了痕迹，又见到苏婉拒绝陪自己，这才想要试一试她，结果却令他很满意——

苏婉依旧在意他，只是心里还在生气，对他有怨，才不肯让她靠近。何况，这件事上，他的确有些对不住苏婉。而且苏婉说得也没错，若是苏清浅还在，他的确不会这么对她。

这么一想，他对苏婉的怀疑不免又减少了几分，反而觉得心中越发愧疚了，他伸手将冷着脸不肯看他的苏婉搂进怀里，忽略她身体的僵硬，用手抚着她的背，轻声说道：“好，不给就不给吧！我不过是跟你开了个玩笑而已，你看你就急了。怎么到现在，还是这么小性儿？你说我不把你当正妻看，但是你看哪个诰命夫人像你这样善妒不讲理的？也就是我心里喜欢你，才这么包容你。”

苏婉闻言，身体才慢慢地放松下来，但是心里却依旧紧绷，偎依在他怀里，却不肯说什么。

霍渊轻叹一声，继续说道：“我知道你心里对我有怨，觉得我为了王姨娘，将你打发的远远的，你觉得不高兴。可是，但凡你能让我放心一点，我也不会这么做。无论如何，你让王姨娘差点流产是事实，你若留在侯府，太夫人必定不会轻易放过你。倒不如暂且离开那个是非之地，等母亲心里的气消了，王姨娘生产之后，她心里正高兴，那时候你回去，她自然不会再找你麻烦。”

苏婉听了这话，心里却没有丝毫动容，在她看来，这一切不过都是霍渊为自己的行为找的借口罢了，她也懒得跟他争辩，只是问道：“这么说，我还是要等王姨娘怀孕之后，才能回去喽？”

“只要时间一到，无论如何，我必定接你回去。”霍渊说道。

若是太夫人不肯同意，他少不得要做一些让步了。

到时候，想必苏婉不会怪他。毕竟，能回到侯府，即便是做妾，也比被“病逝”剥夺了身份强。当然，他是不会让苏婉真的死的了，若是不接回侯府，只能做个外室。

而且，太夫人说的对，小苏氏的确不适合做主母，倒不如做个妾更自在。有他护着，就算侯府有了新的女主人，小苏氏也受不了什么委屈。

从霍渊亲吻苏婉的那一刻起，或许他的心里就已经接受太夫人的说法，不把苏婉当成他的妻子来看待了，对她少了几分对于正妻的尊重。

苏婉对于霍渊心中的想法，自然不清楚，也不在意，反正她也没想过要回去，一切不过是霍渊自以为是罢了，她只希望昌武侯府不要那么快对付她就好。不过，看霍渊如今的态度，她想必还是可以平静一段时间的，这让她稍稍松了一口气。

霍渊确定苏婉的心还在他身上，也差不多相信她没有背叛自己了，通房丫头的事情，自然是不了了之，他本就对那些丫头没有什么想法，不过是为了试探一下苏婉的态度而已。

当然，如果苏婉同意了，他也不会反对，不过是要个女人而已，有什么大不了的。

何况，女生外向，只要将苏婉的丫头变成了自己的房里人，她的心早晚会偏向自己这边，就等于在苏婉身边安插了一个眼线，到时候苏婉做什么他都知道了，绝对很划算。

可惜，苏婉是个醋坛子，不肯同意，顾忌到苏婉的心情，他自然也不会再她提。

霍渊想念苏婉，自然想跟她亲热一会儿，可苏婉不舒服，他现在因为也得到了自己想要的答案，虽然有些遗憾，但心情却很不错，便没有强迫她，还叮嘱她好好休息。

苏婉都乖乖答应了。

霍渊这次也没有在这里待多久，休息之后便离开了。除了不想让太夫人有意见之外，他也急着回去调查一番，附近的庄子都是什么人家，好将心底对苏婉最后一丝怀疑也完全拔除，免得他心里总觉得想着这件事。

霍渊走了之后，苏婉的身体就晃了晃，差点摔倒。幸好青绫及时扶住了她，苏婉才重新站稳，看到是青绫，苏婉也顾不得自己的身体状态，忙急切地问道：“青绫，侯爷他不会查出什么来吧？”

青绫扶着她走到西次间的炕上躺了，这才说道：“不会的，陛下肯定都安排好了，侯爷绝对查不出一点端倪的，太太就把心放到肚子里好了。”

绿芙给苏婉递了一杯热茶，表情很是平静。

虽然刚才侯爷的提议，让她一瞬间很是惊悚，但她很快就平静了下来。因为她可从来都没有攀高枝的想法，若是做了侯爷的女人，她以后如何面对太太？而且，她知道，以太太的性子，绝对不会同意这件事的，所以，她并不担心。

不过，她不动心，其他人就不能保证了，为了防止她们动其他年欧，她还是需要好好地敲打她们一番，让她们知道这件事的严重性。

她们知道太太太多事了，若是有人成了侯爷的房里人，她们这些人可都危险了。不过，若是真有人成了侯爷的通房丫头，那个丫头绝对活不过第二天，因为陛下是不可能允许这样的隐患留在苏婉身边的。

所以，为了大家好，给侯爷做通房丫头这种念头，是绝对不能有的。

“不过，那个钱妈妈，太太要注意一些，有些事不能被她发现了。”青绫叮嘱道。

“她怎么了？”苏婉皱眉问道，这个钱氏就是打理院子里的菜地和花草的仆妇，平时也不多话，而且还十分勤恳。

“她是侯爷的眼线。”青绫说道。

所幸钱氏的活计不算少，又不怎么往屋子里来，但是苏婉这里来个什么客人，或者去哪里，做了什么，她肯定知道，这些消息对霍渊来说已经足够了。

苏婉点了点头，有气无力地说道：“嗯，我知道了。”

这次，霍渊的突然到来，的的确确将她给吓到了，再加上又跟他发了一顿脾气，早就有些支撑不住了，没一会儿就在榻上睡了过去。

绿芙在一旁拿着扇子慢慢给她扇风，顺便赶蚊虫，让苏婉睡得舒服一些。

时间很快就进入了六月，月初又下了一场大雨，所幸，屋顶已经修好了，没有再漏雨，苏婉她们都松了一口气，原本侯府该送月钱等物来的，也被雨耽搁了，没有及时送过来，恐怕得等个两三天，路好走些了，才会过来。

没想过，过了两天，昌武侯府的人没来，显德帝倒是又来了。

这次，他还是晚上来的。

苏婉刚用过晚饭，还没休息，身上穿着雪青薄纱中衣，下面系着一条白色长裙，歪在炕上看书。

因为西次间点着两个大大的烛台，差不多十来根蜡烛，亮堂的很，又放了冰盆，凉快的很，丫头们也大都聚在这里，或做针线，或者打络子，不时添茶递水，或者剪个灯烛什么的，倒也热闹。

这里也没什么娱乐，也没什么串门子的地方，苏婉也由着她们说笑，看书的时候，偶尔也听她们说两句话，倒也热闹。

过了一会儿，苏婉突然觉得房间里有些太静了，抬起头扫了一眼，才发现，屋子里竟然没人了，心中一惊，正要坐起身来，却见有人从自己手中将书给抽走了，回头一看，就看到显德帝正在翻看她刚才看的书，口中说道：“夫人竟是喜欢看这种才子佳人的话本吗？朕以后让人搜集一些，都给你送过来。只是再怎么喜欢看，也要注意眼睛才是。”

苏婉的脸一红，直接下炕，伸手将话本从他手中夺了过来，说道：“谁喜欢了？我只是有些无聊，打发时间罢了。”随后，嫌弃似得将话本扔到了一旁。

显德帝上前拥住苏婉，口中笑道：“好，夫人说不喜欢就不喜欢。朕也觉得那些才子佳人的故事太老套了，看着也没什么趣味，还不如朕亲身经历地那些……”

话未说完，就感到腰间一痛，不由苦笑看向苏婉。

只见苏婉似笑非笑地看着他说道：“原来陛下的经历，竟比话本上的故事还要还精彩，既然这样，陛下倒不如亲口对我讲讲以前的那些风流韵事，也好让妾也长长见识。”

“夫人手下留情！朕说笑的，何况朕有了夫人，那些风流韵事就宛如过眼云烟，全都消散了，朕早就忘光了。”

显德帝知道，苏婉虽然看着柔顺，内心实则霸道，在她面前是不能提那些女人的。不像他以前遇到的那些女人，即便不愿意听，心里嫉恨万分，也要极力赞美皇帝口中的那个女人。

苏婉是明摆着就不喜欢他提，显德帝自然也就知道了她的忌讳，跟她在一起时，就不再提别的女人了。

苏婉也有分寸，不会做的太过火，见显德帝讨饶，便顺势放开了他，主动倚进他的怀里，双手搂住他劲瘦的腰身，带了点幽怨，带了点娇痴，恶人先告状地说道：“都怪陛下，好不容易来看我一次，还要提起自己以前的风流韵事，你这不是成心让我心里不自在吗？”

“好，是朕的不是，以后朕只惦记着夫人，好不好？”显德帝的喜恶向来极端，喜欢苏婉，自然觉得苏婉千好万好，根本不觉得她冒犯了自己，甚至还乐在其中，连这种道歉的话都说了。

若是旁人早就诚惶诚恐不敢应了，但苏婉却好像没有这种意识，反而笑道：“这还差不多。”说完，就松开了搂住他的腰的手，改搂住脖子，踮起脚主动吻住他的唇。

显德帝也紧紧扣住苏婉的腰，让她更靠近自己，跟她深吻起来。

但显德帝又怎么只满足一个吻，稍稍停下来，就低哑着声音，喘息着地说道：“夫人，我们去里间。”

说完，却不等苏婉回答，直接抱着她进了卧室。

……

事后，苏婉趴在显德帝怀中，饶有兴致地把玩着他垂在胸前的长发，看起来心情挺好。

显德帝任由她在他怀中作乱，看着她的眼神十分温柔，过了好一会儿在，他才出声问道：“前几天，昌武侯来过了？”

苏婉把玩着他长发的手指一顿，随即点了点头道：“嗯，陛下走了没多久，他便来了。”

显德帝眼神微沉，伸手抬起苏婉的下颌，问道：“你可有让他碰你？”

苏婉暗暗翻了个白眼，直接打掉他的手，脸色微红说道：“我那种情况，怎么可能让他碰我？”

显德帝当然知道，那天没有发生什么，但他还是忍不住有些介意，又问道：“如果那天晚上我没来，你是不是就让他给得逞了？”

苏婉早就不打算委身于昌武侯了，但是，听到显德帝这种捉奸的口吻，心里还是不太高兴，何况，她这么做本就不是为了显德帝，便坐起身来，看着显德帝笑道：“陛下这话说得奇怪，他是我的丈夫，难道妾还能拒绝他不成？”

显德帝的表情略有些阴沉，沉声道：“夫人，你已经有朕了。”

苏婉笑着说道：“陛下也不是已经有妾了吗？”还不是同样有那么多女人。

“那不一样！”显德帝心里莫名的有些烦躁，看着苏婉道：“女人和男人怎么能一样。”何况，他可是皇帝，难道要他一直守着一个女人吗？真是滑天下之大稽。

在苏婉看来都一样。

但苏婉却不想跟他讨论这个话题，她不会去要求他为自己守身，因为她知道对方不可能做到。同样的，他也别想要求自己，但是，她知道，这种话不能明着跟显德帝说，否则，最后的结果，一定不美妙。

而且，她就算守身，也不是为显德帝守身，而是为她自己守身。

她可不会因为被谁破了身，就放纵自己，觉得什么都无所谓了，她有自己的底线。

当初，若非逼不得已，她又岂会从了他？

但是，既然已经从了他，那就要看清形势，为自己争取最大的利益，悲悲戚戚，自怨自艾，只会让事情更糟，还会让显德帝厌弃，最后什么也得不到，岂不是赔了夫人又折兵？

目前来说，显德帝这个情人，做得还是很不错的，比她当初想象的要好得多。

显德帝见苏婉沉默地微笑，反倒觉得心疼了，也坐起身搂住她说道：“好了，夫人想如何便如何吧！只是，无论如何，朕都不希望，看到你被他占了便宜去，他不值得你这么做。”

苏婉这才含笑点了点头道：“陛下放心，我明白的，我知道自己该怎么做。”

显德帝吻了吻她的额头，将她搂在怀中，不再继续劝说了。

他心里虽然十分在意这件事，但是，他也知道自己这个要求的确是有些无理取闹，哪有不让人家夫妻亲密的？世上没这个理。就算他是皇帝，也不可能下这种命令。

不过，他也完全可以将苏婉彻底从昌武侯手中抢过来，只是，那样的话，事情就稍稍有些麻烦了，他也不能确定苏婉进宫之后，还会不会是这副让他喜欢的模样，值不值得他为她花费那么大的心力。

毕竟当初，他只是想要跟苏婉来一段露水情缘而已，即便是现在他对苏婉的感情跟当初有些不同了，他的想法也没有变太多，

所以，他暂时还不想改变这种状态。即便他提了好几次让苏婉进宫的话，却并非有多么诚心诚意，否则，哪里还轮得到苏婉推拒？

还是看看再说吧！说不定什么时候，他对苏婉的兴趣淡了，也就不在意这种事了。

－－－－－－题外话－－－－－－

刚才差点爬上不来了，网络连接是有限访问权限，我晕死。后来重新开机才连接上。+_+…。

谢谢大家的各种支持哦，么么哒~新年快乐！（*^__^*）嘻嘻……

一会儿就公布群，亲们注意看书评区。O（∩_∩）O哈！

ORZ，今天木法去看春晚了，因为要写明天的存稿，明天初一肯定没时间写，所以，明天的更新在上午，大概10点左右，么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十三章出路（新年快乐！）

显德帝不知是受到了霍渊的刺激，还是觉得心里憋屈得慌，跟苏婉谈话过后，像是发了疯一般狠狠地“教训”了她一番，结果导致苏婉第二天差点又起不了床。

好在她现在经常锻炼，身体素质比以前好了，也有些习惯了，才总算没有像上次那样，一直睡到中午才起身。

但即便如此，苏婉也比平时晚起了将近一个时辰。

苏婉照例锻炼了一番，这才洗澡更衣，梳妆打扮，简单地用了过了早饭，只是身上还是有些懒洋洋的，便歪在榻上，闭目养神。

不知过了多久，绿芙过来说道：“太太，定远侯是世子夫人到了。”

“琴姐姐来了？”苏婉听说是陈雅琴来了，一下子来了精神，连忙起身说道：“快，快请进来！”

话还未说完，就听到陈雅琴的声音已经在院子里传了过来——

“婉儿妹妹，我来看你了，”

苏婉忙下了炕，出去迎接，刚出了西次间，就见到陈雅琴走了进来。

“妹妹——”陈雅琴见到苏婉，立即上前携住了她的手，上下打量了一番，眼中闪过一丝惊奇，笑道：“婉儿妹妹，为何多日不见，你反倒显得越发娇艳欲滴了？”

苏婉微微一怔，笑道：“哪有这种事，姐姐才是，红光满面的，莫非是遇到了什么好事，也说来给我听听。”

陈雅琴但笑不语，让跟进来的丫头婆子留在了门外，菡萏自觉带她们去厢房喝茶休息，让陈雅琴和苏婉去说点亲密话，旁边只有绿芙在一旁伺候。

两人相携进了西次间，坐在了炕上，陈雅琴也不说话，只是一脸促狭暧昧地盯着苏婉瞧。

苏婉被她盯得十分不自在，摸了摸自己的脸，又低头打量了一下自己，说道：“姐姐看什么？可是我身上有什么不对的地方？”

陈雅琴却笑道：“哎呀我的好妹妹，你还在瞒我呢！亏我一直那么担心你。”

苏婉一头雾水，失笑道：“姐姐到底在说什么？”

陈雅琴含笑指着她道：“我问你，昌武侯是不是来过了？”

苏婉不明所以，点头说道：“侯爷是来过来，不过是在……”几天前。

“你这样做就对了。”不等苏婉说完，陈雅琴就拍手笑道，“妹妹，你之前那想法还是太傻了，但是你态度很坚决，我也不好再劝你，你自己想通就再好不过了。你是昌武侯夫人，哪有把自己的位子拱手让人的道理？还是想尽办法回府是正经。”

“昌武侯太夫人瞧不上你不要紧，最重要的是，昌武侯怎么看你。你只要抓住了他的心，执意要接你回去，就是太夫人恐怕也没有办法。”

苏婉听到这里，就知道陈雅琴看出了什么，所以误会了。摸了摸自己的脸颊，心中不由有些赧然，真得有那么明显吗？看来，她以后还得更加小心一些，除了自己的丫鬟外，马氏她们也不能随意近身了，免得被她们看出端倪。

心理虽然这么想着，苏婉却却也不好解释，只好转移话题道：“姐姐这次来，是专门来看我的，还是有其他？”

她转移话题，陈雅琴却不肯放过她，继续说道：“我说妹妹你就是太傻了，你这样的品貌，哪个男人像是宝贝一样地捧在手心里？只要你肯在男人身上多下些功夫，那昌武侯还不是手到擒来，何必为了一个妾室，就跟昌武侯拧着干，你这样做，岂不是遂了那个妾室的意。君子报仇十年不晚，等你彻底站稳了脚跟，什么时候收拾她不行？偏你还把她当一回事，还为了她跟昌武侯闹翻了，真是傻妹子。既然昌武侯已经有些回心转意了，你就好好抓住他的心，到时候不用你说，他就会接你回府了。”

苏婉听到这里，沉默了一会儿，垂眸说道：“姐姐，侯爷说要等王姨娘生产之后，才会接我回去。”

“什么？这么久？”陈雅琴皱起了眉头，说道：“这样一来，你岂不是还要在外面待半年多，这怎么可以？等你回去，怕是黄花菜都凉了。”

苏婉面色冷淡地点了点头说道：“说是太夫人的意思，我看侯爷也是这个意思，他怕我再对他的妾室下手。”

陈雅琴轻叹一声，说道：“这昌武侯在这方面还真是够糊涂的，妹妹这样心思纯净的人他都不相信，却相信那些心思险恶的姨娘，真是不知让我说什么好了。若非他是你的丈夫，我也不会劝你再回到侯府，在我看来，他可配不上你。只是，常言道，嫁鸡随鸡嫁狗随狗，何况你嫁的又是这样的权贵人家，想要改嫁是不可能了，若是你不回去吃亏的只能是你。”

“姐姐说的这些，我都明白。”苏婉说道，她只是不想这么做罢了。

“既然昌武侯不相信你，怎么还对你……”说到这里，陈艳琴柳眉倒竖，“他把妹妹当成什么人了？这种情况，妹妹就应该硬气一些，不该从他才是。若是他如此轻易就得到了妹妹，那接不接你回府，又有什么区别？到时候，你们太夫人用各种借口阻挡他接你回去，他恐怕也觉得无所谓了。到时候，妹妹处境岂不尴尬？”

从正室沦为外室，这种例子，虽然少见，却也不是没有发生好过，运作好了，可以做的神不知鬼不觉的，谁也说不出错来。

苏婉心中感激陈雅琴处处为自己着想，处处为自己担忧，但还是有些哭笑不得地说道：“姐姐不是劝我要讨好昌武侯，抓住他的心吗，怎么现在又说这些话？岂不是自相矛盾？”

陈雅琴瞪了她一眼，说道：“这一点也不矛盾，我是让你勾着他的心，吊着他的胃口，却又不给他，让他对你求之不得，这样，他自然对你上心。男人都是贱骨头，越是难以得到，他越是喜欢。轻易得到的就不稀罕了。”

苏婉自然是不打算委身于昌武侯的，却不是为了欲擒故纵，但陈雅琴的这份发自内心的关怀，她还是非常领情的，便受教地点了点头。

陈雅琴脸色这才好看了些，说道：“好妹子，你以后可千万别这么傻了。”即便这样说，她也知道，有时候这种事，女人就算想要拒绝，怕也不是能轻易拒绝得了的。心里暗叹一声不再说这件事了。

“对了，妹子，我这次来，是给你送养生食坊上个月的利润来了。”

陈雅琴说完，便从衣袖中，拿出一张银票，笑着对苏婉道：“因为是头一个月，各种开支费都很大，除去杂七杂八的东西，净利润也不过一千两银子，这是你的那五百两。现在食坊的生意也算稳定下来了，以后慢慢上了正规，每个月赚的就比现在要多了。”

苏婉却没有接过来，反而推拒道：“姐姐，开店的成本那么高，所有的钱都是你掏的，现在不过经营了一个月，说不定还没回本呢，现在我岂能要这些钱？”

“哎呀，妹妹，你就放心拿着吧！我可不是做赔本生意的人。”陈雅琴笑着将银票塞到苏婉手中，解释道：“公示公，私是私，这我分的清楚。而且，我们开的食坊，无论是人还是店铺都是现成的，大大节约了成本，我根本没有往里添多少钱，只不过是装修花费了一些银钱罢了，这是回本之后，剩下的净利润。现在我们食坊的药膳，可是供不应求呢！只是预定都不知道排到哪天去了，说不定过两个月，分店都能开得起来。”

听她这么说，苏婉也只好收下了。

只是心里到底是觉得有些烫手，因为她觉得的自己只是写了一些药膳方子而已，根本没有花费任何心力和银钱，就坐享其成，实在有些不好意思。不过，此刻，她的确需要一些银子傍身，便厚着脸皮收下了。只是打定主意，等以后宽松了，或者等白药的利润到了，就不要食坊的分红了。如果陈雅琴不肯同意，那就减少一些分成，这样她才收的安心。

陈雅琴察言观色自是不差，看出苏婉收钱收得不自在，便说道：“妹妹你也不要觉得不好意思，这是你应得的。没有你这方子，我们的养生食坊也开不起来不是？你若真觉得心中愧疚，那就多拿出一些方子出来，也就足够了。”

苏婉自是点头答应了。

说到药膳方子，陈雅琴突然想起一件事来，说道：“妹妹，我想起来一件事，我正打算要对你说，不过刚才差点忘记了。”

“什么事？”苏婉让绿芙将银票收了起来，好奇问道。

陈雅琴斟酌了一下，郑重地说道：“妹妹，这件事对你来说，说不定也是一个翻身的机会。”

苏婉的神色终于郑重起来，却没有说话，只专心听陈雅琴说。

“妹妹你之前不是替我们家老太太瞧病了吗？还留下了一张失传已久的宫廷御方，我们太夫人吃了这么长时间，虽然还不到半年时间，但症状的确好转了许多，所以，我们太夫人决定，等再过一段时间，皇上和太后也从行宫回宫之后，我们太夫人便亲自进宫面见太后，将妹妹推荐给太后娘娘。”陈雅琴说到这里顿了顿，看着苏婉问道：“妹妹觉得意下如何？”

其实，在陈雅琴未开口之前，苏婉就有种预感，她心里也一直记着这件事呢，她当初费心为定远侯太夫人治病，除了要全了自己跟琴姐姐的情谊外，也是有这个目的在。

如今，果真等到了这个时候，她一时竟是怔住了。

见苏婉不说话，陈雅琴还以为她转不过弯来，又为她解释道：“这对妹妹来说，可是翻身的大好机会。只要妹妹能让太后娘娘的病情好转，妹妹就算在太后面前挂了名儿，太后娘娘必定高看妹妹一眼，到时候，有了太后娘娘做靠山，料想那昌武侯府也不敢轻易对妹妹出手，做出那种贬妻为妾的恶心事来。他们就算想要这么做，恐怕也无法瞒天过海。就算心里再如何难受，他们也只能乖乖地将妹妹接回侯府供着。”

苏婉听到这里，也不由点了点头。虽然她的目的，并不是回侯府继续做这个昌武侯夫人，但是，她现在的确需要更多的靠山，只有这样，她才会更加安全。

虽然暂时有显德帝做靠山，但是，他这个靠山却是见不得光的，用起来不是很方便，而且，还不怎么靠得住。所以，苏婉不敢太过依靠他，心里还是有危机感的。

若是有了太后娘娘做靠山，那就不一样了。

太后娘娘地位足够高，而且可以光明正大地去依靠。而且对她来说，用医术去讨好太后娘娘，总比自己无可奈何地用身体去讨好显德帝要强，也让苏婉更加能够接受，她岂有不答应之理？

何况，她还没忘记，还有一个英国公府在旁虎视眈眈呢！

到时候，说不定可以稍稍报复一下英国公府，出一出自己心中的恶气。

“姐姐，如此自然是极好的。只要以后要劳烦太夫人了。”苏婉说道。

“这有什么？多亏了你，我们太夫人的病情才好了许多，现在心情也好了，每日跟我们这些小辈们逗趣，不像以前那样整天阴沉沉的，我们老祖宗一直都想要感谢你呢！做这点小事又算得了什么？何况，这也不只是为了妹妹你，也是为了太后娘娘，皆大欢喜的事情，为什么不做呢？”陈雅琴说道。

苏婉心中感激，眼圈微红地点了点头。

“等妹妹以后有了太后娘娘和我们定远侯府做靠山，看那昌武侯府还敢不敢欺负你。”陈雅琴搂住苏婉的肩膀，轻声说道。

因为终于看到了曙光，找到了一条出路，苏婉心中亦是觉得轻松，闻言，也忍不住扑哧一下笑了出来，笑道：“他们肯定不敢了。”

“这就对了。既然那昌武侯府不珍惜你，你也不需要太把他们当回事。妹妹以后就是不依靠那昌武侯府，照样能过得好好的，就算他们心里憋屈，也不敢像现在这样对你了，哼，那昌武侯府狗眼看人低，真当妹妹没人撑腰呢！”

－－－－－－题外话－－－－－－

今天突然上不去网了，手机也上不去，去别人家传的，o（╯□╰）o，大家新年快乐！么么哒O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十四章抛弃

陈雅琴带来的消息，仿佛是一道曙光，照进了苏婉的心里，让她总算看到了一点希望和未来。

虽然这只是一个机会而已，并不代表苏婉一定能成功，甚至其中还存在很多变数，但苏婉还是觉得十分高兴，让周厨娘精心准备了一桌菜肴，款待陈雅琴。苏婉借此机会，好好地敬了她几杯酒，谢她为自己做的这些。

陈雅琴也没有推辞，笑眯眯地喝了，看到苏婉高兴，她心里也同样为她开心。

饭后，陈雅琴又跟苏婉说了一会话，就离开了，免得回去晚了关了城门。

苏婉依依不舍地送走陈雅琴，又去歇了会儿中觉。

只是心里一直挂着点事，睡得不太踏实，便不再睡了，让人准备了笔墨纸砚，去东次间练了会儿字，便开始拿了医书翻看了起来。

现在好不容易等到了这个给太后看病的机会，她可不想关键时候掉链子，自然比以前更加用心。

来到庄子上之后，时间比较空闲，平时也是看医书居多，沉下心来钻研一番，然后跟前世所学的东西一一印证，很多以前不了解的东西，也渐渐都了解了，感觉自己也是收获颇多。

大觉寺，行宫。

显德帝昨晚去见苏婉，今天天不亮就赶了回来，又处理了一上午的政务，用过午饭，才刚刚歇完午觉，就听到宫人禀报说郭美人来了。

显德帝先是蹙了下眉头，但是想到自己最近一直冷落郭嫦曦，太后那里也不好看，何况，最近郭嫦曦也比以前知情识趣多了，让他看得顺眼了些，便宣她进来了

“嫔妾参见陛下！”郭嫦曦进来之后，仪态优美地向显德帝行礼。

她的礼仪规矩虽然不是子规范的，但绝对是最美的，她每一个表情，甚至每一个动作，都是对着镜子反复练习过，呈现出来的绝对是最美的样子，若是普通男人，怕是看第一眼就会痴了，可惜显德帝却仿佛瞎了眼睛似的，根本看不到她的美，这让郭嫦曦心中失落的同时，也极为不服气，对显德帝也越发上心起来，甚至成了她心里的执念。

其实，显德帝并非看不到郭嫦曦的美，只他除了看重外貌之外，也得看这个人到底合不合眼缘，到底能不能挑起他的兴趣，如果不能，就算她美如天仙，他宠上两日自然也就抛在脑后了。

而郭嫦曦就属于，他不是特别感兴趣的类型。

但如果，她变得知情识趣起来了，显德帝也乐得享受她的服侍，毕竟，她的容貌的确十分出色，便是看着也养眼。

“爱妃免礼。”显德帝脸上露出和煦的笑容，等郭嫦曦起身之后，又招了招手让她过来。

郭嫦曦眼中闪过一丝受宠若惊之态，这还是显德帝第一次主动要求她过去，看来她这段时间的讨好，还是很有效果的。但她很快就定了定神，款款走到了显德帝坐着的宝座前，坐在了脚踏边，用仰望地姿态看向这位人间帝王，也同样是她的丈夫的男人。

显德帝伸手托起她的下颌，眯着眼左右端详了一会儿，郭嫦曦心中隐隐升起一丝期盼，一丝渴望，还有一丝紧张羞涩，绝色的脸蛋上，顿时浮现了一片嫣红，让她看起来显得越发美得惊人，连显德帝这种阅尽美色之人都觉得有些惊艳。

郭嫦曦也敏感地察觉到了显德帝有些情动，本以为显德帝会趁此机会要了自己，没想到显德帝开始放开了她，让郭嫦曦心里极为失望，心中怀疑自己是不是哪里惹得陛下不喜了。

其实，这次倒不是她自己的问题，而是显德帝有心无力。

显德帝虽然风流，但却十分注意节制，比起女色，他更在意自己的身体，可以说，他的自制力是很强的。他昨晚刚去了苏婉那里，比平时更加放纵了些，已经得到了满足，又来回奔波了一段时间，身体已经有些疲惫，所以，就算刚才见到郭嫦曦有些意动，也很快就消退了。

反正这个美人是自己的，又跑不了，何必那么急色？

也就是苏婉，让他总是有些控制不住自己，几天不见，心里就挂念的紧，让他即便是来回奔波几十里地去看她，也心甘如怡。

所以，显德帝暗暗下了决心，如果一年后，他对苏婉依旧兴趣不减的话，无论苏婉反对与否，他都会把她接进宫。

“爱妃急着来见朕，可是有是什么事情吗？”显德帝拿起茶盏，喝了一口，问道。

“陛下，嫔妾想您了，这才忍不住来见见陛下。”郭嫦曦不是一个容易放弃的人，虽然失望，却也没打击到她的自信心，毕竟，陛下虽然刚才没有碰她，但也不是对她毫无感觉不是吗？便顺势伏趴在显德帝的腿上，放柔了声音说道。

显德帝见郭嫦曦不再继续维持她那副高高在上的姿态，开始彻底放下身段讨好他，不由微微一笑，怜爱地抚了抚他的头发，说道：“原来爱妃是想朕了，看来是这段时间朕太忙了疏忽了爱妃，也罢，爱妃这次就先回去吧，过两日，朕就去看你。”

郭嫦曦闻言，心中大为惊喜，但却极力压制住了，尽量让自己表现得平淡一些，但脸上的绯红，还是显露了她心中的激动，她微微仰起头，羞涩而又不敢置信地看着显德帝，一双美丽的眼睛里似乎都含了几分水雾，美丽而有惹人怜惜，只听她有些受宠若惊地说道：“陛下，您……您说的是真的吗？不是在跟嫔妾开玩笑吧？嫔妾……嫔妾是个认真的人，可是会把陛下的话当真的。”

显德帝见她如此，倒是比她平时那副作态更令人喜欢，神色也显得越发和悦了些，直接伸手将她拉到自己怀里坐了，大笑道：“自然是真的，难道朕还会骗爱妃不成？”

“陛下……”郭嫦曦娇羞地将头埋进显德帝的怀中，心中的激动和喜悦，几乎要将她淹没。

郭嫦曦没有在显德帝的寝宫中留太久，即便如此，她心里也极为高兴，回去的时候，简直春光满面，甚至连走路都带着风。

那了通禅师不是说她没有皇后命吗？那她偏要做给她看看。若是她听从了通的话，安分守己，知足常乐，她怕是早就被陛下抛到一边去了，哪里还会被陛下宠幸？

和尚的话，果然信不得。

然而刚出了显德帝的寝宫，就见到对面一位婀娜多姿的美人盈盈走了过来。

这位美人长相淡雅脱俗，宛若莲花仙子，然而清眸流转间，却百媚丛生。仿佛上一刻还是一个不食人间烟火的仙子，下一刻便成了摄人心魄的女妖，姿态天然，却占尽风流，没有丝毫做作之态。

这种矛盾的魅力，在她身上丝毫不显突兀，反而让她愈发与众不同起来。

哪怕比不上郭嫦曦那样国色天香的美貌，却也差不了几分，甚至在风姿上更胜几分，站在郭嫦曦面前，完全不落下风。

此人正是珍嫔。也难怪她即便家世不显，甚至性格也不怎么讨喜，以那种得意便张狂的作态，却依旧能得到显德帝两年宠爱，至今尚且不衰，果然不同凡俗。便是郭嫦曦见了她，那种心高气傲之态，也不由稍稍收敛了些。

“原来是嫦曦妹妹。”珍嫔率先开口道，脸上含笑，口气却带了点讥讽之意，“怎么，妹妹还没死心，又来找陛下呀！”

“见过珍嫔姐姐。如果珍嫔姐姐没事的话，妹妹就先告退了。”若是以前，郭嫦曦听到她的奚落，心中必定羞恼，但是现在，她心情正好，便微微一笑，没有在意，反而含笑上前给珍嫔行礼，一副不跟她计较的做派，让珍嫔看得牙酸。

珍嫔仔细打量了一番郭嫦曦，见她一脸春意，眉宇间的哀愁也被一股喜意代替，脸色顿时一沉，但很快就是收敛了表情，似笑非笑的道：“看来，陛下终究是被妹妹的死缠烂打给缠烦了，还是给了妹妹一次恩典。妹妹如此持之以恒，坚持不懈的做法，还真是让本宫大开眼界。”

说到这里，话锋一转，又道：“不过，在本宫来看，这等死皮赖脸秋来的恩典，却是不要也罢，因为那是陛下可怜妹妹，才赏给你的，亏妹妹还这么高兴。啧啧啧，简直不知让本宫说什么好了。”

郭嫦曦本就是个骄傲之人，珍嫔的话，就宛如一把尖刀般，狠狠地插在了郭嫦曦的心上，重创了她的自尊心，让她的喜色顿时一扫而空，脸色也变得煞白无比。

但她就想到自己的目的，很快忍耐了下来，心里对珍嫔的恨意又加重了几分，嘴上毫不示弱地反击道：“珍品姐姐此言差矣，陛下是何等人物，岂会因为区区几分怜悯就施予恩典的。而且就算是陛下施舍的又如何？就怕有人人老珠黄，怕是想要陛下怜惜都做不到呢！”

珍嫔如今虽不到二十岁，但是跟这些新进宫的美人相比还是大了几岁，她也害怕自己年老珠黄，被人比下去，尤其是郭嫦曦又长得如此美貌，她心里也对她忌惮地很，如今听到她的讥讽，又戳中了她的痛脚，心中岂有不愤怒的，顿时冷笑道：“郭美人真是好利的一张嘴！不过是比本宫年轻两三岁罢了，就敢出言讥讽本宫。别忘了，你也会变老的，早晚又比你更年轻的新人进来，本宫倒要瞧瞧，你能得意到几时？”

珍嫔说完，就带着人直接越过郭嫦曦走了，脚步有些匆匆，大概是急着想方设法挽回显德帝的宠爱了。

郭嫦曦看着珍嫔离开，心中有些担忧陛下真会被珍嫔给勾走，毕竟珍嫔的受宠是众人皆知的，但是想到陛下之前对她的承诺，她又放下心来，毕竟一言九鼎，一定不会欺骗她的。

也不知显德帝是觉得冷落了自己的宠妃，正忙着安抚，还是得到了苏婉之后，兴致就淡了，反正此后七、八天都没来找苏婉。

苏婉对显德帝是持着可有可无的态度的，不来也好，她更自在，来了也行，至少能排遣寂寞，反正，心里别太把显德帝当一回事就成，若是对他上了心，简直就是自找虐受，将来还不知以后会如何心塞呢！

当天，陈雅琴走后，昌武侯府就来人了。

这次来的是太夫人身边的刘妈妈，就是那位差点跟着苏婉来到庄子的刘妈妈。

这次刘妈妈除了给苏婉送月钱，还有一些必需品之外，也是替太夫人看看苏婉的情况。

在这点上，她可比上次的齐妈妈上心多了，将整个宅子都打量了一遍不说，还特意多询问了几个人，问了问苏婉的情况，直到打听到苏婉一直安安份份地待在院子里，没有什么特别之处，这才来见苏婉。

进了正房之后，打量了一番房间里的摆设，心中很是有些庆幸苏婉当时没让自己跟着一起来，否则，她岂不是要在这里跟着苏婉一起受苦了？

刘妈妈在松鹤院里伺候，见识的可都是最好的东西，眼界高的很，就算苏婉这里有两三件值钱的摆设，她也很是瞧不上眼，觉得十分寒酸。

苏婉十分不喜刘妈妈，既然她瞧不上她这里的东西，她也不拿好东西待她，上的茶都是上次出去买的劣质茶，茶果点心统统没有，刘妈妈也没喝茶，只瞄了一眼，就嫌弃地放到一旁了，一脸假笑地对苏婉说道：“太太这里挺清净的，若不是老太太离不开奴婢，我也想要在这里多住一段时间呢！”

苏婉瞄了刘妈妈一眼，轻笑道：“若是刘妈妈愿意留下来的话，我可以向太夫人要了你过来。其实，我现在都有些后悔当初没有留下刘妈妈呢，我身边的人都太年轻，没有一个年纪大的人在旁边看着，到底觉得不踏实。”

刘妈妈脸上的笑容一僵，立即笑着岔开了这个话题，没有接这个茬，聊了一会儿，才又问道：“奴婢听说，太太跟定远侯府的世子夫人相识？而且，前两天，定远侯世子夫人还亲自来过了，不知是不是真的？”

苏婉心中冷哼一声，知道她心里是个什么想法，说道：“是又如何，不是又如何？难道我到了庄子上，连个交友的权利都没有了不成？”

刘妈妈见苏婉拉下脸来，也不在意，依旧笑道：“太太误会了，奴婢可没这个意思。只是，定远侯家跟我们昌武侯府并没有什么往来，怕上头忌惮，所以才……”

苏婉却直接打断了她的话，说道：“我知道年纪轻，但刘妈妈不要拿话哄我，我只听说上头忌惮皇子、藩王跟大臣结交的，却从未听说过，连大臣女眷之间的往来都要忌惮的。若是上头连这都忌惮，那器量也未免太小了些，刘妈妈这是瞧不起我，还是瞧不起陛下？”

就算皇帝忌惮大臣们结交，那也是有大臣在朝堂一手遮天，让皇帝忌惮，但显然本朝还没有这种情况。就连内阁的阁老们，也都老老实实地皇帝智囊团，也没有哪个做到了控制大半朝堂，一手遮天的地步，否则，显德帝现在岂会如此悠哉？

“哎呦喂，太太慎言，老奴说错话了还不行吗？您可千万别这么说，老奴可承受不起啊！”苏婉一番话，吓得刘妈妈一下子从椅子上蹦了起来，面色焦急中带着一丝惶恐，恨不得直接堵上苏婉的嘴。

“既然如此，那刘妈妈为何阻止我跟定远侯世子夫人往来？”苏婉却不绕过她，继续问道。

刘妈妈见苏婉不继续说那件事了，松了口气，听到苏婉的问话，眼睛转了转，说道：“太太，这定远侯府跟我们府不是一路人，而且，定远侯世子夫人又是个厉害人，从来都是得理不饶人，奴婢这不是怕太太跟她相处会吃亏吗？”

苏婉听到刘妈妈说陈雅琴的不是，脸色立即冷了下来，直接端茶送客：“我这里庙小，容不下妈妈这尊大佛，天色晚了，刘妈妈还是早早回去吧，免得被关在城外，到时候又说是我的不是。”

见到苏婉直接额撵人了，刘妈妈再厚脸皮，也有些挂不住脸，表情颇有些讪讪的，心中又是尴尬又是不忿，越发痛恨起苏婉来，也不想在这里多停留了，最后拉下脸就离开了。

见刘妈妈也不跟苏婉行礼，转身就走了，茉莉轻呸一声道：“真是没规矩！太夫人不是最注重规矩吗？怎么身边还留着这种人？”

海棠说也有些不忿，直接说道：“太夫人只会让别人守规矩，她才不管自己身边的人如何呢！反正又不会有人敢说她。”

“哼，只许州官放火不许百姓点灯。我看着昌武侯府也不怎么样吗？”茉莉说道。

“好了，都少说两句吧，别再这里烦太太了。我看你们都闲得慌，若是没事的话，就多做个荷包，或者绣个手帕什么的。就是太太放纵你们，你们也得自觉一些。”绿芙斥责道。

茉莉和海棠这才闭了嘴，其他人也都各自去做事了。

屋子里只留下绿芙的时候，苏婉冷笑道：“他们就是见不得我好，我好不容易交了琴姐姐这个朋友，他们就来多嘴，恨不得我孤苦一生才好呢！”

“太太消消气，反正太太也不会听他们的不是吗？”绿芙劝道，“我看太夫人也是怕以后定远侯世子夫人为太太撑腰，这才想挑拨离间，让太太疏远了她，以后才好拿捏太太。何况，昌武侯府一直宣称太太病了，若是太太被打发到庄子上的事，被世子夫人传了出去，昌武侯府的谎言就不攻自破，脸上怕也不好看。”

苏婉自然也是知道这个理儿，她以前想要养精蓄锐，让昌武侯府不太注意自己，便尽量顺着昌武侯府的意思，不揭破他们的谎言，却没想过一直这样不吭不响下去。

若是一直这样默默无闻的，就是昌武侯府宣称她病逝，也没有人会觉得不对。但如果苏婉名声大了，认识的人又多了，昌武侯府也不敢这样随意拿捏她。只是，在没有足够的自保之力之前，苏婉不敢这么做罢了。

她就是要出名，也得一鸣惊人，甚至有一定的靠山，不给昌武侯府反应的时间，昌武侯府才会真正拿他没辙，否则，难保昌武侯府不恼羞成怒，直接对她下杀手。

这一刻，苏婉无比迫切地希望太后赶快回宫，自己尽快为太后娘娘治病，虽然见效不是很快，但是有定远侯太夫人这个例子在前，太后娘娘的病情即便短期内看不到效果，也不会让旁人动苏婉的，毕竟苏婉也算是她唯一的希望了。

到时候了，有了太后这一层保护伞，她就可以放开手做一些事情了。

六月中旬的一天，显德帝终于来见苏婉了。

依旧是夜间而来，除了显德帝如今没有太多时间，也考虑到苏婉出去一次很不容易了，就算是去显德帝送给苏婉的那个别庄，也没什么借口，上次刘妈妈来的时候，还特意叮嘱了甚至威胁了庄子的下人，轻易不让苏婉出门，就算有访客到，也要坚持推拒。没办法，显德帝只好还是晚上偷偷来夜会苏婉。

显德帝也喜欢晚上来，因为有些事，还是晚上做起来更有意趣，也多了一种偷情的刺激感。

这次显德帝差不多半个月没见到苏婉，心里着实想念得紧，见到苏婉后，直接抱住她，直接低头就去寻她的唇，却不想被苏婉直接伸手挡住了。

“夫人？”等苏婉拿开放在他唇边的手之后，显德帝才惊愕地喊了一声。

苏婉却直接从他怀里挣脱开来，神色颇为疏冷，淡淡问道：“陛下这是做什么？”

显德帝却没在意苏婉的冷淡，以为她在耍小脾气，又上前抱住了她，轻声哄道：“是不是朕多日没来见夫人，所以夫人生气了？”

苏婉挣脱不开，便叹口气说道：“天气怪热的，陛下开始先放开我吧！”

显德帝这才放开了她，苏婉又问道：“陛下吃饭了吗？”

显德帝点头道：“已经用过晚膳了。”

苏婉让绿芙上了一碗水果冰粥，显德帝倒是没有推辞，吃完之后，就坐在榻上饶有兴致地看着苏婉。

苏婉神色平静，脸上带着疏离客气的笑容，任由他打量自己。

她也不是生显德帝的气，也不是故意耍小性子。只是，她以为显德帝可能对她的兴趣淡了，以后可能不会再来了，自顾自地解除了这段关系，再次见到他，便将他当成了外人，想要重新接受他，还需要一点时间。

要知道，她当初接受显德帝，也是做了很多的心理建设，好不容易才说服自己接受了他，既然反抗不了，就当跟他谈了一场恋爱好了，或者将他当成短期的情人，等他对她没有兴趣了，这场恋爱，或者说这段关系，自然也就结束了。

苏婉刚刚才觉得这段关系结束了，显德帝就来了，这太突然了，让她没有什么心理准备，自然无法像以前那样面对显德帝。

显德帝自然能察觉苏婉的变化，看了苏婉一会儿，就皱起了眉头，问道：“夫人这是怎么了？怎么看起来跟朕如此……陌生了？”

苏婉苦笑道：“陛下，我真以为您不会再来了。”

“夫人怎么会这么想？朕……朕何曾说过不来了？”显德帝语气带了点惊愕，心里又好气又好笑。

苏婉笑道：“陛下是没有这么说过，是我自己觉得如此。”

显德帝半个月没来，又没有什么消息过来，上次显德帝走的时候，神色明显又有些不对，种种加起来，当然带给苏婉一种她失宠的讯号，觉得显德帝对她已经不感兴趣了。

心里是有点失落，但更多的却是放松和解脱，跟显德帝在一起，她总是无法坦然面对这件事，无论是心理还是生理都有很大的压力。

显德帝伸手握住苏婉的手，笑道：“夫人，朕说过会喜欢夫人喜欢得久一些，至少一年之内，夫人不必担忧朕会离开你。就算朕真的离开了夫人，之前说要护着夫人的话，也是算数的。”

苏婉看了他一会儿，却还是在显德帝有些不解地目光中，缓缓挣脱了他的手，垂眸缓缓说道：“我自是相信陛下的，只是，现在我却不好再接受陛下，还请陛下还是给我一点时间吧！”

她知道自己不干脆，就算妥协了，也无法彻底放开，小心翼翼地护着自己的心，好让自己不受伤害。她宁愿自己先放手，也不愿意让人先抛弃她。甚至还有一种莫名的坚持，或者说是矫情，但是，这就是她不是吗？

显德帝不太明白苏婉的话，说道：“夫人不是已经接受朕了吗？为什么现在又……”

“因为我以为陛下不要我了。”苏婉说道，眼睛认真地看着显德帝，又强调道：“我以为这段关系结束了，所以……”

“所以，你就开始排斥朕了是不是？”显德帝接口说道，神色难免觉得有些好笑，但是看苏婉这副模样，他心里又有点难受。

苏婉垂眸沉默一会儿，才又说道：“陛下，十分抱歉，我也没有办法控制自己，因为我不想再受到伤害了。”无论如何，对她来说，霍渊都算是抛弃了她，她已经不想再第二次被人抛弃了，要是一定要结束的话，那还是她来做好了，因为被抛弃、被放弃的感觉，实在太不好受了。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，爬了将近一小时才爬上来，各种开机关机，折腾了半天，想用手机传文，结果老是弄不好，真是服了，每次上来都跟打仗似的，累死了。叹气~╮（╯▽╰）╭

谢谢大家的支持！么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十五章拿捏

显德帝听到这话，脸上的笑意消失了，声音略显冷淡地说道：“夫人这是什么意思？难道你以后都不想再接受朕了吗？还是说，委身于朕，就让你这么难受？”

见苏婉不说话，显德帝又道：“朕不过是半个月没来看你罢了，怎么在夫人这里，就严重到了这种地步？若是以后朕一个月都不来看你，你是不是连朕的面都不见了。朕的那些嫔妃，便是几个月，甚至几年见不到朕的人也大有人在，朕若是召见她们一次，她们只有高兴的，绝不敢埋怨半句，怎么你就敢埋怨朕了，谁给你的胆子？”

“妾没有埋怨陛下，妾……也不是陛下的嫔妃。”苏婉也不惧显德帝发怒，平静地抬起头来看着他说道，“陛下身边什么样的美人没有？又不是非我不可，为何就不能放过我呢？”

显德帝实在不能理解苏婉的想法，他想要她，事情就这么简单。为什么她总想得这么复杂？她既然已经接受他了，跟他在一起也很快乐，为什么现在又要拒绝他？从他一次，和从他两次又有什么区别？她怎么就不能像其他女人那样，安安分分地等他宠爱，非要弄出这么多花样来，还说出这种话来让他难受，让他心疼。

说什么不想不想再受伤的话，他什么时候说要伤害她了，他不是早就承诺会保护她了吗？

“还说你没有埋怨朕，你若是心里没有怨朕，又岂会不让朕碰你？”

苏婉怔怔地看着显德帝，显德帝同样看着苏婉，只是脸上的神色往常的温柔和煦，却是有些冷然，有些不解，还夹杂着一丝愤怒，别管他表现得如何温文尔雅，但他到底是皇帝，心里是容不下别人反抗他的。

“既然如此，陛下就当妾是在埋怨您吧！”苏婉说完，便起身端正地跪在显德帝面前，叩首道：“妾身冒犯了陛下，不敢请求谅解，还请陛下降罪。”

显德帝见苏婉如此郑重其事的叩拜请罪，恢复了当初疏远又恭敬有加的模样，心里简直又气又疼又怜，还有些无奈，终究是轻叹一口气，起身走到她面前，亲手搀扶她道：“夫人这是做什么，快快起来。”

苏婉却不肯起身，只是垂首摇头道：“陛下厚爱，妾如何敢当？妾身自知有错，不敢起身。”

“你……”显德帝见到苏婉如此不识趣，心中有些不悦，想要发怒，却又舍不得真得责怪她，只能将这股气憋在心里，不容抗拒地将苏婉从地上搀扶了起来，眼睛冒火地盯着她沉声说道：“夫人，难道你非得让朕心疼死，你才甘心吗？”

苏婉被显德帝强行扶了起来，自然也就跪不下去了，听闻此言，只略略低头说道：“妾不敢有如此想法。”

显德帝不想见到苏婉这副规规矩矩，死气沉沉地模样，终于忍不住道：“你做都做了，还有什么不敢的？不许低头，抬起头来看着朕。”

“妾身……”苏婉还没说完，就被显德帝强制性地抬起了下颌，接着，眼前一黑，唇就被人给狠狠地吻住了。

说是吻也不准确，或许说是啃咬更加合适。

显德帝毫不怜惜地用牙齿撕扯着苏婉的嘴唇，好似要将苏婉嚼烂了吞到肚子里去一般，没过一会儿，苏婉嘴里就尝到了一股铁锈味。

苏婉疼地皱起了眉头，双手开始用力地推拒显德帝。

但她的力量，对比显德帝来说，还是太过弱小了，显德帝根本纹丝不动，直到他自己觉得够了，才主动放开了苏婉，只是眼睛依旧紧紧地盯着她，双手也钳制着她的肩膀，不让她躲避自己。

苏婉立即拿了帕子捂住了自己的嘴唇，只是依旧微微低着头，不肯与显德帝对视。

过了好一会儿，苏婉才拿开了帕子，淡紫色的丝帕上早已经沾染了不少血迹，她原本好看红润的唇，此刻却有些伤痕累累的，看起来红肿了些许，微微一扯动唇角，就会有血珠冒出来。

显德帝见状，心中的怒火少了许多，反而是多了几分心疼和怜惜，甚至还有一丝无奈。

这还是他第一次拿一个女人没有办法，他就从来没有见过这么倔强，这么特别的女人。

每当他以为他已经彻底收服她的时候，她总会给他痛心一击，却又偏偏无法真正地怪罪于她，就算心里有气，也只能自己受着，若是伤了她，自己竟比她还要心疼。

并非她心机深沉，让人猜不透，她的心思比起宫里那些女人，简直简单直白的可爱，眼神也从来都是那么纯澈，似乎让人一眼就能看到底，在她的眼睛里更看不到任何算计和阴暗。

可惜的是，就算他自诩懂女人，也看不懂眼前这个女人到底在想些什么。

似乎她的思想，她的目的，她的行为方式，总是跟其他女人有本质的区别。

或许正因为如此，才让他无法摸透她的心思，让他三番两次地感到意外，也让他对她越来越上心，甚至都有些放不下了。

显德帝看着苏婉说道：“夫人，你到底想要什么，你告诉朕，不要这样不明不白地就拒朕于千里之外，朕心里也会不好受，有什么话不能好好说呢？”

听他这么说，苏婉终于抬起头来看向他。

显德帝见她终于看向自己，心底深处莫名涌起难以言喻的喜悦和满足，心脏好像被什么东西轻轻捣一拳，酸酸软软的疼，还有一丝说不清道不明的复杂情绪掺杂其中。此刻，他根本不知自己看向对方的眼神到底有多温柔，多疼惜，若是他亲眼见到，怕是也会心惊。

苏婉神色复杂地看了他一眼，还是没有说话。她想说的话，在刚才就已经说完了，只是他不明白而已，或者说他不想明白。

显德帝见苏婉不说话，也不再继续问了，而是伸手将她搂在怀中，终究还是不忍心再为难她，说道：“好吧，既然夫人不愿意，那朕就不碰你了，朕会等你再次接受朕的那一天。”

心里却想着，以后再也不能冷落她了，至少不能像对其他女人那样，想如何便如何，因为眼前这个女人可不会等他。否则，再这样来几次，两人怕是真得没有以后了。

跟苏婉相处了这么久，他也算了解她的性子的，就算她无奈之下，向你妥协，但她对很多事情总是有一些莫名的固执和坚持，她是个惜命之人，然而，一旦有些事情超越了她的底线或者接受能力，她便会跟你死倔到底，哪怕是赔上自己的性命也在所不惜。

同样的，有些事情，只要她做了决定，就很难改变，除非她自己想通了。就比如这次，她已经决定要跟他分开，如果他不顾她的意愿强迫她，她怕是誓死也不会从他。

他若是再逼迫她，就是逼她去死。

但让显德帝不明白的是，为什么他只是稍稍冷落了她几分而已，她就做出了这种决定？

除非有一天他彻底对她失去兴趣了，否则，他以后岂不是都要被这个小女人给拿捏住了？

不过，目前为止，他还舍不得让苏婉去死，就也只能暂时顺着她了。

苏婉听到显德帝的话，一直紧绷的神经才渐渐松弛了下来，一股沉沉的疲倦之意顿时从身体里升了起来，让她不由自主地就显出了几分困倦。

显德帝见状，便劝苏婉去休息。

苏婉没有推拒，洗漱之后，唇上又抹了药，这才上床睡了。

而显德帝也洗漱了一番，上床之后，拥着苏婉睡去了，果真没有再强迫她。

次日，苏婉很早就醒来了，显德帝也醒了，他还要急着赶回去。

显德帝已经在绿芙和青绫的服侍下穿好了衣服，他看着苏婉说道：“夫人，再过几天，朕就要回宫了，可能很长时间不能来看你，你要多多保重，千万不能忘了朕。”

他本打算昨晚给苏婉一个难忘的夜晚的，可惜……虽然有些遗憾，但是，他还是觉得不虚此行。

苏婉听到显德帝要回宫了，微微一愣，既然他要回宫了，那太后娘娘也应该要回宫了，那她是不是很快就能进宫去为太后娘娘治病了？

“夫人，你在想什么？”显德帝看出了苏婉的心不在焉，不悦地眯了眯眼睛，沉声说道。他都要走了，她竟然还这么不在意，难道她就真得这么不在乎他吗？

苏婉回过神来，说道：“没什么，只是突然听到这个消息有些愕然。陛下回宫之后，也要多多保重身体才是。”不要回来奔波来看她了，她真得不需要他这么不辞辛苦地来探望。

显德帝知道苏婉没说真话，但也没跟她计较，下一次，他一定要让她心甘情愿地接受自己。

显德帝走了之后，苏婉独自发了一会儿呆，才开始起身锻炼身体，洗漱更衣等等。

英国公府。

寿宁大长公主接到显德帝和于太后不日就要起驾回銮的消息，脸上顿时露出一丝喜色来。

“实在太好了，陛下他们终于要回来了。”寿宁大长公主不由喃喃说道。

一旁的曹嬷嬷也笑道：“是啊，终于要回来了，只要陛下和太后娘娘离开了大觉寺行宫，殿下自然就不用再顾忌什么了，想动手也容易。”

寿宁大长公主点了点头。她这么欢迎显德帝回宫，倒不是因为多想念自己这个侄子，而是因为，显德帝在大觉寺，她根本无法对苏婉下手。

显德帝大觉寺，不知带了多少亲军卫，戒备森严，恐怕方圆二三十里都不会允许出事，有点大的动静就会草木皆兵，派人查看一番，而她要派人做的事情，偏偏又是灭门之祸，自然不敢选在显德帝在的时候。

经历了那么多事，又在苏婉手中吃了憋，折损了不少面子和人手，寿宁大长公主早对苏婉恨之入骨了，欲除之而后快。在苏婉被昌武侯府撵到庄子上的时候，就已经留心上了，只是顾忌昌武侯府对苏婉的维护态度，又加之上一次诬陷苏婉的事情还没有平息，她本人也得到了宫里的警告，不敢轻举妄动，这才没有对苏婉下手。

但是，现在事情过去那么久了，随着苏婉渐渐在众人的视线里消失，寿宁大长公主那颗想要报复的心，又开始蠢蠢欲动起来。

好不容易打听到，昌武侯太夫人已经彻底放弃了苏婉，甚至暗地里在为昌武侯想看好人家之后，寿宁大长公主这才放心了，就算昌武侯喜欢那个小贱人又如何，能拗得过他的母亲吗？想必王太夫人也很乐意见到苏婉死掉。

反正现在苏婉如今得了“重病”，不能见人，就算突然“病逝”了，也没什么可奇怪的。女人身体本就孱弱，说不定一场大病下来，说没了就没了，这还是很常见的。

然而，就在她准备对付苏婉的时候，显德帝突然去了大觉寺行宫避暑，她不得不将计划搁浅。

什么事只要跟皇帝牵扯到一起，就算小事也是大事，就算不一定会查到她头上，到底还是要小心谨慎为妙，何况她要害的还是一位诰命夫人。

因此，寿宁大长公主，只能按捺要杀心思，沉下心来等待机会。

结果，显德帝一去就是将近两个月，如今终于将他盼回来了，即便是寿宁大长公主也有些掩饰不住自己的喜色。她还从来都没有这么想要一个人死，仿佛苏婉多活一天，她就难受一天。

“曹嬷嬷，人都准备好了吗？”寿宁大长公主问道。

曹嬷嬷道：“殿下放心，都已经准备好了，绝对万无一失，就算有什么疏漏之处，也绝对不会查到我们头上来的。”

寿宁大长公主闻言满意颔首道：“如此甚好。”

顿了顿，她突然她又说道：“那小苏氏身边，还有一个会武功的丫头，要多注意一下，绝对不能疏忽了，务必不能留一个活口。”

“殿下放心，奴婢省得。”曹嬷嬷口中答应，心里却想到，不过是一个丫头罢了，再厉害能厉害到那里去，到时候一块杀了便是。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢大家的订阅支持，谢谢大家的票票和各种礼物哦，都看到了，耐你们~么么哒~

祝大家新年快乐，羊年大吉。O（∩_∩）O哈哈~今天又要出门，所以就这些了…

好吧，这位是存稿箱先生。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十六章决定

日子一天天过去，在人们不注意的时候，时间悄悄进入了七月。

这天下午，原本极好的天气，突然起了风，天色也变得稍稍阴暗起来，绿芙怕会下雨，就让丫头们将晾晒的衣服等物都收了起来，然后关窗的关窗，搬花的搬花，一阵忙乱。

果然，过了没多久，天色越发阴暗了，一场大雨噼里啪啦地下了下来，丫头们都待在屋子里不出去了，坐着陪着苏婉说话，还一起玩了会儿叶子牌，倒也不觉得时间难捱。

一场大雨，下了半个多时辰才停了下来，外面的天色也亮了许多，幸好院子里的排水还比较不错，院子里并未积水，但却也湿漉漉的，一时半会也干不了。

但毕竟时间已经晚了，天色还是渐渐黑了。苏婉让人吩咐周厨娘早早做了晚饭，吃过之后，又跟一众丫头说了一会儿话，洗漱之后，便让人服侍着睡下了。

但是，也不知是今天睡得太早了，还是白天午觉时睡多了，苏婉总觉得心烦意乱地睡不着，结果，早就过了平日休息的点时，虽然身体已经感觉到困意了，但不知为何，就是睡不着。

今天是山茶在值夜，但苏婉却不想打搅她，便翻来覆去地自己忍着，也不知过了多久，苏婉总算是迷迷糊糊地睡着了。

就迷迷糊糊地睡着的时候，苏婉突然听到外间一声尖叫，惊得苏婉一个激灵，立即从床上坐起身来，正要下床看看是怎么回事，就听到一个陌生粗犷的声音，夹杂着一丝怒气骂道：“臭婊子，你找死！”

也不知他做了什么，山茶似乎痛呼了一声，接着便是霹雳哐啷好似是交手的声音。

山茶天气力气大，在知道青绫会功夫之后，就缠着青绫教了她功夫，青绫其实是不想要理她的，但是山茶一直纠缠她，苏婉又替山茶说了几句话，青绫才勉强交了山茶一些简单的、粗浅功夫，但也不知是不是山茶的体质天生适合习武，即便是一些粗浅功夫，她打起来也是虎虎生风，青绫见状也不由心中惊叹，教导山茶就比往常用心了些，山茶习武虽然不到两个月，但已经是颇有火候了，说不定什么时候就能超过青绫这个师傅。

这也是山茶能跟来者交手，却没有立即被杀的原因，若是换了绿芙等人，只怕是尸体都凉了。

苏婉听到外面的声音，顿时吓出了一身冷汗，恐惧和担忧在她心中交织，让她的心脏砰砰砰地跳得极快——

竟是有匪徒闯了进来！

苏婉虽然惊惧不已，但却不想坐以待毙，便迅速披上了外衣，又在床头被褥下，摸出了一把匕首。

来到庄子之后，即便日子安逸，苏婉心中也有很大的危机感，便特意准备了这把匕首，放在床头。本来也有防备霍渊对她用强的意思，没想到，现在倒是派上了用场。

苏婉刚下了床，就见到卧室里就闯进来一个五大三粗的匪徒，同时，苏婉听到外面山茶喊道：“不——太太快逃——”话未说完，又是一声闷哼，显然她因为分神担忧苏婉，又被对手给伤到了。说不定青绫现在也被绊住了，否则，她肯定早就过来了。

“逃？你逃得了吗？”闯进苏婉卧室的匪徒，一边不怀好意地打量着苏婉，一边说道，看着苏婉的眼神，就仿佛猎人看着已经落入陷阱的猎物一般。

苏婉的卧室里，点着一盏灯照明，趁着这点亮光，苏婉也看清了这个男人的模样。

一身深色短褐打扮，脸上很黑，胡子拉碴，看起来像是个老实巴交的农夫，但他的眼神透着一股暴虐和淫邪之意，手中还拿着一把短刀，一身的煞气，想必以前没少杀过人。

怕是寻常女子，只要看他一眼，就会被吓得腿软跌倒在地。

苏婉心里也不是不害怕，但是，她心里却有一股强烈的求生意念，支撑着她，压过了心中的惧怕，让她变得勇敢起来。

前世，她也没少跟病魔做斗争，虽然身体孱弱，但是她的斗志却不减，何况，她手中还有武器。

苏婉拔出匕首，护在自己身前，沉静地看着眼前的男人。

那凶神恶煞的匪徒，见状稍稍有些惊讶，但随即，眼中便划过一丝轻蔑之意，翘起嘴角有些残暴地笑道：“我劝你还是别浪费力气了，你这样做，只会让你死得更惨。倒不如乖乖从了我，我还可以给你留一个全尸，让你死得尽量看起来体面一些。”

那人的要求，不止是要杀了苏婉，还要极力侮辱她，让她受尽屈辱折磨而死，而这……恰恰是他最喜欢做的事。

何况，眼前的女人，还长得如此勾人，他以前还从未碰过这等极品的美人儿，只是看到她，就已经兴奋起来了。

“到底是谁派你们来杀我的？”苏婉问道。

苏婉直觉对方绝对不是一般的强盗匪徒，毕竟，能在这里买得起庄子的，非富即贵，他们就算作案，也不该选择这里，否则，岂不是给自己找麻烦？

必定是有人在背后指使他们。

苏婉的心里甚至已经有了答案。

最有可能指使他们来杀自己的人，就只有昌武侯太夫人和寿宁大长公主。

只是，太夫人就是想要她死，也不会用这种方式，苏婉若是死得不光明，昌武侯府也同样脸上抹黑，这一点她心里明白着呢，最重要的是，她行事可没这么肆无忌惮，那么就只有寿宁大长公主了，也只有她会这么丧心病狂。

那匪徒舔了舔嘴唇，向前逼近了两步说道早：“这个你就不必知道了。”

苏婉一边看了看门口的距离，一边往后退了退，嘴上却冷笑道：“你就是不说，我也知道。”

匪徒却毫不在意，继续向苏婉逼近，说道：“你就是知道又如何？反正你也活不过今晚……”

话未说完，那匪徒忽然瞪大了眼睛，就这么直挺挺地倒了下去，竟是已经死透了，而他的勃颈处，已然被一个锐利的箭头穿透，显然正是这个小东西，将他送入黄泉的。

他倒下去之后，苏婉就见到了被他挡住的青绫和山茶。

此刻，两人看起来都有些狼狈，青绫还好些，但山茶的样子看起来就有些不太妙了，身上好几处都见了血，脸色也有些苍白，所幸，看起来并没有伤到什么要害。

“太太，您没事吧？”青绫手中的吹箭筒，见到苏婉，立即急切地走过来问道。

苏婉脸色有些难看，也有些还害怕，但是她心里的担忧却大过了惧怕，只微微摇头，急切问道：“我没事，倒是你们，伤势如何？还有绿芙茉莉她们还好吗呢？”

“太太放心，她们都没事，只是被吓到了，有些脱力。”青绫说道。

“没事就好！”苏婉这才松了一口气，卧室里死了人，苏婉也不想待在这里了，而且，她迫切地想要知道这是怎么回事，便跟他们一起去了外间。

没想到西次间也有两个死人，青绫见到苏婉脸色不好，便说道：“太太先去东次间，奴婢立刻让人把这些尸体处理了。”

苏婉略有些诧异地看向青绫，青绫解释道：“太太，今晚的这些匪徒，大概有十个左右，奴婢就是有三头六臂也对付不了，幸亏陛下给太太留下了一些人保护太太，这才应付了过来。若是没有这些人，我们这次怕是要惨了。而且，这些匪徒不只是想要杀了我们，还想要放火烧掉整个院子，彻底毁尸灭迹。所幸我们发现得早，白天又下了雨，火势不大，这才很快就扑灭了。”

听了青绫的解释，苏婉方明白自己的处境究竟又多危险，心里不由一阵后怕，同时，对寿宁大长公主的恨意也越发深了，甚至带着一股子恼怒之意。

好不容易，苏婉才将自己的恨意和恼火压下了下去，眼中带着一股子冷意，淡淡道：“将来，我必定不会放过她。”

苏婉虽然没有说是谁，青绫心中却也明白她说的是谁，她心中何尝不恼怒寿宁大长公主？她若是被杀也就罢了，若是太太出了什么事，她就是以死谢罪都不够，甚至，就是想死都是一件奢侈的事。因此，对于大长公主的恨意，她并不比苏婉少多少。

只是知道自己跟对方的身份差距太大，只能默默忍耐罢了。

不过，她还是有希望给自己报仇的，只要陛下一直对太太这么好，或者将太太接进宫里成了宠妃，还怕太太报不了仇吗？

青绫在想什么，苏婉不知道，直接去了东次间，然后亲自给山茶上了药，等青绫回来之后，也替她包扎了一下伤口，然后又问她道：“马氏和老孙头他们可有伤亡的？”

青绫声音带着几分冷然，说道：“这些人的目标只是我们，这些院子里的下人只是顺带的，可能是打算杀了我们之后，再杀他们吧，所以，他们除了受了点惊吓外，也没受什么伤。”

苏婉听了心里稍稍放松，没死人就好，但很快，她的脸色就微微一变，说道：“坏了，这件事必定会传到昌武侯府的人耳中，以后我们怕是要有些麻烦了。”

这里的下人就算再老实，到底也是昌武侯的人，有点风吹草动，必定会通知昌武侯府，何况还是这么大的事，所以，他们更不敢隐瞒。苏婉又不会杀人灭口，又怎能挡得住他们通信？

现在苏婉已经越来越能感受到住在这里的不便之处了，虽然偏僻又幽静，但到底是昌武侯府的地盘，做什么都在人家的眼皮子底下，没有一点*，这让苏婉心里升起了一丝厌烦之意。

而且，除了陛下留下来保护她的人无法向侯府解释之外，苏婉也担心昌武侯府会拿她的名节说事，或者以此为要挟，让她主动让出侯夫人之位。

就算她没有受到什么侮辱，但是，只要有这种可能，就已经是名节受损了。若是传了出去，外人可不管你到底有没有被侮辱，他们只会添油加醋的去乱说，只会往坏处去想，传来传去，真实性自然大打折扣，名声也就臭不可闻了，即便你是清白的，大家也不会相信。

昌武侯府知道事情的严重性，当然不会让这件事泄露，苏婉若是名节受损，昌武侯的名声也会跟着一起臭大街，所以，他们只会想尽办法压制住此事，但是，这不表示，他们会维护苏婉，相反，这恰恰会成为他们拿捏苏婉的手段。

青绫犹豫了一下，说道：“太太有陛下做靠山，何必再担忧昌武侯府的刁难？难道太太还想要再回去做您的昌武侯夫人吗？”

苏婉闻言一愣，随即摇了摇头道：“我当然不会再回去了。”

“既然如此，太太何不趁此机会，彻底脱离昌武侯府呢？”青绫说道。

苏婉神色微动，心里开始沉吟起来。

自己已经有了定远侯府做后盾，还有了显德帝的暗暗保护，若是以后再有了太后娘娘做靠山，的确不需要再怕昌武侯府了，若是能趁此机会脱离昌武侯府，那自然是再好也不过了。

既然如此，她还继续留在侯府做什么？

做好了决定，苏婉仿佛扔到了什么沉重的包袱，整个人都显得轻松起来，脸上也露出了愉悦的笑容，用轻快的声音对青绫说道：“好，就这么办了。”

苏婉虽然有些担心，昌武侯太夫人不会轻易放她离开。毕竟，把人放出去，总没有把人放在自己眼皮子底下更加安心。但苏婉并不害怕她。

只要没有了昌武侯夫人这个名头，太夫人还有什么能够控制她的呢？她凭什么认为自己会听她的话？她就算想要对她强制动手，也要问问她背后的人肯不肯。

昌武侯夫人的名头，对她来说是一种保护，但何尝不是一种桎梏？没了这层桎梏，她当然就自由了，太夫人还想要控制她，简直是天方夜谭。

等苏婉再次出去之后，就发现西次间和卧室的尸体已经不见了。

接下来，众人都没有再睡。绿芙等人缓过神来之后，也都来了苏婉这里。虽然神色都有些惊魂未定，但表面至少还算平静，然后一众丫头，都忙着洒扫地方，清理地面上的血迹，将坏掉的器皿和家具等都收拾了起来，又熏了香，等天色微亮的时候，屋子里总算是打扫干净了。

除了少了几件家具摆设外，倒是跟平时没太大区别。

但苏婉对于西次间和卧室，到底还是有些心理阴影，便在东次间坐卧说话，极少过去那边了，连自己的日常用品也都搬了过来。

等太阳出来之后，众人都忍不住松了一口气，似乎直到现在，大家才彻底放松下来。

周厨娘昨晚睡得很好，根本没有发现什么，直到第二天才听说庄院里进了匪徒了，顿时吓了一跳，但她到底没有亲眼见到昨晚的情景，只知道那些匪徒都已经被太太的丫鬟给收拾掉了，所以，便以为只是个两个小毛贼而已，很快就调整好了心情，按时做好了早饭。

但马氏就不一样了，她昨晚可是听到了动静，就醒了过来，亲眼见到了外面有两方人在打斗，手里可都拿着兵器，看样子都是穷凶极恶之徒，甚至还死了人，吓得她差点尿裤子，就没敢再看，直到动静没了之后，她才战战兢兢地爬到床上去睡觉。

但因为受到了惊吓的缘故，根本没有睡着，第二天勉强起身，便立即来苏婉这里探探情况，也好问问对付匪徒的那些人都是什么人。

她可不相信，只凭太太的了几个丫鬟，就能抵挡住那些穷凶极恶之徒。还有那些对付匪徒的高手都是哪来的？若说是太太不认识的人，那未免也太巧了，但若是太太认识的人，她一个内宅夫人如何认得这种人，还能请了他们来保护自己，所以，这让她不得不在意。

所以，苏婉用过饭之后，就见到了脸上带着僵硬笑容的马氏。

马氏暗暗打量了苏婉一番，发现苏婉精神很好，神采奕奕，根本不像是出事的样子，也不像是心虚的样子，心中极为惊疑，心中关于那方面的怀疑，顿时去了大半，笑容也自然了些，问道：“太太昨晚睡得可好？”

“挺好的。”苏婉点头笑道，顿了顿，又问马氏道：“倒是你看起来脸色不怎么好，是昨晚被那些小毛贼给吓到了吗？”

“小毛贼？”马氏惊愕，不是穷凶极恶的匪徒吗？她又看了看青绫等人的脸色，发现它们还算平静，心里想，难道太太根本不知道是怎么回事？

这倒是也说得通，要不然，发生了这种事，谁也不可能做到若无其事。何况太太还是个弱女子。

“我睡觉一向比较沉，根本不知道发生了什么事，直到后来青绫她们喊醒我，我才知道咱们院子里进贼了。所幸，我这几个丫头，都会些防身功夫，早早便打发了那几个毛贼，我才能安然无恙。否则，还真不知道会发生什么事。”苏婉有些庆幸地说道。

“原来是这样。”马氏松了口气，看来是太太的丫头向她瞒住了事实，她并不知道昨晚根本不是什么小毛贼，而是要人命的匪徒。

既然苏婉都这样说了，马氏自然不好再继续问那些高手的事，又说了两句话之后，便告辞了离开了。

茉莉出去送她的时候，她又旁敲侧击地向茉莉打听了两句，可惜，茉莉只说自己睡死了，什么都没看到。

不过，马氏对昨晚的事情，还是比较确定的，因为不但她看到了，他的丈夫——庄子的管事朱明祥也看到了，而且早早就将这个消息传到了侯府，便也就放下不管了，还是让侯府的人去操心吧！

马氏走了之后，苏婉只留下两个伺候的，让自己的几个丫头轮流去休息，她自己也趟着睡了一会儿。

就在苏婉补觉的时候，寿宁大长公主已经收到了任务失败的消息，她除了派人去杀苏婉之外，还派去了监视的人，也幸亏那人伪装的好，又因为谨慎离得远，这才没有被显德帝的人抓住。

那些匪徒行动失败之后，他不敢停留，直接赶回来报信了。

“什么？任务失败了？”寿宁大长公主听到他的话之后，顿时惊怒不已，但更多的却是不相信——

“那些人手里不知沾染了多少人命，而且个个武功高强，手段残忍，怎么连区区一个手无缚鸡之力的妇人都杀不了？你莫不是在跟本宫开玩笑吧！”

那人跪在地上，低垂着头，说道：“小的不敢撒谎，那些人进去之后，就没再出来，应该是全军覆没了。”

“这怎么可能？难道这些高手，还不如小苏氏身边的一个丫鬟？就算那丫头再厉害，还能以一敌十不成？”寿宁大长公主怒极，若是那些人没死，她肯定要让他们再死一次，真是一群废物！

曹嬷嬷说道：“殿下息怒，青绫那个丫头还是我们府里出去的，以前也不知道她会功夫，就算她再厉害，又能厉害到那里去？肯定不是她的问题。说不定，是昌武侯府偷偷派了人去保护小苏氏，这才……”

寿宁大长公主听了这话，脸色更加难看了，恨恨地说道：“必定是昌武侯，王太夫人早就放弃了小苏氏，根本不可能会派人保护她。肯定是昌武侯贪恋小苏氏美色，被她给迷惑住了，这才派人去保护她。”

“殿下，我们应该怎么办呢？”曹嬷嬷问道，“昌武侯府会不会找我们麻烦？”

“只要本宫不承认，他难道还敢来质问本宫不成？除非他拿出什么证据来，否则，他就是猜到本宫又如何？照样拿本宫没办法。我就不信，她真敢为了区区一个小苏氏，就质疑我这个岳母。”寿宁大长公主虽然失望，但是并不担心。

她处在高位已久，早就有些目空一切了，对自家的权势也太过自信了，所以才这么有恃无恐。

曹嬷嬷恭敬地道：“殿下说的是，料想那昌武侯府也不会为了区区一个小苏氏跟我们闹翻，别忘了，还有一个对小苏氏讨厌至极的昌武侯太夫人呢！”

寿宁大长公主微微一笑，便不怎么在意了，挥手说道：“算了，这次失败就失败吧，也不是什么大不了的事，以后再找机会对付她就是了，反正她也逃不出本宫的手掌心。”

在她眼中，苏婉就是秋后的蚂蚱，任凭她如何挣扎，也活不了几天了。这次失败不过是意外，下次定然让她命赴黄泉。

－－－－－－题外话－－－－－－

呜呜，我终于爬上来了……ORZ~真是受够了…

谢谢大家的订阅支持！

谢谢亲亲们的月票和各种打赏O（∩_∩）O哈！，太感谢了，么么哒~

今天更的还是少了，明天一定多更…╮（╯▽╰）╭…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十七章分府

连寿宁大长公主都已经收到了消息，显德帝只会比她更早。

显德帝上朝之前，就听到了杨永说了这件事，杨永甚至还将这件事的来龙去脉全部让人查清楚了，显德帝自然知道是谁对苏婉下的手，顿时龙颜大怒。

他早就对寿宁大长公主的所作所为颇为不满了，迄今为止，他已经明里暗里派人敲打了她多少次了，可她依旧不知悔改。

嚣张跋扈，无视律法，草菅人命。甚至无视他的警告，行事越发变本加厉起来，简直将他这个皇帝的话当成了耳旁风。

她连诰命夫人都敢随意杀害，是不是有一天，她连他这个皇帝都敢加害？

他可是知道，寿宁大长公主最近跟胡贵妃走得很近，甚至还有意让其长孙做大皇子的伴读，明摆着是想要支持大皇子上位。

他还年轻着呢，她就急不可耐地想要站队，扶持下一任皇帝，她将他这个皇帝置于何地？

英国公府的权势已经够大了，难道她还不满足，想要更进一步不成？

若是直到现在，他还放任不管，那他这个皇帝怕是也要被人小瞧了。

既然如此，他就遂了她的意。

当天早朝，显德帝听完大臣的奏本之后，突然就开始发难了。

当然，他没有点名道姓，只说，无论是皇亲国戚，还是各家勋贵、官员，一定要约束自家内眷、子嗣及族人，绝不可作出各种有违国法的事情来，那些违禁重利，恃强凌弱，制造冤假错案，强买他人土地，甚至草菅人命，买凶杀人等等，若是一经发现，决不轻饶。

众位大臣听了显德帝的话，几乎所有人的心神都紧绷了起来，开始回想自家到底有没有做出什么天怒人怨的事情来，让圣上给知道了，这次才借机敲打他们。

毕竟，哪个家族都有些一些糟心事，谁也不敢说自家就一定干净。

圣上往常也是睁一只眼闭一只眼，只要不过分，也就当看不见。

无论是东厂，还是锦衣卫，都是皇帝的耳目，若是他们做了什么事，想要瞒过皇帝，那几乎是不可能的，除非皇帝自己不想去看，不想去听。所以，众位大臣都不敢心存侥幸。

甚至很多聪明的人，都下定决心，回去后一定好好约束家人，夹起尾巴老老实实做人，有什么不干净的地方，赶紧处理干净了，免得被抓住小辫子。

皇帝这次警告他们，就是不想过于计较的意思，若是他们还不悔改，怕是皇帝就要拿他们就开刀了。

随后，显德帝又强调，身为皇室之人，更应该以身作则，遵守国法律法，约束自身，别以为自己流着皇族的血，就可以肆无忌惮，嚣张跋扈，不要人命当回事，宗人府可不是摆设。

显德帝最后这句话，让很多大臣都舒了一口气，看来皇帝最后这段话才是重点。如此说来，陛下想要敲打的人，其实是皇室中人了。甚至不少人已经猜到了几位长公主和大长公主，还有各地藩王，要说这些人中，最嚣张跋扈的，莫过于辈分最高的寿宁大长公主了。

陛下接二连三地敲打寿宁大长公主，这次甚至连脸面都不留，直接在朝堂上说了出来，想必是对她，甚至对英国公府都极为不满了，以后英国公府的圣宠，怕是大不如前了。

这么一想，众臣看向英国公的眼神都不太对了，英国公也暗暗皱起了眉头，心里也对寿宁大长公主产生了几分不满。

他对大长公主的感情再深，也比不上英国公府的未来重要。

若是寿宁大长公主的行为，已经妨碍到了英国公府，甚至让陛下对英国公府产生了不满和怀疑，那他也不会再继续放纵大长公主了。

显德帝不管下面的人如何想，最后又提了几位皇子伴读一事，只说他自有计较，让其他人不要白费力气钻营了。

其实，显德帝若不是为了苏婉的名声着想，有意压制此事，他必定让大长公主去宗人府走一遭。

但即便如此，也给了寿宁大长公主一个极大的教训，以至于众人都知道了，大长公主不知做了什么，惹得陛下不喜，已经彻底失去圣宠了。

当天，英国公听出了显德帝话中的警告之意，不敢怠慢，他知道自己必须做出点什么事情来，洗清英国公府的嫌疑，也告诉陛下，一切都是大长公主的主意，跟英国公府无关。否则，陛下恐怕真会对英国公府产生不满之心，没了圣宠，英国公府离衰败也就不远了。

英国公苏垚下朝之后，也不去五军都督府衙门当值了，直接打道回了英国公府。

寿宁大长公主此时才刚刚得到消息不久，见到英国公在这个时辰回府了，不由颇为意外，但也没有多想，像寻常夫妻一样迎上来笑道：“国公爷怎么这个时辰就回来了？没有去衙门吗？”

英国公见到相濡以沫几十年的妻子，心头一软，冷着的脸色也缓和了些，但是，想到陛下那番话，他还是冷冷质问道：“公主，我问你，你最近可是又做了什么事？”

寿宁大长公主听到丈夫冷冷的质问，这才看到他神色冰冷，跟往常的温和大不相同，心中很是不自在，当场就想发怒，但她还是忍住了，只拉下脸说道：“本宫何曾做了什么事了？国公爷这是从哪里受了气，竟朝我发起火来了？”

以往只要她说句重话，英国公就会过来哄她。见她拉下脸来，平常怕是早就先服软了，没想到这次，英国公神色却仿佛没有看到一般，根本没有过去伏低做小，只叹了口气说道：“殿下，我只希望你能告诉我实话，到时候咱们一起补救，还来得及。当然，如果你想让英国公府因你而惹得被陛下厌弃，以至于败落的话，你也可以不告诉我。”

寿宁大长公主闻言，脸上终于变色，直视他问道：“你说什么？你这话是什么意思？”

英国公府没有隐瞒，将今天早朝上发生的事情说了一遍。

寿宁大长公主听完之后惊呆了，一屁股坐在了椅子上，呆呆地摇头道：“不，这不可能！我明明做得很隐蔽，何况，我也是才刚刚收到消息，陛下怎么会知道？陛下说的肯定不是我们家的事，对，他说得肯定不是我们家。”

英国公听到寿宁大长公主的话，脸色一变，心中的那丝侥幸也消失了，冷冷问道：“公主，难道你真做了什么？”

寿宁大长公主回过神来，冲着英国公喊道：“你冲我发什么火？不过是一点小事罢了，有什么可生气的，陛下就算说了几句又如何？难道他还真为了一点小事，就不认我这个姑母了不成？”

尽管嘴硬，但寿宁大长公主心里也同样也是发虚的，甚至产生了一丝害怕的情绪，不过是看不过英国公对她发脾气，才虚张声势罢了。

“小事？”英国公脸色越发难看，“若是小事，陛下怎么会拿到朝会上来说！公主，直到现在，你还要瞒着我吗？你是不是非得看到我们英国公府彻底家破人亡，你才肯告诉我？”

寿宁大长公主似乎是被英国公的话给吓到了，脸色变得苍白无比，但她依旧昂着头，保持着她与生俱来的骄傲，说道：“本宫只是派人去杀了个人罢了，有什么大不了的。何况，她最后不是没死吗，值得你这样大惊小怪的？”

英国公听到她真得派人去杀人了，而且还是这样死不悔改，心中怒火更胜，但他还是强忍着，咬牙问道：“公主，你派人去杀谁了？”

寿宁大长公主说到这里，已经不想隐瞒了，略带一丝恨意地说道：“还能是谁，不就是那个抢了我们女儿位子，又恩将仇报的小贱人吗，她不过是我们家养的一条狗，本宫就杀了她又能怎么样？”

“你……”英国公简直被寿宁大长公主给气晕了，颤抖着手指着她，简直说不出话来。

怪不得陛下会那么愤怒，她把诰命夫人当成什么了，想杀就杀。

“你去派人杀她做什么？你难道不知道，她是陛下亲封的诰命夫人吗？当初陛下就借此事敲打了我们，你怎么还敢对她下手？你这根本就是把我们英国公府往死路上推啊！”

“哼，诰命夫人又如何？她做了那么多对本宫不利的事，难道不该杀吗？”寿宁大长公主冷冷道，随后又看了英国公一眼，淡淡说道：“你也莫拿那些大话来吓我，本宫可不是那些无知的蠢妇，你说什么我便信什么！”

英国公觉得自己已经没有办法跟她交流了，他知道自己的妻子向来嚣张跋扈，但他怎么也没想到，她竟然如此胆大妄为，连诰命夫人的性命都不当一回事。

“好，既然殿下直到现在还没有悔意，那我对你也无话可说了。”英国公府疲惫地说道，“从今天起，殿下就搬回您的大长公主府去住吧，我们府小，容不下您这尊大佛。以后，无论您做什么，都跟我们英国公府无关。”

“什么？”寿宁大长公主听了这话，才终于大惊失色，不敢置信地说道：“苏垚，你竟敢撵我走？谁给你的胆子？”

英国公的神色却更冷了，淡淡地说道：“公主，不是我不顾几十年的夫妻感情，而是我也得为英国公府的将来考虑。如果公主对国公府还有几分感情的话，就请您赶快离开，放国公府上下一条生路吧！”

寿宁大长公主脸色变幻不定，眼中迅速闪过一丝懊悔和后怕，此刻的她，终于认识到了事情的严重性，更明白，自己的丈夫根本不是在说笑，他是真得做好了决定，跟她分府而居。

过了好一会儿，寿宁大长公主才仿佛失去了所有的力气一般，声音干涩地说道：“事情……真得那么严重吗？”竟严重到了这种地步。

英国公微微颔首，平静说道：“殿下，事情就是这么糟糕，陛下没有让宗人府介入，而是选择压下了此事，已经十分仁厚了。但陛下的忍耐已经达到了顶点，若是公主还不收敛自己的行为，将来恐怕……”

“可是就这么放过小苏氏，本宫实在不甘心！”寿宁大长公主打断了他的话，恨恨地说道。

“殿下自然可以继续报仇，只要殿下舍得自己儿孙的前途的话。还有，让昭哥儿给大皇子伴读的事，公主是不用想了，陛下自有打算。”英国公说道。

苏昭是英国公世子苏禹的次子，长子名叫苏晔，以后也是会继承爵位的，而苏昭，寿宁大长公主就想要送到大皇子身边当伴读，以图将来有个好前途。

当初，英国公就不同意，怕被陛下误会，可惜，大长公主一意孤行，甚至都已经跟胡贵妃商量好了，如今，陛下果然不同意。说实话，英国公其实是松了一口气的。他本人并不看好大皇子，而且陛下正值春秋鼎盛，根本没有立太子的意图，这么做不是给他添堵吗？

寿宁大长公主这才总算接受了现实，知道自己怕是被显德帝给厌弃了，顿时如遭雷击。

若是被皇帝厌弃了，她空有一个大长公主的名头，又有什么用？

所幸，她的丈夫还是爱重她的，身边又没有什么小妾通房，但如果分居之后，两人不能时时见面，感情恐怕也没办法像现在这样好了。时间久了，难保他不会动纳妾的心思。

她已经失去了皇帝的宠信，到时候，又有谁给她撑腰？她连对英国公说话，可能都没有这么硬气了。

在英国公府，她能当一半以上的家，若是走了，她说的话，谁还会听？

无论寿宁大长公主多么不情愿离开，但为了儿孙的前途，为了英国公府的前途，她都必须离开，她到底没那么自私，只肯顾着自己。

寿宁大长公主跟英国公府分府而居的事情，更加证实了，陛下在朝会上那番话到底是针对谁，私下里不免打听大长公主到底做了什么事，惹得皇帝不悦，但查来查去也没查清楚，又怕惹得皇上个英国公府不满，也治好放弃了，只是寿宁大长公主的威望，大不如从前，说话或者拿帖子让人办事，也不如以前那么管用了，这都是后话。

在寿宁大长公主接到任务失败的消息时，昌武侯府也同样知道了这件事，他们甚至比寿宁大长公主更早一步收到了消息。

王太夫人刚刚用过早饭，收到管事朱明祥传来的消息，顿时大惊，也顾不得王姨娘和二太太、三太太等人刚从她这里离开，便又让人将她们重新请了回来。

王姨娘等人不知道发生了什么事，个个都是一脸疑惑之色。

王太夫人挥退众人，只留下了贴身丫头明玉，和王姨娘她们三人说话。

王姨娘坐在椅子上，轻轻抚摸着自己的小腹。她已经怀孕四个多月，已经显怀了，气色看起来也更好了，身体又比以前又丰腴了许多，神色安详而又满足，显然这段时间过得极好。

她静静地坐在那里听太夫人说话，谁知道太夫人第一句话，就让她心头一跳，收敛了闲适之色，愕然看向太夫人。

二太太洪氏和三太太陶氏也跟她差不多，都有些惊讶地看着太夫人。

“小苏氏不能再留了。”王太夫人说道。

“老太太，您……您这话是什么意思？”陶氏率先开口问道，难道太夫人真要对苏婉下手了？

现在王姨娘怀孕，基本都是她在管家，王姨娘只是辅助，她也越来越有了当家主母的料，听到这话，便忍不住开口问道。

她不是关心苏婉，只是担心昌武侯会另娶新妻，到时候，她的管家权岂不是就要被收回去了？

王太夫人轻叹一口气，说道：“我刚收到庄子传来的消息，小苏氏的院子被匪徒入侵了，差点发生灭门之祸。”

陶氏三人俱是大惊，王姨娘急忙问道：“那太太现在如何了？可有被人……”

“她应该是没什么事。”太夫人说道，“但就算没有受到什么侮辱，匪徒毕竟已经进了院子，到底名声已经坏了。万一传了出去，我们昌武侯府还要不要做人了？”

“那该怎么办？”二太太洪氏问道，“我们侯府的名声，总不能被她给连累了。”

三太太陶氏却道：“事情不会这么严重的，毕竟大家都知道小苏氏还在府里养伤，就算小苏氏真出了什么事，也不会算到她头上，更不会牵连到我们侯府。”

洪氏却道：“不怕一万就怕万一，谁知道这种事会不会被人翻出来呢！何况，知道小苏氏在庄子上的，可不是只有我们家的人，定远侯府的人也知道呢！难道我们还能堵上他们的嘴不成？”

太夫人闻言，眉头皱得更深了，说道：“真是作孽啊！原本以为把她远远地送走了，就会没事了。没想到，她在庄子上也不安分，竟然还能惹出事来，果真是个祸根头子，当初我就不该让她进门。”

听到太夫人说苏婉，王姨娘身为妾室，很自觉地低下头，不参与这个话题。

但洪氏和陶氏就没有这些顾忌了，陶氏权衡了一番利弊，还是不愿意让苏婉就这么被休，便说道：“说到底，小苏氏也是受害人，而且到底也没出什么大事，何况，此事也不易张扬，倒不如就这么压下来，当做什么也没有发生过，这样对我们大家都好。”

二太太洪氏却反驳道：“这怎么能行？这种事是压不住的，我看还得处置了小苏氏，以绝后患才好。三弟妹这么维护小苏氏，是怕侯爷娶了新夫人之后，收走了你的管家权吧？”

别看洪氏以前还巴结过苏婉，但是，一旦伤及自己的利益，她第一个就想要苏婉去死。

陶氏冷笑道：“我也是为我们侯府着想，可不是为了什么管家权。二嫂才是，自己管不了家，就别去酸别人。自从我管家之后，你阴阳怪气地讽刺了我多少次了，我一直没跟你计较，谁知道你越来越上脸了。你若是不服，我可以把管家权让给你，让你去管家好了。”

“行了，别吵了，我找你们来，可不是为了听你们在这里吵架的。再吵就给我滚出去！”王太夫人斥责道。

陶氏和洪氏这才消停。

王太夫人看她们安静下来，才说道：“其实，你们说的都有道理。但事情已经发生了，就不能当做什么都没发生过，至少我们不能视而不见。但为了这件事，就让小苏氏以死来证明清白，也未免也不近人情。依我看，倒不如我们各退一步，让小苏氏主动让出正妻之位，我们宣布小苏氏病逝，再给她换个身份，以妾身的身份入府，给她一个名分，我们也算是仁至义尽了。”

其他人听到这话觉得尚可，唯独王姨娘脸色不怎么好看，她可不希望苏婉再进府跟自己争宠，更不希望头上再多一个正妻，与这相比，她宁愿苏婉继续待在庄子上，做她的侯夫人，这样以来，侯爷既不会娶新妻，苏婉儿又不会来碍她的眼，实在是再好也不过了。

“老太太，这不太好吧？太太未必肯答应这个提议。”王姨娘说道。

太夫人别有深意地看了她一眼，她自然知道王姨娘为何这样说，但她主意已定，绝不容许更改，何况王姨娘已经有了一儿一女傍身，如今又怀了身孕，还有她这个姑母撑腰，就算将来侯爷娶了新妻，也压制不住她，何必贪心不足蛇吞象？

因此便十分笃定地说道：“小苏氏就是不答应，也得答应。她只有两条路可选，要么就是以妾的身份进府，要么她就只能以死明志，你说她会如何选择。就是定远侯府，也无话可说。若是他们想要为小苏氏做主，将此事传了出去，却也只能好心办坏事，害了小苏氏，让小苏氏被千夫所指，彻底坏了名声。否则，他们也只能帮助我们保守秘密。”

王姨娘哑然，跟死相比，自然是做妾更好了，何况侯爷还那么疼爱她，她就是做妾，也会过得挺好的。

还有定远侯府，若是真心为苏婉好的话，必定也会想方设法压制这件事，不会主动将苏婉在庄子的消息透露出来的，也只能吃下这个哑巴亏了。

他们侯府还肯接受小苏氏，接她进府做妾，已经是仁至义尽了，他们还能说什么？

而且，有了这个理由，就是侯爷应该也不会反对。

想到这里，王姨娘知道事情不能更改了，心里微微一叹，便住了嘴。

不过想到以后苏婉还要在自己的手底下讨生活，王姨娘就觉得十分快意。

她倒要看看，小苏氏以后还敢不敢用正妻的身份来压制她？

太夫人见众人都默认了她的话，这才满意地点了点头，说道：“既然大家都不反对，那此事就这么说定了，明天，我就让刘妈妈去一趟庄子，问问小苏氏的意见。”

陶氏也知道事情无法更改，便放弃了继续为苏婉说话，笑着说道：“老太太还问她的意见做什么？她必定是同意的。只是我们也要安排小苏氏‘病逝’事宜了，总不能毫无预兆，就让人给死了。”

太夫人说道：“你这个提醒地对，这件事就交给你了，务必要办的妥妥当当，别让人起疑。

她是拍着胸脯说道：“老太太放心吧，儿媳肯定会将此事办的漂漂亮亮的，不会出一点差错。”

“不错，是个能干的。”太夫人说道，随后，她又看了看微笑着的王姨娘，说道：“小苏氏‘病逝’之后，侯爷至少一年才会娶妻，到时候，你的孩子也早生下来了。这次，我必定会擦亮眼睛，为侯爷选个真正贤淑的夫人，不会让人被正室欺辱的。”

王姨娘闻言，便露出一副感激的模样来，站起身向太夫人道谢道：“多谢老太太，侄女心领了，只是万事还是要以侯府的利益为重，我时……受点委屈不算什么。”

王太夫人闻言十分满意，赞道：“你果然识大体。”

随后，便有些疑惑地说道：“只是，还有件事，我有些介意，那些救了小苏氏的又是什么人？难道是侯爷还专门派人去保护她了不成？”

她第一时间想到的人，同样是昌武侯，毕竟，霍渊对小苏氏的感情，她可是深有体会，霍渊能做出这种事来，也不足为奇。

王姨娘也有些吃醋，但还是笑着说道：“老太太等侯爷回来了问问他，不就知道了吗？”

到了下午，霍渊散值回来之后，太夫人就派人找了他过来，跟他说了这件事。

霍渊听到苏婉遭到了匪徒袭击，先是震惊，随后，心里又是悔恨又是后怕，若是她早点接苏婉回来，就不会发生这种事了。心中烦乱之下，立即就要起身去庄子上看苏婉，不亲眼见到她平安，他始终不放心。

可他却被太夫人给强行拦住了，太夫人直接告诉他，苏婉没事，才阻止了霍渊的离开的脚步。

霍渊冷静下来之后，突然想到了今天朝堂上发生的事，心里莫名就是一跳，但想到陛下不可能这么闲，因为一个小苏氏就对寿宁大长公主大发雷霆，便也没多想，也没将这两件事联系起来，错过了了解事情真相的一个机会。

“你打算怎么处置小苏氏？”见霍渊终于平静下来，昌武侯太夫人立即问道。

霍渊皱眉说道：“母亲，我打算尽快把小苏氏接回来。”发生了这种事，他再也不放心将苏婉安置在庄子里了，实在太不安全了。

太夫人没有反对，反而问道：“你打算以什么身份接她回来？”

“母亲？”霍渊诧异地看着她。

王太夫人用平静地语气说道：“发生了这种事，难道你还以为，她还有资格做你的正妻？”

霍渊沉默了一下，说道：“您不是说小苏氏没事吗？只要我们不传出去，别人不知道这件事，她的名声自然无碍。”

“现在别人是不知道，但谁能保证此事永远都不会泄露？一旦泄露此事，我们昌武侯府就会成为全京城的笑柄，到时候你的同僚会如何看待你？如果看待我们侯府，甚至我们整个族人都会受到此事的连累，这么严重的后果，你想过没有？”太夫人厉声说道，“我们不能心存侥幸。”

霍渊闻言，不由紧紧皱起了眉头，他的确不能拿侯府的名声来冒险，可让他放弃苏婉，他也做不到，脸上不免显出几分挣扎之色，问太夫人道：“那母亲的意思是？”

太夫人淡淡地将她的意思说了，又道：“我们这么做，对小苏氏已经是仁至义尽了。当然，这只是我的一个提议罢了，到底如何选择，还是要看你自己的决定。我只希望你要慎重考虑，不要为了一点私心，就将我们偌大一个侯府置之不顾。”

霍渊沉默了良久，才叹了口气说道：“我明白了，就按照母亲的意思办吧！我会亲自向小苏氏解释的，想必她也不会反对。”

太夫人闻言，终于露出了笑意，她的儿子，终究不会让她失望。

但她还是说道：“你还没到休沐的时候，我明天先派人去通知一下小苏氏，让她做好准备，等你休沐了，再去看她不迟，莫要为她耽误了正事。既然小苏氏要‘病逝’，很多事，也该准备起来了。”

“一切都听母亲的。”霍渊闻言，也只好打消了自己明日请假去见苏婉的想法。

“对了，你何时派人去保护小苏氏了？”霍渊想要下去换衣服的时候，太夫人忽然问道，“如今，也该把人撤回来了吧！”

霍渊一怔，疑惑说道：“母亲，我何曾派人去保护她了？”

“既然你没有派人去，那保护小苏氏的是谁的人？”太夫人同样露出震惊不解之色，既然不是霍渊，那还会是谁？难道还有其他势力在保护小苏氏不成？

“难道是定远侯府的人？”太夫人只能想到这一家了，而且，他们也有能力这么做。

霍渊神色有些复杂，小苏氏何时跟定远侯府的人关系这么好了？让她即使求助于外人，也不肯求他，只要她肯说一句，他又岂会不派人保护她？

霍渊只会责怪苏婉不求他帮忙，却为什么不想想，他为何非要苏婉来求他，而不是主动派人去保护她呢！

……

苏婉知道昌武侯府肯定会来人，没想到会来得这么迅速，第二天就派人过来了。来的依旧是上次的那个刘妈妈，同来的还有几个丫头婆子。

刘妈妈见到苏婉之后，就毫不客气地将苏婉从头打量到脚，仿佛在品头论足，没有丝毫的尊重之意，看得苏婉的几个丫头都直皱眉。

以前的时候，这位刘妈妈还会做做样子，至少面上还算客气，这次，她对苏婉的态度，却是丝毫不加掩饰了。

从此也可以看出侯府对苏婉到底是个什么态度了。

还不等苏婉说话，刘妈妈也不行礼，就直接说道：“太太可真是会惹事！一段时间不见，就惹出这种祸事来，太太知不知道，你的行为，究竟给侯府带来了多大的麻烦？”

绿芙听她说的不像话，直接斥责道：“刘妈妈，你这是怎么对太太说话呢？你会不会说话？什么叫太太惹出的祸事？我们太太受到了多大的惊吓，差点连命都没了，你们不但不好好安抚慰问，反而指责太太，你们还有没有良心？”

刘妈妈却直接轻嗤一声说道：“绿芙姑娘，你少在这里冲我撒气。你敢说这些祸事不是你家太太惹出来的？指不定就是太太出去抛头露面，被宵小看中了容貌，心生歹意，这才找上门来，要怪也只能怪她持身不正。”

刘妈妈这话，令包括苏婉在内的人，俱都冷下脸。

苏婉冷笑一声，问道：“你这番话，是你的意思，还是太夫人的意思？”

刘妈妈整理了一下衣服，好整以暇地说道：“是我的意思又如何？难道太太敢做，就不准我们说了不成？”

苏婉笑道：“是你的意思就好，既然你嘴欠，那就别怪别人下手教训你了。”

苏婉话音刚落，刘妈妈还没反应过来是怎么回事，就已经被兜头盖脸地扇了几个大嘴巴，顿时顾不得其他，惨叫哀嚎着求饶起来。

她带来的丫鬟婆子见状正想上前，却被苏婉的几个丫头拦住了。

动手打人的是力气最大的山茶，力道可想而知，几巴掌下来，刘妈妈就成了猪头脸，头晕眼花，嘴角流血，牙齿都打的松动了几分，好半天才缓过劲来。

若非苏婉及时叫停，山茶还会继续打下去。

她眼带怨毒地看了苏婉一眼，心中暗想，等她回到了侯府，看她如何收拾她。

但看到一旁怒视她的山茶，到底不敢再说什么，只得垂下眼帘，装作老老实实地模样。

但她老实了，却依旧有人不放过她，茉莉上前直接踹了她的膝盖一脚，骂道：“没规矩的老东西，见到太太，不知道行礼吗？还不跪下！”

茉莉力气小，踹了一脚，刘妈妈没有跪下，山茶见状，直接走过去，一脚踹在了她的膝窝处，刘妈妈“噗通”一下，双膝就磕在青石地板上，疼得她龇牙咧嘴的，又牵动脸上的伤势，疼的倒抽一口冷气，看起来十分滑稽。

山茶等人这才觉得出了一口恶气，脸上露出了几分笑意。

苏婉同样觉得十分解气，这才开始询问她此次来的目的。

刘妈妈心里将苏婉恨了个半死，却依旧跪在地上不敢起来，只能老老实实地说了太夫人让她传的话。

苏婉听完刘妈妈的话之后，脸上并无愤怒之意，反而带着几分了然，反而是茉莉等人，脸色又是着急又是不忿，但是看到苏婉神色平静，想到绿芙平时跟她们说的话，这才平静了下来。

“你想说的就是这些了吗？”苏婉问道。

刘妈妈本以为苏婉会哭闹，或者发怒，或者心灰意冷，她甚至已经做好了看好戏的准备，却没想到苏婉竟然如此平静地接受了，不由愕然，难道她已经认命了？

但不过怎么说，她接受了这个提议就好。

刘妈妈低头道：“太夫人让老奴传的话就是这些了。对了，老太太还让老奴叮嘱太太，若是太太以后还想要回到侯府的话，以后就不要再跟定远侯府的人往来了，万一太太的身份被定远侯府的人传了出去，不只是太太倒霉，我们侯府也会跟着倒霉。”

苏婉听到这里，不由轻蔑地笑了一声，却没有说什么，她挥了挥手，对刘妈妈说道：“行了，如果你说完了，就回去吧，这里可没准备你们的饭食。”

刘妈妈也不想继续留在这里了。

她来的时候，实在太得意忘形了，以至于忘记了太太可是个喜欢直接动手的主儿，才不会跟你耍嘴皮子。连王姨娘被打得差点流产，甚至三太太也被她给扔了出来，何况她一个下人？太太就更不会手下留情了。

刘妈妈起身之后，不敢停留，带着人灰溜溜地离开了。

苏婉让茉莉、山茶等人都下去，只留下绿芙和青绫说话。

绿芙犹自十分愤怒，说道：“太太，这昌武侯府简直欺人太甚！没想到他们真得做了这种决定，这跟落井下石有什么区别，简直无耻至极！最可恨的是，侯爷竟然也同意了，亏我当初竟然还想要劝太太回侯府，真是瞎了眼了，亏得太太比我看得明白。”

苏婉安慰道：“好了，你也不要自责，我早就不对他们报什么希望了，别为了他们生气，气坏了身子多不值。”

绿芙点了点头，心里却恨死了昌武侯府。

苏婉又对青绫道：“你让他们为我准备一套全新的身份户籍，名姓最好不要改变，应该没问题吧？”

青绫自信说道：“一点小事罢了，当然没有问题。”

苏婉打量四周一眼，轻叹一声说道：“看来我们在这里住不了多久了。”

这种平静的日子，恐怕也过不了几天了。

－－－－－－题外话－－－－－－

╮（╯▽╰）╭我爬上来了~多少次都习惯不了~

多谢亲们的订阅支持~O（∩_∩）O~

谢谢大家的票票和各种礼物哦，非常感谢，爱你们，么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十八章似喜似悲

刘妈妈一回到侯府就向王太夫人狠狠地哭诉了一番，其实，用不着她在那里添油加醋地抹黑苏婉，她脸上的伤，已经足够说明一切了。

昌武侯太夫人气得脸色铁青。

刘妈妈是她派去的人，打了刘妈妈，就相当于打了她的脸。她肯同意让小苏氏回来，她就应该对她感恩戴德了，没想到竟然还如此的不知收敛，简直比以前还要猖狂，莫不是她还真以为自己还是昌武侯夫人不成？

此时，王姨娘等人也在老太太这里，王姨娘见太夫人气得不轻，心中暗笑，觉得苏婉此举殊为不智，得罪了太夫人，以后又没了正妻的位子，就连侯爷都无法明着为她撑腰，以后可如何在侯府立足？

不过，她对这种情况却是乐见其成的，但面上还是“好心”劝：“老太太息怒，我想太……不，小苏氏应该也不是故意的，说不定是无法接受这个事实，这才冲着下人撒气。”

谁知，王姨娘的话，却让太夫人越发生气了，怒不可遏地说道：“无法接受？她有什么无法接受的？咱们家肯接她回来，已经足够仁慈了，若是旁人家，早就一杯毒酒了事，那里轮得到她在这里嫌东嫌西的？”

陶氏知道苏婉的事情已成定局，也不在为她说话了，也劝道：“老太太说的是，依我看，那小苏氏就是不知好歹，得寸进尺，把咱们家的好心当成了驴肝肺，她身上发生了那种丑事，难道还想要以正妻的身份回来不成？真当咱们家好欺负呢！”

洪氏也道：“既然那小苏氏如此不服从管教，等她进府之后，我看我们都要好好教导一下她身为妾室的规矩，免得她再拿出什么正妻主母的款来，到时候，不但惹人笑话，就是侯爷新娶的侯夫人脸上，恐怕也不好看。”

听到她们的劝说，太夫人心中的怒气终于平复下来，颔首说道：“是该好好教导一下她的规矩，让她认清自己的身份，知道什么该做，什么不该做。”

霍渊回来之后，王太夫人又向他倾诉了一番苏婉的恶行，话里话外都在说苏婉不懂规矩，等小苏氏重新回府之后，一定要好好管教她，不能什么事都宠着她由着她。

霍渊其实十分理解苏婉的心情，毕竟谁也不能轻易接受这种事，让她发泄一下心中的憋闷也好，一个下人而已，打了就打了。但是面对太夫人的怒火，他也只能答应。心里却无奈地叹了口气，看来等下次去看苏婉的时候，一定要好好告诫她一番，让她收敛一些，不要再激怒太夫人，这也是为了她好，否则，她没了正妻的身份，以后怕是要受苦了。

妻妾之间的身份，可是有着天壤之别，学不会伏低做小，就算有他护着，恐怕也无法在后宅立足。

……

昌武侯府众人对她的态度，苏婉早就不关心了，反正以后也没什么交集了，他们是不是喜欢她，跟她有半文钱的关系吗？

只是，这件事，到底还是要通知定远侯府一声，也好早作准备。

毕竟，以后她极有可能要进宫为太后娘娘治病的，所以，她希望，在那之前，她已经彻底摆脱了昌武侯夫人的身份，以全新的身份为太后娘娘看病。

苏婉派了青绫亲自去了一趟定远侯府，次日，侯世子夫人陈雅琴便急匆匆地赶来了。

“妹妹，这到底是怎么回事？你别告诉我，你那丫头说的话都是真的。”见到苏婉，她来不及寒暄，拉住她的手就直接问道，青绫只是说了苏婉的打算，并没有把来龙去脉都告诉她。

苏婉让她在东次间的炕上坐了，又让人给她上了茶，这才说道：“姐姐别急，我慢慢跟你说就是了。”

“你都要把昌武侯夫人的位子拱手让人了，我怎么能不着急？”陈雅琴顾不得喝茶，焦急地说道。

但是，看到苏婉沉静的笑容，她到底还是冷静下来，说道：“好，你说吧，我洗耳恭听。”

“姐姐，事情还得从前几天说起……”苏婉用平缓的口气，将这几天发生的事情，包括昌武侯府的态度，以及她怀疑寿宁大长公主对她下手的事情，也详详细细地说了一遍，只除了没有说保护她的人到底是谁。

陈雅琴也来不及问，她早就被苏婉说的事给惊呆了，随着苏婉的说法，脸上的表情不断变化，震惊、后怕、愤怒。

最后，她不知想到了什么，突然露出一丝恍然大悟之态，喃喃说道：“怪不得……怪不得那天陛下在朝堂上训斥来了寿宁大长公主，原来竟是这个原因吗？”

当天显德帝在朝堂上斥责了大长公主之后，众人都在猜测，大长公主到底是为了什么惹恼了陛下，以至于陛下发了那么大的火，定远侯府自然也对此十分感兴趣，只可惜，最后什么也没查到，也不敢往下查了，没想到，竟在苏婉这里，听到了事情的真相。

但随即，她又觉得有些不对。如果只是为了这件事的话，显德帝是不是有些太小题大做了？或者说，是不是有些亲疏不分了？

不是她瞧不起自己妹妹，而是在皇帝眼中，一个重臣的妻子，跟自己的皇姑比起来，孰轻孰重一看便知。

再说，陛下可不是什么喜欢多管闲事的人，国家大事都顾不过来，哪会管这种寻仇报复的私事？就算知道了，也不会插手。

哪个大家族没点龌龊事，陛下就是管又管的过来吗？

何况，人都有亲疏远近，有些私心无可厚非，胳膊肘都是往里拐的，就算寿宁大长公主派人暗杀诰命夫人又如何，只要不泄露出来，谁敢拿她怎么办？显德帝也没有必要为了一个臣子之妻，而且还是身份不显，又不得夫家喜欢的正妻，就对大长公主大动干戈。

除非，显德帝本身就对寿宁大长公主不满，才借故敲打她。

想来，也只有这个原因了。

苏婉远在郊外，又没有什么消息来源，自然不知道京城内发生的事情，听到陈雅琴的话，不由诧异问道：“姐姐，你说什么？寿宁大长公主……怎么了？”

“妹妹你不知道吗？”陈雅琴有些惊讶，寿宁大长公主的事可是传得沸沸扬扬的，不过想到苏婉一直待在郊外庄子，恐怕也没机会知道，轻轻一叹，便跟她解释道：“就是妹妹这里受到匪徒袭击后，第二天，圣上就在朝会警告众人，管好内眷以及族人，不得恃强凌弱，盘剥重利，草菅人命等等，其实就是冲着寿宁大长公主来的。之后，寿宁大长公主就搬离了英国公府，回了她自己的府邸，她原本还想让自己的孙子去给大皇子做伴读，也被陛下一句话打了回来，大家暗地里都在传，寿宁大长公主已经彻底失去圣宠了，以后怕是要夹起尾巴做人了。”

陈雅琴的语气里带着一点幸灾乐祸，显然也是很看不惯寿宁大长公主，对此乐见其成。

苏婉听了之后，不由微微有些怔然。

陈雅琴又欣慰地说道：“也幸亏陛下也对寿宁大长公主心存不满不满，才借着此事惩罚了大长公主一番，否则，妹妹就算受了天大的委屈，也无处去诉说，更不能拿大长公主如何，只能将苦水往肚子里咽下，更别说有人会为妹妹做主了。如此看来，妹妹倒是个有福气的。也只有那昌武侯府眼瞎，才错把明珠当鱼目，如此糟蹋妹妹。”

说完，脸上已经带了几分薄怒。

苏婉笑道：“姐姐，他们看不上我，我还不想留在他们家呢！只是，想要让我做妾，却是万万不能的，我就是一头撞死了也不会再回去。可笑我跟他同床共枕这么长时间，他依旧不了解我。在他同意这件事的时候，我们之间，就已经没有任何可能了。”

陈雅琴早已柳眉倒竖，说道：“昌武侯府简直欺人太甚，我看他们就是看准了妹妹不敢声张此事，才会如此肆无忌惮。贬妻为妾这种事情都做得出来，他们还有什么做不出来的？妹妹，只要你愿意，无论如何，我们定远侯府都会为你出这口恶气，保住你的正妻之位，让他们的计划落空。我就不信，有我们定远侯府为你做后盾，他们还敢这么做！”

苏婉微微摇头说道：“不，姐姐，就算我保住了正妻的位子又如何，以后还不是得生活在他们的眼皮底下，受尽磋磨，既然如此，我何必要留下来？为什么非要在他们家这颗歪脖树上吊死？我自己也可以过得很好。”

陈雅琴只是不甘心苏婉被人欺辱至此，在她看来，保住自己的身份地位才是最重要的，其他的都是虚的，所以，她一直不愿意让苏婉离开昌武侯府。何况，等以后有了定远侯府和太后娘娘撑腰，想必那昌武侯府也不敢再轻慢苏婉。

但是，既然苏婉主意已定，她也不好再劝，只是担忧问道：“可是妹妹，别说昌武侯府不会轻易放你离开，就算你以后离开了，以后又该如何自处？昌武侯府绝不会放任你在外面逍遥自在的，你怕是一辈子都得生活在他们眼皮子底下，他们才会安心。就是妹妹以后想要再嫁人，恐怕都不能了。”

苏婉笑着摇头道：“姐姐，等以后昌武侯夫人‘病逝’，世上就不会存在我这个人了。昌武侯府想要让我改头换面，进侯府为妾，我当然不会同意。但我却会以全新的身份生活。既然我已经不是昌武侯府的人了，他们凭什么再来插手我的事？”

苏婉说得很笃定，也很自信，微微笑着，继续道：“那昌武侯府的人也不会承认我的身份，否则，岂不是自打嘴巴？若是被御史参上一本，往小了说，不过是贬妻为妾，或者停妻再娶，往大了说，就是欺君之罪，想来他们也承担不起，就是御史的口水都会把他们喷死。所以，他们只能吃下这个哑巴亏。而且，嫁不嫁人，对我而言，并不是多重要的事，我只想好好过些平静的日子。”

“妹妹，你说得倒是轻松，可是，昌武侯府权大势大的，你个弱女子，如何跟他们抗衡？到时只怕身不由己。”陈雅琴叹息道。

然而，她话锋一转，又拉着苏婉的手又道：“不过，谁让你是我妹妹呢！我不护着你，谁护着你？离开了也好，有我们定远侯府在，相信那昌武侯府也不敢把你怎么样。”

苏婉回握住她的手笑道：“我就知道姐姐不会不管我的，也正是因为知道姐姐会保护我，我才这么有底气。”

“就你嘴甜！”陈雅琴一边笑，一边伸手捏了捏她的脸蛋。

两人笑了一会儿，陈雅琴又道：“妹妹可想过自己以后用什么身份？我想办法为你弄一套户籍来。”

苏婉微微摇头，道：“姐姐，不用麻烦了，户籍的事情，我自有打算。”

苏婉不想事事都麻烦陈雅琴，一些小事倒也罢了，但是户籍却不是那么好弄的，怎么也得跟户部打交道，而定远侯是武官，又不在京城，交好的也大都是勋贵之家，虽然也能弄来户籍，但毕竟不那么方便，也未必合用。

陈雅琴对她自然是好的，可是定远侯府的人，未必都会真心待她，若是真得太过麻烦定远侯府，陈雅琴夹在中间，难免会有些难做。

何况，此事已经交给青绫去办了，想必很快就会有个结果。

趁着显德帝还对她有些感情，有些权力不用白不用，再说，显德帝既然说了要保护她了，自然也要做出个样子，她提个小小的要求，也算不得什么吧！

身份户籍，是她的立身之本，一定要万无一失，当然不能凑合或者马虎了，还是交给陛下的人去做最安全和保险。

陈雅琴皱了下眉头，问道：“妹妹，你可不要哄我，难道你还想用昌武侯府给你安排的身份不成？你若是用了他们给安排的身份，恐怕只能给他做妾了。”

“当然不是。”苏婉急忙否认道，她才不会那么傻，去用昌武侯府准备的身份。

他们肯定没那么好心给她安排一个好的出身，最又可能的就是让她顶替一个已经死了的姨娘的身份，甚至还有可能是个贱籍，这样既容易，又能控制她，一举两得。

“既然不是，那你的户籍从何而来？哦，我知道了，难道妹妹又瞒着我，认识了什么贵人不成？”陈雅琴先是松了口气，又笑着调侃道。

“姐姐说笑了，在这种地方，我还能认识什么贵人？”苏婉笑道，但是想了想，还是决定将显德帝的事情，告诉她一部分，沉吟了一下，说道：“姐姐，其实，我还有一件事没有告诉你。”

“什么事？”陈雅琴见到她神色认真，觉得可能不是小事，也认真了起来。

“姐姐，我曾经跟陛下做过一场交易。”

苏婉刚说完，陈雅琴就惊愕地瞪大了眼睛，不敢置信地喃喃道：“交易？妹妹跟……陛下？”

苏婉点了点头，说道：“嗯，姐姐可知道白药？”

“我当然知道。”陈雅琴立即说道，“这白药在军中可是大受欢迎，有了白药之后，伤亡大大减少，可以说是救命灵药也不为过，我听说，最近要在全国的惠民药局发售……”

说到这里，陈雅琴像是被人掐住了嗓子，突然就停了下来，然后用不可思议的眼神看着苏婉，带了点不敢置信，又带了点兴奋地说道：“妹妹，难道说，这白药就是你献给陛下的……”

苏婉先是点了点头，随即又摇了摇头，笑道：“也不全是，我只是献上了一份白药的初始药方，如今的白药是经过太医院太医改良过的，药效比我当初献出的还要好，我可不敢居全功。”

陈雅琴怔楞了一会儿，才接受了这个事实，回过神来，只是声音依旧有些飘忽。

“妹妹不必谦虚，若是没有妹妹献上的药方，何来现在的白药？说起来，咱们整个大乾朝的将士都该感谢妹妹才是。”

说到这里，陈雅琴终于明白显德帝为什么会处置寿宁大长公主了，点头说道：“看来，妹妹的贵人是当今陛下了，怪不得陛下会为妹妹出气，如果我没猜错的话，妹妹的户籍，也是求的陛下了？”

“嗯。”苏婉应道，说起来，显德帝也算是她的贵人。

陈雅琴突然来了精神，说道：“既然如此，妹妹何不求陛下为你做主，为何非要离开昌武侯府？只要陛下肯为你做主，谁又敢慢待妹妹？”

苏婉闻言，有些哭笑不得地道：“姐姐，你怎么又来了，我不是告诉过姐姐吗，是我自己不想留在昌武侯府，能趁此机会脱离侯府，我高兴还来不及呢！”

陈雅琴这才相信，苏婉是心甘情愿离开的，真是让她不知说什么好了，只能叹气。

不过，苏婉有了陛下撑腰，她到底是为她开心的，心里也松了口气，不那么担忧她的处境了。

但是，还是说道：“如此也好。只是妹妹，女人终究是要有个归宿的。若是可以的话，妹妹可以求求陛下，让陛下为你赐婚，到时候，便是昌武侯府也无可奈何。”

苏婉跟陛下交易的是什么条件，陈雅琴很识趣地没有去问，但是，只凭这份白药的方子，足够让陛下对她提供庇护了。

苏婉闻言心中苦笑，有些无奈地点了点头，免得陈雅琴再继续说这件事。

见苏婉答应，陈雅琴果然不再提。

随后，陈雅琴又拿出一张一千两的银票，一张五百两的银票，递给苏婉道：“妹妹，这是上个月的分红，你收下吧！”

苏婉有些惊讶地说道：“姐姐，怎么会这么多？”足足比上一个月多出了一千两。

陈雅琴笑道：“这些还算多，我还嫌少了呢！我们食坊的名气也算是打出去了，就算有人眼馋我们生意好，也开了药膳坊，但很多人都只认我们这一家，而且，连续吃了一个多月，客人都觉得效果不错，这样口碑就出来了，一传十十传百的，客人自然就多了，何况，这个月成本费也比上个月低，我还跟一家口碑极好的药材商签订了合约，因我买的药材又多，又给我们算得便宜了一些，利润自然丰厚，要不是我们店还是太小，利润只会更大。如今，我正打算开第二家呢！”

苏婉闻言自然高兴，只是叮嘱药材一定要把关好，绝对不能以次充好。

陈雅琴笑道：“妹妹放心，我自然不会犯这种错误。”

说着，又让苏婉收下银票。

苏婉却将银票推了回去，说道：“我想麻烦姐姐为我买一处宅院。”

陈雅琴倒是没有推拒，点头说道：“这倒也是，妹妹既然决定离开了，总不能一直住在这里。以后怎么也得有个容身之所。”

其实，她也不是没想过让苏婉住到定远侯府，可是定远侯府同样是个大家族，人多混杂，而且不一定都对苏婉保持善意，说不定就会起什么冲突，苏婉住得也不自在，到底还是需要一个自己的家。

“那妹妹想要个什么样的宅院？”陈雅琴问道。

“最好是在内城，不必太大，两三进的宅子就好，最好再带个小花园，我也不知道京城里的房价，不知这些银子够不够？”苏婉说道。

陈雅琴想了想说道：“内城的宅院，如果只是二进院的话，也不过七、八百两银子，若是三进院，一千五百两银子足够了。说不得还能再买上两房下人，看门、传话、洒扫什么的也都方便。”若是不够，她给苏婉添一些也就是了。

陈雅琴又问了问苏婉对于宅院的要求，心中有数之后，这才罢休。

“还是姐姐想得周到，又让姐姐费心了。”苏婉感激地说道。

“什么费心不费心的，你要是把我当姐姐，以后可别说这种话了。”陈雅琴收起银票，白了她一眼说道。

陈雅琴在这里用了午饭之后，很快就离开了。

想到自己即将脱离侯府了，苏婉心里也忍不住激动，几乎每天脸上都带着笑容。她开心，丫头们也高兴，背着马氏等人，悄悄地收拾东西，只等时机一到，就溜之大吉。

而在京城里，昌武侯府却传出了昌武侯夫人病重的消息，昌武侯府甚至请了不少名医、太医替昌武侯夫人看诊，但情况却不怎么乐观，怕是凶多吉少了。

有曾经跟苏婉打过交道的人，听到这话也不免唏嘘两句，觉得昌武侯夫人实在红颜薄命，日子才刚刚好过了一些，又被封了诰命，还没过几天好日子，就要病死了，真是世事无常。

但也有感叹昌武侯夫人命薄的，说她受不住这等福气，这才得了重疾。

当然，也有人觉得蹊跷的，未免想到后宅阴私上去，但事不关己高高挂起，就算怀疑，他们也不可能去多管闲事问个清楚，毕竟，再怎么说，这是别人家的事情。

昌武侯夫人病重一事，就像是一滴小水滴落入大海，根本并没有掀起多少波澜。

但是，有些人听到这个消息，却不知是喜还是悲。

苏宅。

赵氏听到昌武侯夫人病重的消息，顿时大惊，顾不得喝药粥了，一双眼睛只盯着方婶问道：“你说的是真的？她……她真得不行了？”

自从上次苏婉来过苏宅之后，赵氏就再也没有见过她了，但是之后，苏婉却曾经派人送过银子和东西，端午节的时候，也送了一车东西过来。

平时，她也故意不去打听苏婉的消息，便一直认为苏婉好好的，苏婉送来的东西，她都心安理得地接受了，或许，在她心里，这都是苏婉欠她的，谁让她占了她女儿的身体呢！

李神医依旧经常来给她治病，再加上被春兰和春燕照顾的很好，又吃着药膳，病情也是一天天好转，虽然谈不上痊愈，但赵氏现在却是脸色红润，也胖了一点，比以前不知道好了多少倍，精神状态也好，比一般人也差不了多少了，甚至还能收拾一下家务，为苏文做件衣服什么的。

苏文现在去了首善书院，前途一片光明，她除了偶尔会想想自己的女儿，心里再埋怨苏婉一回外，其他时候，她都觉得十分满足和幸福。

她经常会想，如果占据她女儿身体里的邪祟死了就好了，她的女儿说不定就能回来了，到时候，她的女儿会是昌武侯夫人，享尽荣华富贵，儿子以后中了秀才、举人，再中进士，就像了通禅师所说，将来前程不可限量，那样，她会觉得人生再无遗憾。

可惜，占据她女儿身体的，偏偏是个邪祟。

无论那个邪祟，为她做了多少事，都无法软化她的心。在她看来，那就是杀了她女儿的凶手，不止如此，她抢占了她女儿的身体还有地位，她如何能原谅她？

苏婉对她越好，她越觉得她是心虚，或者故意做给外人看的。

现在听到苏婉病重的消息，她震惊的同时，心里也有些惊喜——

难道那个邪祟，终于要离开她女儿的身体，将她女儿还回来了。

但是，她又担心，如果她死了，自己的女儿是不是也一起死了？

如此这般，让她的心彻底纠结起来，不知是该感到欢喜，还是悲哀。

方婶服侍了赵氏那么久，自然知道她是如何看待苏婉的，其实，她心里也很矛盾，既觉得有些解气，同时也有些担忧。

解气是因为苏婉将她的女儿关到了牢里，至今还没有放出来，担忧是因为怕苏婉死了，没有人给女儿求情，女儿就更加出不来了。

一主一仆的心情莫名的相似。

方婶说道：“太太，大小姐的确是不行了，现在昌武侯府正在大张旗鼓地为她请太医呢！说是撑不了几天了。”

顿了顿，方婶小心提议道：“太太，您看，这件事是不是要通知书院里的文哥儿？”

赵氏立即皱了下眉头，说道：“通知文哥儿做什么？万一耽误了文哥儿的学业怎么办？”

她可是知道，自己的儿子一心认为那个邪祟是他的姐姐，到时候不知道得有多伤心，她可不想让自己儿子哭坏了身子。

“那……太太您要不要去一趟昌武侯府？”方婶一点也不意外赵氏的答案，再次问道。

见赵氏不说话，方婶想了想，又小心翼翼地开口道：“说不定见了您之后，真正的大小姐会压过那个邪祟，回到自己的身体里来呢！”

赵氏的身体已经好多了，偶尔出个门也没有关系，听到这话，不由十分心动。

“婉姐儿真得能回来？”赵氏问道。

方婶为难道：“这个老奴就不敢保证了，毕竟，这种事情谁也说不准。”

赵氏思索了一会儿，神情反而坚定起来，说道：“你说的对，就是有一丝希望，我也不该放弃。方婶，你让方伯备下骡车，我们去一趟昌武侯府。”

赵氏从未想过，自己是不是会被昌武侯府的人给拦住，毕竟，她的女儿是昌武侯夫人，如今病重，岂有不让她看一眼的道理？

方婶应了一声，马上就去准备了。

之后，赵氏只留下春燕看家，方伯驾车，自己则带着方婶和春兰坐了骡车去了昌武侯府。

果不其然，到了昌武侯府之后，赵氏他们就被拦在了门外，没有递帖子就直接上门，这是哪门子的规矩，自然是不让进的。

最终重要的是，太夫人吩咐了，若有人探望昌武侯夫人，一律推掉。

方伯苦苦哀求，只说车上是昌武侯夫人的母亲，难道昌武侯府连自己的亲家都要拦着不成？

没办法，昌武侯府的门子只能向里面传了话，问问该怎么办？若是真闹大了，昌武侯府的脸面也不好看。而且，他们的确没有办法阻拦人家探望自己的女儿。

昌武侯太夫人没想到赵氏竟然来了，下意识地就觉得不喜，想了想，还是让人将她请了进来，免得被人看到了不像话。

当然，赵氏想要见到自己的女儿是不可能了。不过，既然都进了侯府，还不是任由他们搓扁揉捏！

－－－－－－题外话－－－－－－

本来想要万更的，但是家里来客人了，只有8000字，明天就要回去了，不知会更多少。╮（╯▽╰）╭。

谢谢大家的订阅支持哦~么么哒~

感谢亲们的各种票票和礼物，耐你们~么么\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十九章身份

昌武侯府是如何招待赵氏的，外人不得而知，但赵氏离开的时候，表情愤然，脸色极差，好似受到了极大的侮辱一般，刚出了侯府大门，就忍不住咳了几声，吐了一口血。

赵氏总算知道，女儿在昌武侯府是个什么处境了。文哥儿说的那些话，她一直不太相信，在她眼中，女儿是堂堂昌武侯夫人，就算出身不够显赫，也没人敢给她气受。

尤其是苏婉每次回来，都衣着鲜亮，奴仆成群，又带了那么多好东西，她便更加认为苏婉是在享福了。

在知道苏婉不是她女儿后，苏婉过得越好，她心里越觉得不平衡，因为她觉得，这些荣华富贵都是属于自己的女儿的，却被这么一个外来的邪祟给窃取了。

就算回来苏文对她说了那番话，她也没对苏婉改观多少，依旧固执地怨恨着苏婉。

可是现在，她却有些相信了，苏婉不是替她女儿享福的，而是来替她受苦的。

她在侯府里干坐了半天，连口茶水都没喝到，那些丫鬟对她更是爱理不理的，她稍稍提个要求，就对她眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子的，到最后，别说见到婉姐儿了，就是连侯府正经的主子都没见到。

最后，看到天色晚了，竟然一句解释都没有，直接就把他们撵了出来。这哪里是待客之道？明明就是在打发叫花子。

昌武侯府连她这个正经的亲家母都不看在眼里，对于她女儿的态度可想而知。如今，连那个占据她女儿身体的邪祟，都要被折磨死了，以前她女儿还在时，恐怕也好不了多少。

想到这里，赵氏心里简直又痛又悔，喉头一甜，直接喷出一口血来，晕了过去。

方婶和春兰急忙扶着她上了骡车，不敢停留，直接回了苏宅，请医看病不提。

次日，京城就传出了昌武侯夫人的母亲，探望女儿之后，悲痛欲绝，吐血晕厥的传言，这也越发证实了昌武侯夫人病重不治的事实，同时也让不少人打消了疑虑。

皇宫，显德帝得知昌武侯府的所作所为之后，唇边溢出一丝冷笑，然而想到苏婉，他又忍不住微微一怔，罢了，暂且还是遂了她的意吧！

“杨永，朕让你准备的户籍，可都准备好了？”

杨永躬身回答道：“回陛下，奴婢准备好几套户籍，详细的身份来历等，俱都写在折子上了，还请陛下过目！”

杨永显然早已做好了准备，一听显德帝问话，立即将手中的折子呈了上去。

显德帝将折子接了过来，打开一看，第一个身份就让他微微皱起了眉头。

这些户籍可不是凭空捏造的，都是真实身份，不过因为各种各样的原因死了，或者失踪了，却还没来得急削去户籍，而且，极为亲近的人几乎都没有，就算顶替身份，也绝对不会被人察觉。

而苏婉又不想要改名姓，那只能在姓苏的里面找，至于名字，根本不用在意，因为女子户籍上只写姓氏，不写名儿。

第一个身份，是北直隶河间府的一苏姓商户的外室的女儿，后来那外室得病死了，她也没被接回府中，依旧在外面养着。直到一年前，那个苏家的女儿突然消失了，不知是死是活。

不过，杨永还是查到了那个苏家女的消息，原来她见到自己年纪大了，父亲又好像彻底遗忘了她这个女儿，怕自己以后嫁不出去，就跟一个穷书生看对了眼，后来直接收拾金银细软跟这个书生私奔了，甚至不惜出钱资助他读书，可惜，她有眼无珠看错了人，不到两个月，榨干了她的钱财之后，就被心上人卖给别人做妾，后来又被转送给其他人，不到半年就被折磨死了。

若是苏婉顶替她的身份回来，也不惧被人拆穿，毕竟，她的母亲死了，父亲也只是小时候见过她几次，现在恐怕早想不起她的模样了，不会跟他们有什么牵扯。

只是这个身份太让人糟心，又是商户，又是外室的，又是妾什么的，看着就让人不喜。别说外室的女儿，就是那个的商户的嫡女，显德帝也看不上眼，显德帝完全没有考虑，直接略过了。

第二个身份倒是还好些，总算是个官员千金了，是工部一位员外郎的嫡长女。可惜，这位嫡长女是先夫人的女儿，从小落水之后，就落下了病根，身体十分虚弱，八岁就被继母送到了庄子上养病，身边只有一个老嬷嬷和一个丫头伺候，如今已经十六岁了。

然而，身体原本就不好，后天又失于调养，现在已经是极限了，没有几天好活了，恐怕就是扁鹊在世，也无力回天。

等她咽气之后，苏婉完全可以悄无声息地顶替她的身份，至于伺候她的老嬷嬷和丫头，根本不是问题，多的是办法让她们闭嘴。

这个身份倒是不错，只是苏婉若是顶替了她的身份，以后难免还要回府。但是别忘了，这位病歪歪的苏姑娘还未出嫁，还有一个心狠手辣的继母，凉薄的父亲，若是苏婉去了他们家，将来怕是没什么顺心日子过，甚至还要受他们的磋磨。

最重要的是，她将来肯定会被拿来联姻的，而且依照那位继母的性子，肯定不会找什么好人家。

显德帝心里自是不愿意让苏婉另嫁他人的，但他同样知道，苏婉并不愿意进宫，否则，他完全可以下旨让苏婉做他的嫔妃。

想到这里，显德帝不由微微一叹，暂且搁置这个身份，又继续往下看。

第三个身份，倒是让显德帝稍稍惊讶了一下。这个身份竟是灵璧侯夫人王氏的外甥女。

巧的是，灵璧侯夫人的这位外甥女也姓苏，闺名同样叫婉儿，今年十八岁。

同名同姓的人多了，这样的事不足为奇，可问题是，这六安侯府早就不存在了，或者说除了灵璧侯夫人之外，其他人应该都已经死了，这怎么又多出一个外甥女来？

“杨永，这是怎么回事？”显德帝没有继续往下看，冷冷问道，“六安侯府的女眷不是都死了吗？这王氏何时又出了一位妹妹？”

“陛下容禀，事情是这样的。”杨永立即详细将这件事说了一遍。

原来，当初灵璧侯夫人嫁入侯府不到三年，六安侯府就因为牵扯到前太子逼宫造反案，直接被除爵抄家了。

十六岁以上的男丁都被砍头，十六岁以下流放三千里，女眷没入教坊司为官妓。只有王氏，因为早早出嫁，成了灵璧侯世子夫人，这才逃过一劫。

不过，六安侯夫人是个烈性的，直接自缢身亡了。

但她同样是个有远见的，在太子逼宫之前，她就感到有些不妙，已经为自己的小女儿安排好了后路，早早将她送走了，并安安排了一个替身假扮自己的女儿，最后她死之前，也没忘记送那个丫鬟上路，所以，众人都已经六安侯府的女眷都死了。

此事，六安侯夫人只早早用密信告诉了灵璧侯夫人，让她等事情平息之后，别忘记寻找自己的妹妹。

六安侯夫人一生只有这两个女儿，大女儿不会有事，唯一的小女儿也算是有了一条生活，她走得也安心。

灵璧侯夫人将此事记在心里，只是当初六安侯府并没有平反，她不敢行动，直到显德帝登基后，为六安侯府平了反，免了罪，她才开始大张旗鼓地寻找自己的妹妹。

可惜，时间已经过去了十来年，若是有什么线索也早就断了，之后寻找了几年，也一无所获。

直到两个月前，灵璧侯夫人才收到了自称是她的外甥女写来的信，除了告诉了她这些年她们母女的情况之外，最重要的是，她要来京城投奔于她，如今，已经在来京的路上了。

灵璧侯夫人才这才知道妹妹已经在三年前就过世了，也知道了她流落在外这么多年的这些经历，狠狠地痛哭了一场，立即让人收拾了住处，等她那可怜的外甥女来了好住进去。

原来这位灵璧侯夫人的妹小妹王氏，当初流落在外，吃了很多苦，也看清了很多事实，最终，竟彻放下自己侯府千金的身份，隐姓埋名，嫁给了一个姓苏的中年郎中为妻，这位郎中也颇有些家产，后来生下了一个女儿，日子过得倒也十分和美。

即便后来知道了六安侯府脱罪的事情，小王氏也只是大哭了一场，却没想过要进京寻找姐姐，她并不想打破这种平静美满的生活。

女儿十二岁时，他们还给女儿定了一门亲事，男方是个秀才，祖上也做过官，算得上是乡绅，家里还有上千亩的良田，还有一些铺子产业等，家境很是不错。谁知道女儿刚刚及笄的时候，原本该商讨婚事了，那秀才突然得了急病死了，男方觉得是苏家女儿克夫，便让她守望门寡。

苏郎中自然不愿意，上门去理论，却直接被打了一顿扔了出来，结果回来没几天就死了。小王氏悲痛欲绝，也病倒了，弥留之际，告诉了她自己的身份和来历，并让她变卖家产，上京寻找姨母，以后再找一门好亲事。为此，她还特意亲笔写了一封信给灵璧侯夫人，作为相认的凭证。

－－－－－－题外话－－－－－－

十分对不起，俺卡文了，从下午不到三点，将近十个小时，竟然只写了3000字，后面的情节明明想好了，但是真正写起来才发　　现很多问题我没有考虑到，改了好多遍。我先更这些，说不定本章还会修改一番，希望明天顺利吧~ORZ~十分对不住~啊~脑袋要炸了…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十章消失

未婚夫死了，父母也相继离世，连续的打击，让苏婉儿一下子病倒了，因为其父是郎中的缘故，医术又高，为人也好，不知多少人受过他们家的恩惠，因此，苏郎中夫妇死了之后，不少人都来帮衬，何况，他们家也有一个两、三个仆人，即便苏婉儿病倒了，她父母的后事已经被打理妥当了。

苏婉儿这一病就是半年多，再加上还要为父母守孝，男方也逼着她守望门寡，她如今一个弱女子，如何能跟乡绅抗衡？还是答应了下来。

反正，她还要为父母守孝三年，再多个守个望门寡也没什么，挽起了头发，做了妇人打扮。进京一事自然没有再提。男方见她识趣，便也不为难她，甚至还对她有几分照看，平日里邻居也十分照顾，并没有不长眼的来闹，日子倒也过得安稳。

若是日子一直这么平静下去，苏婉儿可能一辈子都不会进京了。

可是，她的未婚夫，以及父母连续死了，她的名声到底还是受到了影响，传出了她克夫、克父、克母的传言，一开始，众人看在她可怜，苏郎中夫妇又刚去世的份上，口下留情，但是，两年后，苏郎中的影响也渐渐淡去，众人可都肆无忌惮起来了，于是，流言越来越多，以至于苏婉儿就算闭户在家，也免不了受到波及，不由日日以泪洗面。

而她的夫家，也不知道听了谁的撺掇，竟然将未婚夫的死，全都赖到了她的身上，甚至还逼着她为夫殉葬，免得她以后再克死了他们。

苏婉儿日日担惊受怕，苦苦支撑着，最后被逼急了，便说等以后为父母守完孝，便是追随他们而去，她的夫家这才放过了她。

私底下，她却悄悄收拾了金银细软，连家产都没敢变卖，生怕被人发现，又托父亲生前的比较又能耐的好友，花了不少银子打点了当地的衙门，拿到了去京城的路引，给远在京城的姨母通了信，甚至来不及等灵璧侯夫人回信，就带着自己的一个替身丫头，踏上了去京城寻亲之路。

从河南归德府去京城，上千里地，风餐露宿的，她一个弱女子，如何受得了？所以，上京途中，苏婉儿毫不意外地患了重病。

然而，福无双至祸不单行，谁知道她的丫鬟趁着她重病，竟然卷走了所有的盘缠，还有路引，甚至连她母亲写的那封信证明她身份的信件以及户籍也一并带走了，大受打击之下，苏婉儿当天就咽了气。

而她的那丫头却带着这些东西来到了京城，她也是个胆子大的，知道小姐是灵璧侯夫人的外甥之后，见到小姐病了，竟心生歹念，打算李代桃僵，取而代之，将来说不定还能嫁到勋贵之家做个少奶奶。

不得不说，这个丫头运气很好，一路有惊无险的来到了北直隶。但谁让她家小姐的身份被东厂的人给盯上了呢，一查之下，这才露了馅，直接被东厂的厂卫悄无声息地抓了起来，拷问一番后，才知道事情相信的来龙去脉。

杨永详细地将事情说了一遍，显德帝点了点头说道：“原来是这样，那丫鬟还留着吗？”

杨永回道：“陛下，暂且还留着呢！奴婢还让人问了一番连那位苏小姐的一些特征、习惯，还有那位小王氏的容貌特征等，她都一点也不敢隐瞒，全都吐露了出来，奴婢已经让人记下来了，如果苏夫人愿意用这套户籍的话，可以连同户籍、信件一同给苏夫人送去，确保万无一失。”等那丫头没用了，自然就是她丧命之时。

“杨永，你办事果然牢靠。”显德帝赞赏道。

“谢陛下赞赏，奴婢惶恐。”虽然如此说，杨永却是笑得见牙不见眼，他对这件事如此上心，要的不就是陛下的夸赞吗？只有让陛下满意，陛下才会更加信任他，他的地位以及荣华富贵，自然就保住了。

显德帝的一句赞赏，比直接赏赐给他金银珠宝，还让他开心。

杨永偷偷觑了眼显德帝的神色，小心翼翼地问道：“陛下，您莫不是选中了这个身份？”

显德帝没说是也没说不是，又继续拿起折子往下看起来。

杨永悄悄退后几步，降低存在感，不再继续问了。

折子上还有几个身份，可是，都入不了显德帝的眼，看来看去，也就第二个身份和第三个身份，勉强可以入眼。

显德帝轻叹一声放下了折子，略一思索，突然问道：“灵璧侯夫人外甥女的那个身份，首尾可都处理干净了？”

杨永一听这话，就知道显德帝心里已经有了选择，便恭敬说道：“陛下放心，奴婢早就派人处理的干干净净，就算灵璧侯夫人去归德府去查，也查不出什么来的。”不止这一个身份，其他的身份，自然也都是处理好了，绝对让人查都查不出来。

当初，灵璧侯夫人收到外甥女的信的时候，就想要去查了，但是，偏偏她那外甥女并未告诉他们具体地址，只说在河南省内。何况，她已经在来京的路上了，她便想着等外甥女到了之后，等确认了她的身份，再去查探不迟。

这恰恰给了杨永做手脚的机会。

“好，就将这份户籍派人给夫人送去吧！”显德帝直接拍板道。

他相信苏婉应该会十分满意。

毕竟，这个身份父母双亡，没有人在她上面压着，唯一的一个姨母，还是从来没有见过面的，同时对她心存愧疚，将来必定竭尽全力对她好，还不会太过插手她的事情。

而且，她还守着望门寡，若是不想要嫁人，也没有人会反对。这样既有了灵璧侯府的庇护，又能得到相应的自由。相比其他身份来说，的确是最好的选择了。

苏婉对这套户籍的确十分满意，甚至，还远远超出了她的预估。只是到时候，难免要去灵璧侯府住上一段时间了。

不过，也没关系，到时候想办法再搬出来就是，以后偶尔去灵璧侯府请个安，探望一下灵璧侯夫人也就是了。

唯一让她担忧的是，京城里见过她的人不少，若是以后见了面，少不了会被人怀疑。但这世上，没有血缘关系，长得相似的人虽说不太多见，但也不少，只要他们查不出什么来就好。

真正知道她身份的也不会乱说，昌武侯府瞒着还来不及，就更不可能去说了，所以，就算有人怀疑，拿不出证据来也没用。

为了不露破绽，这位跟她同名同姓的苏姑娘的资料，她必须要背得滚瓜烂熟，这些资料中，还有她从小到大经历过的大大小小的事情，跟父母相处时说过的话等等，甚至于关于她父母的容貌和性格都形容的十分详尽，厚厚的一叠，说是一本书都不为过，想要全都背熟，可不是一件简单的事情，至少也要熟悉到，别人问起来时，能够毫不犹豫地说出来的程度，这位才算及格，其他的，就要靠苏婉自己随机应变了。

也幸亏那位被东厂抓住的贴身丫头，从小就服侍那位苏姑娘，对她的事情知道的再详细不过，这也是她身为丫鬟却敢冒充自家小姐的原因之一，现在，全都便宜了苏婉。

东厂的厂卫，几乎将她的记忆都抽光了，甚至连她都已经忘记或者记忆模糊的事情，在各种刑具加身的情况下，也都想了起来，所以，才会整理出这么多资料。

这天，苏婉正在整理背诵这些资料，定远侯世子夫人来了。

一见到苏婉，陈雅琴就直接问道：“妹妹，你新户籍的事情办的怎么样了？”

苏婉携着她在炕上坐了，这才笑着说道：“姐姐放心，已经下来了。”

说着，就让绿芙将她的户籍资料拿出来，给陈雅琴看看。

绿芙将苏婉的那份新户籍递给了陈雅琴，陈雅琴看了看，皱了下眉头道：“这身份未免也太低了些，只是一个郎中的女儿，还不是京城的户籍，实在是……”

语气中颇有几分嫌弃之意，觉得显德帝太不尽心。

苏婉含笑道：“姐姐再往下翻翻。”

陈雅琴这才看到这个身份的来龙去脉，看完之后，脸上竟然露出震惊之色，说道：“竟然是灵璧侯夫人的外甥女，前六安侯夫人的外孙女，真是不可思议。不过，妹妹若是以后有了灵璧侯夫人做靠山，就算出身低微些，也不会有人看轻你。”

苏婉对京城的这些勋贵看是认不全，而且，她也从未见过这位灵璧侯夫人，便好奇问道：“姐姐，这灵璧侯府到底是何来历？权势很大吗？”

陈雅琴道：“灵璧侯府跟我们家一样，也算是开国功臣，先祖是信国公，后来才降爵成了灵璧侯。因为被前太子逼宫造反案牵累，不被先皇所喜，很是沉寂了多年，但是新皇登基之后，灵璧侯府才慢慢又恢复了荣光，如今的灵璧侯乃前军都督同知，从一品的武官。而灵璧侯夫人育有两子，一个是灵璧侯世子，次子则是勋卫散骑舍人。”

说到这里，陈雅琴冷哼一声道：“灵璧侯是个能人，做到这一步十分不容易。哼，若非昌武侯府占了从龙之功的便宜，怕是还比不上灵璧侯府呢！”

苏婉这才对灵璧侯府有了一个直观的了解。

又向陈雅琴问道：“那这位灵璧侯夫人又是个什么样的人？性格如何？”

陈雅琴道：“自从六安侯府败落之后，灵璧侯夫人一向深居简出，就算后来六安侯府被免罪，除非必要，也不大出来走动，我也只是在进宫朝贺的时候，见过她几次，并没有见过几次。不过，灵璧侯夫人能在六安侯府衰败之后，依旧坐稳正妻之位，甚至还生下两个儿子，看样子也不是个简单的人。不过，倒是也没听说，灵璧侯夫人有什么不好的传闻。”

“不过妹妹也不用担心，只要你的身份不被拆穿，灵璧侯夫人只有你一个亲人了，就会一直护着你，绝不会为难你的。”陈雅琴见苏婉似有担忧之色，便又劝道。

苏婉微微一笑，应了下来，随后她又问道：“姐姐向来无事不登三宝殿，姐姐这次来，可是又有什么事要告诉我？可是宅院找好了？”

“还是妹妹聪明。”陈雅琴笑道，“我的确看中了一处宅院。就在内城东城区昭回靖恭坊的罗锅巷，离皇城近得很。锣锅巷大都是官宦之家，但也有一些平民富商，甚至还有一些小商号，什么粮店、菜店、油盐店、肉铺、豆腐坊、酒铺、成衣铺、药铺、医馆等等都有，生活很是方便。我第二家养生食坊就打算开在这里……”

说到食坊，陈雅琴一下子兴奋起来，说着说着就偏了题。

“咱们在廊坊四条的生意好是好，就是太远了，很多人都抱怨呢！其实，我一开始便看中了这里，可惜我在这里并没有铺面，又不知食坊到底赚不赚钱，开始便打算试试手，如今既知食坊赚钱，少不得要在这里或买或租个铺子开办起来了，周围官宦人家不少，而且东城区的达官显贵人家亦是众多，来订制药膳也容易。而且，这里的规格要更高一些才好……”

陈雅琴滔滔不绝地跟苏婉说了一番她的开店计划，不知不拒绝地说了半天之后，才回过神来，自己跑题了，忙轻咳一声，抿了一口茶说道：“妹妹真是的，我都说偏了，你怎么也不提醒我一下。”

苏婉笑道：“姐姐说得这些，我都听得津津有味，提醒你做什么？而且我觉得姐姐的计划挺好的。只是，这么好的地方，宅院一定很贵吧？”

“妹妹不用担心，若是钱财不够，姐姐先替你垫付了，到时候在你的分红里扣除就是了。”陈雅琴大包大揽地说道。

“我看中的这座宅院，是个三进院，原本是一个七品京官的，如今，他得了一个县令的缺，没个十年八年的怕是回不来，就这么放着实在可惜，又不想租出去，在加上囊中羞涩，便打算直接卖了，家具也都留下。他一开始要价两千两银子，让我直接压到了一千七百五十两，他不肯再降价，否则，就不肯卖了，我便想来问问妹妹的意思。若是妹妹不喜欢这里的话，还有两处宅院，虽然便宜些，就是位置没有那么好了。”

说着，又将那两处宅子的情况说了一遍，苏婉听完之后，就道：“还是锣锅巷这个宅子吧，而且你们定远侯府也在东城区，我以后去就是去找你也方便。”

“那敢情好！我也中意这座宅子呢！不止我们定远侯府，就是离灵璧侯府与也不算太远呢！以后你就是去灵璧侯府，也是极为方便的。而且这里离皇城近，离官署也不远，又是权贵云集，治安好的很，妹妹住着也放心。”陈雅琴中意这个宅子，也是经过多番考虑的，虽然贵了些，但住着也放心不是。

于是，这件事就这么说定了。

幸亏苏婉的新户籍已经到手了，否则，就算看中了宅子，怕是也没有办法买下来。

要知道，如今的昌武侯夫人可是奄奄一息，几乎就要一命呜呼了，哪有闲心再买房子？何况，昌武侯夫人“死”了之后，昌武侯府肯定会立即让人削掉她的户籍，她就算买了宅子，也要落入昌武侯府手中。苏婉当然不会用以前的身份去置办宅子了。

所幸，苏婉名下根本没有什么产业，抽身离开也方便，不用担心便宜了别人。

陈雅琴一开始问苏婉户籍之事，也出于这种考虑。

没几日，霍渊终于来见苏婉了。

可能是怕苏婉想不开，霍渊很是好言相劝了一番，还向她保证，就算她不是正妻，以后必定会善待于她，不会让她受半点委屈。

苏婉对他的话是半个字也不相信。她如今是正妻，还受了这么多委屈，若是成了妾室，情况只会比现在更惨，何况，妾通买卖，地位低下，说不定哪天她就被人给卖了，一点保障都没有，让她如何相信他？

所以，苏婉问霍渊，给她安排了一个什么身份。

霍渊面露愧色，但还是告诉苏婉，给她准备的身份，是他曾经的一个姨娘，曾经是苏清浅的贴身丫头，后来被苏清浅给了霍渊，当了通房，还生了一个儿子，虽然夭折了，但还是给她升了姨娘的位份。苏清浅死后没多久，她也病死了。而且这个身份是当初被卖进英国公府的，并没有亲人牵扯，苏婉顶替他的身份，应该不会有什么太大的问题。

苏婉登时被气笑了，质问霍渊，难道自己在他心里，只配给苏清浅做丫鬟？

霍渊也觉得不妥当，但太夫人却说这个身份正好，不肯换，否则，就不允许他接苏婉进门，霍渊也只能妥协。

霍渊虽然心疼苏婉，却依旧不肯提要为苏婉换个好点的身份，只用好话来安抚她——

他知道她受了委屈，他以后会加倍补偿她，也不会真正拿她当妾室看待的，让苏婉相信他一次。

苏婉虽然不会真得跟他回府，但看到霍渊这副作态，依旧气的不轻，心里更为自己不值。

亏她以前还觉得霍渊是个可以托付终身的良人，甚至她还对他动了感情。可是，她才离开了多久，他对她的态度就一降再降，事事听从太夫人的话，以前那个会一直维护她的男人，已经消失了。

也许是正她的一退再退，让他开始得寸进尺，对她的退让，也变得理所当然。又或许他对她的感情已经大不如前，所以，他才不愿意再为她违逆太夫人了。

想到这里，苏婉不由冷笑，无论如何，眼前这个男人，已经不是她当初认识的那个人了。

无论苏婉心中多么鄙视昌武侯府，当下也不想跟他争辩，反正以后她也不会跟他们有太多瓜葛了。

霍渊见到苏婉没有闹腾，以为她已经接受这个事实了。心里暗暗松了一口气，同时，却又有一股莫名的失落和不安升了起来，他总觉得，自己好像忘记了什么，又好像有什么东西在他心里消失了。

他也知道，自己是对不起苏婉的，但是，苏婉真得不适合做昌武侯府的主母，而且，他已经保证以后会补偿她，不会让她受委屈，她还有什么不满呢？

霍渊虽然觉得苏婉的态度有些不对，若是以前的她，无论如何也不会答应的，但是转念一想，觉得苏婉可能是这段时间受到了教训，磨平了性子，怕真得被昌武侯府彻底抛弃，这才会接受下来。

霍渊虽然还是有点不安，但还是说服自己离开了

然而，以后每当他回想到这天的事情，霍渊心里总是升起无尽的悔意——

若是当初他再仔细一些，一定会发现苏婉的不对。说不定，他根本不会同意太夫人的提议，甚至会跟太夫人抵抗到底，也就不会有后来的事情发生了。那么，苏婉依旧会是他的妻子，他也不会觉得那么后悔和痛苦。

霍渊离开之后，没几日，便传出了昌武侯夫人的死讯，很快定下停灵日子，开丧发送讣闻。

昌武侯夫人只停灵七日便下葬，虽然也请了僧人道士来做了法事，与昌武侯府交好的勋贵之家也都来吊唁，看起来倒也隆重，但是与昌武侯原配死的时候相比，这葬礼就未免太过寒酸了，几乎所有人都感受到了昌武侯府对继室夫人的轻慢和敷衍，但是这毕竟是别人家的事情，别人也不好插嘴。

但无论如何，到了七月底，昌武侯夫人还是顺利下葬了，也就是说，从此以后，这京城里就再也没有这个人了。

这时，因为葬礼而几乎忙昏头的昌武侯府众人，才想起了庄子上里的苏婉。

这天，昌武侯夫人正跟霍渊商议，要将小苏氏接回来，一直将她放在外面，她总觉得不安心。而且这两天，她的眼皮老是在跳，总觉得会发生什么不好的事情一般。

霍渊立即同意了，分开这么久，他心里很是思念苏婉，而且，他迫不及待地想要向苏婉证明，他一定会更加宠爱她，绝不会因为她成了妾室，就看低她，这也是他对苏婉的补偿。

然而，就在他们想要派人去接苏婉的时候，庄子的管事朱明祥忽然来了。

昌武侯太夫人觉得自己的眼皮跳的更厉害了，立即宣他进来，直接问道：“快说，是不是小苏氏发生了什么事？”

朱明祥跪在地上苦着脸道：“侯爷，太夫人，太太……不，小苏氏她……她不见了！”

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ~好吧，我继续卡，过去这个情节就好了。女主的身份，还有以后的住处都准备好了。

让女主换个身份虐他们，女主消失，让他们害怕后悔去吧~亲们不要着急，渣滓们都不会一棍棒打死，要慢慢虐哈~

真得非常感谢大家的包容还有支持，昨天只更新了3000字，还有那么多人给俺投票票，支持俺，鼓励俺，心里又是感动又是惭愧~原本想要万更补偿的，结果，今天真得坚持不下来了~容我缓口气先……~明天尽量多更~我已经不敢做保证了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十一章相认

昌武侯太夫人和霍渊闻言，不由大吃一惊，尤其是昌武侯太夫人更是倒吸一口冷气，捂住胸口不敢置信地问道：“你说什么？小苏氏不见了？”

朱明祥几乎都要哭出来了，好像生怕她不相信似的，用力点了点头，神色简直如丧考妣，“太夫人，小苏氏她……她的确不见了。”

昌武侯太夫人听完，眼前一阵阵发黑，一旁的丫头立即上前替她抚了抚胸口，她抬手制止了丫鬟，一双略显浑浊的眼睛只牢牢地盯着朱明祥，咬牙质问道：“她不见了是什么意思？难道一个大活人还能凭空消失不成？你们这么多人，怎么连她区区一个弱女子都看不住？”

朱明祥心里也是有苦难言，他心里也迷糊着呢，根本不知道是怎么回事。而且，他自从接到侯府传来的命令之后，就知道事情的重要性，早已经叮嘱妻子马氏看紧苏婉了，在传昌武侯夫人的死讯后，就不会再让苏婉踏出大门一步。

苏婉也很配合，从来都没有为难过他们。

谁知道之前还好好的，今天早上起来之后，他们却忽然发现，苏婉连同她的几个丫鬟，全都消失不见了，甚至连她们带来的衣物首饰等等也都没了。若非院子里还有她们生存的痕迹，他几乎认为，她们从来都没有在这里住过了。

朱明祥将事情详详细细地说了一遍，太夫人听完之后，脸色阴沉地几乎要滴出水来，神色十分可怕，怒不可遏地说道：“我早该知道小苏氏不会乖乖听话，早知如此，我当初就不该对她她手下留情。只怪我当初心软，又以为她真得改过自新了，才留下了这个孽障。她自己蠢笨不要紧，为什么一而再再而三的连累我们侯府？咳咳咳……”

以为太过激动和愤怒，太夫人被气得咳了好几声，脸色都涨红了，一边说，还一边伸出手来捶着自己的胸口。

太夫人原本一直以为万事在自己的掌握之中，根本不认为苏婉能翻出什么浪花来，只能任她搓扁揉捏。

最重要的是，她从没想过苏婉会离开，因为这简直就是自寻死路。要知道，苏婉这个人已经不存在了，连户籍也已经削除了，若是没有户籍，她在京城可是没有办法立足的，京城的人口普查力度，比任何地方都要严，都要勤，若是没有户籍，还说不出自己的来历，就等着被官府当成可疑之人抓起来了吧！

小苏氏被抓不要紧，死了也不要紧，怕是怕，小苏氏乱说一气，将他们昌武侯府拉下水。到时候，他们昌武侯府岂不是要成了整个京城的笑柄？就算将这件事压下去，昌武侯府的名声怕是也臭了。

她还打算要给昌武侯找一个出身高贵，性格温顺大方的妻子呢，若是传出了此事，以后还有谁敢把女儿嫁到他们家来？就连昌武侯的几个儿子，将来张长大以后想娶到合心意的妻子怕是也困难了。

想到这里，昌武侯太夫人简直对苏婉恨之入骨。

跟昌武侯太夫人恼怒，愤恨的反应不同，在听到这个消息后，霍渊整个人都呆住了，完全不敢相信这件事，而等他回过神来之后，心里顿时被各种情绪包围——

震惊、愤怒、不解、伤心，一股又一股的疼痛从胸腔中传来，并不是特别刺激的疼，而是好像有人在拿着很钝很钝的刀子，在慢慢割他的心脏一般，这一刻，他的脑海一片空白，甚至连太夫人跟朱明祥的对话都没有听进去。

他的脑海中，只有一个念头在环绕——

她走了，她离开了他了。

她的行为，已经表明了她的态度，她对他彻底失望，再也不会回来了。

他突然就想起了，最后一次去找苏婉的情景。

那时，他就觉得苏婉的反应有些不对，实在太过于平静了。

她是那么倔强的一个人，那么骄傲的一个人，怎么可能向他妥协？

就算她一直低眉顺目，好像柔顺无比的样子，但那也只是她的表象而已，若是有些事情超越了她心里的底线，她就会奋起反击，即便两败俱伤，甚至是失去性命，也不会再继续妥协。

他早该知道的，她那样表面柔顺，内心却十分倔强，甚至有些霸道的人，怎么肯屈于人下？

他为什么会鬼迷心窍，觉得苏婉一定会答应以妾室的身份回府？

他为什么那么笃定，苏婉不敢离开他？

他不是早就知道她是什么样的人了吗？为什么他当初已经发现不对，却没有去深究？

是了，因为太夫人日日在他耳边念叨，说小苏氏不过是一个弱女子，她不敢离开他，更不敢离开昌武侯府的庇护，所以，无论他做了什么决定，她也只能受着，绝对不敢违逆。

渐渐的，他便渐渐忘记了苏婉的特殊之处，将他当成了一般女子看待，再加上母亲一直说小苏氏的不足之处，说她不适合做主母，又从侯府的未来和利益上分析了一遍，如今的侯府多么需要一个能干的主母，小苏氏是多么的不合格，又许诺他还可以以妾室的身份接小苏氏回来。

或许是太久没见苏婉了，两人的感情渐渐冷却下来，又或许他也感受到了侯府没有主母的不便之处，他的态度，便由一开始的强硬，变得渐渐软化下来。

所以，发生了匪徒袭击苏婉的事情后，他没有过多坚持，就同意了太夫人的提议，甚至还给苏婉安排了那么一个屈辱的身份。

若是以苏婉以前的性子，怕是宁死也不肯同意，可是这次，她却只是不咸不淡地说了几句。想起当时苏婉的表情，那分明是早已心灰意冷，不屑跟他争辩了。

可笑他当初还以为苏婉已经默认了，甚至心里还觉得太夫人说的话是对的，就算察觉到苏婉态度不对，也没有深究，以至于一错再错，终于逼走了她。

昌武侯太夫人发完火之后，情绪平静了一些，立即对霍渊道：“侯爷，小苏氏没有户籍，更没有路引，根本离不开京城，何况，她们几个弱女子，就是跑也跑不到哪里去，还是赶快将人找回来是正经，免得她破罐子破摔，败坏我们侯府的名声。”

不等霍渊回答，她又说道：“这个小苏氏果然是个蠢的，若是她肯以妾室的身份回府，虽然没有了以前的正室地位，但到底性命无忧，甚至还可以继续享受荣华富贵。可是如今她却不识好歹跑了，无论如何，以后我们侯府都不能再要她了……”

昌武侯太夫人的话未说完，霍渊突然从椅子上站起身来，直接向外走去。

昌武侯太夫人见霍渊说也不说一声，就往外走，顿时满脸惊愕，见霍渊想要离开，心里立即升起一丝邪火，怒声质问道：“站住！你这是要去做什么？”

霍渊停住了脚步，面无表情地看着太夫人，冷冷道：“我去找她！”

说完，也不多做解释，转身就走了。

昌武侯太夫人被他的态度弄得惊愣了一下，直到霍渊走远了，她才怔怔地说道：“好呀，你这是在怪我吗？我可是你的老娘，你竟然为了区区一个不守妇道的女人怪我，你这是……咳咳咳……”

话未说完，昌武侯太夫人又剧烈地咳嗽起来，似乎要把自己的肺给咳出来一般，一旁侍立的丫头立即上前服侍，好容易，她才缓过劲来，忍不住哭道：“小苏氏消失了，他这是在怪我呢！我生他养他，他竟然为了那个女人怪我！我真是白养活了他了……”

一边说，一边捶着自己的胸口哭。

只有最在乎的人，才可以伤到自己，昌武侯太夫人何尝不是如此？

儿子为了一个女人责怪她，这对她来说，简直是不可承受之痛。

但她到底还是不忍心责怪自己的儿子，她只会怪苏婉会魅惑人心，勾走了她儿子的心，她才是罪魁祸首，便将所有的怨恨，都转移到了苏婉身上。

她不但没有丝毫后悔之意，反而对苏婉越发恨了一层，暗下决心，等找到了苏婉，一定早早处置了她，绝对不能再留下她了。

不说太夫人如何伤心难过，霍渊离开侯府之后，骑马直接就去了西郊的庄子。

他心里还存在一丝侥幸，苏婉并没有走，她只是在跟他开玩笑而已。

她怎么能走呢？

她既没有银子傍身，又没有身份户籍，就算离开了侯府，又如何生存下去？

如果她当初不同意，为什么不告诉他，为什么不跟他闹，或许，他会改变主意也说不定。

如果能她没有走，如果她还肯原谅他，虽然发生的事情已经无法挽回，但他一定会加倍补偿她，不会再让她受任何委屈。如果她不乐意屈于人下，那他以后就再也不娶正妻了。

怀着这样的想法，霍渊骑马一路奔驰来到了庄子。

他就像是疯了似的，将庄子里里外外全都找了一遍，尤其是苏婉居住的卧室、起居室，书房都来来回回翻找了好几遍，最后，却一无所获，这时，他才终于接受了现实，相信苏婉是真得离开他了。

这一刻，他觉得自己的心里顿时空了一大块，除非苏婉回到他身边，或许他的心才会重新充实起来。

所幸，苏婉不是彻底离开了他，他还是有希望挽回她的。

想到这里，霍渊才勉强打起了精神，立即回府派人满城搜索苏婉，便是被人察觉，他也顾不得了。

而在昌武侯府在大张旗鼓地找人的时候，苏婉已经带着丫鬟，住进了灵璧侯府。

没有立即住进锣锅巷的宅子，是因为她作为灵璧侯夫人的外甥女，必须要先拜见自己的姨母，若是被人发现，她没先来拜访姨母，就去了自己的宅子，以后灵璧侯夫人知道了，怕是心中会对她产生芥蒂。

而且，这个宅子的来历，她目前也不好解释，只能现在灵璧侯府住下，找机会再回去。

为了符合目前的身份，苏婉只带了两个丫鬟。

因为绿芙和青绫，到底都跟她出去交际过，难保不会有人认出她们，为了避免麻烦，苏婉就只带了山茶和菡萏。

带她们两人，一是因为山茶武力高超，经过匪徒袭击一事之后，变得越发厉害了，比起青绫也差不了多少，而且还一身蛮力。而菡萏，则是绿芙培养出来的接班人，得了她六七分真传，而且，针线活也好，十分妥协，有她们两人在苏婉身边，绿芙她们也放心。

除此之外，青绫还告诉了苏婉，潜伏在灵璧侯府中的东厂女番子的暗号，若是苏婉有什么事解决不了，可以寻找她。

绿芙和青绫，以及茉莉海棠四人，则是先去了昭回靖恭坊锣锅巷的宅子。

此时，这座宅子，已经是在苏婉的名下了，早已经打理地十分干净，而且，家具俱全，甚至还有一房下人看守宅院，绿芙她们只要稍稍收拾一下，就能入住了，若是缺了什么东西，还可以去附近采买，十分方便。

苏婉当初离开庄子之后，跟山茶、菡萏一起换了衣服钗环，坐了早就准备好的马车进了城。而绿芙她们则比她们晚一步去京城。

进城的时候，苏婉他们果然受到了盘查，不过，她户籍路引齐全，很快就放行了，不过苏婉并没有去内城，而是在正阳门大街找了一家客栈住下了，这里离养生食坊倒是不远，但苏婉并不算去看。

如今，她的身份已经改变，自然不能做出什么事情来让人起疑。

苏婉使了些钱，让客栈的伙计帮自己找人去了一趟灵璧侯府，当然，还有自己的一封亲笔信。如果灵璧侯夫人真得在意这个唯一的外甥女，收到信件，一定会立即派人来接她的。

苏婉特意模仿过那位苏姑娘的笔迹，那位苏姑娘写的是小楷，而且她的字也仅仅只是能看而已，并没有太多火候。苏婉以前曾经练习小楷很长一段时间，倒是不难模仿，只要注意一下她字体的特点，就可以了。

而且，就算她以后写的字体更好一些，应该也不会有人怀疑，毕竟，书法经常练习的话，总是会进步的。

灵璧侯府的人来的很快，不过一个多时辰就到了。

来人是一位三十岁左右的妇人，看她的穿戴很是体面，想必是灵璧侯夫人非常信任之人。

她一见到苏婉，就露出一脸毫不掩饰的惊艳之色，上上下下打量了一番，未语人先笑，虽然已经大概确定苏婉的身份了，但还问道：“请问可是河南归德府来的苏姑娘？”

苏婉代替的那位苏姑娘，如今既守着父母的孝，还守着望门寡，身上的衣服自然不会太鲜亮，再加上现在已经进入了八月，天也渐渐凉了，身上穿着月白交领长袄，米白色在褶子裙，头上插着一支银簪，两朵淡紫绢花，耳朵上带着一对珍珠耳钉，左手带着一个银镯子，但即便衣着朴素，却难掩绝丽姿容。

“正是。”苏婉站起身来迎接，闻言含笑点头，问道：“妈妈可是灵璧侯府的人？”

灵璧侯府来的这位妈妈，显然没有料到，夫人的这位外甥女竟又如此美貌，而且看起来亦是落落大方，虽然衣着朴素，但并没有她以为的那股子小家子气，心中的轻视顿时去了几分，待确定苏婉的身份之后，态度越发亲近起来。

这位妈妈姓丁，向苏婉行过礼之后，立即热切地说道：“表姑娘，您可是总算是来了。您再不来，我家太太怕是立即要派人去找您了。表姑娘您来信之后，太太是日夜盼，夜也盼，甚至每过几天，就会派人到城门外瞧瞧，可巧，今日太太正打算派人去城外看看呢，恰巧就接到了您的新信，太太高兴得不得了，立即派了我来接姑娘。”

“让姨母如此担心，是我的不是。”苏婉一脸的愧疚，道了一番自己的不是，随后又关心地问道：“不知姨母身体可好？”

丁妈妈笑道：“太太身体还算不错，只是一直以来心结难解，才总是身体不好。但是自从得到表姑娘的消息之后，太太就再也没得过病，脸上的笑容也多了，饭量也比以前大了，比以前好了不知多少。若是见到了表姑娘，太太不知会怎么高兴呢！表姑娘，事不宜迟，我们马上就回府吧！别让太太等急了。”

苏婉自然不会拒绝，便带着丫头一起上了灵璧侯府的马车。

进了内城，不过小半个时辰，马车就停了下来。

苏婉随着丁妈妈进了侯府。

丁妈妈一直在注意苏婉的表情，发现她只是因为好奇，稍稍打量了一番之外，也没有表现出那种羡慕惊叹之色，就连她的两个丫鬟也都老老实实地低头垂目。这让丁妈妈越发感到惊奇了，同时心中对苏婉的印象也是一升再升，心中的轻视几乎没剩下几分。

心里还想着，果然不愧是太太的外甥女，到底不是一般的破落户可比。

苏婉随着她过了向南大厅，内仪厅，这才进了正院。

此时，早已经有人将苏婉来到的消息，通知了灵璧侯夫人。

灵璧侯夫人早就坐不住了，也不管什么规矩不规矩，早早出了屋门，被丫鬟婆子簇拥着，站在门外台阶上等候苏婉，见到苏婉之后，还未言语，眼圈已经红了。

苏婉即便心里对灵璧侯夫人感到有些心虚和愧疚，但她既然打定主意要用这个身份，就不会允许自己露出破绽，若是灵璧侯夫人对她好，她自然也会投桃报李，真心以待。

见到灵璧侯夫人，急忙上前拜见。

此时，早已经有丫鬟，在她面前放了锦垫，苏婉跪下向灵璧侯夫人磕了头，尚未起身，就听灵璧侯急切地说道：“婉儿，快过来让姨母瞧瞧！”

苏婉被丫鬟们搀扶着站起身来，连忙才走了过去。

刚走过去之后，就被灵璧侯夫人一把拉住。

她细细地打量了苏婉一番，好像在透过她怀念某个人，又或者在她脸上寻找自己妹妹的痕迹，最后，才又爱怜地摸了摸苏婉的肩和背，激动喜欢之情溢于言表。

苏婉被灵璧侯夫人仔细打量的时候，心里十分紧张，生怕她看出什么破绽，但她到底早就做好了心里准备，很快就调整好了心态，但却没有抬头跟她对视，好似害羞一般，微微红着脸低着头，借此躲避着她的视线。

所幸，灵璧侯夫人并没有发现什么不妥，反而看起来对她十分满意，拉着苏婉的手道：“婉姐儿，外面风大，咱们进去说话。”

苏婉柔顺地点了点头，跟着灵璧侯夫人进屋去了。

灵璧侯夫人带着苏婉去了后面的花厅，拉着苏婉一起在罗汉榻上坐了，此时，屋子里已经挤满了人，丫头婆子，还有几个年轻姑娘，以及三个贵妇打扮的年轻夫人。

这些人都好奇地打量着苏婉，神色各异，但大多数对苏婉都没有敌意，但是好意也不会太多。

毕竟，对于很多人来说，苏婉就是来打秋风的穷亲戚，只是这个穷亲戚身份不同，是太太的亲外甥女而已。但再怎么说，苏婉的出身低微是事实，只凭这一点，就已经很让她们看不上眼了。

对于不跟自己同一个阶层的人，她们想必也很难一下子产生好感。

不过，苏婉的容貌和不卑不亢的气度，还是让她们对苏婉的印象好了一些，至少不那么轻视和排斥了。

灵璧侯夫人看起来不到四十多岁的模样，但是头上的青丝却白了一小半，身形也略显枯瘦，即便如此，仍可以看得出来她年轻时的美貌，她这么个模样，想必她的妹妹也差不了多少。

也怪不得这些人即便觉得苏婉容貌不同凡俗，也没有怀疑，想必也是因为这个缘由了。

果然，就听灵璧侯夫人轻声叹道：“婉儿姐长得可真好，比你母亲年轻时都好看，我一见到你，差点都不敢认了。”

但是，一想到苏婉年纪轻轻就守了望门寡，灵璧侯夫人脸上又露出凌厉之色来，说道：“你也不必守什么望门寡，我的外甥女可不是谁都能欺凌的。等你除服之后，我在京里再给你找一门好亲事，凭你这副容貌，还有我们灵璧侯府的权势，还怕找不到好人家。”

灵璧侯夫人暗下决心，一定要给苏婉找们好亲事，再给她一副丰厚的嫁妆，让她和和美美的过一生。

“姨母……”苏婉闻言哭笑不得，正要拒绝，却听灵璧侯夫人说道，“来，婉儿，我给你介绍一下，你这几位嫂嫂和两位妹妹。”

灵璧侯夫人指着为首的一位二十五、六岁的妇人，说道：“这位是你余大嫂子，如今正是她在管家，你若是以后缺了什么，尽管找她便是。”

“大嫂子。”苏婉知道这位余氏，便是灵璧侯世子夫人了，连忙起来，跟她见礼。

“妹妹好。”灵璧侯世子夫人余氏的神色似乎有些复杂，笑得好似不那么自然，但她很快就掩饰了过去，热切地说道：“妹妹若是少了什么，或者缺了什么，尽管找我，若是有下人为难妹妹，也别自己闷着，都告诉我，我为妹妹出气。”

苏婉忙含笑谢过了。

灵璧侯夫人见两人认识过了，又指着另一位长相略显冷艳的女子说道：“这位是你秦二嫂子。”

苏婉又跟她相互见了礼。

秦氏似乎不擅长交际，只淡淡地跟苏婉说了一句便罢了。

最后，灵璧侯夫人才指着年纪最小的一位新媳妇说道：“这是你三……弟妹。”想了想苏婉的年龄，比她的那位庶子大了半岁，便及时改了口。

两人又见了礼。

这位三弟妹姓武，但却长得娇娇柔柔的，一双眸子雾蒙蒙的，似乎总是噙着泪，好似有人欺负她一般，苏婉不太喜欢这种类型的女子，但想到自己以后跟她也没什么瓜葛，便也没有在意。

接着，苏婉又见过了灵璧侯的两位庶女，四姑娘汤慧玉，和五姑娘汤灵玉，还有几位姑娘，不过已经出嫁了。

四姑娘汤慧玉十五岁左右，看起来极为沉静，能取名一个“慧”字，想必足够聪明。

而五姑娘汤灵玉，十四岁，则是看起来有些古灵精怪，容貌也精致小巧，两人各有特色。

相互厮见过之后，那位娇娇柔柔的武氏，看了苏婉一会儿，突然开口说道：“表姐看起来有些面善，我们是不是以前在哪里见过？”

苏婉闻言，脸上的笑容一顿，也暗暗打量了她一眼，发现自己并没有见过她，但是她早就曾经预料到这种情况，也并不慌张，微微摇头道：“应该没有，这是我第一次来京城，表弟妹莫不是以前去过归德府？”

武氏摇头说道：“我从不曾出过京城，更没有去过归德府了。不过，表姐长得跟我认识的一个人很像。”

顿了顿，她又皱眉说道：“也不能说认识，只是偶尔见过她一次。”

苏婉回想了一番，确定自己不曾见过她，不过，也有可能是前身曾经见过她。

苏婉正要说话，却听灵璧侯世子夫人余氏说道：“三弟妹可别说谎，表妹长得如此出色，其实一般人能比得上的？”

武氏有些不服气地说道：“大嫂，在我真得见过，就是那位昌武侯夫人。”

昌武侯夫人的大名，众人自然都听过，毕竟，这位昌武侯夫人刚刚下葬，灵璧侯府也派人去吊唁了。只是，如今，武氏提起一个死人的名字，实在让人感到晦气。

－－－－－－题外话－－－－－－

╮（╯▽╰）╭，叹气~磨蹭到现在实在不好意思，已经无颜见江东父老了。ORZ~。明天19点以前必定更新~

非常感谢大家的支持，爱你们，么么哒~（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十二章亲事（一更）

灵璧侯夫人的神色已经变得十分难看了，世子夫人余氏连忙转移话题说道：“太太，表妹赶了那么多天的路应该也累了，不如先让表妹去休息一番，晚上再给表妹接风洗尘，您看如何？”

灵璧侯夫人虽然还想要跟苏婉多亲近亲近，但是想了想觉得她说得也对，就点了点头，反正外甥女已经接来了，有什么话可以慢慢说。

“好吧，你先带你妹妹下去看看她的住处，若是不满意咱们再换。”灵璧侯夫人吩咐道。

灵璧侯夫人将苏婉安排在了正房后面的三间抱厦里，这里原本应该住着侯府的小姐，但是，灵璧侯夫人只生了两个儿子，因为身体不好，她也没精力照顾那些庶女，就让那些庶女跟着她们姨娘住，这边的抱厦便一直空着。

抱厦虽然空着，平时常常有人打扫，至少稍稍整理一番就能住了。不过，灵璧侯夫人并不想要委屈苏婉，里面的家具摆设，俱都换了最好的。

在收到外甥女来信的时候，灵璧侯夫人就已经开始收拾了，又陆陆续续地添了很多东西进去。

三间抱厦是相通的，以落地罩隔开，内挂浅绿色幔帐，中间是厅堂，放着一张圆桌，几个鼓凳，上面放着一套茶具，靠北墙还有一溜坐炕，设着坐褥和炕桌。东间是卧室，正对着厅堂是是一张朱漆带门围六柱架子床，上面悬挂着松绿色阮烟罗做的纱帐，床头设着一个灯架，上面挂着一个小巧的灯笼，床前还有一架四扇隔断屏风，在靠南窗的位置，还有一张窄炕，是值夜丫鬟睡的床。此外，还有梳妆台和盆架等等。

东间是书房，设置书案，书架。书案上放着各种名人法帖，笔墨纸砚，各色笔筒、笺纸等等，靠窗的位置还有一张贵妃塌，甚至北面还设着一张红木琴案，上面放着一架古琴。

苏婉看过之后，也觉得十分满意，看来这位灵璧侯夫人果然是真心疼爱她的外甥女的，处处都可以看出她的用心。

世子夫人余氏，见苏婉看起来十分满意，也觉得稍稍安心，毕竟，对方若是个挑剔多事的，苦的可是她。

但转念一想苏婉的出身，她便释然了。想必是她以前也没有见过什么好东西，见到这样的环境住所，只有有欢喜的份，哪里还会不满？

余氏这么想着，又跟苏婉说了几句客气话，便离开了。

不一会儿，就有丫鬟捧了点心茶果过来，又有丁妈妈带了府里的最好的绣娘过来给苏婉量尺寸重新做衣服等等，这样又折腾了一回，苏婉这里才总算安静下来。

主仆三人对视一眼，微微一笑，都暗暗地舒了口气，现在总算是过了第一关了。苏婉环视了一下周围，想到自己昨天还在郊外的庄子上，如今，摇身一变就成了灵璧侯夫人的外甥女，住了府，想想这个经历还真是够奇特的。

苏婉这次来侯府，除了几套衣服，还有几件首饰之外，并没有带其他东西，那些贵重的东西，更是一件都没有带，没有什么可收拾的。

所幸，一些日常用品，灵璧侯夫人就给她早早预备下了，就连各种脂粉钗环等物在，也都准备好了，都是上等的好东西。

之后，灵璧侯夫人又遣人送了几套衣服过来，都是新的。因为以前不知道苏婉的尺寸，做出来的不太合身，见到苏婉后，又命人稍稍修改了一番，这才又送了过来。

苏婉谢过了，在去请安之前，换上了灵璧侯夫人送来的衣服和首饰——

月白撒花交领褙子，蓝色曳地长裙，头上带着点翠花枝凤尾簪，蓝宝石蜻蜓头花，翠玉银杏叶耳环，鬓边带着一支浅蓝绢花，手上戴着翠玉手镯，素淡，清雅，却又不失庄重，毕竟不能给灵璧侯夫人丢脸不是。

灵璧侯夫人见到苏婉的打扮之后，果然十分欢喜。苏婉来得早，趁着众人没来之前，拉着苏婉说了好一会儿话，大都是问以前的生活经历，以及那位苏姑娘的母亲等等。

倒不是她怀疑苏婉的身份，而是出于关心，幸好苏婉早已经做足了功课，倒也应付自如。

灵璧侯夫人得知妹妹虽然一开始受了一些苦，但嫁人之后的日子，倒也过得平静和美，伤心之意稍减，拍着苏婉的手道：“你如今三年孝期已满，等过几天就正式脱孝吧！到时候，姨母再帮你找一个好人家嫁了，我也就安心了。”

也怪不得灵璧侯夫人着急，毕竟苏婉已经十八岁了，若是再拖下去，可就找不到什么好人家了，她可舍不得自己的外甥女受委屈。

苏婉的情况，别人不清楚，她自己还不清楚吗？她本想告诉她自己不想嫁人，可灵璧侯夫人语气十分坚决，显然根本就不允许苏婉反驳，苏婉也只能暂且作罢。

两人谈了一会儿，下人突然禀报说道：“侯爷来了。”

灵璧侯夫人闻言，立即拉着苏婉站起身，说道：“走，我带你去见见你姨父，都是自家人，不必太拘礼。”

苏婉轻声应了。

今天灵璧侯休沐，但因为有事外出，苏婉才没有来得及去拜见，如今自然也拜见一番。

灵璧侯汤世龙四十多岁，长得也是威武高大，脸色有些黑，而且还一直冷着脸，看着就十分吓人。

不过，经历这么多事，苏婉的心境和胆量早就锻炼出来了，自然不会害怕，大大方方地向他行了礼。

汤世龙见苏婉不像他的那些儿女一般，见到他就跟老鼠见了猫一样，噤若寒蝉，脸色稍稍缓和，对这位外甥女的印象也稍好了一些，说道：“你以后就安心住在这里，把这里当成自己的家，不必拘束。”

苏婉福身应是。

汤世龙又跟苏婉说了几句话之后，就离开了，并不在这里用餐。

灵璧侯夫人也不挽留，任由他去了。过了一会儿，灵璧侯夫人的几个儿媳妇和女儿也都来了，甚至几位她的极为小孙子孙女，也过来了。

正院里顿时变得热闹起来。

世子夫人她们平时并不在这里用饭。不过来了客人，又是为客人接风洗尘，今天便留下来用饭了。

不过她们动筷子的时候少，大部分都是伺候灵璧侯夫人，招呼苏婉，以及照看极为年小的孩子。直到晚饭结束，苏婉也没见她们吃几口，想必回去之后一定会加餐。

用过晚饭之后，大家又说笑了一会儿，才渐渐散开了。

苏婉也回到了后面的抱厦休息。

灵璧侯世子夫人余氏回到自己的住处，不由面露疲惫之色，等丫鬟们摆好了她的晚饭，她也不动筷子，挥手让她们下去，只对留下来的自己的奶娘李嬷嬷说道：“妈妈，你太太会不会表姑娘给世子爷做二房？”

“这……”李嬷嬷迟疑了一下，这还真有可能，不过她还是好言安慰道：“应该不会吧！那表姑娘是个命硬之人，太太就算再疼她，应该也不会拿世子的生命开玩笑。”

“怎么不会？！你是没看到太太是怎么对待那位表姑娘的，简直比对自己的亲生儿子还好，什么好东西都往她那里送。太太还说要给她找门好亲事，她也不想想，表姑娘出身如此低微，又守着望门寡，怎么可能找到什么好人家，太太又舍不得把她随便配了人，肯定就要打自己人的主意了。”

说道这里，也是冷哼一声，继续说道：“所以，最好的办法，就是把表姑娘给世子爷做二房，世子爷那么孝顺，就是看在太太的面上，也会对表姑娘好。何况，那苏婉儿又长得那么一副模样，世子爷岂有不偏向她的？若是将来她再生下儿子，这侯府哪里还有我的位子？”

李嬷嬷脸色也变了变，但还是说道：“咱们世子爷不是那种宠妾灭妻的人，就算表姑娘真给世子爷做了二房，世子爷最看重的，依旧是小姐您。”

余氏却皱眉说道：“我自是知道世子爷不会宠妾灭妻，但难保不会有人挑拨离间，让世子爷对付我。到时候，我岂不是也要像那短命的昌武侯夫人一般，成了一个空架子？”

提到昌武侯夫人，余氏有些好奇地道：“我听武氏说，表姑娘跟那昌武侯夫人长得很像，也不知是不是真的？更加凑巧的是，那位昌武侯夫人闺名也是苏婉儿，真是巧合地让人惊讶。”

“果然那是天下在之大，无奇不有。”李嬷嬷果然露出一丝惊讶之色，随后，又问道：“不过，姑娘总不会认为她们是同一个人吧？”

这种事实在太荒唐了，余氏自然不信，闻言不由微微一笑道：“我只是觉得太巧了。”昌武侯府总不会开这种玩笑。

李嬷嬷要又道：“既然姑娘如此担心表小姐给世子爷做二房，倒不如，您主动出击，替表姑娘张罗婚事，若是能为她找到一个好人家，太太想必也不会出此下策。”

余氏闻言不由眼睛一亮，微微点了点头。

从这之后，余氏对于苏婉的婚事，竟是比灵璧侯夫人还要上心，当然，这是后话了。

苏婉来到灵璧侯府之后，老老实实地呆了几天，也不敢出去跑步锻炼了，只在房间里做做瑜伽。每日去灵璧侯夫人那里坐坐，然后写字、绣花什么的，偶尔两个侯府小姐来找她玩，一起聊聊天，下下棋，逛逛花园。

因为灵璧侯夫人对她极为疼爱，下人也都不敢太过怠慢她。何况，苏婉也不是个能吃气的性子，真受到了下人刁难，她也不会忍着，直接告诉余氏。

余氏怕灵璧侯夫人怪罪，果然不敢徇私，没有轻饶那人，如此杀鸡儆猴之后，灵璧侯府的下人就算私下里瞧不起苏婉出身的，对她的命令也不敢懈怠了。

苏婉的每月也有例钱，跟那些小姐一样，都是二两银子，而且什么东西都有她的一份。这只是明面上，私底下，灵璧侯夫人却经常补贴苏婉，什么好东西都先给她一份，对她可比那些庶女和儿媳妇好多了。

苏婉来到灵璧侯府几天后，正式脱孝。

脱孝要祭祀，要布置祭坛，要把亡故亲人的牌位都安放在供桌前，焚香点烛，放上供果，祭品，并请僧道诵经“做功德”，亲戚多备祭祀品、金银纸火等来致敬。

除服之后，苏婉就可以恢复正常的生活了。

恰好，苏婉的衣服也都被侯府的绣娘们赶制出来了，苏婉就可以不用穿素服了。

灵璧侯夫人，又命金匠给苏婉打了几套首饰。为了怕其他人不满，说她太偏心，便给侯府的女眷都打了一些首饰。

苏婉除服之后，灵璧侯夫人就计划着要带苏婉出去交际走动了，不把苏婉展示出来，别人怎么知道她的好，怎么能找到如意郎君呢？

但是，灵璧侯夫人已经很久没出去交际了，而且年纪到底是大了，如非必要，绝对不出门，尤其是了世子夫人进门之后，交际来往什么的大都是她的事情，还不如余氏带她出去更方便。何况，余氏办事牢靠，对苏婉的事情也十分积极，甚至还自告奋勇带苏婉出去，灵璧侯夫人想了想，也就同意了，让人喊了苏婉过来。

苏婉来的时候，就见到灵璧侯夫人和世子夫人都含笑看着她，请安之后，灵璧侯夫人招手让苏婉过来，让她坐在自己旁边，说道：“婉儿，明天是怀庆长公主嫡长孙的百日宴，你准备准备，跟你大嫂子一起去参加。”

“是。”苏婉柔顺地点了点头。

灵璧侯夫人慈爱地打量了苏婉一会儿，突然皱了下眉头说道：“婉儿，明日你就恢复未婚女子的打扮吧！免得被人误会你已经嫁人了。有我在，谁也不敢让你守望门寡。”

世子夫人余氏也说道：“太太说得对，婉表妹，你这样打扮，别人就是中意你，怕是也不敢向你提亲了。”

苏婉沉默了一下说道：“姨母，嫂子，我不想嫁人了……”

“那怎么能行！”话未说完，就被灵璧侯夫人打断了，不容置疑地说道：“你年纪轻轻，以后的日子还长着呢，若是不嫁人，以后可怎么办？我已经老了，若是我也去了，以后谁来照顾你？”

余氏比灵璧侯夫人还怕她嫁不出去，急忙说道：“对对对，妹妹你可别说这种傻话！只有你嫁人了，有了好归宿，我们才会放心。难道你忍心让太太时时为你担忧吗？”

苏婉心里无奈叹息，真是有口也难言，她总不能告诉她们，自己能一个人生活吧！她们信不信是一回事，万一刨根问题，她也不好解释。

罢了，先同意下来，暂且顺着她们，反正只要她不愿意，谁还能强迫她不成？

而且，余氏的心思，她也能猜出一二，为了避免不必要的误会，看来她还得想办法出回到自己的宅子才是。

灵璧侯府人和世子夫人见苏婉同意了，脸上也都露出满意之色。

要恢复未婚女子的装扮，也不是特别麻烦，只要放下绾起的发髻，留一些额前发就可以了。其实，嫁人之后，也不是没有额前碎发，只是要么绞掉，要么抿到发髻里，看起来就一丝不乱了。如今，在重新留出一些碎发来就好了。

次日，苏婉穿了白底水红竹叶梅花图样印花对襟褙子，白色百褶裙，头上带着金凤簪，五瓣梅花银步摇，绯色绢花，耳朵上带着梅花垂珠耳环，只是长发没有没有挽起来，额前留了碎发，因为她现在的身体还不到十八岁，倒也不觉得违和，比起以前的装扮，别有一番风姿，看起来连模样似乎都有了些变化。

但苏婉却莫名的觉得别扭，因为就算外表年轻，心态也已经跟未嫁的小姑娘不同了，干脆眼不见为净，收拾好了，就去了灵璧侯夫人那里。

灵璧侯夫人见到苏婉果然恢复了未婚女子的装扮，脸上笑意又加深了一些，又细细叮嘱了苏婉一番，告知了参加宴会该注意的事项。

她现在只是想要苏婉先见见世面，适应适应，混个脸熟，若是以后有了好名声，不用去寻找，自然就有人上门求亲。

世子夫人余氏来了之后，对着苏婉就是一通夸赞，变相地奉承了灵璧侯夫人一番。

用过早饭后，余氏便带苏婉上了马车，一起去了怀庆长公主府。

怀庆长公主是显德帝的姐姐，因为年纪比显德帝大了十来岁，两人关系并不怎么亲近，再加上怀庆长公主是个低调的，驸马都尉又只是一个家族不受宠的次子，娶了长公主后一直都在吃软饭。

但显德帝对他们很放心，对他们也多有赏赐，众人倒也给怀庆长公主面子，这次长公主嫡长孙百日，无论是勋贵还是官员的家眷，都来了不少，就是没有来的，也补上了贺礼。

苏婉她们来得不算早，已经有不少人都来了，苏婉甚至看到了好几个熟面孔。

－－－－－－题外话－－－－－－

不知道为毛，我更得越来越慢了，我敢发誓，没有偷懒~

ORZ~难道我今天是要剁手的节奏吗？~（&gt_&lt）~，第二更在0点前…继续用功去了…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十三章震惊（二更，小修）

比如，苏婉曾经见过的长兴伯夫人，会宁侯夫人，锦乡侯夫人，宣宁侯夫人，忠诚伯夫人等等，她们中，甚至有不少都见过苏婉好几次，甚至去昌武侯府做过客，对于苏婉，自然再熟悉不过。

但是，当她们见到苏婉的时候，却不敢上前相认，因为所有人都知道，昌武侯夫人已经死了，而且十天前就已经下葬了。

所以，她们只是惊愕地看着苏婉，一副不敢置信地样子，却不敢确定她就是苏婉，毕竟，世上之人有长相相似的，也不足为奇。

苏婉却没有时间去关注她们，进了宴客的中厅之后，苏婉就被余氏带着去见过了怀庆长公主。

怀庆长公主出身皇族，容貌自然不会太差，最重要的是，她态度平和，一点也不盛气凌人，自有一番雍容气度。

怀庆长公主看起来跟余氏也颇为相熟，跟她寒暄了几句，看到苏婉，不由眼前一亮，说道：“这位姑娘是谁？真是好标志的模样？”

说起来，她的次子也到了婚配的时候，只是如今，还有找到合适的人选，难得见到一个顺眼的人，自然要多问几句。

苏婉刚才已经随着余氏行过礼了，见长公主问起，便再次上前福了福身道：“民女苏氏见过长公主殿下。”

余氏拉着苏婉对怀庆长公主解释道：“殿下，这位是我们太太的亲外甥女，世子爷的表妹，前几天，刚刚从归德府来到京城。平日待在家里怪闷的，我家太太就让我带她出来散散心，顺便也见见世面。”

怀庆长公主露出一丝恍悟之色，随即又微不可查地皱了下眉头，显然已经想起了六安侯府的事情，但也没有太多想法，反正，她从来不过问朝堂的事情，更别说，六安侯府早已经免罪了，只是，知道苏婉的身份之后，对她的兴致便也淡了。

毕竟，她到底曾经是罪臣之后，只凭这点，就不能让她嫁进来。

怀庆长公主含笑点了点头，就没有再说什么了。

余氏原本见到长公主问起，心里还有觉得有些门道，若是苏婉能嫁到长公主府，也算是一个不错的姻缘。

但是，见到怀庆长公主不再继续问了，就知道没戏了，心里微微有些失望。但她很快就调整好了自己，毕竟，驸马都尉刘安就算没有什么职位，但到底是广宁伯的嫡亲弟弟，虽然娶了公主后，搬出了伯爵府，跟伯府关系也远了，但也绝对不是普通人家能配得上的。

现在的世家娶妻，虽然也看重品貌，但首先必须得门当户对，否则，一切面谈。

怀庆长公主在询问苏婉的时候，其他人也都支着耳朵听着，听到苏婉的来历之后，满足了好奇心，也就不怎么关注了。

而那些曾经见过苏婉的，比如会宁侯夫人等人，心里到底还是存了疑。

中厅的厅堂都是打通的，很大很宽绰，里面设了多个大团圆桌，余氏带着苏婉坐下之后，就跟周围的人寒暄了起来，跟她挨着的正好是锦乡候夫人廖氏，苏婉曾经去参加过锦乡候太夫人的寿宴，还是她接待的苏婉，故此，对苏婉也比较熟悉。

但她跟余氏更熟，见到余氏，稍稍说了两句话，趁着苏婉不留意，就忍不住悄悄对余氏说道：“你这表妹，真是好生面善，活脱脱就像是一个人。”

余氏自然知道她说得是谁，也不以为意，笑道：“我知道，你们觉得我这妹妹跟昌武侯夫人有些相似，你不是第一个这么说的，可惜我竟然没有见过昌武侯夫人，不然也可以瞧瞧，她跟我这妹妹到底有多相像了。”

锦乡侯夫人说道：“哪里是有些相似，简直就跟孪生姐妹似的，刚才我见到你这妹妹时，简直不敢相信自己的眼睛，还以为昌武侯夫人复生了，没想到她竟然是你家太太的外甥女。”

余氏虽然知道苏婉跟昌武侯夫人长得很像，但也没想到会这么像，心里颇有些怪异，皱眉问道：“真有那么相似吗？”

锦乡侯夫人郑重点了点头，说道：“等昌武侯府的人来了，我们还是看看她们的反应吧！”

余氏闻言诧异问道：“昌武侯府的人也会来？这昌武侯夫人才死了多久，他们就开始出来走动了，就算不必守制，至少也得做个样子吧！”

锦乡侯夫人轻叹一声道：“现在谁都知道昌武侯府不待见那位死去的昌武侯夫人，我看他们也不屑于做戏了。可怜昌武侯夫人那么一个标致的美人，就这么被他们给磋磨死了。”

两人的声音并不大，但架不住苏婉离她们近，她虽然眼睛看着别处，但是，对于她们的话却听得一清二楚。听到昌武侯府会来人，微微一怔，随即便露出一丝冷笑来。

苏婉即便见到了熟人，也不觉得忐忑紧张，反而一直大大方方，坦坦荡荡的。就算被认出来了也没什么，只要她不承认，谁又能把她怎么样？再说了，就算心虚，也该是昌武侯府的人心虚，绝不会是她。

过了一会儿，有人禀报定远侯世子夫人到了。

苏婉眼睛一亮，不由自主地看向了门口，不一会儿，果然见到陈雅琴从安放在门口的屏风后转了过来。

陈雅琴进来之后，眼睛先是从厅堂里扫了一圈，见到苏婉之后，眼神微微一顿，微不可查地对苏婉点了点头，这才笑着向怀庆长公主的坐榻走去，一边行礼一边说道：“给长公主请安了。”

怀庆长公主显然十分喜欢陈雅琴，见到她就忍不住笑道：“你这个猴儿，怎么现在才来？我还以为你们家太夫人又不让你出门了呢？”

定远侯太夫人得病之后，脾气不好几乎是众所周知的。而陈雅琴却很招太夫人喜欢，只要有她在身边，心情总是好上很多，因此，经常拘着她在一旁伺候，怀庆长公主才会有此一说。

不少人闻言都会心笑了起来，陈雅琴更是大笑道：“殿下您说的这些可都是老黄历了，我家老祖宗的身体已经好多了，就算不用我陪着，也高兴的很，现在是我们家宇哥儿更得老祖宗欢心，我已经彻底失宠了。殿下您要是想我了，只要派人去说一声，我立马就过来陪你。”

怀庆长公主又被她逗笑了，笑了一阵，说道：“就你会说话。”

她心里却是有些惆怅的，当初她可是很想让陈雅琴当自己儿媳妇的，即便比她儿子大了两三岁，但完全不是问题，可惜，他们终究是有缘无分。

她稍稍叹了口气，问道：“我最近注意力都放在我的大孙子身上，竟不知你家太夫人的病已经好多了，请的是哪位神医医治的？”

“是我们有幸得了一个方子，又请了宫里的御医调理，太夫人的病这才好了些。”陈雅琴说道。

怀庆长公主见陈雅琴半遮半掩的，就知道她不想透露那位神医的讯息，便不再多问，陈雅琴又跟她说笑了几句，便要入席坐了。

恰好，苏婉这边的桌子还余两个座位，她便往这边走了过来，见到苏婉之后，还故意露出了一副震惊的表情，跟别人见到苏时的表情毫无二致。

陈雅琴跟苏婉相交，是私底下进行的，众人也只以为她们见了两三次而已，何况，在昌武侯夫人的葬礼上，定远侯府表现的也很冷淡和疏远，因此，两人的友谊，竟是极少有人发现。

等陈雅琴挨着苏婉坐下之后，还没说话，突然就听到门外喊，昌武侯府三太太来了。

认识苏婉的人，几乎都下意识地看向门口，打算看昌武侯府的人究竟是个什么反应。

她们见到苏婉时，还忍不住有些失态，更何况是昌武侯府的人？

苏婉也跟众人一样看向了门口，神色带着一点好奇，还有一点漫不经心。

有暗暗观察苏婉的人见状，心中的怀疑之色顿时少了几分，随即又暗笑自己多心。

昌武侯府的三太太陶氏很快就进来了。

苏婉观察在了一下，发现陶氏气色极好，眉宇间比以前更加神采飞扬，可能是因为管家的关系，浑身上下带着一股子利索劲，还比以往多了几分威严。

陶氏没有看到苏婉，她的注意力一直都放在怀庆长公主身上，笑着上前行了礼，长公主对她的态度也很和蔼，但若是仔细观察，就能发现，长公主对她的态度有些敷衍和冷淡。

陶氏自然也发现了，脸上的笑意微僵。她知道，怀庆大长公主定然是觉得她身份有些低，才如此的敷衍她，心中又是不忿又是不甘，脸上却丝毫不露，说了几句话，就识趣地退下了。

但是一转头，她就发现众人的眼神看她的眼神有些不对，不由暗暗诧异，自己是不是穿错了衣服，或者脸上染了什么脏东西，她僵笑暗暗打量了一番自己，发现没什么不妥，心中愈发疑惑了。

蓦地，她的身形忽然一僵，脚步骤然停了下来，瞪大了眼睛，不可思议地看向苏婉的方向，就像是看到鬼似的，仿佛受到了极大的惊吓。

当然，陶氏是知道苏婉根本没死，她震惊惧怕，不是因为苏婉还活着，而是震惊苏婉为什么会出现在这里，害怕她将事实公诸于众，如果是那样的话，到不了第二天，京城所有人都会知道事情的真相，到时候，她真不敢想象会发生什么事。

她更想不通的是，苏婉为什么会光明正大的坐在这里？她这段时间又去了哪里？

昌武侯府找她都快找疯了，甚至以为她已经死了，都要放弃寻找了，没想到她就在这里遇到了她，这让陶氏简直不知道该如何形容自己的心情了。

她希望能找到苏婉，却不是在这种场合。如果私下里找到苏婉，她一定会非常高兴的。

众人见到陶氏仿佛见到鬼的表情，顿时觉得心里平衡了，看来，不止是她们被震惊到了，这昌武侯府的人也被吓得不轻，跟看鬼似的，有几个怀疑苏婉是昌武侯夫人的，也都打消了疑虑。

见到陶氏还僵站在原地，陈雅琴笑着向她招呼道：“霍夫人站在那里做什么？这里还有个座位，就坐这边吧！”

陶氏这才回过神来，勉强对众人笑了笑，脸色却依旧难看，她正要有话要问苏婉，便走了过来，跟苏婉坐了同一桌。

陶氏坐下之后，眼睛就一直死死地盯着苏婉，眼中似乎带着冷意和怒火。

苏婉见状，蹙了蹙眉，有些疑惑，有些不满地对余氏说道：“大嫂子，这位夫人为什么这样看我？好像要吃了我似的，我有什么地方得罪她了吗？”

余氏也发现了陶氏看苏婉的眼神，心中也是不悦，质问说道：“霍夫人，你实在太无礼了，难道这就是你们昌武侯府的规矩？你就是再盯着我家表妹，她也不是昌武侯夫人！”

陶氏听到余氏责难，也清醒过来，也察觉到自己行为不妥，正要道歉解释，突然听到余氏的话，不由张口结舌，结结巴巴地问道：“什……什么？你说她是你表妹？”

余氏神色更冷了，说道：“她当然是我的表妹，你有什么疑问吗？”

“不！这不可能！她怎么可能是你表妹，她明明是……”陶氏一脸震惊，差点就将事实说了出来，幸亏及时发觉才住了口。

余氏觉得陶氏简直不可理喻，冷笑一声道：“她到底是不是我表妹，我清楚的很，还不需要你一个外人来告诉我。”

陶氏有口难辨，脸色憋得通红，又是屈辱又是难堪，更多的却是对苏婉的恼恨。若不是她搞出这么事情来，她今天会这么憋屈吗？昌武侯府会有这样尴尬的处境吗？

但余氏对苏婉如此维护，让她也拿苏婉没有办法，终于还是咽下了这口气，不再自讨没趣，只是私底下却一直关注着苏婉，不把事情弄清楚，她实在不甘心。

等她回府之后，一定要将此事立即告诉太夫人，相信太夫人一定有办法对付她。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，今天只更了不到9000字，~（&gt_&lt）~，到底没有完成万更任务，嘤嘤婴，我去剁个脚趾先，你们千万不要拉着我

~泪奔~o（&gt_&lt）o~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十四章恐吓（一更）

之后，英国公世子夫人马氏，也带着宝铃县主来了。

马氏见到苏婉时，表情虽然惊讶，却也没有露出其他的情绪，而宝铃县主则是几乎将眼睛瞪脱窗了，除了震惊之后，还有愤怒、厌恶和嫌弃，似乎觉得自己受到了昌武侯府的欺骗，这小苏氏根本没死。

宝铃县主本来想立即就找苏婉的晦气，但却被马氏及时拦住了，马氏知道，自己这个小姑子肆无忌惮的性格，简直跟自己的婆婆如出一辙，若是让她这么闹将起来，怀庆长公主脸上可不好看。

何况，英国公府最近被陛下敲打了好几回，本就处于风口浪尖之上，若是宝铃县主还不知收敛，英国公府的名声和威信早晚会被她们败光。

宝铃县主被马氏拦住之后，犹自忿忿，狠狠地瞪了她一眼，又冷冷哼了一声，这才罢休。

余氏见状，脸色微沉，看到苏婉微微垂头不语，心中一叹，安慰地拍了拍她的手，道：“婉表妹，那家人跋扈惯了，以为全京城的人都是她们家的下人呢，见谁都不顺眼。你也别在意，若是她不长眼的敢撞上来，我们灵璧侯府也不是好惹的。”

苏婉闻言，心中一暖，抬头对她感激一笑，点了点头。

陈雅琴也冷哼一声道：“竟然还没受到教训，果然是不见棺材不落泪。”

陶氏在一旁努力降低存在感，不敢插话，她可是知道余氏和陈雅琴都不是好惹的人，有她们护着苏婉，她就拿苏婉没有办法。

百日宴很快就开始了，怀庆长公主的长媳孙氏已经抱了孩子出来，转着让众人都看了一回儿。

宝宝被大红绸绣百子千孙闹春襁褓包裹着，露出一张胖乎乎的小脸蛋，此刻他似乎是刚睡醒，精神头很足，睁着一双乌溜溜的大眼睛，左看右看地好不可爱，看得让一众人的心都化了，脸上的笑容都更加真实了一些，不要钱似的夸起这个孩子来。

苏婉心里喜欢得不得了，但是想到自己的情况，唇边的笑意不免就减了几分，看向孩子的眼神，不由露出一丝钦羡来。

这里正热闹着，宫里忽然送来了赏赐，接着，便是皇后，以及众妃的赏赐，这样来来回回折腾了将近一个时辰，才算罢了。

即便如此，怀庆长公主也只觉得高兴和开心，毕竟，这可是给她长脸，众人也只有钦羡的份。

接到宫里的赏赐之后，怀庆长公主越发红光满面了，似乎底气也越发足了，立即命人开席。

并且，又在厅外搭建了戏台，移开门口的屏风，打开窗户，众人一边吃酒，一边看戏，真是好不热闹。

至于宝宝，早就被奶娘抱下去了。

演了两出戏之后，陈雅琴给苏婉使了个眼色，随后便起身要丫鬟带她去更衣，顺便问了问可有人同去，苏婉会意，便告诉余氏，自己也出去走走。

余氏答应了，只让苏婉不要乱走，并拜托陈雅琴看顾自己的表妹一些。

陶氏见到她们出去，不由微微撇撇嘴，随后转念一想，竟然也跟了上去。

余氏等几人走了之后，悄悄锦乡侯夫人问道：“我听说傅指挥使至今尚未娶妻，可是有什么难言之隐？”

锦乡侯夫人自是知道她问的是傅黎，只不过，她丈夫跟傅黎虽然是兄弟，又都在一府居住，但关系并不如何亲近，她也极少见到傅黎，最重要的是，傅黎锦衣卫指挥使的名头，让她心生惧意，也从来不敢管他的事，就连出去交际，也极少听到有人提起他的。

如今，听到余氏打听傅黎，本来还在诧异，想到她的那位表妹，转念就明白她是何用意，她心里也愿意让傅黎娶妻之后搬出去住，免得跟一个煞神住在同一个府里，何况，如果傅黎搬出去了，他跟锦乡侯太夫人的关系必定远了，到时候，锦乡侯太夫人只能亲近他们了，若是有什么好差事，岂不是要轮到她丈夫了？因此也来了几分精神，说道：“这倒没有。他之前有过一个未婚妻，但是没嫁过来就病死了，后来公公去世，她又守孝三年，便拖延到了现在。”

余氏闻言，却是眼前一亮，傅黎死过一个未婚妻，亲爹和亲娘也都不在了，岂不是命硬之人？情况跟她这位婉表妹相似，如此，两人岂不是很是相配？

但余氏到底压下了心中的激动，就算她心中有意撮合他们，暂时也不能透漏口风，毕竟，她们是女方，到底需要矜持，而且，她还不知道对方看不看得上自己这位表妹，若是人家看不上，到时候岂不尴尬？

余氏说道：“可这样一直拖着也不是个事，男人粗心大意的，又不懂得照顾自己，还有各处人情往来什么的，没有个女人打理，到底不方便。”

“正是如此。”锦乡侯夫人廖氏说道，“我心里其实也着急，可是，我身为弟妹，怎么能管大伯子的事情？而我家太夫人你是知道的，向来跟我不太亲近，我也不敢向她提。”

余氏皱了皱眉，说道：“难道你们家太夫人有什么中意的人选不成？”

锦乡侯夫人摇了摇头，道：“太夫人的打算谁知道？不过，我也决定了，这次回去之后，无论如何，我都要跟老太太提一提此事，若是老太太有了中意的人选，那我也就不费这个心了。”

余氏闻言，微微舒展了眉头。

锦乡侯夫人又开始向余氏打听起苏婉的情况来，若是合适的话，她也不介意凑成这门亲事。

余氏和锦乡侯夫人在这里聊得热火朝天，苏婉和陈雅琴更衣出来之后，就让带路的丫鬟回去，她们则是去了西边的花园走走，顺便说说话。

谁知道，那丫头刚走，陶氏就跟了上来。

见到陶氏，两人同时皱眉，简直是阴魂不散。

陶氏仿佛没有看到陈雅琴一般，一见到苏婉，就冷笑着说道：“怪不得我们找不到你，原来你竟是冒充灵璧侯夫人的外甥女，躲到灵璧侯府去了，你说，如果我把你的真实身份告知灵璧侯府，他们还会不会这么护着你？”

苏婉还没说话，陈雅琴就拉下脸来斥责道：“这是哪来的疯狗，怎么见了人就咬？我家妹妹是招你惹你了，你怎么就一直跟她过不去？什么冒充不冒充的？我家妹妹本就是灵璧侯夫人的外甥女。你再乱说，我只能禀报长公主殿下，将你给撵出去了。”

陶氏闻言心里顿时升起一丝慌乱，但很快就稳住了，装作不在意的样子，微微一笑说道：“陈夫人，你也别在这里替她掩饰了，我知道你了解实情。你这么做，不是在帮她，而是在害她。万一此事被灵璧侯府的人知道了，你以为他们会放过小苏氏？如果你真的为她好，就劝她回来，别在继续错下去了。”

陈雅琴还要再说，苏婉却拦住了她，走到陶氏面前，轻笑一声说道：“这位夫人，你不用在这里威胁我，因为威胁也没用。你们若是怀疑我，尽管去告诉姨母，我绝不阻拦，看他们是相信你们，还是相信我。反正我本就不是什么昌武侯夫人。”

陶氏见苏婉毫不心虚，到底有些惊惊疑不定，又上下打量了苏婉一番，这才心神一定，说道：“你骗鬼呢！我跟你相处了那么久，你就是化成灰，我也认得出来。你别再这里嘴硬了，趁着还没铸成大错，赶紧跟我回去向太夫人请罪，否则，你就等着承受太夫人的怒火吧！”

“我呸——”陈雅琴实在看不下她这副嘴脸了，直接上前呸了她一口唾沫，说道：“人人都知道昌武侯夫人被你们昌武侯府给磋磨死了，现在哪来的昌武侯夫人？别以为你们昌武侯府可以一手遮天，惹急了我，我将你们昌武侯府做下的那些丑事宣扬的人尽皆知，看你们昌武侯府的人还有没有脸出现在众人面前？你要真有那个胆子，尽管去告诉别人实情，别只在这里欺负我妹妹，到时候，我倒要看看到底谁更难堪？”

说完，便像是挥苍蝇似地挥了挥手：“滚滚滚，赶快滚，别在这里碍我们的眼。”

陶氏气得浑身直发抖，心里愤恨又难堪，偏偏又不敢真向陈雅琴说得那样将事情宣扬出去，否则，丢脸的只会是昌武侯府的。她也只是见苏婉势单力薄，才想要拿大话吓唬苏婉，将她吓回来，谁知道苏婉根本不吃她这套。还有这个定远侯世子夫人，更是个不好惹的，真惹怒了她，她说不定真说出去了，他们也拿她没有办法。

苏婉见陶氏一阵青一阵白，显然忍耐也到了极点，便说道：“你尽管去告诉昌武侯太夫人，我等着她来找我。不止如此，我还要亲自问问她，是怎么管教儿媳妇的，竟然放纵你们污蔑别人，认错了人还如此理直气壮？这么不要脸，又没有规矩的人，我还是第一次遇到。”

陶氏见苏婉如此有恃无恐，心中也没底了，而且，她是在受不了这等奚落和侮辱了，挣扎了一会儿，恨恨地看了苏婉一眼，到底还是带着愤怒和不甘离开了。

看着陶氏灰溜溜离开的背影，陈雅琴轻蔑地笑了说道：“妹妹，以后面对这种人，就别给她好脸，你越是给她好脸，她越觉得你好欺负。以后就得狠狠地把她的脸往地上踩，她才会怕了你，以后见到你也就老实了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

唉╮（╯▽╰）╭，第二更在0点之前…。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十五章对策（二更）

两人走到一处荷花池前，上了拱桥，荷花池周围着垂柳，池中倒映着蓝天、白云、山石和柳树，和池塘中的荷花相映成趣，周围身份幽静，只有风吹动柳叶的声音在沙沙作响。

“妹妹，你在灵璧侯府适应的可好？我看那灵璧侯世子夫人对你很是维护，想必灵璧侯夫人对你也十分不错。”陈雅琴开口问道。

苏婉笑道：“姨母对我很好，就是对待女儿也不过如此了。只是……”

“只是什么？”陈雅琴问道。

苏婉微微摇头道：“只是，她对我越好，我越觉得愧疚，觉得自己欺骗了她。”

“妹妹，你可不能这样想。”陈雅琴看向苏婉，语重心长地说道：“你现在已经是灵璧侯夫人的外甥女了，已经没有回头路可走了，所以，无论如何，你都只能继续走下去。何况，那位苏姑娘本就已经死了，你代替她，为她尽孝，她泉下有知，也未必会怪你。如果你真得觉得过意不去的话，以后加倍回报她也就是了。人都是以真心换取真心，就像你我二人，就算没有血缘关系，我们的感情也不比那些亲姊妹差，你就当认了一个干亲好了。”

顿了顿，她又说道：“当然，如果她对你不好，你也别忍着，大不了一走了之，你也不欠她什么，根本不用感到愧疚。”

苏婉轻叹一声，点了点头。

她本没有打算跟灵璧侯府的人深交的，只想在灵璧侯府客客气气地住今天便离开，保持不近不远的关系就好了，没想到事情根本不像她想得那么简单，不但一时半会走不了，甚至还有可能长住下去。直到现在，她还不敢跟灵璧侯夫人提这件事。

说到干亲，苏婉忽然想起了赵氏和弟弟苏文。

她没有想起赵氏，其实是刻意不愿意去想，因为跟赵氏的相处，实在算不上愉快，但她毕竟用的是苏婉儿的身体，又不能真的一点也不管他们，而且，她的那位便宜弟弟还是很不错的，便还是问道：“姐姐，我母亲和弟弟他们怎么样了？”

陈雅琴对苏婉那点事知道的很清楚，若非赵氏，苏婉是邪祟的流言当初也不会扩散的那么快。

都说虎毒不食子，更别说，妹妹还那么孝顺她，她怎么就因为别人几句挑拨的话，就忍心让人烧死自己的女儿？

若非了通禅师及时赶到，制止了此事，她这个妹妹现在怕是早就已经化成灰了。

因此，陈雅琴对赵氏是一百个不待见。

也正因为这样，她才能一点也没有负担地劝苏婉改头换面脱离侯府，同样也摆脱赵氏女儿的那个身份。

她觉得这样的女人，根本不配为人母。

现在听到苏婉问赵氏的事情，不由冷笑一声说道：“你母亲现在好得很，除了昌武侯夫人病重的那几天，她去了一趟昌武侯府，被人赶出来气得吐了两口血之外，就没有其他事了，不过，躺了两天很快就好了。昌武侯夫人的葬礼，她更是连面没有露，甚至不让人通知你在首善书院的弟弟。我听说，是昌武侯太夫人怕她去闹事，给了她一笔不菲的银子，安抚住了她。她用这笔银子还置办了些田产，在加上你以前陆续给她的两千两银子，以后应该也不愁吃穿。就是她身上的病，也有神医为她医治，如今也好多了，你完全不必再挂念她。”

陈雅琴照实说了此事，就是怕苏婉再惦记着赵氏，跟她相认。若是被人看到，怕是不好解释。既然已经脱离身份，那就彻底脱离，甚至她连说话的时候，都已经将苏婉跟昌武侯夫人区分开来了，就是想让苏婉开始新的生活，不要再跟过去有什么牵扯了。

苏婉当然明白陈雅琴的良苦用心，听了她这番话，虽然心情稍稍有些复杂，但是，对于赵氏，却是彻底放下了。

“不过，你那个弟弟倒是不错。”陈雅琴到底不忍见到苏婉太难过，缓和了口气又道，“他无意中得知昌武侯夫人去世之后，特意从首善书院请假回来，去昌武侯府大闹了一场，但是，他人小力微，到底还是被昌武侯府的人赶出来了，低沉了好多天，最后还是被赵氏劝着去了书院。”

苏婉微微一笑，心里释怀不少，到底还是有人念着她的。

不过，对于赵氏和苏文，不到逼不得已，她不打算再管了，她已经为他们铺好了路，只要这样安安稳稳的走下去，等苏文将来中了进士，苏家一定会发达起来的。

苏婉放下了赵氏和苏文，心里少了点牵挂，有点怅然若失，却又好像轻松了一些。

她缓缓舒了一口气，下次见面，她跟他们就是陌路了。

“妹妹，既然你如今已经在灵璧侯府站住了脚，那跟太后治病一事，也该提上日程了。”陈雅琴说道。

“也好，姐姐安排就是了。”苏婉说道，无论如何，能多个靠山，就多一个保证，何况，她对寿宁大长公主的恨意，也不是轻易能消除的，否则，实在对不住她以前受得那些苦。

“行，那你就等我的好消息吧！”陈雅琴笑着说道。

两人说完之后，没有多呆，就回去了，发现陶氏不在，一问才知道陶氏身体不适，早早先离开了。

苏婉心中冷笑，她怕是迫不及待地想要将她的消息告诉太夫人吧！苏婉对此也不害怕，她倒要看看，她都已经不是昌武侯夫人了，那昌武侯府还如何对付她！

很快，苏婉就发现，锦乡侯夫人看她的眼神有些不对，不过，并没有带什么恶意，便没有在意。

等宴席渐近尾声之时，陶氏也已经回到了昌武侯府。

她一下马车，也顾不得什么仪态，直接奔向了太夫人的松鹤院，还未进门，就大喊道：“老太太，不好了——”

此时，太夫人已经睡完了午觉，喊了王姨娘，二太太洪氏，还有大小姐霍灵芸一起玩叶子牌，正玩得高兴，就听到了陶氏的喊叫，顿时就不喜的皱起了眉头。

等陶氏进来之后，立即冷着脸斥责道：“大呼小叫的做什么？谁不好了？”她年纪大了，最忌讳有人说不吉利的话。

其他人也用不赞同地眼光看着陶氏，尤其是王姨娘，被陶氏夺走了管家权，自然看她不顺眼，立即附和道：“老太太说的对，三太太，你现在可是咱们侯府的大管家，怎么能如此大呼小叫，没有体统，若是被下人了看到了，岂不是有损你的威仪？何况，咱们老太太身体好着呢，你可别乱说。”

若是平时，陶氏肯定会立即反驳，跟王姨娘打嘴仗，但是今天，她却好像没有听到一般，一双眼睛只盯着太夫人，气喘吁吁地说道：“老太太……小苏氏找到了……”

什么？！

众人顿时大惊，再也顾不上玩牌了，所有人都盯着陶氏，太夫人更是直接问道：“你说什么？小苏氏找到了？她在哪儿？”

话未说完，神色间已经带了几分阴沉和冷厉。

“在……在……”陶氏刚才跑得太累，加上之前，太过气愤和憋屈，竟然大喘气起来了。

“哎呀，到底在什么地方，你到底快点说呀！”二太太洪氏，忍不住催促道。

王姨娘紧紧抓着帕子看着她，就连霍灵芸眼中也带着一丝焦急。

陶氏深深喘了一口气之后，才说道：“就在怀庆长公主府。”

“什么？”众人闻言，脸色均是一变，显然也想到了事情的严重性，若是长公主知道了这件事，其他人还瞒得住吗？

“小苏氏怎么会在长公主府？”太夫人简直又急又怒，急忙问道，“难道是怀庆长公主收留了她？”

陶氏摇了摇头，说道：“不……不是。”

听到这个答案，太夫人微微松了口气，只要不是长公主，其他人都好说，但还是问道：“那到底是怎么回事？你怎么没把她带回来？”

陶氏听到这里，表情愤然地说道：“老太太，不是我不想把她带回来，而是根本带不回来。那小苏氏也不知道是怎么回事，竟然莫名其妙地就变成了灵璧侯夫人的外甥女，她这次就是跟着灵璧侯世子夫人去参加长公主嫡长孙的百日宴的，那灵璧侯世子夫人还帮着那个贱人挤兑我，给我了好大的没脸。”

陶氏的这番话，简直不亚于向她们投了一颗炸弹，炸得众人头晕脑胀，满脸的不可思议，不敢置信，或者认为自己幻听了。

“这怎么可能？小苏氏怎么可能有这种能耐？”太夫人回过神来之后，立即断然否定道，但尽管如此，她的神色间还是带出了几分慌乱。

过了好一会儿，太夫人才平静下来，沉静地分析道：“小苏氏既然能成功瞒天过海，让灵璧侯府认下了她，绝对是早有预谋的，因为这绝不是小苏氏一个人能够做到的。她怕是在知道我们的打算的时候，就开始谋划这件事了。”

说到这里，太夫人的脸上也不由带了几分恨意和恼怒，因为她发现自己竟然被人给当猴耍了，而且还是被自己瞧不上的人耍得团团转，这简直比苏婉直接扇她一个耳光，还令她感到难堪。

“小苏氏无权无势的，哪里来的这么大的能力？”二太太洪氏问道。

陶氏想到今日遇到的陈雅琴恨恨地说道：“还能是谁？肯定是定远侯府。那定远侯世子夫人本就知道真相，又跟小苏氏交好，会帮助她也不足为奇。何况，她今天没少帮小苏氏说话，还威胁我们昌武侯府，若是敢找小苏氏麻烦，就把这件事宣扬的人尽皆知。我不敢惹怒她，只能先回来找太夫人商议。”

听到陈雅琴的威胁之言，所有人的脸色都不好看，王姨娘轻轻抚摸着自己凸起的小腹说道：“这定远侯世子夫人也未免太不讲道理了，太……小苏氏本就是我们昌武侯府的人，她凭什么善做主张将人给弄走了，还不准我们将人要回来？”

其他人闻言均点头不已。

太夫人更是说道：“没错，无论如何，小苏氏都是我们昌武侯府的人，她生是我们家的人，死是我们家的鬼，这不是换个身份就会变的，无论是死是活，我们都要想办法让她回来。”

“可是祖母，我们如何让小苏氏回来？灵璧侯府会答应吗？”一直没有说话的霍灵芸也开口问道。

王太夫人轻哼一声道：“我们自然不能跟灵璧侯府说小苏氏是已逝的昌武侯夫人，所以，要另寻他法。那小苏氏不是冒充灵璧侯夫人的外甥女吗？只要我们找出她冒充的证据，灵璧侯夫人自然不会放过她。”

众人听到王太夫人的话，茅塞顿开，脸上不由露出惊喜的笑容来。

她们怎么就没想到呢？只想着该如何去灵璧侯府理论，从没想过从根子上解决问题，只要找出证据，拆穿了小苏氏的身份，灵璧侯府自然不会再庇护她，如此一来，小苏氏还跑得了吗？

姜果然还是老的辣！

“老太太英明！”陶氏笑着奉承了一句，说道：“既然小苏氏是冒充的，那必定会留下破绽，只要我们仔细找找，总会找出一些蛛丝马迹，有证据在手，相信那小苏氏也无法抵赖。”

王太夫人冷笑道：“就先让她得意几日，放松警惕，等找到证据之后，我们再收拾她。”这次，她必定不会再放过她。

王太夫人话音刚落，就听门外有人说道：“母亲，你们要收拾谁？”

却是霍渊散值回来了。

霍渊怎么也没想到，自己刚回来就听到了苏婉的消息，虽只听到了最后几句，但还是知道她们已经找到苏婉了，而且商量着要对付她，他心里一着急，便直接问了出来。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ~我果然一直高估我自己，我以为将近五个小时，我能写5000字，结果紧赶慢赶，还是只有4000字，O__O”…

再来个凤爪鸭掌的让我剁一下，当然，猪蹄也行。。。o(╯□╰)o…………

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十六章晕厥

王太夫人见到霍渊一回来，就是这副质问的口吻，心里立即就有股邪火升了起来。又想到小苏氏消失这十来天，他对自己这个娘亲就一直心存不满，越发觉得火大，微微一哼，语气冷硬，不答反问道：“侯爷，你这是在质问我吗？”

若是往常，霍渊听到这话，必定向她请罪服软，但是这一次，他却只是微微抿了抿唇，只是说道：“儿子不敢，但是母亲，小苏氏你不能动。”

“不能动？”王太夫人闻言，顿时火冒三丈，怒道：“她是我们霍家的媳妇，是生是死，自然由我们说了算，我怎么就不能动她？何况，她如此不服管教，还给我们侯府带来如此大的麻烦，我若是不收拾她，简直天理难容。我不但要动她，而且还要让她以后永远都消失在这个世上，否则，就是让我们昌武侯府陷入不利的处境，我这么做也是为了我们昌武侯府。”

王太夫人很清楚，苏婉流落外对他们侯府有多么不利，若是被人利用，成为政敌对付他们昌武侯府的武器，对昌武侯府来说，绝对是一个很大的打击。

所以，无论如何，都得千方百计将这个隐患彻底消除，这样才能让她感到安心。

她现在之所以在知道苏婉是灵璧侯夫人的外甥女后，还如此有恃无恐，就是看准了苏婉不会泄露身份秘密，否则，灵璧侯府必定第一个不饶她，她自觉抓住了苏婉的弱点和把柄。至于苏婉在被揭穿身份之后，会不会破罐子破摔，将一切都交代出来，她一点也不担心，因为她一定不会给她这个开口的机会的。

只有死人才不会说话，而且只要她死了，谁还去管她以前是个什么身份！

昌武侯听到这话，却没有丝毫动容，平静中带着几分讽刺，淡淡说道：“母亲，无论您做什么，都喜欢把昌武侯府的利益和前途挂在嘴边，但其实，这不过是你发泄私愤的借口罢了，您何时真正关心过侯府的未来？您关心的只有您自己。而且，若不是母亲执意要让小苏氏去死，我们侯府岂会落到如此境地？”

听到昌武侯这么说，在场所有人都不由震惊愕然，随即，便眼观鼻鼻观心，努力降低自己的存在感，生怕刺激到神色扭曲的太夫人。

太夫人气得浑身发抖，根本说不出话来。她还从来没有被人这么毫不留情的指责过，脸上火辣辣的，又热又疼，难堪至极。更别说，这个指责她的人，还是她的亲生儿子，这比任何人指责她，都要令她难受。

霍渊却仿佛没有看到一般，继续说道：“也怪我一时糊涂，被您三言两语给说动了，陪着您一起胡闹，这才酿下如此大祸，以至于几乎无法挽回。儿子自知对不起她，想要弥补她还来不及，为什么您就不能消停一点，非要一错再错，还想要杀了她呢？我真有些不明白，小苏氏她到底做错了什么，让您如此不待见她？”

霍渊的每一句话，每一个字，都仿佛一把刀子一般，狠狠地插在了王太夫人的心上。她以前有多得意，现在就有多难受，她想要反驳，想要斥责他不孝，但她看到霍渊那副冷石心肠的模样，竟是什么也说不出来。

最后，太夫人忍着气，咬着牙，仿佛从牙缝里挤出话来一般，说道：“那你想如何？难道你还想要把她接回来继续当这个昌武侯府夫人不成？你当全天下的人都是傻子吗？只要她还活着一天，我们昌武侯府就别想安宁。”

听到太夫人的话，霍渊宛如石头一般冷硬的神色，终于软化了一些儿，多了几分情绪，他没有立即为回答太夫人的话，反而问陶氏道：“她现在在什么地方？”

陶氏正安静地缩在后面当鹌鹑，听到霍渊问话，不由心里暗暗叫苦，盯着太夫人不善的视线，硬着头皮说道：“小苏氏……不，太太她现在在灵璧侯府。”

“灵璧侯府？”霍渊显然也有些意外，眉头微微皱了起来。

“……是，太太如今是灵璧侯夫人的外甥女，今天我去参加怀庆长公主长孙的百日宴的时候，恰好碰到她，我本来想请太太回来，但是她拒绝了我。”陶氏一边解释，一边为自己辩解道。

霍渊闻言顿时怔住了。

苏婉不愿意回来，这在他的意料之中。但他却一直以为，只要自己找到苏婉，就一定会有机会弥补，一定会让苏婉原谅自己，重新接受自己的。

苏婉离开的这段时间，他反思了很久，以前跟苏婉相处时的记忆，也越来越清晰，更加了解苏婉到底是什么样的人，也明白自己是如何将苏婉一步步推离自己身边，让苏婉对自己彻底心灰意冷的。

若是他一直这么清醒，没有被太夫人的那番话迷惑，他绝对不会犯下这种错误。

可是，世上没有后悔药，他只能往前看。

他甚至心里暗暗发誓，只要苏婉愿意回来，无论她提什么条件，她都答应。

可是，听到苏婉现在的身体，他就知道想让苏婉回来，是一件几乎不可能的事情了。

除非，他拆穿苏婉的身份，可那无疑是将苏婉往死路上逼，就连他们昌武侯府也要一并受到牵连，他当然不会这么做，也舍不得这么做。

但是，如果他什么也不做的话，那苏婉就跟他再也没有关系了，以后就是互不相识的陌生人了，便是见一次面都是奢侈，这无疑更让他难受。

除非，他再娶她一次。

这样既不用拆穿她的身份，保住她的性命，又不损害昌武侯府的利益。

可是，灵璧侯府会答应吗？她又会答应吗？

但无论如何，总要试一试不是吗？

至于，苏婉为何会有了现在这个身份，霍渊虽然有些怀疑是定远侯府做的手脚，但却不确定，他不认为定远侯府会冒着如此大的风险帮助苏婉，除非他们有什么阴谋。不过，他总会查清楚了，现在最重要的，是苏婉对他的态度。

霍渊深吸一口气，心中有了定计，眼神也变得坚定而富有神采，不再是之之前那副消沉的模样。

他看向太夫人缓缓说道：“母亲，您已经老了，以后就含饴弄孙，颐养天年吧，其他的事情不要再操心了。小苏氏的事，您也不要再管了，也不要对她下手。不然的话，就算您是我的母亲，我也不会一直纵容您，言尽于此，还希望您理解儿子的苦衷。”

这一次，他绝不允许任何人破坏他的计划，更不允许有人伤害她，就是母亲也不行。

太夫人听到这话几乎一口气没上来，霍渊这根本就是夺走她所有的权利，将她架空，只做一个吃喝玩乐，万事不管的老太太，这让她她怎么可能答应，立即拍着椅子的扶手愤怒地斥骂道：“你混账！你不孝！我是你母亲，你怎么能这样对我？”

但霍渊却根本无动于衷，说道：“我也是为了侯府的未来着想，母亲您不是一直教导我们吗，万事都要以侯府的利益为重，但是母亲做的事情，却完全违背了这一点。所以，我让母亲颐养天年，又有什么错？母亲，您要记住，我才是这座侯府的主人。”

霍渊说完之后，看了脸色铁青的太夫人一眼，转身就走了。

而太夫人见状，正要喊住他，突然感到一阵头晕目眩，眼前发黑，竟是一下晕了过去。

“老太太——”几个装鹌鹑的人见状顿时大惊，连忙围了上去。昌武侯府顿时一阵兵荒马乱。

昌武侯府发生的事情，苏婉自然是不知情的，她如今已经回到了灵璧侯府。

今天见到陈雅琴，让她心情很是不错，脸上都带着笑意，至于昌武侯府，早就被她抛到脑后去了。

苏婉回来之后，立即跟余氏去见了灵璧侯夫人，灵璧侯夫人听余氏说起昌武侯府三太太陶氏，不但将自己外甥女认作了昌武侯夫人，还对苏婉恶言相向，态度十分不好，立即就是一声冷笑，说道：“这昌武侯府的教养真是然人不敢恭维，都说昌武侯太夫人是个懂规矩的人，现在看来，也不过如此，你看看她做的这些事，有几件是让人瞧得上演的。不说昌武侯夫人死得蹊跷，就说她让自己的侄女为妾这件事，我就看不上眼，亏她还敢谈什么规矩，简直让人笑掉大牙。”

灵璧侯世子夫人余氏闻言眼睛一亮，立即笑着附和道：“太太说的是，那昌武侯太夫人若是真心疼爱侄女，又哪里舍得让她做妾？身为妾室，不但要向正室夫人磕头，永远屈居于正室夫人之下，即便是管个家，也是名不正言不顺的。她若是真疼她，便是让她嫁给昌武侯又有何不可？可她实在太贪心了，到底不愿意让昌武侯娶个身份低的女子。既然如此，她当初就该给她找户好人家，做正室夫人，也比在侯府做个妾室强。”

灵璧侯夫人闻言，含笑看了余氏一眼，眼神颇有些意味深长，显然对她的小心思一清二楚。

不过，她本就没打算让苏婉给自己儿子做妾，所以，才想借此事说出来让余氏放心，免得她一直胡思乱想，跟苏婉产生隔阂。

“你说的不错，至少我们家就不会发生这样的事。”灵璧侯夫人说道。

余氏听到这里，总算是放下了心中的一块大石，对苏婉也越发亲近了。

说到苏婉的婚事，余氏心中一动，便打算跟灵璧侯夫人说说锦乡侯府的事情，只是苏婉在场，她不太好说，便给灵璧侯夫人呢使了个眼色。

灵璧侯夫人会意，对苏婉说道：“婉儿，你今天出去一天，也累了，早早回去休息吧，晚上就不用过来了。”

两人的互动，苏婉看在眼里，知道她们有话不想让自己听到，便含笑应了一声退下了。

苏婉一回到后面的抱厦，菡萏立即便迎了上来，这次苏婉是带着山茶出去的，菡萏留在这里。

菡萏给苏婉拿了家常衣服换了，又捧上了热茶，苏婉顿时感觉轻松了不少。

虽然灵璧侯夫人又给她配了几个丫头婆子，但苏婉并不怎么让她们近身，主要是不太习惯，还是自己人服侍的贴心。

晚饭是厨房直接送过来的，苏婉用过之后，便早早洗漱休息了。

在余氏跟灵璧侯夫人谈话的时候，锦乡侯府，锦乡侯夫人也正跟锦乡侯太夫人宋氏说话，说的正是指挥使傅黎的婚事。

“老太太，您看大哥位高权重的，身边若是每个知心人伺候也不是个事，媳妇一直挂心此事，但是碍于身份不好说什么，如今看着指挥使年纪越来越大，我心里也着急，所以才斗胆想要跟老太太您提一提此事，若是老太太您心里有了人选，那自然好，若是没有，还得抓紧相看才是……”锦乡侯夫人廖氏笑着说道。

太夫人宋氏也不恼怒，听完之后，淡淡问道：“你跟我说这些，可是有了合适的人选？”却不说自己的打算。

锦乡侯夫人摸不准她的心思，脸上笑意微僵，但还是说道：“媳妇的确是有了一个人选。”

于是，便将苏婉的情况说了一遍。

锦乡侯太夫人听到前面尚可，但是听到苏婉跟昌武侯夫人长得十分相像时，便微微蹙了蹙眉。她是见过昌武侯夫人的，而且，因为朱慧莲的事情，还特意派人去送礼赔罪过，后来太后设宴的时候，又见过一次，对苏婉的印象，虽然不差，但也说不上好。何况，她也觉得昌武侯夫人死的蹊跷，并不想跟她有什么瓜葛，即便只是相似也不行，让她觉得有些不吉利。

最重要的是，她的身份实在太低了，年纪轻轻，就死了爹娘，还克死了未婚夫，的确是命硬，她觉得有些配不上傅黎。

她便说道：“眼下便是陛下的万寿节，之后就是中秋节，到时候必定忙得很，此事还是以后再议吧！”

锦乡侯夫人一听，就知道太夫人不满意苏婉的身份，心中略显失望，但太夫人都这样说了，她也只能作罢。

－－－－－－题外话－－－－－－

我之前写得挺顺的，后面倒是卡了起来，~（&gt_&lt）~，真是要命了。╮（╯▽╰）╭

明天12点之前必更…。么么大家~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十七章进宫（一更）

锦乡侯太夫人不同意亲事，灵璧侯夫人竟然也不同意。

灵璧侯夫人一听对方是锦衣卫指挥使，便直接摇头说道：“不行，此事你还是不要再提了，锦乡侯太夫人未必会看得上咱们家婉儿。”

锦乡侯世子夫人闻言，顿时诧异道：“这么会呢！婉表妹无论是容貌还是人品都是极好的，各个方面都跟傅指挥使十分相配。即便是出身低些，但到底是太太您的外甥女，也不差他们什么。何况，这锦乡侯太夫人，本身就出身不高，难道也有这等门第之见？”

灵璧侯夫人轻叹一声道：“众所周知，锦乡侯太夫人并不喜欢现在的锦乡侯，反而对傅指挥使十分偏爱，除了之前的一些恩怨之外，其实更多的是一种制衡手段。何况，锦乡侯夫人出身高贵，若是傅指挥使的妻子身份太低，将来怕是会被锦乡侯夫人压制，这不是她愿意看到的事情。”

顿了顿，她又说道：“锦乡侯太夫人虽然出身寒微，但她情况特殊，只是陛下奶娘这点，就足以弥补身份的差距，而且，她未必会喜欢一个同样出身低微的儿媳妇。再说，齐大非偶，我也不奢望你婉表妹能嫁到勋贵世家，反而是那些家境殷实，人口关系简单的人家更合我心意。”

余氏闻言点了点头，很是同意她的话，说道：“太太说的是，倒是儿媳考虑不周了。”看来，以后她不能只局限于这些勋贵官宦之家了，还是得扩大范围，那些举子乡绅之类的也不是不可以考虑。

……

宝铃县主从怀庆长公主府回去之后，憋了一肚子气的她，直接去了隔壁的大长公主府，向母亲告状去了。

寿宁大长公主果然十分震怒。

昌武侯府并没有告诉她实情，毕竟，这件事知情人越少越好。

她还以为，苏婉之所以死了，是因为自己派人刺杀苏婉的缘故，令昌武侯太夫人对苏婉心生芥蒂，再加上对她的种种不满，才决定杀了她，没想到，他们根本没有对苏婉下手！

真是岂有此理？

枉费她当初还拿这件事来安慰自己，虽然她派去的人任务失败，她也被皇帝训斥了，但是知道苏婉死了，她也觉得心里好过了一些，谁知道，小苏氏竟然没死，还换了个身份活得好好的，这让她情何以堪？

宝铃县主见寿宁大长公主冷着脸不说话，不由焦急跺脚道：“母亲，小苏氏那个贱人根本没死，难道我们就这样放过她？”

“哪有这么便宜的事？她害我至此，我恨不得将她千刀万剐，又怎么可能放过她？”寿宁大长公主说道。

“可她现在是灵璧侯夫人的外甥女，我们怎么对付她？”宝铃县主撇了撇嘴，有些不甘心地说道。

寿宁大长公主冷笑道：“灵璧侯夫人的外甥女又如何？本宫自然有办法逼得她现出原形。到时候，我倒要看看，灵璧侯府还会不会护着她。”

寿宁大长公主可没有昌武侯府那么多顾忌，何况，她对昌武侯府同样恼怒，若不是看在两个外孙的份上，她绝对跟他们没完。

“母亲打算怎么做？”宝铃县主眼睛一亮，立即问道。

寿宁大长公主笑道：“你忘了，那小苏氏还有一个母亲和弟弟呢？难道她能真得放下他们不管？不过，眼下即将是圣上的万寿节和中秋节，我们不能在这个节骨眼上动手，否则，引得陛下震怒，即便我是大长公主又如何？陛下也不会轻饶。”

说到这里，她有些惆怅地轻叹一声，说到：“陛下对本宫，已经大不如前了，我们行事也不能像以前那般肆无忌惮了。”

“皇帝表哥为什么会这样？”宝铃县主不解地说道，“他以前明明很疼我的，对母亲也好，为什么现在竟然……”

说到这里，宝铃县主十分委屈地咬住了嘴唇，眼圈微红。这种落差，实在让她有些接受不了。

寿宁大长公主冷笑一声道：“大概这就是所谓的鸟兽尽良弓藏，他如今已经坐稳了帝位，不需要我们家扶持了，自己想要我们这些碍事的一脚踢开了。”

……

八月十三是显德帝的寿诞，八月十五是中秋节，因此这两个节日便连在一起放假庆祝，一连三天，全民同乐。

万寿节这天，皇亲国戚、文武百官和外国使节全部到场，正殿和偏殿都坐满了人，场面很宏大，仪式很庄严，教坊司的艺人在丹陛之下吹拉弹唱并表演杂技，既隆重又热闹。

到了中秋节，祭月、设供、上香、赏月。贵家结饰台榭，民家争占酒楼玩月，笙歌远闻千里，嬉戏连坐至晓。

显德帝还颁赐了瓜果月饼给众位大臣，灵璧侯府这次赏赐的特别多，不止如此，灵璧侯府竟然还比旁人多了一篓螃蟹，因为分量够多，竟是苏婉也分到了一些。

圣上突然对灵璧侯府另眼相看，也让众人不免猜测圣上是不是要重用灵璧侯了，中秋节后，不少人都前来试探情况，想知道灵璧侯如何得了圣上的青眼。灵璧侯一脸淡定，却丝毫不漏口风，其实，他自己心里也纳闷呢！

不过，能得到圣宠，怎么说，都算得上是一件好事。

这个中秋节，苏婉在灵璧侯府过得很开心，尽管前世的亲人不在自己身边，但是，跟众人围坐一起吃中秋宴赏月的时候，苏婉却感受到了那种久违的亲情，这让她觉得自己并不孤独。

尽管来灵璧侯府的日子尚短，但苏婉还是对灵璧侯府产生了一丝归属感。

时间一天天过去，苏婉原本以为昌武侯府会有什么动作，没想到竟一直都是风平浪静的，就是不知道这是暴风雨前的宁静，还是他们真的偃旗息鼓了，反正苏婉是不相信昌武侯太夫人会轻易放过自己，不过，兵来将挡水来土掩，她也不怕她就是了。

中秋过后，下了一场雨，天气越发凉了。

或许是春困秋乏，又因为放松下来，苏婉这几天颇有些倦怠无力，昏昏欲睡，也不愿意出去了，除去了去灵璧侯夫人问安外，整日窝在在贵妃榻上，或者看书或者小憩，不愿意动弹。

为了打起精神来，苏婉还是给自己找了点活干。

灵璧侯夫人的身体不是特别好，苏婉其实一直想要为她调理调理。便特意为灵璧侯夫人做了做了养生粥或者养生药膳。当然，世子夫人那份，她也没落下。

因为苏婉的父亲也算是个小有名气的名医，她们果然没有怀疑。这对苏婉来说，不过是微不足道的小事，没想到，却令她们对苏婉好感大增，越发喜爱她了，尤其是灵璧侯世子夫人对苏婉的态度也打心底感到亲近了。

不是为了奉承讨好灵璧侯夫人，而是为了苏婉这个人。

以前余氏就算对苏婉很好，也是看在灵璧侯夫人的面子上，对于苏婉不一定有多喜欢，但是相处了这许多天，她对苏婉的态度却发生了根本性的变化。

对于灵璧侯夫人偏袒苏婉，也不像以前那样介意了。

这一天上午，苏婉正在陪灵璧侯夫人说话，世子夫人余氏，二少奶奶秦氏，以及三少奶奶武氏，均在一旁，就连汤灵玉和汤慧玉也在一旁凑热闹。

灵璧侯夫人对这两个庶女，虽然说不上太好，但是，物质上却也从未克扣她们，也不曾故意磋磨她们，甚至偶尔还会给一些赏赐。她们也是识趣的，并不因为灵璧侯夫人对她们冷淡，就耍脾气，或者对她不满，反而，一直对她很恭敬孝顺，毕竟她们的姻缘还掌握在灵璧侯夫人手中。

她们那两位庶姐，一位嫁得好，一位嫁的差强人意，就是因为她们对灵璧侯夫人的态度导致的。她们看在眼中，可不会犯同样的错误。

苏婉的针线也学的不错了，特意为灵璧侯夫人做了一个抹额，豆青底金线菊花暗纹抹额，上面还装缀着珍珠。

苏婉的针线肯定是比不上那些绣娘的，但灵璧侯夫人却十分喜欢，因为她看重的是苏婉这份心意，立即欢喜地让丫头给自己戴上了。

世子夫人余氏仔细打量了一番，笑着赞道：“太太戴上看起来正合适，表妹果然心灵手巧，最难得地是这份心意，将来不知要便宜哪家儿郎呢？”

苏婉听到最后一句话，虽然并不觉得害羞，但是众人在场，她也不好一点反应都没有，否则倒是让人说嘴了，只能微微低头，装作羞赧的模样。

“哎呦，妹妹还害羞了，这有什么可害羞的，这世上，哪个女子不嫁人？早晚的事。”余氏立即打趣说道。

苏婉抬头说道：“大嫂子，你再说，我可就走了。”

“好好好，我不说了。”余氏笑得更厉害了，怕她脸皮薄真恼了，就住了嘴。

二奶奶秦氏，则在一旁清清淡淡的笑着，也不说话凑趣。三奶奶武氏，一双眼睛雾蒙蒙的，一会儿看看这个一会儿看看那个，总是一副欲言又止的模样。

秦氏性子冷淡，是不愿意说话，而武氏则是插不上嘴。

武氏是庶子媳妇，并不是灵璧侯夫人挑选的儿媳妇，对她也并不喜欢。武氏又不是个八面玲珑的，受到冷遇，理所当然。

汤灵玉和汤慧玉都有些羡慕地看着苏婉，她们也亲手为太太做过抹额，但是，太太的神色却淡淡的，一点也不像现在这样欢喜，她们也从来没见太太真正戴过，原本没有比较对象，倒也不觉得如何，但是，看到苏婉如此受宠，她们心里还是难免有些羡慕和嫉妒。

如果太太对她们有婉表姐一半好，她们就心满意足了。

就在众人说话的时候，宫里慈宁宫突然来了懿旨，竟是太后娘娘宣苏婉立即进宫的旨意。

众人解释震惊又不解，怎么都不明白，苏婉怎么会跟宫里的太后娘娘扯上关系。

尽管心中担忧，但灵璧侯夫人还是招待了慈宁宫过来传旨的公公，又让苏婉赶快去换衣服进宫。

对于此事，苏婉可谓是盼了许久，但看出灵璧侯夫人的担忧，但也不好劝解什么，不过，很快她们应该就会知道了，便去后面抱厦换衣打扮去了。

等苏婉重新出来之后，已经换上了一袭鹅黄色缎面牡丹绣纹的圆领褙子，桃红色绣折枝牡丹百褶裙，乌云似的发髻半笼着，带着赤金点翠如意步摇，赤金珠簪，赤金镶红宝石蝴蝶花簪，粉红色宫花，耳朵上带着玉兔捣药纹金玉耳坠，原本就玉貌花容，风姿卓越，如今越发添了几分庄重大气的富贵气象，偏偏又不显得艳俗，光彩照人，亭亭玉立在，完全称得上一句国色天香。

慈宁宫里出来的太监，可是见过郭嫦曦的美貌的，在他们看来，没有比郭美人更适合用国色天香的牡丹来形容了，但是看到苏婉之后，他们却觉得她也不比郭美人查什么，如果郭嫦曦是魏紫，那苏婉便是姚黄。

“既然苏姑娘已经打扮好了，那就跟咱家走吧，别让太后娘娘等急了。”慈宁宫来的魏公公笑眯眯地说道。他这次是特意来接苏婉的，倒是不用让灵璧侯府准备马车。

魏公公的话，让略显失神的众人不由回过神来，灵璧侯夫人对苏婉叮嘱道：“既然如此，那婉姐儿你就跟魏公公进宫吧！记得要谨言慎行，切莫冲撞了贵人，更不能在太后娘娘面前失礼。”

苏婉福身应是。

见苏婉答应下来，灵璧侯夫人又对魏公公说道：“我这外甥女刚刚来到京城，对于宫里的规矩尚不大懂，还望公公能够提点一二才是。”

“夫人放心，咱家省得。”魏公公刚才收了灵璧侯夫人不少银子，闻言，便笑眯眯地说道。

就是灵璧侯夫人不说，他也会提点一二，总不能让她冲撞了太后娘娘。

“姨母，那我就走了。”离开的时候，苏婉对灵璧侯夫人说道。

灵璧侯夫人点了点头，虽然从魏公公的态度中可以看出来，太后对苏婉没有恶意，但她依旧不太放心，脸上虽然带着笑意，也依旧能看出一丝担忧之色。

苏婉离开之后，灵璧侯夫人轻叹一口气说道：“也不知婉儿这次进宫，到底是福还是祸，我只希望他能够平安回来。”

“太太，表妹吉人天相，一定会没事的。”世子夫人余氏说道。

“但愿吧！”灵璧侯夫人说完，就感到有些疲惫地让众人退下了。

苏婉已经进宫两次了，倒是熟门熟路，比起前两次的紧张来，如今她的心情却是平静了许多，不过，想到显德帝，让她的心也不由微微一紧，自从上次显德帝离开之后，他们差不多将近两个月没有见面了，也不知他到底……

显德帝为她做的这些事，她都知道，也感激于心，如此一来，这倒让她有些不知该如何面对他了。

进宫之前，魏公公提点了苏婉几句，比如该如何行礼，如何说话等等，至少让苏婉不至于太过失礼。

苏婉谢过了他。

进宫之后，魏公公就不跟苏婉说话了，神色间严肃了不少，苏婉也屏气凝神，打起了精神，不再胡思乱想了。

进了慈宁宫，魏公公带着苏婉在正殿月台上候着，等人禀报之后，才得以进去。

只是，这次太后娘娘却不是在正殿明间见她，却是在她日常休息的东次间。

明间和东、西次间之间安硬木槅扇，将明间的厅堂与消息场所分开，东次间和东稍间是日常休息活动的地方，之间安落地花罩，中间落空以便往来，西次间和西稍间，则是卧室，和日常起居之处。

东稍间后檐柱间，安花梨木八方罩，内挂幔帐，形成隐秘空间，室内岸上供放陈设。

而接见苏婉的东次间，则靠南窗摆放着坐炕，对面靠墙则设着一张罗汉榻，此时，于太后就合眼歪在上面，几个宫女屏气凝神站在一旁，同时，又有两名宫女，一名为她按揉太阳穴，一名正坐在脚踏边为她捶腿。

魏公公带着苏婉进来之后，先是对苏婉使了个眼色，让她不要说话，这才躬着身子上前，轻声回道：“回禀太后娘娘，苏姑娘已经到了。”

于太后自然是知道苏婉已经来了，现在听到他的话，便睁开了眼睛，一双眼睛略过魏公公，直接看向苏婉。

苏婉心中一凛，立即上前下跪行礼道：“民女苏氏，见过太后娘娘，娘娘千岁千千岁。”

于太后没有立即说话，只是静静地看着她，苏婉跪伏在地上，也不敢起身，也不敢说话。

于太后也没有为难她，看了一会儿就说道：“你就是苏氏？起来吧！”

“谢太后娘娘。”苏婉又再次叩首后，才缓缓站起身来，只是依旧低垂着头。

于太后摆了摆手，让伺候自己的宫女退下，只留了下几个心腹，在一旁伺候，坐起身来，说道：“你抬起头来，让哀家看看。”

苏婉这才微微抬头，只是眼帘却低垂着，并不直视太后娘娘。

于太后曾经见过苏婉，还跟特意跟她说了几句话，自然不会忘记她，何况，苏婉的容貌，也不是那么容易让人忘记。

一见苏婉，于太后心里便有底了。

但是，她并不关心她到底是谁，她只关心她能不能为自己治病，减轻她的痛处。

“是个懂规矩的孩子。来人，赐座！”于太后立即吩咐道。

“谢太后娘娘！”立即有宫女搬来锦墩，苏婉恭敬谢恩之后，这才斜签着坐了。

“哀家听说，你医术不错，不知是不是真的？”于太后等她坐下之后，便开口问道。

她自然是听定远侯太夫人说的，而且定远侯太夫人的情况她也亲眼见到了，比之以前的确是好了许多，人看着也精神了，而且，她还听说，定远侯世子夫人在外面开的药膳食坊，就是苏氏提供的方子。

“回太后的话，其实民女只是略通医术，跟宫里的御医比起来，可谓天差地别。只不过，民女却却知道一些别人不知道的古方奇方，又擅长用药膳调养身体，这才稍稍弥补了医术上的不足。”苏婉不敢撒谎，将自己的真实情况说了出来。

太后一听苏婉医术只是一般，便微微皱了下眉头，但是见苏婉说的真诚，没有糊弄自己，又觉得她品性难得可贵，对她的印反倒好了些。

她最不喜那些自作聪明，又爱说大话的人，还是更加喜欢这种谨慎小心，又懂规矩的人，让她觉得稳妥，不会因为她另眼相看，就不知自己姓甚名谁了。

何况，又有定远侯太夫人的例子在前，她对她到底还存有几分希望，便说道：“你也不必自谦，哀家问你，定远侯太夫人的消渴症，可是你医治的？”

苏婉回道：“民女只是给定远侯太夫人提供了几个方子而已，真正替定远侯太夫医治调理的，并非民女，民女实在不敢居功。”

于太后点了点头，眉头舒展了一些，对方说的也算是实话，

“如果哀家让你为哀家治病，你愿不愿意？”于太后问道。

苏婉重新站起身来，跪下说道：“能为太后娘娘治病，是民女几辈子修来的福气，民女自然求之不得。只是，民女自知医术低微，只怕有心无力。但太后若是看得起民女，肯给民女一个机会，民女自然会竭尽全力为太后娘娘诊治。”

太后见状，立即说道：“好孩子，快起来。你也不用妄自菲薄，既然哀家找你来，自然对你的医术有一定的信心。”

说着，便让一旁的宫女搀扶苏婉起来。

这才又轻叹一声说道：“哀家不怕实话告诉你，哀家这病，太医院的太医已经是束手无策了，若不是了通禅师，哀家真不一定会撑到现在。可惜现在连了通禅师开的药方也不怎么管用了。药石无医，哀家已经失望了，没想到，此刻又听到了你的消息，哀家这才又升起一丝希望，急着将你召进宫来。哀家让你治病，你放手施为便是，无论结果如何，哀家都不会怪你的。”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢大家的订阅支持，谢谢亲们的票票和打赏、鲜花、钻钻，爱死你们了，非常感谢，么么哒~

这是第一更，第二更在19点之前…。

这章本来想让色龙出场的，结果…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十八章匆忙（二更）

尽管太后如此说，苏婉却不敢当真，若是她真放手施为，治坏了太后娘娘，或者让她的病情越来越糟糕，她绝对不会像她说的这样，不会怪罪自己，到时候恐怕要撕了自己的心都有了。

但苏婉面上还是做出一副感激涕零地样子，拜谢太后，心里却越发谨慎起来。

苏婉正要上前为于太后把脉，却听殿外略显尖锐的声音高升喊道：“圣上驾到——”

于太后听到显德帝来了，也不惊讶，脸上反而露出一丝欣慰的笑容来，这段时间，她的身体越来越差，皇帝对她倒也越来越关心了，只要有空就过来看看她，无论是真心还是假意，总算也是全了孝道，也给了她很大的脸面，她自然高兴。

苏婉听到显德帝来了，微微垂头后退几步，跟宫女太监一起跪迎皇帝。

显德帝身上穿着明黄色四团龙圆领窄袖衮龙袍，腰围玉带，粉底皂靴，容貌俊美，威仪天成，然而唇边又带着一丝笑意，仿佛又为他增添了几分儒雅风流。

他进来之后，眼睛状似无意地在苏婉身上略扫了一眼，脚下却不停，直接走上前给太后行常礼问安——

“儿子给母后请安。”

“皇儿快快免礼。”于太后立即说道。

“母后的身体可好一些了？”显德帝直起身之后，又抬手让众人起来，立即关心问道。

于太后笑道：“哀家正要跟你说这件事呢，哀家刚请了一位女神医，正打算让她为哀家把脉诊治呢，可巧你就来了。”

“哦？女神医？”显德帝显得有些惊讶，轻笑一声，看向刚刚站起身来地苏婉说道：“母后说的莫非就是这位姑娘。”

于太后点了点头，也看向苏婉道：“这位苏姑娘正是哀家特意请来的神医。”

苏婉听到这里，只能再次上前，跪拜行礼道：“民女苏氏，拜见陛下，吾皇万岁。”

显德帝这才光明正大地落到苏婉身上，眼神有些贪婪地打量着她。将近两个月未见，他竟觉得苏婉越发美丽了。即便分开了这么长时间，他对她的兴趣，依旧没有减弱半分，反而随着思念而加深了许多。此时见了她，心里竟忍不住欣喜和激动。

而且，苏婉这副未婚女子的打扮，让她看起来显得越发楚楚动人了，即便对方没有做出什么动作来故意勾引他，但他却总觉得对方好像无时无刻不在勾引他，让他心痒难耐，颇有些按捺不住。尤其是想起那段跟苏婉颠鸾倒凤的日子，看她的眼神不免越发灼热起来。

显德帝的目光犹如实质落在她的身上，苏婉即便是没有抬头也感觉得到，心里又是羞赧，又是气愤，偏偏她还不敢说什么，脸上不免悄悄爬上了几分热度。

于太后的眼神虽然已经不好使了，但是依旧感觉到显德帝看苏婉的时间有些长了，顿时眉头就是一皱，不过，想起显德帝风流的性子，倒也不觉得奇怪了，看到苏婉的脸都有些红了，知道她有些难为情，便轻轻叹了一声，为她解围道：“皇上，还不让人家苏姑娘起来？”

显德帝这才回过神来，心里也是暗暗惊讶，自然竟然因为看她而失神了。他原本一直以自己的定力为傲，就算再美的美人儿，也不会让他晃神，更不会让他失控，可是，这些在苏婉身上，却一直行不通，他为了她，已经破例太多。

直到此时，他也不得不承认，苏婉对他，的确是跟别人不同的。

听到太后的问话，显德帝一点也没有被抓包的慌乱，施施然收敛眼中神色，这才不慌不忙地对太后娘娘解释道：“母后勿怪，朕只是看这位苏姑娘有些面善，一时又想不起来在哪里见过她，这才一时楞住了。”

这个解释倒也合理，于太后倒也接受了，若是因为这个倒是好说，总比皇帝看上她强。她是知道苏婉以前的身份的，可不希望皇帝看中了她，否则，那岂不是强夺臣下之妻了？那实在太荒唐了。

“怪不得呢！”于太后说道，“连哀家也看她面善呢，仿佛跟昌武侯夫人有几分相似。”

显德帝脸上露出一丝恍然，笑着说道：“朕也想起来了，的确是跟昌武侯夫人有些相似。”

说完，又对着苏婉说道：“你起来吧！你既是母后请来的神医，就好好为太后娘娘治病，绝不可马虎了，若是能减轻母后的病痛，朕和太后都不会亏待你的。”

“是，民女遵命，谢陛下，谢太后娘娘。”苏婉恭敬谢恩之后，这才站了起来。

等苏婉起身之后，显德帝又道：“既如此，你便为上前来为太后娘娘诊治吧！”

一听到要为太后娘娘治病，苏婉立即将所有杂念都抛诸脑后，神色也变得认真沉静起来，走上前去，为太后娘娘把脉。

显德帝坐在旁边一张椅子上，静静地看着苏婉为太后娘娘诊脉。他还从来没有看到苏婉如此认真的模样，简直越看越喜欢，恨不得立即将她抱到怀里狠狠疼爱一番。

可惜，现在太后娘娘在侧，他也不敢放肆，只能过过眼瘾。

“哀家的病情如何？”等苏婉为她把脉完之后，于太后迫不及待地问道。

说实话，太后娘娘的病，确实极不乐观。除了消渴症之外，还因为她年轻时，身体受了很大的亏损，应该是中了毒，虽然已经解了，但是，身体状况依旧受到了很大的影响，五脏六腑的功能衰退得厉害，老了之后，越发明显了，更别说她还得了消渴症。

得了这种下消型消渴症之后，肾阴虚不能正常收蔹封藏，大量营养物质随小便流失，这本就是能够导致身体虚弱的消耗性疾病，什么身体虚弱，浑身无力，睡眠不好，消瘦，气滞血瘀，身痒，视力下降，手脚麻木等等病症，再加上她本就体虚，如此一来，对她的身体来说，就是雪上加霜了。

也就是太后娘娘，有太医院的太医为她医治，还有各种珍贵药材调养身份，她才能一直活到现在，若是其他人，怕是早就死了。

以前太后娘娘身体不好，自然是各种进补，吃的都是最好的。但是，得了消渴症之后，依旧不改变饮食，自然就会加重病情。

不过，现在太后娘娘茹素，应该是听了了通禅师的话，又信了佛，这才开始吃素。

吃素对于太后娘娘的病症，的确有一定的作用，但是一直吃素却也不好，会造成一定的营养的缺乏，她的病症又都是消耗性的疾病，这样一来，太后娘娘会也来越瘦，身体越来越糟糕，也就不足为奇了。

何况，还有消渴症带来的各种并发症——足病、肾病、眼病、脑病等等，折磨着她，太后娘娘能坚持到现在，真是很不容易了。

太后的病比定远侯太夫人的病还要严重，根本不可能治好。不过，她的病因在肾，补肾气的同时，温养五脏六腑，调整饮食，多管齐下，精心调养一番，未必不能改善一下她的病情，让她撑的更久一些。

苏婉心中有了底，斟酌一番后，将自己的结论说了。

于太后听完她的分析，不由必对她刮目相看，苏婉对她的病因和病情都说的极为准确。而且当初，她的确是不信佛的，因为身体的原因，才开始茹素，顺带开始信佛。

这一点，旁人都不知情，只以为自己信佛，才开始茹素。

这样看来，对方的确还是有点本事的。于太后对苏婉也多了几分信心。

听苏婉说完，她又问道：“哀家这眼睛，可能治好？”

她的眼睛越来越模糊了，有时候什么都看不到，这对她来说，极为不方便，也极为难受，让心里十分暴躁。

定远侯太夫人以前跟她一样，如今，视力竟然也恢复了一些，让她不免又多了几分期望。

苏婉谨慎说道：“民女也不敢保证，如果病情太严重的话，眼病就无法逆转了。但如果能找出病因，及时治疗，用心调养，还是能够恢复一些视力的。”

于太后听到有些失望，但也在意料之中，何况，苏婉还是带给了她一份希望，这已经是意外之喜了。

于太后对苏婉道：“你以后既然要为哀家调养身体，就不能住在宫外了，这段时间，你就住在慈宁宫吧！免得跑来跑去的也不方便。”

既然太后都这么说了，她难道还能反对吗？何况，她在进宫的那一刻，就已经有了预感了。

“是，民女太后娘娘吩咐。”苏婉欠身说道。

顿了顿，她又说道：“太后，民女还是想要回府一趟，亲自跟姨母说一声，而且，还有一些随身物品……”

话未说完，就被于太后打断了，她道：“这点小事，何须你亲自回去？哀家派人去说一声也就是了，顺便把你的东西也带来。”

苏婉闻言，也只能答应。

于太后说了这么长时间的话，原本就精神不济，此时越发累了，便让对苏婉道：“哀家累了，你先下去看看你住的地方，之后就不用过来了，明天给哀家拿出一个治疗方案来，哀家会让太医院的太医配合，还有，哀家身边的石嬷最擅长熬制药膳，为哀家调理身体的药膳，交给她来做就是。”

说完，就让一名宫女带苏婉下去。

显德帝见苏婉下去了，也起身对太后说道：“母后，既然您已经累了，就好好休息吧，朕以后再来看您。”

于太后此时已经有些昏昏欲睡，闻言依旧点头说道：“陛下日理万机，不用老是挂念哀家，还是政事要紧。”

显德帝微微一笑，“儿臣告退。”

说完，便直接离开了，若是于太后此时睁开眼睛，就会发现显德帝离开的脚步到底有多匆忙。

－－－－－－题外话－－－－－－

本来要写完4000字的，但是来不及了，我下午码字效率果然不如上午高。╮（╯▽╰）╭

非常感谢大家支持，么么哒~（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十九章表白？（一更）

苏婉既然要住在慈宁宫，必定要有一个住所，此时的慈宁宫，除了主宫区以及宫后的两座院落之外，还有东、西副宫，苏婉就住在东副宫的一处院子里。

这所处院子，除了正殿之外，尚有东西配殿，苏婉就住在西配殿。

西配殿只有三间，一明两暗，中间厅堂，左边卧室，右边日常起居之所。

原本这院子该是前朝太妃居所，然而前朝的太妃不是殉葬，就是去了封地跟儿子居住，要么病死了，仅存的两个太妃，就住在慈宁宫后的两座院落里，这里便一直空闲着。

虽然打扫很干净，家具摆设比起苏婉在灵璧侯府住的地方，也有过之而无不及，但是，却缺少人气，感觉十分冷清，苏婉一进来，就觉得有些阴冷，忍不住摸了摸自己的胳膊。

“夫人——”苏婉正在打量这里的摆设时，忽然听到显德帝的声音，不由微微一怔，缓缓转过身去，果然见到了显德帝正站在门口，正含笑看着她。

“皇上……”见到显德帝，苏婉忍不住轻轻喊了一声，然而，她立即就想起这是在皇宫，忙收敛神色，就要想他下跪行礼，“民女拜见陛下！”

“夫人何必如此多礼？”苏婉尚未跪下去，显德帝就急走几步，一把搀扶住了她，将她搀扶起来，依旧握住她的手道：“朕好不容易才见到你，难道你就跟朕生分了不成？”

苏婉没想到显德帝竟然如此大胆，在太后的宫里，竟也如此放肆，顿时被惊出了一身冷汗，连忙试图抽手道：“陛下，别这样，万一被人看到了……”

“夫人不用担心，不会被人发现的，就算发现了，也没人敢说什么。”显德帝毫不在意地轻笑道。

苏婉惊惧未定地打量了一下四周，发现带自己过来的两个宫女早已经不见了，就连原本留守在这里洒扫的宫女太监，也俱都不见了踪影，脸上惊慌之色稍减，但心神却依旧不敢放松，对显德帝道：“陛下，这可是太后娘娘的宫里。”

“朕知道，那又如何？”显德帝丝毫不以为意，反而将苏婉搂在怀中，心疼地说道：“夫人就是太小心了，有朕在，有什么好怕的？放心，无论发生什么事，朕都会护着你的。”

苏婉略显僵硬地靠在怀中，眉宇间依旧带这一丝不安和抗拒，即便他如此说，苏婉还是不敢相信他。

显德帝安抚地摸着她身后的长发，说道：“好了，不说这些扫兴的话了，分开这么久，难道夫人就一点不想朕？朕可是天天都在想夫人呢！”

在显德帝地特意安抚下，苏婉终于稍稍放松了些，语气也软化了一些。

“多谢陛下垂爱，只是陛下，我们……不该再这样继续下去了。”

苏婉轻叹一声，离开他的怀抱，仰头看向眉头微皱的显德帝说道：“这件事本就是个错误，以前也就罢了，毕竟都已经是过去的事了。但是现在，我们是不该一错再错。何况，万一此事暴露出来，无论是对我，还是对陛下，影响都不好。”

她好不容易才有了如今平静的生活，可不想再被人打破，最首要的，就是要断了跟显德帝之间的纠葛，因为她不想整日活在心惊胆战之中。

若是一直这样下去，她真不知道什么时候才会是个头。

显德帝听到苏婉的话，宛如被人泼了一桶凉水，从头凉到脚，被浇了个透心凉，几乎浇灭了他所有的热情和冲动，更浇灭了他心中的火热。

听到苏婉的话，他简直被气笑了。

他对她如此上心，他喜欢着她，念着她，事事都想着她，为何她一点都感受不到？还这么轻描淡写地说要结束，还说他们的以前是个错误，用这些微不足道的借口来敷衍他，她怎么就是不相信，他会保护好她呢？

何况，他是皇帝，他做的事，即便是错的，那也是对的，谁敢说他的不是？

他真恨不得将眼前这个小女人的心挖出来，看看她的心到底有多冷，有多硬，才会说出这般无情的话来。

他强忍着怒气，冷冷看着苏婉说道：“夫人这话时什么意思？夫人上次恼了朕，不愿意再接受朕，朕舍不得强迫你，给你时间考虑，让你重新接受自己，难道夫人就只给朕这么一个答案？”

说到这里，他伸手托住苏婉的下颌，直视着她的眼睛，一字一句地说道：“朕不接受！你如今得到了你想要的生活，又有了新靠山，就想要过河拆桥，将朕一脚踢开，去寻找自己的幸福，呵呵，你休想！灵璧侯府已经开始为你物色夫婿了吧？朕实话告诉你，朕从来没想过要放开你，你也休想要另嫁他人！你已经招惹了朕，也早已是朕的女人了，这一辈子也别想逃脱！”

苏婉没想到自己一句话，竟然引得显德如此震怒，心中亦是又惊又惧，同时又为他的话而感到慌乱，她连忙解释道：“陛下误会了，我……妾从来没想过要另嫁他人，妾只是……只是……”

“只是什么？”显德帝根本不相信她的话，“朕知道自己无情，没想到你比朕更加无情。都说一日夫妻百日恩，你跟朕做了多少夜的夫妻，结果，你说断就断了，完全不顾朕的感受。也是，昌武侯还是你的丈夫呢，你还不是毫不留恋地就离开了，在你心里，朕又算什么？”

显德帝说完，就狠狠放开了她的下巴，眼神里带着愤怒、失望和冷漠。

见到显德帝的表情，苏婉的心好像被什么东西扯了一下，竟感到隐隐的疼，她深吸一口气，调整了一下情绪，声音尽量柔和地说道：“陛下，您为我做了那么多，我心里都清楚，也都记得，我非常感激陛下，在我心里，您就是我的……恩人，若是没有陛下，我现在怕是早已经死了。我欠陛下的，一辈子也还不完。”

听到苏婉的话，显德帝神色稍缓，但依旧冷冷说道：“恩人？朕不稀罕！也不想要你的感激，朕只想让你像朕一般惦记着你，而不是整天想着其他男人。”

显德帝只要一想到苏婉还想要另嫁他人，心里就忍不住升起一股邪火，早知如此，还不如让她一直做个有名无实的昌武侯夫人。

“陛下，我没有想其他男人，我就是想，也只会想着陛下。”苏婉说完，顿时悚然一惊，下意识地捂住了嘴，她完全没想到自己会说出这种话来。

其实，她说的何尝不是事实，她本就没想过要另嫁人，就连霍渊，在她彻底心灰意冷的时候，就早已经抛诸脑后。每当夜深人静的时候，她想的人，可不就只有显德帝吗？

当然，她并没有爱上显德帝，但对他也不可能一点感情都没有，何况，她心里的确是感激着他的，再加上显德帝又经常做出一些事情来刷存在感，让她总是不得不想起他，所以，她也没有说错。

显德帝听了这话，亦是一愣，随后，冰冷而又愤怒的神色，竟如冰雪初融一般，一点点地融化，渐渐染上了点点笑意。

显德帝听过不知听过多少情话，和表白的话语，那些女人，说的可比苏婉好听说了，但是，无论是发自真心，还是故意奉承讨好，他听了之后，心里根本不会有什么波动，甚至最后，只能当笑话来听听，根本不会当真，更不可能动容。

但是，苏婉这句仿佛无意中说出的话，却好像一下子击中了他的心，让他心里盈满了喜悦和满足，嘴角都忍不住微微在上扬，刚才满腔的怒气，更是一下子漏了个彻底，消失地无影无踪。

显德帝正要说些什么，就听门外杨永的声音说道：“陛下，已经到了用午膳的时辰了。”

显德帝回过神来，才知道自己在这里待的时间太长了，再不走，怕是会惹人怀疑，给苏婉带来麻烦，只能按捺不舍，深深地看了苏婉一眼，转身离开了。

显德帝走了之后，刚才消失的宫女太监不知何时又回来了，不过是，苏婉这离，便送来了午饭。

但苏婉却没有什么胃口，略略用了一些，便让人撤下了。

原本想要午睡一会儿，但是想起之前显德帝说的那些话，却怎么也睡不着，她有些心烦意乱，便干脆不睡了，写起了太后娘娘的治疗方案来。

从慈宁宫出来之后，显德帝的脸上就一直挂着笑意。

他原本以为苏婉是不在乎他的，但是现在看来，也并非如此。

他为她做的这些事，她还是有有感觉的，若是一直这样下去，她将来未必不会爱上他。

想到这里，显德帝唇边的笑意越发深了。

但是，一回到勤政殿，显德帝在看到在殿外候着的那个窈窕身影时，显德帝脸上的笑意就消失了，他不由微微皱了下眉头。

但他很快就舒展开了，脸上又挂上了那副漫不经心的笑意，缓缓走了过去。

对方此刻也看到了他，美眸中仿佛也绽放出了光彩，盈盈上前跪倒说道：“嫔妾拜见陛下。”

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴写完就发~么么哒~

ORZ，只有三千字。不知说啥了。第二更至少5000+，这次就不定时间了。Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十章联手（二更）

来者容貌光华照人，容态极妍，衣饰华丽，宛如一株雍容华贵的牡丹，她盈盈拜倒之时，不经意间露出雪白玉颈，细腻如脂，洁白更塞白雪，更添娇艳妩媚之色。正是力压珍嫔，成为宫中第一美人的郭嫦曦。

“爱妃免礼。”显德帝伸手虚扶了一把，让她起来。

“谢陛下。”郭嫦曦看向显德帝的美眸中，仿佛蕴含着诬陷情意，柔声说道：“太后娘娘近来身体一直不好，又免了我们的请安，嫔妾怕打扰太后娘娘休息，即便担忧，也不敢前去打扰。之前听说陛下去了慈宁宫探望太后，这才冒昧前来叨扰陛下，想问问太后娘娘的身体情况，还望陛下不要怪罪嫔妾才好。”

“这也是你对太后的一片孝心，朕怎么会怪你？太后娘娘在宫外请了以为神医来为她治病，想必身体会有所改善，爱妃也不必太过担忧。”显德帝一边说，一边向殿内走去。

“如此，嫔妾就放心了。”郭嫦曦亦步亦趋地跟着显德帝，闻言，仿佛轻舒了一口气似的说道。

正要再说，却见走在前面的显德帝却突然停下了脚步，微微侧身问道：“爱妃还有其他事吗？”

郭嫦曦本就是醉翁之意不在酒，不过是打着关心太后的旗号，接近陛下罢了。当然，她也的确关心太后的身体，毕竟，她现在还没有完全得到皇帝的宠爱，她还需要这个靠山，自然不希望太后死得太早，但太后的身体，眼看就支撑不了多久了，她也只能趁着她还在的时候，抓紧讨好陛下了。

原本以为陛下会留下自己一起用膳，没想到，竟是直接下了逐客令，郭嫦曦脸上的笑意，微不可查的僵了一下，随后便若无其事地笑道：“陛下，不知太后娘娘从宫外请的哪位神医？嫔妾听说，似乎是位女神医。”

郭嫦曦不太相信那名女子是什么神医，她反倒更相信，她是太后娘娘特意找来争宠的，就像她一般。

自从了通禅师说她没有凤命之后，她就觉得太后对她的态度大不如前，好像是对她失望了一般，从那时起，她就担心太后娘娘再找其他人进宫来争宠，听到这个消息，立即就紧张了起来。

而在听到显德帝匆匆去了慈宁宫之后，她就越发肯定了这一点，也是，再也沉不住气了，迫不及待地赶过来问问情况。

显德帝似笑非笑地打量了她一眼，意味深长地道：“爱妃倒是消息灵通。”

郭嫦曦低头避开显德帝的眼神，微微含笑说道：“并非嫔妾消息灵通，是嫔妾听德妃娘娘说的。”

郭嫦曦目前的位份还做不了一宫主位，就算她又太后娘娘撑腰也不行，此时，她便住在永寿宫的配殿里，而永寿宫主位便是德妃。

对于自己让德妃背黑锅，郭嫦曦一点也不心虚，在德妃娘娘手底下，她可没少吃亏，偏偏让她说不出错来，简直有口难言，直到现在，才算好了些。她如今只是小小的报复一下，也不算什么吧！

何况，她也没说谎，德妃娘娘的确是知道此事，其实不止是德妃，在苏婉进宫的那一刻，绝大多数的后宫嫔妃都得到了消息，她会知道也不足为奇。

显德帝其实也明白这一点，但他还是感到有些不悦，收敛笑意说道：“的确是位女神医。爱妃若是没有其他事就回去吧，以后少打听这些有的没的。”

显德帝说完就进了殿，直接将郭嫦曦撂在了外面。

郭嫦曦见状，脸色刷地一下变得通红，又是尴尬，又是羞愤，她甚至觉得周围所有人宫人都再看她笑话，直恨不得找个地缝钻进去，但是，即便如此，她依旧不敢对显德帝有什么怨恨之意，却有不知道该怪谁，最后还是收敛了所有神色，不甘心地离开了。

知道郭嫦曦在显德帝那里碰了壁，众妃都不免幸灾乐祸地笑了起来，但同时，也不免对太后娘娘宫里的那位女神医越发好奇了，也有敏感之人，像郭嫦曦一样，将苏婉当成了假想敌，比如说丽嫔等几个年轻又比较受宠的嫔妃。

本来就僧多肉少，若是再进来一个分宠，她们怕是连皇上的衣角都摸不到了。

但是皇后、四妃以及珍嫔却显得十分淡定，在她们看来，就算那个什么女神医将来真得进了宫，也威胁不了自己的位子，不过是皇帝一时兴起罢了，说不定还没进宫呢，陛下对她的兴致就淡了，以前这种事也没少扫发生过，实在不必耿耿于怀。等她以后真得进了宫，再对付她也不迟。

她们才不会像郭嫦曦那样，什么都没搞清楚，就傻傻地撞上去呢！

也是郭嫦曦听到这个消息后胡思乱想，以至于方寸大乱，才会变得莽撞起来，若是平时，她也不会这么冲动。

灵璧侯府。

灵璧侯夫人听说苏婉被太后娘娘留在了宫里，不由大为震惊，愕然问道：“你说的是真的？没有哄我？我们婉儿，什么时候成了女神医了了，而且还传到了太后耳里，你确定这不是在开玩笑？还是有人故意要害婉儿？”

余氏心里的震惊和愕然不比灵璧侯夫人少多少，闻言忙点头说道：“太太，是真的，慈宁宫里的传话的太监还在前厅等着呢，除了通知我们外，还要接表妹的两个丫鬟进宫伺候表妹呢！”

说完，犹豫一下，又有些忧心忡忡地说道：“表妹刚来京城不久，从来没在外显露过什么医术，如今竟被接进宫给太后娘娘瞧病，此事实在太过突然和蹊跷。众所周知，太后娘娘病情不容乐观，甚至连太医院的太医和了通禅师都没有办法，表妹就算略通一点医术，又如何比得上那些太医？若是治不好太后娘娘？到时岂不是要获罪？”

不止如此，甚至还有可能连累到他们灵璧侯府，这让她如何不但有？

想到这里，余氏不由拿帕子抹了抹眼泪。

灵璧侯夫人见了心烦，说道：“好了，你也别自己吓自己，此事也未必是件坏事，你表妹也不是傻的，如果真得没有几分医术和底气，她肯定会说清楚的，太后娘娘不会强迫她，必定，谁也不会拿自己的身体开玩笑。如今，她既然已经留在宫里，还被太后如此礼遇，那就说明太后娘娘还是很相信她的医术的，你就不要瞎担心了。”

“是，太太。”余氏果然被劝住了，心情好受了一些。

这时，山茶和菡萏已经收拾好东西过来了，还有苏婉的一些衣服用品等，也都收拾好了带上了。

灵璧侯夫人见到她们，又叮嘱了她们一番，让她们好好伺候苏婉，谨言慎行，步步小心，莫要替苏婉招祸。

山茶和菡萏恭恭敬敬地应了。灵璧侯夫人也知道她们都很沉稳，也很放心，叮嘱了几句，就让她们跟着慈宁宫的的太监进宫了。

苏婉见到山茶和菡萏的时候，心中的喜悦自是不由言说，有了她们在，苏婉也会觉得轻松和安心许多。

尽管太后娘娘特意指派了宫女伺候她，但除了跟太后相关的事情，自己的私事却不敢轻易指使她们，否则，那些宫女即便嘴上不说，背后也难免会说她不懂规矩。

次日一早，苏婉就去正殿给太后娘娘请安了。

太后娘娘此时刚刚起来，精神看起来还算不错，见到苏婉，甚至还露出一个笑容来，还让人赐了座，问道：“昨晚在宫里休息地可好？”

“回太后娘娘，民女在宫里住的挺好，何况，太后还特意将民女的两个丫头接进宫来，民女还有什么不满意的呢？”苏婉笑着说道。

于太后点了点头道：“你进宫是为了给哀家看病的，哀家自然不会亏待了你。若是以后有人找你麻烦，你尽管告诉哀家，哀家替你出气便是。”

如果苏婉真能减轻她的病症，让她活得更久一些，她也不介意护着她，让她在宫里过得好一些。

“谢太后娘娘抬爱，民女一定会竭尽所能医治太后娘娘，不会太后娘娘失望的。”

苏婉说完，又拿出自己昨天写好的治疗方案，说道：“太后，这是民女的写好治疗方案，还请太后娘娘过目。”

太后直接让人收了起来，说道：“哀家的眼睛不好，就不用看了，等太医院的王太医来了，直接给他看就好。”

显然，太后娘娘也不是一味相信苏婉，她还是需要人来给她掌掌眼的，确定这个治疗方案对她的病情有效之后，太后娘娘才会真正让苏婉为她医治。

太后娘娘又留下苏婉下来用膳，苏婉食不知味地陪太后娘娘用过了早饭，正要告退，却听宫人来禀报，郭美人来了。

太后闻言，立即就皱了下眉头。

她已经免了众妃的请安，就算来了，也不见她们，只让她们在殿外磕个头就回去，甚至，这已经成了她们之间的默契。怎么郭美人还明知故犯？

但郭嫦曦到底是她的外甥女，也是她寄予厚望之人，虽然目前让她有些失望，但对她跟别人还是很不同的，比对旁人宽容了许多，说道：“让她进来吧！”

苏婉此时告退已经来不及了，只能无奈地留了下来。

既然已经进宫了，遇到相熟之人也在所难免。

何况，她躲避一次容易，难道以后次次都要躲避吗？既然早晚得见面，还不如一开始就不躲避，否则，岂不是证明了她的心虚？

郭嫦曦很快就进来了，脸上笑容依旧那么美丽而又矜持。

然而，当她见到苏婉时，脸上的笑意却再也挂不住了，可谓是神色大变，甚至连向太后请安都忘记了。

还是于太后轻咳一声，她才回过神来，勉强打起精神向于太后行了礼，只是神色依旧有些怔然。

在见到苏婉的那一瞬间，她突然想到了很多很多，以前她没有注意到的事，脑袋里顿时乱哄哄的，连太后的话都没听到。

“嫦曦！哀家在跟你说话，你难道没听到吗？”于太后对郭嫦曦的走神十分不满，顿时提高了声音，怒斥道。

郭嫦曦见到于太后怒了，顿时一惊，立即跪下来请罪道：“太后娘娘恕罪，嫔妾只是见这位……姑娘太过面善，一时震惊才会如此，嫔妾知错了。”

于太后闻言，心里暗骂她没出息，不过是见到一个相似之人，就如此失态，也别怪了通禅师说她没有凤命，果然上不了大台面，不由对她感到越发失望和不满。

但于太后，又岂会知道郭嫦曦心里的惊涛骇浪？

“行了，起来吧！”虽然失望，但是在外人面前，于太后还是想要给保她几分面子的。

当着苏婉的面被于太后训斥，郭嫦曦不由感到脸上火辣辣的，暗地里咬了咬牙，才控制住心中的羞愧和难堪，缓缓站起身来。

见到皇帝的嫔妃，苏婉当然不能无动于衷，便上前福身行礼道：“民女苏氏见过娘娘。”

郭嫦曦勉强勾了勾唇角，皮笑肉不笑地对苏婉说道：“苏姑娘快快免礼，你是母后的贵客，自然也是我们的贵客，我何德何能，岂敢受你的礼？”

“谢娘娘。”苏婉仿佛没有听到她后面的话，起身之后，便又静静地退到了一旁。

于太后心情本来挺好，但是，被郭嫦曦这样阴阳怪气地说了一通，心情难免受到了影响，冷声道：“郭美人，哀家看你不是来请安的，而是专门来气哀家的吧？如果你看哀家不顺眼，尽管离开，哀家不拦着你，别在这里阴阳怪气的，惹哀家生气！”

“母后，我……”

“行了，哀家这里庙小，装不下你这尊大佛，你还是赶快回去吧！”于太后挥了挥手，不耐烦地说道。

郭嫦曦咬了咬嘴唇，又看了苏婉一眼，这才不甘不愿地离开了。

郭嫦曦走后，于太后有些疲惫地对苏婉道：“哀家累了，你先退下吧！”

“是，请太后好好休息，民女告退。”苏婉福身之后，才慢慢退了出来。

然而，苏婉刚出了正殿，就见到了站在殿外月台上的郭嫦曦，显然她是特意等苏婉的。

见苏婉出来，郭嫦曦微微一笑，说道：“我是该称呼你苏夫人呢，还是苏姑娘？”

“娘娘说笑了。”苏婉神色淡淡地说道。

苏婉不承认，郭嫦曦也不恼，只是说道：“本宫有没有说笑，你自己心里清楚。”

“娘娘，民女还有事，请容我先行告退。”苏婉说完，也不等她回答，越过他便往前走去。

“站住！本宫让你走了吗？”郭嫦曦斥道。

苏婉停下脚步，皱眉问道：“你到底想怎么样？”

郭嫦曦见苏婉面露不耐之色，反而舒缓了神色，笑道：“你也不用紧张，本宫只是想要跟你说说话而已。”

苏婉见郭嫦曦这副不达目的不罢休的架势，心里微微叹了口气，说道：“如果娘娘不嫌弃的话，那就去我那里坐坐吧！”

“也好。”郭嫦曦略略思索了一些，答应了下来。

到了苏婉在宫里的住处，郭嫦曦将自己带来的人都留在门外，苏婉也让山茶和菡萏出去了，房间里只剩下了她们两个人。

“这里没有其他人了，娘娘有话就直说吧！”苏婉说道。

郭嫦曦却没有立即说话，反而眼带挑剔，上下打量了苏婉好一会儿，她才说道：“本宫真不明白，无论容貌、气度还是仪态，本宫自认都不输于你，甚至可以说是略胜一筹，为什么偏偏陛下却只喜欢你，却不肯多看我一眼？你不用急着否认——”

郭嫦曦制止了苏婉尚未出口的话，说道：“本宫既然说出来，自然就是猜到了真相。原本，本宫就觉得陛下对你不一般，但是本宫想着，你到底是昌武侯之妻，陛下再如何荒唐，也不会把你接进宫，根本威胁不到本宫，没想到……”

说到这里，她不由微微苦笑，“没想到，他到底还是想方设法将你接进宫了。”

苏婉听到这里，皱眉说道：“娘娘你误会了，是太后娘娘接我进宫为她治病的，跟陛下没有关系，你就是不相信我，也该相信太后娘娘才是。”

“太后？”郭嫦曦自嘲一笑，“太后娘娘如今几乎把我当成了一颗废弃，恨不得再找个信得过的人进宫争宠呢？你让我如何相信她？”

苏婉闻言顿时哭笑不得，郭嫦曦不会以为，太后娘娘找她来，是为了进宫争宠的吧？

苏婉正想说她想多了，只听郭嫦曦又道：“其实你进宫了也好，至少能够打破宫里的平衡。皇后娘娘身体不好，陛下便让四妃便一同协理宫务。如今，四妃把持宫务，地位固若金汤，除了贤妃之外，都有子嗣傍身，将来皇后仙逝，他们四人都有机会坐上皇后宝座。原本珍嫔还野心勃勃地想要上位，将四妃拉下马，自己取而代之，如今，却是不可能了。”

而她，就更加不可能了，亏她当初还野心勃勃地瞄准皇后宝座，现在看来，真是不知天高地厚。

但是，如果苏婉能打破后宫的平衡，她未必没有机会尚未，坐上梦寐以求的宝座，如此，她也不介意跟她联手一次。

将来对付苏婉，总比对付四妃强。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，让亲们久等了。~（&gt_&lt）~

谢谢大家的订阅支持，谢谢送俺票票，还有各种礼物的童鞋们，爱你们，么么哒~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十一章滚了（一更）

听到郭嫦曦在这里自说自话，完全没有听进她刚才的话，苏婉顿时有些无语，还跟她说什么联手？她又不想做皇帝的妃子，联手做什么？就算她真得进了宫，她也不可能跟她联手，因为那无异于与虎谋皮。

最重要的是，这郭嫦曦怎么就这么相信她，大喇喇地就将这些话说了出来？而且，她难道不知道有‘隔墙有耳’这个词吗？何况这里还是皇宫，周围不知都是谁的耳目，她这样说出来，就不怕被人听到吗？

还是说，她故意想让人听到这番话？

无论哪一种，对苏婉来说，都不是什么好事。

她进宫只是为了给太后娘娘治病，再给自己找一个靠山而已，她知道自己有几斤几两重，可没打算掺和后宫之事。

苏婉轻叹一声，说道：“郭娘娘，无论您相不相信，我都想要再重述一遍，我只是进宫来为太后娘娘治病的，您真得想多了。我不但现在威胁不到你，以后也威胁不到你，你真不必如此高看于我。而且，娘娘又从哪里看出陛下对我不一般？”

郭嫦曦根本不相信苏婉的话，说道：“女人的直觉，还有……”

说到这里，她顿了顿，盯着苏婉的眼睛说道：“两个多月前，陛下去了大觉寺避暑，是专门为你而去的吧？我虽然在宫里，消息不甚灵通，却也打听到，你那段时间，你就住在京城西郊的一个庄子上。”

这也是因为郭嫦曦未进宫前就察觉到了苏婉跟显德帝的事，对她比较关注，所以，才会知道这件事。

见苏婉终于微微变色，郭嫦曦先是得意一笑，随即便露出一丝讥嘲之色，带着一丝怨气喃喃说道：“我早该猜到会这样，怪不得当时陛下三天两头见不到人，还说什么闭关斋戒，原来……”

被人戳穿当日之事，苏婉的确有些难堪，但她很快就反应过来，说道：“娘娘，民女根本不知您在说什么，两个月前，民女还在进京的路上。”

“哼，都到这种时候了，你就不要再哄骗我了。”郭嫦曦冷笑，随后又饶有兴趣地说道：“你说，本宫若是将你跟陛下的丑事，告诉皇后和四妃，你还能不能见到明天的太阳？”

郭嫦曦话刚说完，却听一个低沉好听，却略带一丝杀意的声音从门外传来——

“如果你真敢说出去，朕敢保证，明天见不到太阳的人，一定是你。”

郭嫦曦听出了声音的主人，顿时怛然失色，汗毛都因为极度受惊而竖了起来。

苏婉也愕然看向门口，就见门被推开，一脸阴沉的显德帝走了进来，跟着他宫女和太监，则都留在了门外。

“嫔妾（民女）叩见皇上。”见到显德帝，郭嫦曦和苏婉都立即跪下行礼，郭嫦曦脸色更是惨白无比，她怎么也没想到，陛下竟然会在这个时候过来，还好巧不叫地被他听到了自己这番话，心中又是惊惧又是不安。

显德帝直接越过郭嫦曦，亲手将苏婉搀扶起来，脸色早已经变得和缓了许多，柔声说道：“夫人受委屈了，朕不知她竟会如此大胆，竟敢用这件事来威胁你！幸亏朕及时赶到，否则，还不知她会怎么欺负你呢！”

安慰了苏婉，显德帝才看向郭嫦曦，神色又冷了下来，说道：“郭美人，朕也不怕实话告诉你，你猜的对极了，朕之前的确是为了夫人才去了大觉寺，那又如何？你算个什么东西，也敢管朕的闲事？若非夫人不愿意进宫，朕又岂会如此遮遮掩掩的怕被人发现？你若是想要将此事说出去尽管去说，朕巴不得夫人早日进宫呢！有朕护着夫人，朕倒要看看，谁敢拿她怎么样？”

郭嫦曦跪伏在地上，身体控制不住地瑟瑟发抖，额头上却沁出了滴滴汗珠，连给自己辩解一句都不敢。

因为她知道，如果她再继续触怒陛下，别说争宠了，恐怕连性命都要不保。

她压下心中的恐惧，不甘和怨恨，战战兢兢地说道：“陛下……嫔妾知错了……求陛下饶命！”

“滚吧！以后别让朕再看到你再出现在夫人面前。”

郭嫦曦听到显德帝让她滚，反倒是松了一口气，再次叩首道：“是，嫔妾告退！”

郭嫦曦离开之后，房间的门又被关上了，

屋子里只剩下了显德帝和苏婉。

“夫人，朕又救了你一次，你这次要怎么谢朕呢？”没了碍眼的人，显德帝心情大好，越发无所顾忌了，直接上前搂住苏婉的腰，轻嗅着她的发香，一脸荡漾地说道。

苏婉诧异地看了显德帝一眼，他昨天不是还很生气的吗？怎么现在又这副模样？

“那陛下想要我怎么谢您？”苏婉问道。

显德帝看着她的眼神顿时幽深起来，缓缓说道：“朕想要你。”

苏婉闻言一惊，立即反对道：“陛下，不行！”

“为什么不行？”显德帝见她想要挣脱，不由又将她抱得更紧了一些，“我们分开这么久，朕可是一直都在想你，夫人昨天也说想要朕呢？难道现在就反悔了？”

苏婉的脸一下红了，不过确实被他的无耻给气的，说道：“我何曾说过想要……想要陛下了？”

显德帝低声笑道：“夫人可不要出尔反尔，你昨天明明说想朕的。”

苏婉想起自己昨天的话，立即辩驳道：“我只是说想陛下而已，不是说想要陛下……”

话未说完，苏婉就羞愤地恨不得找个地缝钻进去，她怎么也说出这种话来？

显德帝却带着了然地笑意，在她看来，这两句话根本没什么区别，他摸了摸苏婉的长发，在她耳边说道：“夫人就不要嘴硬了，朕知道你的意思，所以今天一下朝，见了几个大臣，就立即赶过来看你了。夫人，时间紧迫，咱们就不要浪费时间了。”

苏婉还未来得及拒绝，就被显德帝直接抱了起来，向里间的卧室走去。

苏婉脸上露出一丝惊慌，急忙说道：“陛下不要，太后娘娘等会说不定还要召见我……不行的陛下……真的不可以……”

苏婉差点都要急哭了。

显德帝此时已经将苏婉放到了床上，抚摸着她的脸说道：“什么不行？朕说可以就可以，放心，一切有朕呢，朕不会让你出事的。”

说完，便放下了床帐。

这一闹，便是将近一个时辰。

显德帝其实并未满足，但他却也知道，不能再继续下去了，只能意犹未尽地放过了苏婉。

显德帝宫女进来服侍自己穿好龙袍，看到苏婉她侧躺着背对着他，似乎还在生气，不由失笑，挥手让宫女们退下，才做到床边，轻声对她说道：“夫人，别生气了，朕知道这次有些孟浪了。但是，分开这么久，朕实在太思念夫人了，所以才有些把持不住……”

“陛下，该离开了。”外面厅里，杨永忍不住提醒道。

杨永心里有些着急，陛下留在这里的时间实在太长了，就算以前探望太后，顶多两刻钟就离开在了，这次，却留了一个时辰，任谁都会想到又猫腻。

到时候，这段关系想不暴露都不行了，宫里的那群女人若是知道此事，怕是都要红眼了。

何况，陛下还有很多政事要处理呢！

最重要的是，这里还是太后宫里，太后就算病重，也不可能什么都不知道。

他敢用自己屁股下的位子发誓，太后娘娘现在肯定知道了，说不定陛下走了之后，太后就要召见苏夫人了，也怪不得苏夫人生气！陛下是在太任性了。

显德帝见苏婉依旧不肯回过身来，虽然又心再劝，但是听到杨永的催促，到底还是起身离开了。

等他离开之后，苏婉才回过身来，慢慢从床上坐了起来，眼圈微红。

她的确在生气，她气显德帝，但更气的却是她自己。

她原以为自己获得了新生，以后彻底跟显德帝断了，再无瓜葛。没想到，她到底还是没能守住自己，又让他给得逞了。

想必以后她在宫里的这段日子，也不会太平静。

苏婉自责的同时，也有些头疼，这样的日子，什么时候才是个头？

也罢，事已至此，她就暂且先顺着他的意吧，等他腻了自己，该断的自然也就断了。

就在苏婉自我安慰的时候，菡萏忽然有些惊慌地走进来。

菡萏一向细心沉稳，苏婉还是第一次在她脸上看到这么惊慌的表情，忙收敛神色问道：“菡萏，发生什么事了？”

菡萏急忙说道：“太……姑娘不好了，太后娘娘召见。”

“什么？”苏婉闻言不免又惊又吓，脸色微微发白，刚整理好的心情一下子就乱了。

但很快她就回过神来，立即吩咐说道：“菡萏，山茶，快帮我穿衣服。”

山茶和菡萏比苏婉还要急，根本不用苏婉吩咐，就已经拿了一套新衣服过来。

只不过两人到底没有经历太多事，就算看着稳重，心里也是害怕慌乱的，服侍苏婉穿衣服时，忙里出错，竟比平时多花费了更多的时间，菡萏的手甚至都有点发抖。

苏婉见她们如此，慌乱的心反倒平静下来了，安抚她们道：“别担心，我们不会有事的。”

－－－－－－题外话－－－－－－

第二更在19点，无论如何，都不会晚点了。哼哼…我又剁了一只凤爪…ORZ~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十二章问话（二更）

苏婉装扮妥当之后，便去了去见太后娘娘了。

行礼之后，于太后就让苏婉起来了，脸上的表情跟以前没有什么区别，但苏婉就是觉得心慌意乱，神色难安，但太后不说话，她也只能按捺情绪，垂头默默不语。

“你到哀家跟前来，让哀家仔细瞧瞧。”于太后看了苏婉一会儿之后，忽然对她说道。

太后眼睛不好，看不清也不足为奇。

“是，太后。”苏婉恭敬地应了一声，缓缓走上前去，在太后几步之外停了下来。

“到哀家身边来。”于太后还是觉得太远了，又对苏婉说道。

苏婉犹豫了一下，但还是上前几步，走到了太后所坐的罗汉榻前。

于太后这时倒是看得清楚一些了，仔细细细地打量了苏婉一番，立即就确定了心中的猜测。

她只是眼睛不好，但是眼力还在。

苏婉虽然极力掩饰过了，但是一些蛛丝马迹，又岂能逃得过她的眼睛，她这分明就是一副刚刚承欢之后的模样。

此刻，于太后的心里不可谓不震怒。

她是知道皇帝是个什么性子的，被他看上的人，就没有能逃出他手掌心的，或许说，根本不用逃，她们都巴不得被皇上另眼相看呢！

太后根本不会管这些事，她也管不过来，反正过不几天，皇帝就会腻了，能真正留在宫里站住脚跟的人极少。

若是别人也就罢了，偏偏皇帝这次招惹的人是苏氏，是以前的昌武侯夫人，这就有问题了。

就算她现在已经改头换面了，但是人还是那个人，世上没有不透风的墙，若是此事被传出去了，就是皇家的一桩丑闻。

何况，那昌武侯本就是朝廷重臣，他的妹妹，还是四妃之一的贤妃娘娘，显德帝却偏偏将人家的妻子抢了，这算怎么回事？

苍蝇不叮无缝的蛋，即便此事是由显德帝主导的，但眼前这个苏氏肯定也有错处，否则，陛下怎么不找别人，反而看中了她？

而且，她早就有些疑惑了，这苏氏怎么就放着好好的昌武侯夫人不做，抛下荣华富贵，甘心成为一介郎中的女儿，就算还有灵璧侯夫人外甥女这个身份，但又岂能比得上堂堂一品诰命夫人？

如此看来，他们竟是早就勾搭在一起了。

这让于太后心中更加不喜，在她看来，女子就应该从一而终，三从四德，苏婉这根本就是不守妇道。

若是皇帝真得强迫于她，她完全可以以死证清白，皇帝想要什么样的没人没有，难道还真能强迫她不成？

但是，想到自己的病情还要依靠苏婉，她终究还是压下了自己心中的愤怒，尽量用平稳地口吻说道：“哀家问你，你是什么时候跟了陛下？你可别说你们刚刚认识，哀家可是不会相信的。”

听了太后这话，苏婉悚然一惊，不由抬头来看了太后一眼，心里羞耻、难堪、惧怕，在各种情绪交织，让她的脸色一阵红一阵白，几乎是失态。

她微微垂下了头，轻声说：“回太后娘娘，我……我……”

苏婉虽然不知道太后心里是怎么想自己的，但也知道太后对她很不满，她想要为自己解释什么，却又不知从何说起。

于太后想了想，问道：“上次哀家在御花园设宴时，你是不是就已经跟陛下在一起了？”

“不——”苏婉急忙否定道，随后，她自知失态，忙又放缓了口气说道：“回太后的话，并没有。”

于太后点了点头，也没有为难她，因为她心里已经差不多有了答案，便又问道：“昌武侯知道你跟皇帝之间的事情吗？”

“他不知道。”苏婉摇头说道。

“既然他不知道，那为什么昌武侯府会宣布你的死讯？”于太后原本以为显德帝威胁了昌武侯府，强行将苏婉夺了过来，没想到昌武侯竟然不知道，这让她稍稍有些放心，至少显德帝还有分寸，没有太过胡来。

苏婉说道：“因为民女不得太夫人喜欢，所以……”

“既然她不喜欢你，为何不做绝一点，反而要留你性命？甚至还放你离开？”于太后打断她的话再次发出疑问。

苏婉斟酌了一下，觉得还是要逆转太后对自己的印象，到底还是将这件事的前因后果都跟太后说了一遍，包括她跟大长公主的恩怨。

虽然这番话，不一定会让太后对她改观多少，但至少也能让太后不那么厌恶她。

于太后听完苏婉的陈述之后，神色稍缓，喃喃道：“原来是这样，这的确像是大长公主会做的事情，果然，她就算年纪大了，心狠手辣，无法无天的本性也不减当年。”

于太后的口气中带着几分讥讽和不善，甚至颇有些怨气，竟像是曾经吃过她的亏一般。

或许也正是因为她跟苏婉有了共同讨厌的对象，太后对苏婉的态度果然好了一些，说道：“昌武侯太夫人做得果然太过了，她如果不喜欢你，当初不让你进门也就是了，何必给自己找不痛快？既然让你进门了，就不该如此对你。而且，她的胆子也未免太大了些，竟然想李代桃僵，贬妻为妾，昌武侯竟然也由着他，果然是老糊涂了。”

太后对苏婉的态度转变这么快，当然不只是因为这一点。

因为于太后跟郭嫦曦一样，对现在后宫的格局十分不满，也动了跟郭嫦曦一样的念头，如果苏婉能够打破宫里的平衡，她绝对喜闻乐见。

最重要的是，苏婉喝了绝育汤，以后肯定不能有子嗣，便是皇帝宠爱她又如何，没有孩子，将来终究是一场空。除非有人像她这样幸运。

至于皇室的那点丑闻，根本算不得什么，顶多是皇帝又一段风流韵事罢了。

毕竟，昌武侯夫人已经死了，还是昌武侯府自己宣布的，就算有人怀疑，也不敢有人说苏婉就一定是昌武侯夫人。

何况，苏婉现在的身份十分低微，便是将来进宫，位份也不会太高，又不能有子嗣，等她失宠之后，想要解决她也很容易。

跟这点微不足道的皇室丑闻相比，她还是更在意母家的前途。

而且，她就是不答应又能怎样？皇帝会听她的劝吗？

他又不是她的亲生儿子，能如此礼遇她，已经很不错了。

她才不会为了区区一个女人，就惹得显德帝不快，若是没了显德帝对她的礼遇和尊重，她这个太后，又有谁瞧得起？

或许显德帝正是明白这一点，才会如此肆无忌惮，在太后的宫里，就要了苏婉。

他本就不是那种喜欢委屈自己的人，可不希望每次来找苏婉，都偷偷摸摸的。

以前偷情是情趣，而如今，他却不想将精力花费到躲躲藏藏上了。

太后也算了解显德帝的想法，自然不会违逆他的意思，何况，她还需要苏婉为她治病。

想通之后，于太后对苏婉越发和颜悦色起来，见苏婉愕然，便说道：“你也不用太紧张，哀家只是问问情况而已，并非要做那棒打鸳鸯的恶人。”

苏婉听到太后不是要怪罪自己，心里也暗暗松了一口气，感激地行礼说道：“谢太后娘娘。”

苏婉自是不相信太后因为她的一番话，就对她改变了态度，但无论如何，只要她不会对付她就好。

“你的身体确定不能怀孕了？”于太后问道。

“是，以前不是没有找太医院的太医诊治过，不过，并没有什么效果。”苏婉的脸上流露出一丝低落和失望之色。

“真是可怜的孩子。”于太后一脸怜惜地说道，“大长公主的做法，实在是太过阴毒了，你放心，如果将来有机会，哀家定然为你出这口气。”

苏婉闻言，立即惊喜地说道：“谢太后娘娘厚爱，民女实在不知该怎么感激您才好。”

太后道：“感激就不必了，只要你肯尽心尽力的医治哀家，哀家自然不会亏待你。就是你想要进宫为妃，哀家都可以替你在皇上面前说几句好话。”

在太后看来，天下的女人就没有不想进宫为妃的，更别说苏婉已经是皇帝的女人了。她恐怕比其他人更希望有个名分，她若是帮助苏婉进了宫，她必定对她感恩戴德。当然，以苏婉的身份，这位份肯定不会多高就是了。

谁知道苏婉听闻此言，脸上反而露出犹豫之色。

“太后娘娘，民女……”

“怎么？难道你不愿意？”于太后见苏婉吞吞吐吐的，不由皱了皱眉问道。

苏婉沉默了一下，还是点了点头。

于太后没想到苏婉竟然会不愿意，不由有些愕然，随即，便说道：“你这就有些不对了，既然你已经是皇帝的女人，进宫才是你最好的出路，难道你还想要另嫁人不成？”

被皇帝碰过的女人，还想要嫁给别人，简直痴心妄想。

苏婉急忙说道：“太后娘娘，民女绝对没有这种想法，民女只是……只是不想进宫而已。”

于太后有些搞不懂她的想法了，然而，既然事情已经到了这种地步，苏婉就是不想进宫也得进宫，否则，她的计划还怎么实施？

于太后便说道：“这已经不是你想不想的问题了，你既然已经是皇上的女人，岂有能留在宫外的道理？就是皇上恐怕也不同意。”

－－－－－－题外话－－－－－－

O__O”…，今天就只有这么多了，我的速度肿么就是快不起来了呢…ORZ~

谢谢所有订阅支持的童鞋，谢谢亲亲们的票票、打赏还有钻石花花，俺爱你们，么么哒~

还有，再次祝大家元宵节快乐！（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十三章贤妃

苏婉说道：“太后，陛下也知道民女不想进宫，而且陛下也同意了。”

“什么？皇帝同意了？”于太后有些惊讶，难道皇帝对苏氏，并没看有她想象的那般看重？肯定是了，要不然，皇帝肯定会想法设法让她进宫，而不是任由她流落宫外。

想到这里，于太后让苏婉进宫的心思就淡了。

她想让苏婉进宫，最主要的目的，就是想让她打破后宫当前的格局，既然她不是那么受宠，就算进宫了也于事无补。

皇帝会跟她在一起，想必也是想要找点刺激。当她成为皇帝嫔妃的时候，也就跟其他嫔妃没有什么不同了。

既然如此，她又何必在她身上浪费心力？

想到这里，于太后心里不免觉得有些失望，原本以为迎了转机，谁知道，到头来还是竹篮打水一场空。

“既然陛下都同意了，那哀家也不好说什么了。”于太后轻叹一声说道。

若非因为苏婉情况特殊，又可以利用之处，她才不耐烦去掺和皇帝那些风流韵事。

对于苏婉的事，她以后睁一只眼闭一只眼也就是了。

随后，太后就揭过这件事不提，开始说起了治病的话题。

“哀家已经让太医院的王太医看过了，他说，只要你敬献的药方管用，你的治疗方案还是十分可行的。只是，王太医说，想要研究一下你敬献的那份宫廷御方，不知你愿不愿意？”

苏婉退后几步，恭敬地说道：“太后娘娘，民女既然已经敬献了这份方子，就没打算敝帚自珍，民女也希望这份方子能够救治更多的人，如此，才能证明它的价值。”

于太后闻言不由点了点头，对苏婉又顺眼了一些，无论如何，至少她品性还是不错的。要知道，这张方子完全可以当成传家宝传下去。她竟然说献就献出来了，完全没有藏私的打算，便笑着赞道：“如此甚好，若是证明此方的确是传承千年的宫廷御方，又对哀家的病情十分有的话，哀家就命人将列入宫廷医案之中，以为传承。”

“中午，你便留下给哀家一起用膳吧？石嬷嬷特意按照你给的方子给哀家做了药膳，你也可以看看，她做的是否准确。”于太后说道。

既然于太后都这么说了，苏婉也只能留下来陪太后用餐。

不得不说，石嬷嬷熬制药膳的本领的确高超，再加上御药房提供的药材都是最好的，而且，她本身也精通医理，知道如何才能最大程度的保留药效，药膳做的的确极好，苏婉对此也只能敬仰的份，很是夸赞了石嬷嬷一番。

随后，便又对太后说了一些饮食上应该注意的事情，叮嘱太后一定要禁食糖类，食物宜粗不宜精，太后用的膳食就是太过于精细了，反而会加重病情。少食用蛋类品以及动物内脏、脂肪等等，可以吃些水果，但是不能吃太甜的等等，最好在饭前半个时辰前吃等等。

太后娘娘虽然听到苏婉说，让她多吃一些粗粮，心里就有些不高兴，但是跟面子和口腹之欲比起来，她还是更在意自己的身体，到底还是答应了下来。

就在苏婉陪太后用膳的时候，后宫的那些女人就已经收到了显德帝在慈宁宫待了一个时辰的消息。这让以前并不怎么关注苏婉的嫔妃们，也不由上了点心。

陛下可是在慈宁宫待了一个时辰啊，她们平时见陛下一面尚不可得，就是偶尔见了一次，吃顿饭什么的，也不会相处这么长时间，陛下凭什么就在慈宁宫逗留了一个多时辰？

她们可不相信陛下是陪太后说话了，显德帝跟太后就算再母子情深，不会谈这么久，那么一定就是为了住在慈宁宫里的那位娇客了。

除了皇后对此依旧十分淡定之外，其他四妃都对苏婉有了不同程度的关注。

不多时，目前能够查到的关于苏婉的全部消息，就传到了四妃的手中。

在看到苏婉只一个郎中的女儿时，众妃几乎都同时舒了一口气，放下了心。

这种身份，就算将来进了宫，也不会有太高的位份，做个小小的选侍就顶天了。

就算是灵璧侯夫人的外甥女又如何，她的出身摆在那里。

如此看来，那女子的确是进宫来为太后娘娘看病的了。不过，她不过是个土郎中的女儿，能有多大的本事？想必是灵璧侯府想要送人精进宫，才用了这种方法。

不过，能够吸引住陛下为她驻足这么长时间，想必那女子也是个出色的，就是不知道她能受宠多长时间。

只有贤妃在看到苏婉的名字的时候，下意识地皱了下眉头，但也没有多想。

因为她并不知道苏婉是假死，太夫人根本没告诉她，所以，她就是认为两人是名字相似而已。

四妃还是非常沉得住气的，尽管对苏婉略有关注，却没有什么实际行动，更不像郭嫦曦一样迫不及待地过来试探打听，她们选择了静眼旁观。

在她们看来，目前的苏婉还不值得她们出手对付，否则，倒是抬举她了。

苏婉对此并不之情，陪太后用过午饭之后，苏婉就回到了自己的住所，门一关上，脸上露出显而易见的疲惫之色。

陪太后用饭，对很多人来说可能是荣耀，但对她来说，简直就是在上刑，她本就不怎么夹菜，而且太后一问话，就得放下筷子，恭恭敬敬地回答，而且还生怕自己回答错了，不得不打起精神面的，不敢有丝毫放松，一通应付下来，无论身心都感到十分疲惫。

菡萏早已经准备了点心和热茶，苏婉用了一些，便开始睡午觉。

休息了半个多时辰，才觉得自己稍稍恢复了一些。

然而苏婉刚刚装扮好，就收到了显德帝的命人送来的赏赐。

当然是打着苏婉为太后治病的旗号，除了一些珠宝首饰外，还有贡缎十匹，玉如意一对，还有糕点、茶叶，果脯若干，苏婉谢恩跪接了赏赐。

后宫的那些女人听了这个消息，不免又是吃醋的吃醋，打探的打探，恨不得直接过来看看苏婉到底是个什么狐媚子，竟得了皇帝如此宠爱。

然而，让她们醋海翻波的事情还在后头，一连数日，显德帝都去慈宁宫跟苏婉约会，或是上午，或是下午，甚至还有一次是在晚上，如此盛宠，这让四妃等人也坐不住了。

皇帝放着一个偌大的后宫不管，偏偏去宠幸一个无名无分的女人，这不是打了所有嫔妃的脸吗？难道她们这么多人，还比不得她一个？

她们倒要瞧瞧，那狐狸精究竟是长了怎样一副花容月貌，竟将陛下迷得如此神魂颠倒的。

她们这些人中，只有郭美人见过苏婉，她们本想要找郭美人出来问问，但是郭美人那天从慈宁宫回来之后，就称病闭门不出，便是德妃娘娘传唤，她也推脱了，德妃虽然对她不满，但是看在太后的面上，却也不敢真正拿她怎么样，心里却对苏婉越发好奇了。

这天早上，众嫔妃去坤宁宫给皇后娘娘请安的时候，周德妃就说道：“皇后娘娘，臣妾忽然想到一件事，不知当说不当说。”

宁皇后坐在宝座之上，神态平和，闻言微微一笑，说道：“有什么话，妹妹直说便是。”

周德妃相貌长得温婉可人，还有一副好嗓子，并不像郭嫦曦那样动听，却让人听得心里很舒服，很平和，极具亲和力，听到皇后的话，便笑道笑道：“那臣妾就直接说了。我突然想起来，我们似乎已经很久没有去给太后娘娘请安了，听说太后娘娘请了一位女神医，医术颇为不错，太后娘娘经过她这几天治疗，病情略有好转。所以，臣妾就想着，是不是该去慈宁宫给太后娘娘问个安，顺便谢一谢那位女神医？”

孙淑妃容貌端庄，气质淡雅，一举一动都显示出她良好的教养，听到周德妃的话，也不由点头说道：“德妃妹妹说得极是，既然太后的身体好转了不少，我们的确也该去慈宁宫探望一下太后，否则，岂不是显得我们不孝？”

珍嫔闻言，少见地没有反驳他们，说道：“两位姐姐说得对，若是太后娘娘病情好转，我们还不去探望一番的话啊，陛下会怎么看待我们？”

其他嫔妃也都纷纷应和。

宁皇后对她们的想法很清楚，知道她们去给太后请安是假，看一看那位女神医的庐山真面目才是真。不过她其实也想见一见那位女神医，看看她到底是个什么样的人。毕竟，陛下这样抛下偌大一个后宫不管，天天去她那里，也不是一回事。

若是性情不错，她或许还可以主动向皇帝提一提，将她纳进宫来。

但她如果是个不省心，她要进宫一事，就要斟酌一番了。

宁皇后虽然打定了注意，但还是对左手第一位的胡贵妃说道：“贵妃妹妹意下如何？”

胡贵妃不到三十岁，容貌很是艳丽，一双丹凤眼极为威严，一还有种从骨子里散发出来的高贵大气，竟是比皇后娘娘看着更像皇后。

她出身理国公府，还育有大皇子，便是皇后娘娘，也得让她三分。

如今皇后娘娘身体越来越差，又分了手中的权力，胡贵妃便显了出来，下面的宫女太监，对胡贵妃竟比宁皇后还要敬畏，对她的命令，执行地比皇后还要彻底。

甚至现在，宁皇后还要主动询问她的意见，由此可见，胡贵妃在宫里的地位，绝对非同一般。

胡贵妃闻言，不由挑了挑眉，淡淡地说道：“皇后娘娘才六宫之主，问我臣妾做什么？”

宁皇后闻言，眼中迅速闪过一丝阴霾，脸上的笑意却不变，说道：“贵妃这话就错了，如今，四位妹妹帮本宫一起打理后宫，我当然不能再像以前那样独断专权，至少也得问问四位妹妹的主意不是？”

胡贵妃闻言，看了宁皇后一眼，说道：“既然大家都同意了，本宫也没有什么意见。”

宁皇后微微一笑，压下心中的火气，又向贤妃问道：“贤妃妹妹的意见呢？”

在四妃中，贤妃是最没有底气的一个，谁让她没有孩子呢！因此，若是要商议什么事，她基本不发表什么意见。

“几位姐姐做主便是。”贤妃柔顺地说道。

此事决定了之后，宁皇后便带着一众嫔妃去了慈宁宫。

慈宁宫。

于太后刚刚用过了早饭，听到皇后率领众位嫔妃过来请安了，眉头便是一皱，但随即就舒展开了。

她现在觉得身体轻省了一些，精神头也比以前好了，反正也没事，跟人说说话也不错。

就算那些嫔妃斗来斗去的，也连累不到她身上，权当看戏就是了，便让人将她们请了进来。

于太后也去了明间正厅，坐在了上面的宝座上。

皇后等人进来之后，向于太后行了礼，于太后让她们起来，又赐了座。

宁皇后坐下之后，才笑着说道：“母后今天的气色看起来不错，身体可是好些了？臣妾原本不敢来打搅母后静养，不过，臣妾听说母后的身体似乎好转了许多，便自作主张带着众位妹妹来给母后请安了，还请母后不要怪罪才是。”

于太后跟皇后虽然面和心不合，但是，表面上看起来还是不错的，以前因为郭嫦曦的事情，两人之间的矛盾激烈化，但是，郭嫦曦越来越不受宠，两人的关系又恢复了不少，如今，虽然彼此心怀芥蒂，但也能平心静气地坐下来说话了。

听到皇后的话，于太后笑道：“哀家的身体的确是轻省了不少，正觉得有些无聊呢，你们就来了，哀家又怎么会怪罪你们？”

“原来母后的身体真得好了许多，这可真是一件大喜事。如果母后不嫌我们烦的话，那臣妾和众位妹妹，就天天来看母后如何”宁皇后说道。

于太后轻叹一声道：“这就不必了，你们隔山差五来见哀家一次就行，来得次数多了，哀家也觉得烦。”

“是。”宁皇后笑着答应了。

众嫔妃也都关心地问了几句太后娘娘的身体，如此一轮下来之后，胡贵妃突然问道：“太后娘娘，怎么没有看到那位为您治病的那位女神医呢？”

于太后早知道她们醉翁之意不在酒，但她也不在意此事，便说道：“怎么，胡贵妃想要见她？”

胡贵妃即便再如何不可一世，在太后面前也得收敛几分，闻言便点头笑道：“这位女神医，年纪轻轻，医术便能赶超太医院的太医，治好他们都治不好的病，臣妾心里当然好奇了，可惜太后娘娘将她藏得太严实了，寻常我们根本见不着。如今，好不容易有了这个机会，岂有不见之理？”

于太后点了点头，道：“既然如此，哀家便将她喊来，你们都见一见，满足你们的好奇心。”

说着，便吩咐宫女去传唤苏婉。

于太后知道，她们都是来打探苏婉虚实的，不让她们见一见，她们肯定不死心。

何况，苏婉是她请进宫的神医，她们就算是看在她这个太后的面子上，也不会太过为难她的，她也不会坐视苏婉被她们欺负。

若是以前她还怀疑苏婉的医术的话，显然却对她的医术信之不疑了，她是个惜命之人，在病情没有控制好之前，绝对不会允许苏婉出事的。

苏婉正在练字，听到太后娘娘传唤，稍微整理了一下便过来了。

这也是因为她怕太后召见她时，来不及梳妆，所以每天都是将自己打理地整整齐齐的，这样，才不会让太后久等。

然而在去正殿的时候，来传唤她过去的宫女红笺，忽然提醒她道：“苏姑娘，这次不只是太后娘娘要见你，皇后娘娘、贵妃等一众嫔妃也都是特意来见你的，你可千万要小心一点”

能在慈宁宫伺候的宫女和太监，可以都说有些眼力。何况，显德帝又没有隐瞒，所以，对于显德帝和苏婉的那点事，他们都很清楚，对苏婉自然不敢像她刚进宫时那般轻慢，甚至对她可以说是非常殷勤。

毕竟，太后看重她，陛下宠爱她，就算出身低微，也不是他们能够招惹的。谁知道将来会不会有什么造化，总之先捧着总没错。

何况，苏婉对他们也和气，出手也算大方，他们也乐得给苏婉传递个消息什么的，反正苏婉也从不向她们打听一些阴私之类的东西，都是无关痛痒的小事，说了也不会有什么问题。

苏婉闻言，脚步不由一顿，神色微凝。

显德帝毫不掩饰对她的宠爱，那些宫妃们不可能得不到消息，虽然早就预料到会有这一天，但她的心里还是有些忐忑。

但因为早早收到了消息，还是让她有了些心里准备，否则，她见到皇后她们时，未必不会失态，因此苏婉郑重地向红笺道了谢。

到了殿外时，苏婉的心情已经平静下来了。

等通报之后，苏婉目不斜视地走了进去，恭恭敬敬地向太后行礼道：“民女苏氏，见过太后娘娘。”

于太后含笑道：“快快起来吧！”

“谢太后。”苏婉谢恩之后，才缓缓起身。

于太后又道：“快去见过皇后娘娘还有众妃。”

苏婉应了，又重新向她们行礼道：“民女苏氏，拜见皇后娘娘以及众位娘娘。”

听到苏婉的称呼，胡贵妃不由嗤笑一声，显然很是不满苏婉将皇后单独提出来拜见，反而将她跟其他嫔妃放在一起应付，不由似笑非笑地对皇后说道：“姐姐，咱们这位苏姑娘可真是有点目中无人，眼睛里似乎只有皇后娘娘您呢！我们这些嫔妃她可都不看在眼里，就是不知道，她盯地是皇后娘娘您这个人呢，还是皇后娘娘你的位子。”

此时，皇后还没有从苏婉带给她的震惊中回过神来，闻言不由已经，反倒是一下子清醒反过来，说道：“贵妃妹妹可不要胡说，我想这五位苏姑娘也不是有意为之，大概是因为她无法分辨你们身份的缘故，毕竟，她以前又没有见过你们。”

“皇后果然通情达理。”胡贵妃说道，“她没有见过我们，难道还见过皇后娘娘不成？”

宁皇后脸色不变，胡贵妃没有说错，她们之前还真见过，只是她怎么也没想到，她们再见面时，会是以这种身份。

她可不认为眼前的苏婉，跟以前的昌武侯夫人是两人，若是巧合的话，这未免也太巧了。

何况，她的眼神没坏，自然分得清真假。

但她还是摇了摇头说道：“本宫自然是没有见过她的，但是，只要不是瞎子，看到本宫的装扮，也该知道本宫是皇后。”

宁皇后说完，也不等胡贵妃说话，就对苏婉说道：“苏姑娘起来吧！”

“是，谢皇后娘娘。”苏婉平静地谢恩之后，才站起身来。

然而，就在刚才，苏婉刚刚走进殿的时候，有一个人却受到了极大的惊吓和冲击，若非她控制力强，恐怕当场就失态了。

但即便如此，她的神色也有些怔怔的，眼神毫无焦距。

当苏婉起身之后，她才回过神来，脸色难看，眼睛一眨不眨地盯着苏婉，好似要找出她跟印象中那个人的不同之处，好说服自己，她们不是同一个人。

可是她越观察，脸色越是苍白，心里的答案就越清新。

她拼命告诉自己，她们不是同一个人，只是长得相似而已，可是，事实摆在眼前，让她根本无法自欺欺人。

她简直都快疯了，这到底是怎么回事？

小苏氏不是都已经死了吗？为什么会出现在这里？甚至还成为了皇帝的女人？

当初听到小苏氏的死讯时，她根本没有怀疑，当然，更不可能有伤心，她一点也不喜欢苏婉，自然巴不得她死了，以后大哥可以再娶一个身份高贵的女子为妻，这对昌武侯府来说，是一件好事。

她虽然贵为贤妃，但是，她却知道，若是没有得力的娘家，她在宫里绝对不会如此自在，更不可能有现在的地位。只能向其他那些出身低微的嫔妃那样，在夹缝中生存，卑微的活着。

所以，她当然愿意见到娘家越来越强大，苏婉在她眼中，就是一块阻碍家族兴盛的绊脚石，早该踢开了。

何况，苏婉还给她惹了祸，至今，寿宁大长公主对她的态度也没有恢复。

小苏氏既然已经死了，为什么还要回来？甚至还要来跟她抢皇上，她……她这是想要报复他们吗？

想到这里，贤妃的神色不由有些狰狞。

皇后刚才就在注意贤妃的神色，见状不由问道：“贤妃妹妹这是怎么了？身体不舒服吗？”

皇后的话，让众人的眼神都落在了贤妃身上，就连苏婉也看了过去。

贤妃心中再如何惊怒，再如何愤恨，暂时也得忍着，这件事没有搞清楚之前，她绝对不能泄露。

她苍白着脸色，勉强勾了勾嘴角说道：“谢皇后娘娘关系，臣妾的确是有些不舒服。”

像太后和皇后这类知道或者猜到实情的，自然知道她为什么会这样，看她的眼神不免带着一丝怜悯。

但是其他人就不知道了，只觉得贤妃事多，却也没怀疑她在说谎，毕竟，贤妃的脸色的确很难看。

“既然贤妃妹妹身体不舒服，就先回去吧，想必母后也不会怪罪你的。”宁皇后又道。

“是，太后娘娘，那臣妾就先告退了。”贤妃起身对于太后恭敬地说道。

于太后点了点头，说道：“去吧！”

贤妃没有再多言，匆匆行了一礼就离开了。

胡贵妃皱了皱眉眉头，说道：“这贤妃也真是的，怎么早不生病晚不生病，偏偏这时候病了，真让人怀疑她是不是故意的，也就是太后娘娘您宽宏大度，才不跟她计较。”

于太后微微一笑说道：“好了，哀家看那贤妃是真得不舒服，你们也就别对此耿耿于怀了。”

既然太后都这么说了，胡贵妃也只好作罢。

胡贵妃和皇后说话的时候，周德妃却一直在打量苏婉，见到苏婉果然一副花容月貌，倒也不觉得意外，若是长得一般，根本入不了皇帝的眼。

只是，她看了半天，除了容貌之外，她也没发现苏婉有什么特别之处。

要说论美貌，郭嫦曦略胜她一筹，珍嫔也不差，她凭什么就能得到皇帝如此宠爱？

或许，皇帝只是觉得新鲜，等过上一段时日，可能就腻了。

想到这里，周德妃心里有了底，对苏婉也不那么戒备了，笑着问道：“苏姑娘多大了？家是哪里的？在宫里住得可习惯？”

这些她自然都知道，只是现在，她们初次见面，都要装作不知道。

苏婉一一回答了。

“本宫还以为是什么绝世美人呢，现在看来，也不过如此。”苏婉说完之后，就听一个柔和动听的声音用一种颇为不屑地口吻说道。

苏婉循声望去，就看到一个美貌风姿不输于郭嫦曦的女子正看着她，唇边露出一丝讽笑，见苏婉看她，便若无其事的收回了视线，正是珍嫔。

－－－－－－题外话－－－－－－

给自己定下的万更目标又没实现，7000字，这未免也差得也太多了，吐血~

唉，我每天都想着万更，结果每次都实现不了，郁闷~

谢谢亲们的订阅支持，谢谢亲们的月票、评价票、钻石、花花和打赏，都看到了，非常感谢大家，么么一百下。

╮（╯▽╰）╭，我明天继续向目标努力。我不相信我一次也完不成…ORZ~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十四章妾有错（一更）

苏婉尽管不认识珍嫔，也从未见过她，但是在看到她的第一眼，苏婉就明白，她必定是珍嫔。

说起来，珍嫔和苏婉曾经有过一次“会面”，就是苏婉初次进宫那次，不过那时候，苏婉背对着她，只听到了她的声音，并没有看到她的容貌，而珍嫔同样只看到了苏婉的背影，这一次，才算两人第一次正式见面。

孙淑妃听到珍嫔这不屑中带着酸涩的话，不由微微一笑道：“珍嫔妹妹实在太挑剔了，本宫倒是觉得这位苏姑娘长得极好，也并不比珍嫔妹妹差多少呢！”

珍嫔冷笑一声道：“淑妃姐姐可不要乱说，她算什么东西，也配跟本宫相提并论？”

若是旁人听到这等奚落，怕是会忍气吞声，毕竟，身份差距太大，但是，苏婉却不想这样，她进宫来是为了太后娘娘治病，可不是为了被他们奚落的，何况，太后的身体经过治疗，已经起到了一些效果，太后娘娘必定不会让她出事。

想到这里，她心里也有了些许底气，闻言不由微微一笑道：“民女自知身份低微，不配与娘娘相提并论，也从未想要跟娘娘相提并论，娘娘实在不必如此羞恼。还有，民女本就不是什么绝色美人，让娘娘如此失望，真是对不住了。”

珍嫔没想到区区一介郎中的女儿，自己说她两句，她竟然还敢当众还嘴，顿时感到自己的威严被冒犯了，不由气得胸脯急剧起伏了两下，杏眼圆瞪，怒视苏婉道：“你放肆！”

苏婉神色不变，说道：“民女只是实话实说罢了，何来放肆？娘娘可不要冤枉了民女。”

苏婉的态度，几乎令所有后妃看她的眼神不由都微微变了变。

狂妄！

实在太狂妄了！

如今她还没有进宫，就敢对珍嫔如此态度，若是进了宫，岂不是越发嚣张了？

就算珍嫔当初进宫时，受到如此盛宠，依旧要乖乖伏低做小，渐渐地才开始膨胀嚣张起来。

而这位呢，不过是受了皇帝两天宠爱，就连以前风头正劲的珍嫔都不放在眼里了，看来以后也不是个消停的主。

就连皇后看她的眼神，都有些惊疑，似乎有些摸不准苏婉的性情。

“我冤枉你？”珍嫔几乎被气笑了，“你也不看看自己是什么身份？也配让本宫冤枉你？本宫说你两句，你只要乖乖受着就是了，竟敢跟本宫还嘴，如此不懂规矩，你还敢说你没有以下犯上，还敢说你没有放肆？”

苏婉闻言神色平静，恭谨地说道：“民女身份低贱，自然是不配让娘娘正眼想看。但是，民女自认也没有得罪过娘娘，娘娘身份高贵，何必纡尊降贵，跟民女一般见识？”

其他宫妃原本只是看热闹，但是见到苏婉态度虽然还算恭敬，不卑不亢，但是说的话却句句带刺，根本就是不把珍嫔都不放在眼中，她们甚至还不如珍嫔呢，苏婉对她们的态度恐怕也好不了多少，不由起了同仇敌忾之心。何况苏婉这几天总是霸着皇上，早就让她们心生不满了，对苏婉的印象好得起来才怪。

其实，就算苏婉对她们伏低做小，她们该讨厌的还是会讨厌。

她们的身份，注定不能成为朋友。

丽嫔闻言，不由笑着说道：“好一个伶牙俐齿的女子，连本宫都忍不住为你叫好了。珍嫔妹妹，人家都说自己身份低贱了，你何必再跟她较真，如此岂不是拉低了自己的身份？”

顿了顿，丽嫔又道：“要我说，你根本不必跟她废话，拿出妹妹的雷霆手段来，教导教导她规矩，让她知道什么是长幼有序，尊卑有别，看她还敢不敢对你无礼！”

丽嫔一边说，一边含笑看向苏婉，眼神却带着一丝冷意。

珍嫔闻言不由看向丽嫔，勾唇笑道：“既然如此，丽嫔姐姐何不亲自动手？本宫可是知道姐姐有不少御下的手段呢！”

呸！还想借她的手杀人，想得美！

丽嫔闻言，不以为意地说道：“她有没有得罪本宫，本宫凭什么要教导她？妹妹既然不愿意就算了，反正不关本宫的事。只是她还未进宫就敢如此挑衅妹妹，不知道宫里的人，以后会如此看待妹妹呢？”

一番话可谓是戳中了珍嫔的死穴，她就算被丽嫔利用，但是也不得不为自己在宫里的威望考虑，如果她今天轻轻放下了此事，宫里怕是很快就会传出她失势的流言，到时候，那些趋炎附势的宫人，还怎么会将她看在眼里？

她心中暗恨，却也没有办法，而且她的确想要教训教训苏婉，为自己出一口心中的恶气。

至于陛下会不会因此而怪罪她？哼，她可不认为陛下会为了她，就惩罚自己。

若是珍嫔知道郭嫦曦的遭遇，恐怕就不会这么自信了。

但是，这是在太后宫里，想要教训苏婉，还要看太后同不同意，于是，珍嫔就走出来一步，对太屈膝后说道：“太后，嫔妾此次来为太后娘娘请安，除了要探望太后您之外，原本是想要谢谢这位女神医的。但是，没想到她竟如此不懂规矩，以下犯上，让嫔妾脸上难看，不教训她一下，嫔妾以后怕是没脸做人了，所以，嫔妾恳求太后娘娘，允许嫔妾对她施以薄惩，教导教导她规矩，也全了嫔妾的脸面。”

于太后对珍嫔的感官远不如苏婉，苏婉至少能为她治病，就算皇帝宠爱她，她又不会进宫，甚至还不会生育，威胁不到郭嫦曦的地位，但是珍嫔就不同了，郭嫦曦进宫之后，她可是没少给郭嫦曦添堵，太后怎么可能会喜欢她？

以前是因为皇帝宠爱她，她也不好对她做什么，但是现在，她现在宠爱日衰，她也不必对她如此顾忌了，何况，她可是惜命的很，经过苏婉治疗之后，现在才刚刚尝到甜头，怎么可能允许她出事。

闻言，便淡淡地道：“珍嫔，你这就不对了。此事是由你引起，若不是因为你阴阳怪气讽刺苏姑娘，苏姑娘怎么会反驳你。何况，哀家也不觉得她说错了。苏姑娘虽出身低微，但却是灵璧侯夫人的外甥女，更是哀家的贵客，岂有贵客上门，说句实话反要受到惩罚的道理？你若是真心孝顺哀家，就向苏姑娘赔个礼，此事就过去了。什么惩罚不惩罚的，以后休要再提。”

珍嫔听到太后这话，脸色一下子就黑了。

她怎么也没想到，太后娘娘竟然如此维护苏婉，难道她就不怕苏婉进宫之后，跟郭嫦曦争宠吗？

她原以为，太后对苏婉只是利用而已，心里未必喜欢她，何况，就算惩罚她一下，难道她还敢不用心医治太后不成？

可惜，珍嫔却小看了太后的惜命程度，越是位高权重之人，越是不愿意死，何况太后这种天下最尊贵的女人？

何况，苏婉对太后来讲，并没有什么威胁，太后对她自然也就宽容了许多。

其他后妃也对太后如此维护苏婉感到十分不可思议，但是，太后的态度，也让一众想要找苏婉麻烦的人，暗暗打消了念头，随即就开始幸灾乐祸地看向珍嫔，看她会不会向区区一介民女道歉。

若是她想苏婉道歉了，绝对颜面大失。但若是她不道歉，就是不孝顺太后，不遵从太后的命令。

珍嫔受宠这么长时间，性格又嚣张，不知道拉了多少仇恨值，虽然没有见到苏婉受罚有些可惜，但是看到珍嫔受辱也不错。

珍嫔暗暗咬牙，让她给苏婉道歉，那是绝对可能的，这个老太婆，肯定是故意羞辱她的。

就在珍嫔左右为难的时候，就听到殿外通报道——

“皇上驾到！”

珍嫔听到显德帝来了，不由大为惊喜，但随即，她就收敛了喜色，一脸委屈地跪了下去。

除了太后之外，大殿里众人都矮了一截。

这次，显德帝下朝之后，就直接过来了，因为他听到他的那些后妃都去了慈宁宫之后，怕她们找苏婉的麻烦，这才匆匆赶了过来，进来之后，他先扫了一下苏婉，看到苏婉完好无损，微皱的眉头才舒展开来，有些懒洋洋地地众人说道：“都平身吧！”

说完，又想太后行礼问安。

于太后立即让他平身，甚至有些打趣地说道：“陛下今天怎么这么早便来请安了？”说着，还看了看垂头站在一侧的苏婉。

显德帝脸皮厚的很，对这点打趣完全不放在心上，笑道：“儿臣这不是想母后了吗？”

随后，他目光一顿，看到众人都起身了，只有珍嫔竟跪在地上，不由有些诧异地问道：“爱……珍嫔这是怎么了？跪在地上做什么，怎么还不起来？”

显德帝原本想要喊爱妃的，但是突然想到苏婉在场，莫名地就不想这么称呼，就硬邦邦地喊了珍嫔。

珍嫔却只想着如何让显德帝心疼，根本没有注意到这点，等到皇帝终于注意到了她，便哽咽着摇头泣道：“陛下，嫔妾有错，不敢起来。”

－－－－－－题外话－－－－－－

大家女生节快乐~\（^o^）/~

谢谢大家的支持，么么哒~爱你们~

第二更在晚上七点多…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十五章消息（二更）

见到珍嫔这副作态，不少宫妃都暗地里撇了撇嘴，暗骂她狐媚子，又来装可怜勾引皇上了。

但随即，她们就来了点兴致，在新宠和旧爱之间，也不知道陛下会站到哪一边。

不过，很多人都像珍嫔一样，觉得皇帝会站在珍嫔这一方，毕竟，珍嫔受宠的形象深入人心，就算郭嫦曦那样的美人进宫，也没有压过珍嫔的风头，何况是现在这个还没有进宫的？

显德帝闻言，却是饶有兴致地问道：“你这是犯了什么错了？”

珍嫔尚未回答，噙在眼中的泪珠，就先一步滑落下来，泪水落在白玉般的脸上，宛如白莲上的露珠，晶莹、剔透、脆弱，还有一种难以明说的美丽。

苏婉自认可哭不了这么美，连她看了都觉得有些失神，更别说男人了，怪不得会受宠这么久，果然名不虚传。

只见珍嫔微微垂头，带着一丝好听地鼻音说道：“陛下，嫔妾从小就不会说话，进宫之后不知因此得罪了多少人，这点陛下也是知道的。嫔妾想改，可就是改不了。今天，嫔妾见到苏妹妹后，一时激动，就说了她两句，没想到就被苏妹妹就恼了，嫔妾……嫔妾真得不是故意的……”

说道这里，珍嫔好似再也不住一般，竟是微微抽泣起来，真是梨花带雨，我见犹怜。

苏婉听到这里，看了显德帝一眼，却发现显德帝脸上的笑意微收，似乎察觉到苏婉的视线，竟也看了过来。

苏婉觉得显德帝可能对珍嫔心软了，为了她那番话怪罪于她。她心中虽然早有预料，但是亲眼见到这一幕，还是觉得心里很不舒服，便神色冷淡地移开了视线，不再看他。

她就知道他凭什么如论说的多好听，关键时候还是靠不住。

还说什么喜欢她，去他妈的喜欢！

显德帝见状，眼中不由露出一丝愕然，自从他登记以后，还从来没有人给过他脸色看。但他不知想到了什么，竟是不由摇头失笑出声。

“陛下？”听到显德帝的笑容，宁皇后不由诧异出声。

其他嫔妃也都看向显德帝，就连珍嫔都忘记了哭泣，呆呆地看向皇帝。

谁知道显德帝却收敛了笑容，也没看珍嫔，只问宁皇后道：“皇后，珍嫔说的是真的吗？”

宁皇后没想到陛下竟然会问自己，若是平时，显德帝早就维护上了，哪里还会询问她的意思？

宁皇后看了珍嫔一眼，发现她也愕然瞪大了双眼，没有了那副楚楚可怜之态，心中顿时觉得有些快意，也明白了此刻在皇帝的心中谁更加重要，心里不由微微一叹，连忙说道：“回陛下，此事确实有珍嫔引起的，但苏姑娘并没有恼怒，只是回了句话而已，反倒是珍嫔妹妹自己恼了，再加上丽嫔在一旁煽风点火，珍嫔妹妹便想要征求母后的意思，想要惩罚苏姑娘，但是母后并未同意，正要珍嫔向苏姑娘道歉，可巧，陛下您就来了。”

被揭了老底的珍嫔和丽嫔脸色一个比一个难看，心中暗骂宁皇后，但却不敢明着表现出来，但更多的却是惶恐和害怕，珍嫔本就在地上跪着，丽嫔也不敢站着了，连忙跪了下来。

于太后闻言，也说道：“皇后说的极是，这一切本就是珍嫔挑起的，没想到，她还竟然还敢混淆是非，恶人先告状，污蔑哀家请来的贵客，行径着实恶劣。”

于太后会这么包庇苏婉，出了本身需要她治病之外，也是因为，她觉得显德帝对她正新鲜着，男人又都喜新厌旧，未必不会站在苏婉这一方，这才如此维护苏婉，现在看来，她果然没有做错。

显德帝听到这里，还有什么不明白的？

何况，他也深知苏婉的性子，其实是个受不得气的，若是珍嫔出言讥讽，苏婉在自知有自保手段的情况下，必定不会坐以待毙。

而珍嫔同样嚣张惯了，见到苏婉反驳，肯定也是愤怒交加，会想要教训苏婉也不足为奇。

不过，就算此事是苏婉引起的又如何，谁让他现在就稀罕她呢？他既然以前能偏袒珍嫔，现在自然也能偏袒苏婉，一样的道理。

有些事情，他不是不明白谁对谁错，但他却依旧维护自己喜欢的人，也没有什么道理可讲，只因为他喜欢，这就足够了。

管他冤枉不冤枉，宫里枉死的人还少吗？也不缺这一个。

所以，在宫里，没有什么真正的公平可讲，就算拿出确凿的证据来，只要他不相信就一点用都没有。谁对谁错，都得看他的喜恶。

于是，显德帝看向珍嫔说道：“珍嫔，现在你还有什么话好说？”

珍嫔这才回过神来，惊慌地看着显德帝喊道：“陛下——”

显德帝神色不变，淡淡说道：“你是向苏姑娘道歉呢，还是想要朕亲自处罚你？”

珍嫔脸色雪白，不敢相信地摇头道：“不，不会的，陛下您不会这样对我的？妾是您亲自封的珍嫔啊，您曾说过，妾是您手里的珍宝，您怎么能为了这么一个身份不明的女人，就如此对待臣妾，这不公平，妾身不服……”

显德帝见状，有些不耐烦，说道：“既然你不想认错，那就是想要接受处罚了？也好，或许是朕对你太好了，以至于你嚣张狂妄，谁都不看在眼中，平日里，朕看你见你小，一直都纵容着你，没想到几年过去，你一点长进也没有，甚至还变本加厉，现在竟然会睁着眼睛说瞎话了，当着太后和皇后的面，你都干对朕撒谎，你还有什么不敢做的？”

珍嫔听到这里，才知道显德帝是真的生气了，也顾不得争辩了，立即叩头道：“陛下，嫔妾愿意向苏妹妹道歉，以后嫔妾再也不敢得罪苏妹妹了，求陛下饶了嫔妾这一次吧！”

说完，她又转了转身子，向苏婉的方向叩头道：“苏姑娘，我向你赔罪，你就大热打量，绕过我这次吧！”

苏婉见状大惊，慌忙避开道：“娘娘万万不可！民女可受不住您的礼，快起来吧！”

如今，她只是个无品无级的民女，而对方却是九嫔之一的珍嫔，正二品的娘娘，她若是受了她的礼，怕是有理也变成没理了。她可不敢大喇喇地受了她的礼。

现在她又皇帝护着，自然没有问题，万一将来皇帝不喜欢她了，不肯护着她了，这就会变成了别人攻击她的借口，她可不想落人口实。

显德帝似乎是知道苏婉的顾虑，轻叹一口气说道：“珍嫔，你起来吧，别让苏姑娘难做。不过，你最近的所作所为，的确有些不像话，所以，朕不得不给你一点教训。”

珍嫔听到显德帝让自己起来，原本还松了口气，但是听到后面你的话，却不由大惊失色，惊恐地看向皇帝。

其他人也没想到陛下竟然来真的，而不是像以前一样，高高拿起轻轻放下，不免都露出惊色，然后，对苏婉戒备不由又加深了几分。

就算太后一直十分淡定，也没想到皇帝竟然会为苏婉做到这种地步。

但是想到，转念又想到，皇帝应该不是为了苏婉出气，以前皇帝对珍嫔就大不如前，如今，不过是借此机会整治她罢了。

显德帝却不管众人怎么想，直接说道：“传朕旨意，从即日起，褫夺珍嫔封号，降为三品婕妤。”

珍嫔，不，应该说是纪婕妤了，听到皇帝的命令，整个人几乎都瘫坐在地上。

她怎么也想不到，自己不过是说了苏婉几句罢了，怎么就落到这步田地？

难道皇帝这几年的宠爱都是假的吗？陛下说罚就罚了。

想到显德帝以前对她的好，珍嫔又是心酸又是心痛，眼泪一涌而出。她不甘心！她实在是不甘心了。

她泪眼婆娑地看着听显德帝，却见显德帝的眼中，再也没有了以前的温柔和宠爱，有的只是冷淡，甚至还带着一丝漫不经心的笑意，不由心灰意冷，想说的话，也卡在嘴边，再也说不出来了。

她早该知道这个男人有多么无情，但她却未想过，自己也会有这这么一天。

不过，没关系。她不过是降了个位份罢了，只要她把握时机，以后还是有机会得到圣宠的。陛下不过是有些喜新厌旧，等过段时间，他就会重新想起自己的。

这样想着，纪婕妤很快就整理好了心情，叩首谢恩。

“嫔妾谢陛下隆恩。”

见到显德帝对珍嫔的出发，苏婉不免心有戚戚然。

都说伴君如伴虎，苏婉终于有了切身的体会。

皇帝喜欢的时候，既然可以将你捧到天上去，但不喜欢的时候，一句话却也可以将你打落入泥沼之中，一切都在于皇帝的一念之间。

若是有一天，陛下又遇到了更合心意的女子，喜欢上了别人，她是不是也会落到珍嫔这般下场。

不，或许她还不如珍嫔，至少珍嫔还是正三品的婕妤，还能好好的活着享受荣华富贵，而她，却连一点保障都没有，将来能不能留下一条小命还是两说。

想到这里，苏婉的的心情不免就有些低落，微微失神。

显德帝惩罚了珍嫔之后，反射性地就去看苏婉，想看她是不是高兴了。谁知道苏婉只低着头，根本没有看她，但他却能感觉到，苏婉情绪不高。

显德帝不由皱了皱眉头，他为她惩罚了珍嫔，难道她不高兴吗？他还想想着要她好好感谢一下自己呢！他真有些搞不懂她的心思了。

因为记挂着苏婉，显德帝的眼神总是往苏婉那边瞄，其他人也都是察言观色地高手，见显德帝的眼神恨不得贴在苏婉身上，一个个不免脸色难堪，但是尽管心里十分嫉妒，恨不得让苏婉死了，但是，有珍嫔这个前车之鉴在前，她们也不敢招惹苏婉。

最后还是宁皇后率先提出了告辞，才引领这众妃离开了。

看了这么久的戏，于太后精力不济，早就累了，众妃走了之后，便露出了疲态，苏婉和显德帝见状，也都告退。

刚出慈宁宫正殿的门，显德帝就握住了苏婉的手，苏婉惊了一跳，连忙左右看了一眼，急道：“陛下，这里可都有人呢！”

显德帝却笑着将她拉到自己怀里，说道：“怕什么？他们不敢看的。”

苏婉看了看了，果然发现所以有的宫女和太监都低着头，好似在认真地数着地上的蚂蚁，不闻不看。

但是，即便如此，苏婉依旧觉得很难为情，又不是所有人都像他那样厚脸皮。

见苏婉轻蹙娥眉，身体紧绷，根本无法放松，显德帝轻叹一声，放开了苏婉，说道：“好了，咱们就去夫人那里，好不好？朕今天为你出了气，夫人是不是要好好答谢朕一番。”

苏婉脸色微红，暗骂他果然是条色龙，什么都想到那方面去，淡淡说道：“陛下此言差矣，民女本就没有犯错，就算没有陛下，太后娘娘也会还民女公道，根本用不着陛下民女我出气。再说了，民女也没有求陛下为我出气，你做什么与我有什么相干，我为什么要报答你？”

说完，理也不理他，转身就走了。

她这次是绝对不会让他得逞了。

显德帝一下子惊呆了，他从小到大，何曾被人如此对待过？

从来只有他晾着比人，还没有人敢晾着他的。

但他却起不了什么愤怒的心思，怔了一会儿，回过神来，就见到苏婉已经走远了，不由轻笑一声，不慌不忙地跟了上去。

与此同时，昌武侯府王太夫人也收到了宫里传递出来的消息。

王太夫人看完之后，不由皱起了眉头，然而下一刻，她仿佛想到了什么，不由大惊失色。

“老太太，怎么了？可是宫里出了什么事？”正在陪太夫人说话的孙嬷嬷见状，也不由担心地问道。

王太夫人捂着胸口，眼中带着一丝恐慌，有些惊疑不定地说道：“娘娘来了消息，问我小苏氏是不是真的死了？她还说，在宫里看到了一个跟小苏氏长相极为相似之人，好巧不巧的，那个人也叫苏婉儿。”

－－－－－－题外话－－－－－－

色龙是不是太渣了？╮（╯▽╰）╭，他就是这么任性！一切随自己的喜好。ORZ~

明天还是中午一更，晚上一更。么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十六章知道（一更）

听到太夫人的话，孙嬷嬷不由倒吸一口冷气，呆愣了半晌，才反应过来立即问道：“老太太，这……难道娘娘怀疑宫里的那个人就是小苏氏？”

见到小苏氏的人不少，不说别人，就是太后、皇后，甚至皇帝都曾经见过一次，谁知道他们会不会认出来，到时候，他们昌武侯府可就……

孙嬷嬷打了个寒颤，不敢继续想下去了。

太夫人脸色阴沉地几乎滴下水来，道：“肯定是她，因为她的身份，就是灵璧侯夫人的外甥女，除了小苏氏，还能是谁？”

“老太太，这可怎么办？”孙嬷嬷慌立即慌了手脚，“若是那小苏氏乱说的话，我们昌武侯府……”

太夫人闻言冷哼一声没有说话，眼神扫向一旁的明玉，问道：“我不是让你们盯着灵璧侯府和小苏氏吗？怎么她都进宫几天了，你们也不告诉我？”

明玉吓得直接跪了下来，说道：“老太太，奴婢并不知道这件事，否则……否则奴婢早就告诉老太太了。”

“没用的东西！”太夫人怒骂了一声，“罚你三个月的月钱，若是再有下次，你就直接滚吧！”

自从侯爷说让她好好颐养天年之后，她在侯府说的话就越来不不管用了，吩咐个什么事情，下面的人答应地挺好，却根本不去做。这让她的脾气，也越来越暴躁了，再也没了以前的慈眉善目。

明玉委屈地几乎要哭出来了，但还是嬷嬷磕头谢恩，站起来退到一旁。

惩罚了丫鬟，太夫人的心情却越来越不好了，道：“听娘娘说，那小苏氏进宫是为了给太后娘娘治病的，她会不会医术我还不知道吗？如此胡来，早晚会惹祸。可架不住太后娘娘信任她，如果她说了什么话，后果不堪设想。”

想到这里，太夫人的眉头紧紧皱了起来。

为防止传递的消息的时候被人泄露出去，贤妃并没有说太多，也不敢说苏婉跟皇帝的关系，因此，太夫人此刻并不知道皇帝和苏婉的事情，但即便如此，也让太夫人焦头烂额了。‘

孙嬷嬷依旧惊甫未定，闻言不由说道：“老太太，明日正好是二十六，可以进宫探望娘娘，到时候可以跟娘娘商量商量，到底该怎么办，无论如何，咱们也不能坐以待毙。”

“也只能如此了。”太夫人点了点头，又道：“等侯爷回来之后，让他来见我，我就不相信，小苏氏进宫为太后看病一事，他会不知道。”

霍渊的确是知道这件事。

毕竟，知道了苏婉在灵璧侯府，他不可能不关注，自然知道宫里派人接苏婉进宫一事。

他心里不是不担心，但是大错已经铸成，现在担心后悔也于事无补，倒不如平静接受现实，无论结果如何，他都会接受，因此，听到太夫人的质问之后，他显得十分淡定。

“母亲，这件事我的确知道，但那又如何？我们也阻止不了。何况，她就算说了实话也没关系，因为的确是我们对不起她，若是此事暴露了，也是我们罪有应得。我还有事，就先行离开了，母亲可以进宫探望娘娘，但是，我希望你们可以冷静一点，不要做出什么事把娘娘牵扯进来。”

说完，霍渊没有多做停留就走了。

太夫人被气得怒火中烧，却也拿他没有办法。

次日，太夫人果然进宫去探望贤妃了。

永和宫，玉棠斋。

贤妃也在焦急地等待王太夫人，等人来了之后，她竟然直接从宝座上走下来迎接母亲。

王太夫人正要行礼，就被她给搀扶住了，她略显急切地说道：“母亲，不必如此多礼。”

王太夫人感到十分欣慰，但嘴上却说道：“娘娘，礼不可费。”

贤妃勉强露出一个笑容，让宫人都退下，只留下了心腹含薇在一旁伺候。

等王太夫人坐下之后，她也回了宝座坐下，急忙问道：“母亲你告诉我，小苏氏到底死了没有？”

王太夫人看了看周围，发现只有从她们昌武侯府跟贤妃进宫的含薇在场，便放了心，轻声说“娘娘猜得不错，小苏氏的确没有死。”

贤妃的脸色顿时又白了几分，衣袖下的手也紧紧地握了起来，紧盯着太夫人，再次问道：“母亲确定？”

王太夫人叹了口气，点了点头。

“怎么会这样？不可能的！竟然真是这样……我……我……”贤妃喃喃说着，身子突然晃了晃，差点晕了过去。

“娘娘——”含薇和王太夫人不约而同地喊道，含薇就在贤妃旁边，直接扶住了她，而王太夫人，也焦急地从绣墩上站了起来，忙喊道：“快去请太医！”

“不……不要去请太医……本宫没事……”贤妃强撑着来说道，挥了挥手，让含薇退下，她刚才只是受惊太过，才有些承受不住，现在倒是缓过神来里，身体并没有什么大碍。

“娘娘……你可不能如此不顾自己的身体……若是你有个三长两短的，我可怎么活呀……”王太夫人抹着眼泪说道。

贤妃勾了勾唇角，勉强笑了笑，说道：“母亲，我这也是没有办法。”

顿了顿，她忽然忍不住哭起来，说道：“母亲，你当初为什么不直接杀了小苏氏，若是你杀了她，女儿也不会落到如此境地！”

王太夫人震惊不已，忙问道：“娘娘，您这是怎么了？”

随即，又冷下脸，阴狠地说道：“难道是小苏氏拿这件事威胁你了？”

“如果是这样就好了。”贤妃哭着说道。

“这到底是怎么回事？”太夫人有些不明白了，除了这件事，难道还有其他原因？

贤妃却只拿着帕子哭，却说不出话来。

王太夫人知道自己的女儿一向要强，就算再苦再痛也从来没有哭过，更何况，还是像现在这样伤心？一颗慈母心，立即就揪了起来，心里越疼贤妃，同时就越恨苏婉这个罪魁祸首。

“娘娘，你到底是说呀！你说出来，说不定为娘还可以替你想想办法。”

贤妃哭着摇了摇头，又哭了好一会儿，情绪才稳定了些，让含薇端了水来，绞了帕子擦了擦脸，又重新上了妆，才对王太夫人说道：“母亲，那小苏氏她……她……”

贤妃说到这里，又忍不住红了眼圈，但还是硬挺着说道：“她……她爬上了陛下的龙床……”刚说完，就拿着帕子捂住口鼻，呜咽起来。

“什么？！”太夫人瞠目解释，忍不住倒退了两步，怔怔地摇头道：“不，这不可能！小苏氏怎么敢……”

“她做都做了，她还有什么不敢的？”贤妃有些歇斯底里地喊道，语气中带着一丝怨气，“若不是母亲你们自作聪明，留下了她一条小命，她怎么有机会进宫？还得了陛下的宠爱？她这根本就是把我的脸往地上踩。若是有一天此事被人知道了，你让我以后如何见人？”

太夫人如遭雷击，脑袋里一片空白，脸色灰白地喃喃道：“怎么会这样？小苏氏怎么敢如此？三从四德她都忘了吗？她一个残花败柳之身，就是长得好看些，陛下怎么会看上她？”

贤妃此时也冷静了下来，怨恨地道：“陛下不但看上她了，还稀罕的很呢！甚至还为她惩罚了珍嫔，降了珍嫔的位份，这是何等的宠幸？说不定有一天，陛下还会将她接进宫来，到时候，她再给陛下吹吹枕头风，女儿哪里还有活路？她这根本就是蓄意报复我们家。”

听到这里，王太夫人总算是相信了这件事，但她宁愿自己从未听到过。

如果说，王太夫人之前还对苏婉瞧不上眼，觉得她不成大事，就算逃了出去，也逃不出她的手掌心，早晚得乖乖回来的话，现在，她却对苏婉产生了恐惧忌惮之心，她总算相信，苏婉有能力报复他们了。她总算也知道，自己一直以来都小瞧了她，她再也不敢用轻蔑的眼光去看待苏婉了。

若是她能早点看清楚小苏氏的真面目，她一定不会放过她的。

可是现在说什么也晚了。

这一刻，她又想到了侯爷。若是她知道小苏氏背叛了他，爬上了皇帝的龙床，他心里会如何难过？

王太夫人带着一丝侥幸问道：“陛下知道小苏氏的身份吗？”

如果小苏氏也顾忌身份，不敢向皇帝透露身份的话，或许事情没有她们想得那么糟糕。

贤妃却冷笑道：“母亲以为陛下会不知道吗？就算不知道，不是还有东厂的吗？这世上与什么事情，能瞒得过皇上的耳目。”

王太夫人心里最后一丝侥幸也被浇灭了，胸口又闷又疼，脸色也憋得有点紫胀，咬着牙才没有晕过去，捂着胸口说道：“陛下既然知道小苏氏的身份，为什么还要……”

她说到这里，却不敢继续说下去了，就算不是在宫里，她也不敢说陛下的不是，对天子的敬畏，是融入到她的骨子里的。

“陛下一向风流多情，只要喜欢，又如何会在意身份，更别说，那小苏氏如今并非昌武侯夫人，而是灵璧侯夫人的外甥女，陛下自然肆无忌惮。”贤妃说道。

王太夫人真得后悔了，她从来没有向现在这样后悔过。

但她后悔的不是对苏婉不好，而是后悔没有杀了她，如果她当初狠心杀，就绝对不会有今天发生的事，就不会让苏婉威胁到昌武侯府。

可是，世上没有后悔药，她也只能承受这苦果。

“那娘娘打算怎么办？”王太夫人怔怔地问道。

贤妃发泄过情绪之后，此时已经恢复了平静，说道：“我们当然不能坐以待毙，只要能让小苏氏失宠，一切威胁自然而然就没有了。”

“可是……娘娘不是说陛下很宠爱她吗？又如何让她失宠？”王太夫人问道。

“陛下喜新厌旧地很，只要宫里多进几个美人，还怕陛下忘不了她？”贤妃淡淡地说道。

太夫人道：“可是，我们去哪里寻找这种绝色美人？对了，霍清音如何了？”

“她？”贤妃不屑地撇了撇嘴，道：“亏我对她寄予厚望，没想到却是个没用的，陛下根本没有宠幸过她，现在还不知道在哪个犄角旮旯里里待着呢！”

“不过，母亲也不用担心。陛下如此宠爱小苏氏，已经引起了很多人的不满，那些人肯定会极力阻止她进宫的，想尽办法让她失宠的，我们只要在后面推波助澜就好，当然，如果母亲能找到绝色美人，那自然再好也不过了。”

王太夫人想起昌武侯对苏婉的在意，不由问道：“你大哥他……”

贤妃这才想到霍渊，轻蹙了一下眉头，才道：“这件事还是暂且瞒着大哥吧，若是大哥知道了，本宫怕他一时受不了这种屈辱，做出什么不理智的事情来，到时候，可就难收场了。母亲就当那小苏氏真死了，就算小苏氏为了报复我们，自曝其短，说出真相，我们也要咬紧牙关，决不能承认她的身份。母亲趁着此事还没有掀起大风波之前，赶紧为大哥找门亲事，只要大哥娶了新妻，自然就不在意小苏氏了。”

王太夫人失魂落魄地出了宫，虽然贤妃最后还是劝慰了她一番，但是小苏氏爬上龙床这件事，还是给了她很大的打击，她这是明晃晃地给侯爷戴绿帽子啊，不止打了侯爷的脸，也打了昌武侯的脸，以后昌武侯府还如何有脸出来走动。

其他人也不是傻子，就算他们昌武侯府不承认，但人家也未必相信，到时候，还有什么人愿意嫁过来？而且，她也不相信苏婉会轻易放过昌武侯府。

如此担忧，惧怕、难堪、痛恨之下，诸多情绪交织，让一直强撑着的王太夫人再也忍不住，一出宫上了马车后，便直接晕了过去，但到底还是保存了一丝颜面。

但是，贤妃还是没有料到一件事，就算她们瞒着霍渊，又岂能瞒得住。

宫里那么多人，苏婉受到陛下宠幸一事，很多人都知道，未必传不到宫外去，何况，还有那么多嫔妃，于是，不到两天，京城里上流圈子里，大都知道了陛下宠幸灵璧侯夫人外甥女的事情。

霍渊又不是经常呆在家里，他自然也能接到消息，何况，那日太夫人进宫回来之后，就病倒了，他如何还能不知道是怎么回事？

痛苦、愤怒、难受、尴尬、难堪、等等诸多情绪，霍渊都有，他甚至恨不得直接进宫去找苏婉问个清楚明白，恨不得指着她鼻子斥她是荡妇，不守妇道，可是，他又有什么立场这么做呢？

昌武侯夫人已经死了，如今苏婉已经不是她的妻子了，她想要做什么，他都已经管不着了，此事，本就是他理亏，他凭什么去质问她？

何况，对方还是皇帝，难道他还能还找皇帝理论不成？

既然什么都不能做，霍渊只能压下所有的情绪，将自己酿下的苦酒往肚子里吞，只当做自己不知道此事。

他要为整个侯府的长远考虑，他不能因为一时冲动，就毁了侯府。他不但不能去质问，甚至还要装作若无其事样子，无论再多人试探，也不能承认苏婉的身份。

不是不痛苦，不是不难受，可是，除此之外，他别无他法。

他知道，他跟苏婉之间，已经彻底不可能了。

所以，在外人看来，霍渊就好像真得不知道此事一般，表现地十分平静，就算真有人试探，他也应付地滴水不漏，倒是让不少人打消了疑虑。

除此之外，灵璧侯府也收到了这个消息。

灵璧侯夫人心里不知是喜是忧，要说起来，还是忧虑更多一些。

在她看来，这宫里实在不是个好去处，真心疼爱女儿的，也不愿意让女儿进去受苦，别人只看到了当宫妃的好处，却看不到宫里的危机四伏，那里可是吃人的地方，没有一点本事，根本活不下来。

虽然，苏婉有他们灵璧侯府做后盾，可是，那孩子心底太过纯良，如何能适应得了后宫的环境？

倒是灵璧侯世子夫人余氏很是为苏婉高兴，笑得眼睛都眯起来了，兴奋地对灵璧侯夫人说道：“太太，我就说婉表妹不是一般人儿，如今看来，果然没错。就婉表妹那副容貌，不进宫实在亏了，到底还是陛下慧眼识珠，不像那些人，对表妹挑挑拣拣的，以后表妹的终身也有了着落，太太总算是可以放心了。”

就算苏婉进了宫，灵璧侯世子夫人也没有忘记她的婚姻大事，又相看了几家，谁知道那些人听到苏婉的出身还有经历，态度顿时就淡了下来，让灵璧侯世子夫人好生没趣，想到那些人听到这件事的表情，余氏就觉得很是痛快。

灵璧侯太夫人轻叹一声道：“唉，你表妹的事情还没有定下呢，谁知道陛下会不会让她进宫？再说，以你表妹的身份，进宫之后，位份也不会太高。不过，事已至此，也由不得我们愿不愿意，只能希望陛下能对婉儿好一些了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

祝大家女人节快乐！顺便求一下月票~嘿嘿~

从来没有向大家张嘴要过月票，并不是不在意，而是，我觉得大家如果喜欢一本书，就是不要月票，也会自己投的，所以，一直都没有要月票的习惯。

那这次为什么厚着脸皮向大家求票了呢？

一是上了月票榜，虽然只是排在末尾，但还是起了一丝雄心壮志，想要往前冲一冲；二是，因为我自己脸皮薄没有张口要票，反而让读者替我操心，各种打滚卖萌求票，我却在后面坐享其成，这未免也太无耻，太没有担当了，所以，我还是决定担起我自己的责任来——

而且，如果连我自己都不主动，好似一点也不关心似的，大家又怎么会投票给我呢？所以，无论无任何，我都要做出一点实际行动来，为自己，也为所有支持我的人。求票么么哒~今天万更

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十七章赏赐（二更）

“太太不用担心，婉表妹如此品貌，陛下岂有不喜欢的？这是大喜事，太太应高高兴才对。”世子夫人余氏笑着劝道。

对于灵璧侯夫人的担忧，余氏倒是有些不以为然，她甚至觉得，对于苏婉的身份来说，没有比进宫更好的出路了。

不是她看低苏婉，而是她出身的确是个短板，就算外祖家是六安侯府，但到底没落了，虽然脱罪了，还是又不少人将她认作罪臣之后，就连太太，堂堂灵璧侯夫人，出门交际，还会被人奚落疏远呢，何况苏婉这么一个郎中的女儿？

因为她一直在替苏婉相看人家，对此深有体会，最重要的是，苏婉还命硬克亲，只这一点，就足以让旁人退避三舍。逼得她不得不将自己的要求一降再降，就算如此，却依旧有嫌弃苏婉出身的。

即便是看在灵璧侯府的份上，勉强松了口，但是这样的人家，不过是看中灵璧侯府的背景，这样的人家，又怎么会善待苏婉，她又怎么会放心将人嫁过去？

这件事，她却一直不敢给太太提，只能说没有找到合适的。

如今听到苏婉成了皇上的女人，将来还有可能会进宫，她才会这么高兴，除为苏婉欢喜之外，自然也有利益方面的考虑。

她丈夫是世子，将来会继承爵位，宫里有人好办事，如果苏婉成了宫妃，再诞下龙子，借着她的势头，将来灵璧侯府彻底恢复往日的荣光，也不是不可能的。

当然，她也只是想想而已，并没有抱太大希望，毕竟她也知道后宫的女人究竟有多艰难。

灵璧侯夫人脸上终于露出一丝笑模样，点头道：“你说的对，这的确算得上是件喜事，婉姐儿是个有福气的，我们不能总往坏处想。”

她其实也知道苏婉婚事艰难，但是，又不想委屈了她，这才一直假装不知道，以为总有人不在意这些，没想到她都已经放宽要求了，竟然还不行。

婉儿进宫也好，至少也算是个比较好的出路，她也可以稍稍放心些了。

大长公主府，花厅。

“哐啷——”

寿宁大长公主又将一个瓷器东来瓶给摔到了地上，粗喘着气，一脸的愤恨，她的脚边已经全部是瓷器的碎片。

所有的下人都战战兢兢地跪在地上，不少人脸上还带着血迹，似乎是被蹦出来的瓷片给划伤了，就连宝铃县主也有些不知所措地站到一旁，不敢上前。

“本宫不相信！那个贱人竟然这么好运，竟然得到了陛下的宠幸。”寿宁大长公主恨恨地说道。

她原本想要对付苏婉时，没想到苏婉却被太后娘娘召进了宫，那时候她就有了一种不好的预感，对付她的计划自然就这么夭折了。

她原本还在暗暗期待着，苏婉治死于太后，被皇帝一怒之下赐死，这样，她一下子就少了两个敌人，没想到，她却等来了太后病情好转，苏婉被皇帝宠幸的消息，巨大的落差，差点将她逼疯。

于太后那个老妖婆死不了就算了，为什么她要对付区区一个无权无势的弱女子都这么艰难？每当她对她下手的时候，她不是化险为夷，就是无形中就化解了危机，难道她就真得这么得天独厚，连老天都帮着她？

她不甘心，也不服气。

苏婉已经成了她心里的一根刺，不除掉她，她心里就永远难受，永远都无法开怀。

宝铃县主等寿宁大长公主怒火平息了一些之后，才说道：“母亲，我们可千万不能让小苏氏进宫，否则，我们想要对付她，简直千难万难了。”

说完之后，她又有些不满地撇着嘴说道：“我真不明白，那个贱人到底有什么好？怎么连皇上受了她的迷惑！”

寿宁大长公主咬牙切齿地道：“不行，本宫绝对不能就这么放过她。本宫这两天就进宫去见胡贵妃和贤妃，我就不信，她们还能坐得住？哼，她以为自己进了宫，本宫就拿她没办法了吗？本宫对付不了她，自有人对付得了她。”

宝铃县主道：“贤妃倒也罢了，胡贵妃会纡尊降贵地对付她吗？女儿觉得，胡贵妃未必会把她看在眼里。”

寿宁大长公主轻嗤一声道：“怎么不会？那小苏氏风头如此之盛，连珍嫔都被她压了下去，若是真得封了妃那还得了？胡贵妃肯定会千方百计地阻止她进宫，其他嫔妃也是如此。陛下宠幸她一段时日，兴致也该淡了，到时候众多嫔妃再一起发力，在陛下面前诬陷小苏氏，众口铄金积毁销骨，我就不相信陛下还会继续宠爱她！”

……

日子就在不知不觉中流逝了，转眼间，苏婉已经在宫里呆了足足一个月，已经进入了九月中旬。

宫外发生的事情，苏婉一概不知。那次显德帝为她出头之后，她在宫里却越发低调了，除了显德帝邀她出去同游之外，平常时候，她连慈宁宫的门都极少出去，御花园更是从来不去，反而更加用心地为太后娘娘调理身体。

显德帝虽然不像一开始那样，来得那么勤了，但也总不会忘记苏婉，隔三差五地来一次，也经常赏赐她，倒也不会让人觉得她失宠了。

而那些宫妃，表面上对她客客气气的，显然是被显德帝之前的杀鸡儆猴给吓到了，但是，她们心里怎么想，私底下有什么动作，苏婉就不得而知了，她也不在意，至少不来明晃晃地来找她麻烦就成。

在苏婉还有御医以及石嬷嬷的药膳调理下，于太后的身体已经有了明显的好转，精神头也好了许多。

但是，如今，给于太后治病一事，大都是王太医和石嬷嬷接手了，苏婉的作用已经越来越小了，她就想着要向于太后告辞了。

但是她没有直接请辞，只是言语中透露出了几分这样的意愿。

这天下午，于太后午睡完，就召了苏婉过来谈话。

苏婉行过礼之后，于太后上下打量了苏婉一番。

此时，苏婉穿着丁香色地百蝶花卉纹妆花缎褙子，秋香色马面裙，头上戴着粉红绢花，缠丝镶珠金簪，赤金累丝垂红宝石的步摇，耳朵上戴着一对金丝垂珠耳坠，比起一个月前，竟是沉静、雍容了许多。

于太后跟苏婉相处了一个多月，可以说，几乎每天都见到她，苏婉对她非常尽心尽力，从不马虎，也从不藏私，对于这一点，于太后还是能感觉到的。虽然，她对显德帝如此宠爱她，也有些不满，但是，到底还是对她的好感还是更胜一筹，何况最近，陛下对她的兴趣，似乎也淡了些，她心中对她就更加没有芥蒂了。

如今苏婉想要出宫了，她心里竟然感到有了些许不舍和伤感，让人给苏婉赐了座，开口道：“哀家听说你想要出宫？”

苏婉微笑着点头道：“是，太后娘娘的身体已经渐渐开始好转，即便没有民女在场，也绝对不会有问题。而且，民女出宫之后，不是还有王太医和石嬷嬷照顾他太后吗？他们比民女强多了，民女就是继续留下来，也没什么用武之地了。”

对于苏婉的话，于太后自然明白。

于太后不想将自己的性命交道苏婉手中，所以，苏婉在宫里的一个月，她一直让王太医和石嬷嬷，以交流病情的名义，不遗余力的想要掏空苏婉脑子里的东西，苏婉本就不想要藏私，更不想真得在宫里呆上半年，因此，对此从来都是顺其自然，从来都不遮遮掩掩。

于太后也很满意她的识相，即便已经算是架空了苏婉，对她的态度也没有改变，心里对她也是感激的。

而且，她其实也不希望苏婉一直留在宫里。

“陛下可要知道你要出宫的事？”太后又问道。

苏婉摇头道：“没有征得太后娘娘的同意，民女如何敢告诉陛下？”

于太后看苏婉的眼神越发柔和了些，她就是满意她的识相，也从来不在她面前耍心计。

随即她又想到，如果苏婉能进宫，不但好掌控，说不定还能为她所用，便问道：“你真的不想要进宫？”

“是。”苏婉点了点头。

“唉，可惜了。”于太后说道，她也只是问问而已，虽然刚才有那么一丝冲动，但到底还是觉得郭嫦曦更合适，便也不再劝。

“好吧，哀家准了你了。明天皇帝过来请安的时候，哀家会亲口告诉她，你先回去吧！”

“是，民女告退。”苏婉行礼之后，就慢慢退了出去。

苏婉回去之后，就立即让山茶和菡萏收拾东西。

苏婉进宫的时候，就穿了一套衣服。不过，在宫里这一个月，苏婉收到了不少赏赐。显德帝和于太后是常常上次，而那些后妃，都象征性地赏赐了一些，苏婉出宫的时候，怕是一辆马车都装不下。

菡萏和山茶知道要出宫，都高兴地不得了，她们在宫里简直快被憋死了，苏婉还有机会跟显德帝出去逛逛，她们却只能呆在这小小的配殿里，生怕出去之后冲撞贵人给苏婉惹麻烦。而且在宫里，几乎每时每刻都战战兢兢，无法放松，这么一个月下来，真是身心疲惫。

次日上午，太后又召见了苏婉。

苏婉去了慈宁宫正殿之后，就发现一众嫔妃和显德帝都在场，苏婉进去之后，向众人请了安。

等苏婉行完礼之后，于太后就笑着对她招了招手，让苏婉到她身边去，拉住她的手，对众人道：“哀家这病，多亏了苏姑娘，如今，她就要走了，哀家不能没有表示。”

宁皇后笑道：“这是应该的。太后您的身体一天比一天好，我们都看出来了，的确是该好好谢谢苏姑娘，就连臣妾以及诸位姐妹都该谢谢苏姑娘才是。”

胡贵妃等人听到于太后话中之意，竟是要让苏婉出宫，不免有些意外，但是对这种情况，她们当然乐见其成，也纷纷都表示赞成。只是心里依旧存了疑惑，不敢相信陛下舍得放苏婉离开，要知道，她们这段时间，没少给苏婉上眼药，可惜，并没有什么效果，她们也不免灰心。

只有显德帝，看了垂眸含笑不语的苏婉一眼，脸上神色不辨喜怒，只是笑着问于太后道：“那母后打算如何赏赐……苏姑娘？”

显德帝心里是个什么想法，于太后也摸不准，但是，苏婉出宫一事，势在必行，便说道：“那些身外之物就不必说了，哀家打算赐她一个贵重一点的身份，免得一些不长眼的人来找她麻烦。”

听到于太后打算给苏婉一个身份，并不打算让她进宫，所有后宫嫔妃，都忍不住松了一口气。

要知道，如果太后想让苏婉进宫的话，完全可以直接给她一个高点的位份，陛下肯定也乐见其成的，根本用不着多此一举。

只不过，苏婉已经是陛下的女人，陛下会同意放她出去吗？

就算给她一个身份，难道她将来还能嫁人不成？

众妃又有些不得其解。

只听于太后说道：“哀家打算认她为干女儿……”

“不行！”话未说完，就被显德帝直接打断了，“此事，朕绝对不同意。”口气斩钉截铁。

“皇帝？”于太后看向他。

显德帝看着她说道：“母后，您应该知道，婉儿已经是朕的女人了，您若是认了她当干女儿，她不就成了朕名义上的干妹妹了吗？您让我们以后如何自处？”

被显德帝如此下面子，于太后脸色微沉，但她还是极力控制好了自己的情绪，说道：“皇帝，苏姑娘并不打算进宫，你似乎也同意了，既然如此，哀家这样安排有什么不可以？何况，她只是哀家的干女儿，又不上皇家玉牒，跟陛下可没有什么关系，又怎么会妨碍到你们相处？”

于太后的确是想要借此机会，让显德帝跟苏婉就此断了，就算一时断不了，碍于身份，也该有所顾忌，但是，她没想到显德帝的反应既然如此之大。

这可是她好不容易才想到的办法。

如此一来，苏婉既可以得到她的庇护，陛下又因为她身份的缘故，无法肆无忌惮地跟她在一起，一箭双雕。

当然，于太后还是有自己的私心。

她认了苏婉做干女儿，苏婉的身份看起来的确是提高了，但这却是有时效性的，如果太后死了，苏婉立即就会被打回原形。

于太后也是想用这一点来牵制苏婉，好让苏婉尽可能地保住她的性命，只有她活的越久，就会庇护苏婉越久。

至于她死了之后，苏婉会是什么下场，她并不怎么关心。

她原以为，显德帝对苏婉的兴趣，差不多已经淡了，应该会同意真见识，谁知道显德帝竟然直接就驳斥了她。

显德帝听到于太后的话，唇角微翘，似乎隐含着一丝讽刺，说道：“朕是答应不让她进宫，可从未说过以后就不管她了。您认她做干女儿，固然是提高了她的身份，可是等您仙逝之后，她岂不是又没了庇护？如此看来，母后考虑实在有些欠妥。”

于太后听到显德帝如此说，脸色铁青。

苏婉觉得太后抓着自己的手骤然一痛，但也不敢喊出来，只能默默承受着。

显德帝就坐在苏婉对面，很清楚就看到了苏婉的处境，先是眉头一皱，随即便舒展开来，笑道：“母后，您先放开苏姑娘吧？您看您都把她给抓痛了。”

于太后闻言，不由一怔，这才注意到自己抓得苏婉的手上都起了红印子，便直接放开了她，露出一副和颜悦色地的表情问苏婉道：“哀家是不是抓疼你了？”

苏婉微微摇头道：“回太后，没有。”

“真是好孩子，你这一个月来，对哀家如此贴心，如此尽心尽力，哀家是真的喜欢你，所以，想要收你做干女儿，你愿不愿意？”于太后打定主意要这么做，就算皇帝反对，也顾不得了。

显德帝就算是皇上，也是他的儿子，她是他的养母，难道他还真敢为了区区一个女人违逆自己不成？

苏婉闻言，心里又是无奈，又是苦涩，当太后的干女儿，这是多大的荣耀，难道她还敢说不愿意不成？可是如果就这样答应了，她心里到底有些不甘。

于太后的心思，她也能猜到一二，不免感到有些齿冷——

这皇家的人果然信不得，她自认没有对不起太后的地方，对她一直都是尽心尽力，从不藏私，可她却依旧不相信自己，甚至想要以后都钳制自己，让自己不得不为她卖命。

这种感觉，真得很令人讨厌！但是她能怎么办呢？只能答应下来。

“太后娘娘，我……”

“母后——”显德帝忽然出声打算了苏婉的话。

于太后有些不满地看向显德帝，说道：“皇帝有何话要说？”

显德帝从椅子上站起身，走到苏婉身边，一把将她搂在怀里说道：“朕说过，她是朕的女人，朕绝不会认她这个干妹妹。而且，朕对她的未来早有打算，母后就不要多费心思了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

亲，你们实在是太厉害了，太给俺面子了，真是让花楼主我心花怒放、感激涕零，惊喜交加、膜拜不已……

再多的成语也无法表达我的心情……呜呜……明天继续万更。哼，已经打了鸡血了，我就不信我做不到…

今天完成万更任务了，承诺砸票的赶快砸，花楼主在下面用兜兜接着呢~（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十八章楚国夫人（一更）

显德帝这话，不止让于太后变色，其他后妃也纷纷变色。

她们也跟于太后一样，以为陛下对苏婉的兴趣已经淡了，便毫不顾忌地在显德帝面前上苏婉的眼药，没想到陛下竟然没有受到影响，还是如此维护苏婉，有人担忧，也有人暗暗咬牙。

于太后看着显德帝，脸色微沉，过了好一会儿，她才深深吸了一口气问道：“不知陛下有何打算？”

察觉到怀中人身体的僵硬，显德帝安抚地抚了抚苏婉的后背，对于太后笑道：“母后年纪大了，肯定有很多考虑不周之处，因此，朕很不想让后母多操心，就擅自替母后做主了。婉儿姑娘尽心尽力为地母后治病，从未懈怠，多亏了婉儿，母后才能有精神坐在这里，依朕看来，只凭着一点，怎么赏赐她都不为过，想必母后也是这样想的。”

于太后闻言，脸色的一阵青一阵白。

他都这么说了，难道她还能否定不成？否则，岂不是人人都要说她这个太后恩将仇报了。何况，她也看出显德帝已经不会妥协，既然如此，她再继续坚持，就是自讨没趣，就是惹得显德帝不快。

所以，于太后勉强勾了勾唇，说道：“陛下说的是，的确是哀家考虑不周了。”

见于太后服了软，一众后妃不由在心里暗暗担忧，也不知道陛下会如如何赏赐于她？

不过，也有十分乐观的，觉得只要陛下不接她进宫，怎么赏赐她都没关系，倒是显得十分淡定。

显德帝这才点了点头，说道“多谢母后体谅儿臣的一片苦心。”

顿了顿，他环视众人一眼，说道：“朕决定封苏姑娘为楚国夫人，赐宅邸一座，黄金白两，白银千两，官奴十户，良田百顷。”

显德帝话未说完，顿时引得众人一片哗然，惊怒交加，看向苏婉的眼神里几乎都要喷出火来了。

其他的赏赐都无所谓，那不过都是顺带的，只这个“国夫人”的称号，实在是太过了。

要知道，“国夫人”可是外命妇最高等级的封号，外命妇之首，是正一品，跟四妃的品级等同。

除了国公之妻、之母，能获得国夫人的封号之外，就还有一品文、武官之妻，立下大功，陛下破格封赏其妻，其母，也可得国夫人封号，还有一种，得到陛下特别恩宠，但是，这两种情况，都是极为少见的。

苏婉不过是替太后调理了一个月的身体而已，她何德何能，竟然能被封为“国夫人”？

连苏婉都不敢置信地看着显德帝。

于太后更是倒吸一口冷气，直接斥责道：“皇帝，你太胡闹了，此事万万不可！”

“有何不可？朕还觉得赏赐地轻了呢？”显德帝不在意地说道，随后，他又低头看向惊愣不已的苏婉，笑着问道：“夫人可满意朕对你的赏赐？”

苏婉还未回答，就被于太后打断了，她直接从宝座上站起来，再次重申道：“皇帝，你这不合规矩，国夫人乃外命妇之首，岂可儿戏？”

显德帝却说道：“不过是一个封号罢了，又没有什么实权，母后何必如此紧张？难道母后觉得自己的身体，难道比不上一个一品夫人的头衔？”

于太后气得说不出话来，这怎么能够相提并论？

显德帝又继续说道：“苏姑娘出身河南归德府，在历史上，河南曾经分属于魏国，韩国、楚国、卫国等诸侯国，朕观夫人品貌双全，贤良淑德，医德高尚，楚楚不凡，朕便赐她一个‘楚’字，岂不正好？”

其实显德帝更想说苏婉长得楚楚动人，但是这话说出来也未免太轻佻了，不适合在这时候说出来，便改了口。

此时，宁皇后也坐不住了，上前一步，说道：“陛下，臣妾同意太后娘娘的意见，臣妾虽然同样感激苏姑娘，但是，册封国夫人实在太过了，而且，也对陛下和皇家的名声有碍。既然陛下如此喜欢这位苏妹妹，何不将苏妹妹纳进宫来，如此朝夕相处，岂不更妙？何必非要让苏妹妹出宫呢？还请陛下三思。”

说完，竟是直接跪了下来，跪伏于地。

既然皇后都跪下了，其他嫔妃也都纷纷跪下，齐声说道：“请陛下三思！”

苏婉此时也回过神来了，也急忙离开显德帝的怀抱，跪下来说道：“陛下，这个赏赐太重了，民女实在承受不起，还请陛下收回成命。”

听到苏婉也推拒，于太后脸色和缓了些，她就知道对方是个识时务的，便对显德帝道：“皇帝，连苏姑娘都推拒了，你何必再一意孤行，还是收回成命吧？”

显德帝闻言，神色不变，淡淡说道：“朕向来一言九鼎，说出来的话，从来都没有收回去的道理。而且朕连旨意都已经拟好了，你们说什么也没用。”

顿了顿，他又冷冷环视众人一周，冷笑道：“朕竟是不知，朕想赏赐谁，竟然还需要你们的同意，你们管的未免太宽了。皇后，你是执意想要阻止朕了？”

皇后还未说话，显德帝又看向四妃道：“胡贵妃，你也想要阻止朕封她为夫人？”

被点名的胡贵妃硬着头皮说道：“陛下，这不合礼法，事情就像皇后娘娘所说，如果陛下真得喜欢苏妹妹，不如就接进宫来，长长久久的伴着岂不更好？”

显德帝神色淡淡地道：“既然你们都这么喜欢替朕做主，那依你说，朕要给她一个什么位份比较好？”

胡贵妃头皮发麻，其实她宁愿让苏婉留在宫外，也不愿意让她进宫，她也一直想方设法地阻止苏婉进宫，没想到现在，她竟然被逼迫着请求皇帝将苏婉纳进宫了。

其实，陛下就是封她为夫人又如何，只要不进宫，就不是正式的嫔妃，将来就算生下皇子，也不一定能上皇家玉牒，也就没有夺位的可能，她也可以眼不见心不烦。

都怪皇后，说了那番话，她们也只能跟从。

当然，她心里其实也见不得皇帝如此宠爱苏婉，这才想要阻止他，希望陛下能够改变主意。

胡贵妃虽然想说给苏婉封个小小的选侍，但是，她知道自己这么说，一定会激怒显德帝，便硬着头皮说道：“不如封个贵人？”

贵人是正六品，比选侍高了一品，陛下应该会同意了吧？

“贵人？”显德帝嗤笑，声音里带着一丝戏谑，看着跪伏在地上的胡贵妃道：“从一品的国夫人，到六品的贵人，亏你说得出来，依朕看，倒是贵妃之位更合适？”

“陛下——”胡贵妃惊慌地抬起头来，脸上带着一丝后悔惧怕之色，生怕显德帝是说真的，因为她了解皇帝的性情，他可是什么都做得出来。

显德帝却不再看她，又看向其他三妃，笑着问道：“你们也是这么想的？如果你们有人同意将自己的位子让出来，朕就放弃封她为国夫人。”

听到显德帝这么说，孙淑妃、周德妃、霍贤妃俱是心中一紧，连忙表明态度说道：“陛下，臣妾对陛下的决定没有异议。”

宁皇后也说道：“既然陛下心意已决，臣妾自当遵守。”

苏婉如此受宠，若是进宫那还得了，一品夫人就一品夫人吧，只要不进宫，一切都好说。宁皇后也改变了心意，觉得还是不能让苏婉进宫了，免得养虎为患。

显德帝看了脸色铁青的于太后一眼，笑道道：“母后您看，连皇后她们也都同意了，母后还想要朕收回成命吗？”

于太后缓和了一下脸色，说道：“哀家老了，已经管不了那么多了，陛下想怎么样便怎么样吧？”显然已经是服软了。

“都起来吧！”显德帝对众人说了一句，又对跪在地上的苏婉，道：“夫人，还不赶快谢恩？”

事已至此，苏婉再推辞可就太矫情了，立即叩首谢恩道：“民女谢主隆恩，谢太后娘娘，谢皇后娘娘。”

除了显德帝是真正开怀之外，其他人的心里恐怕都不好受，脸上虽然带着笑，但想必心里都在狠狠地扎苏婉的小人。

苏婉也知道自己肯定招人恨，起身之后，就默默地退到一侧。

“夫人，朕今日便安排你出宫，回府之后安心等朕的旨意就是。”

显德帝虽然舍不得苏婉，但是，他也知道，苏婉留在宫里就是个靶子，这从那些嫔妃三番两次地在他面前污蔑她就看得出来，若非他对苏婉了解地十分透彻，想必也会对她产生芥蒂。

若是苏婉进宫，长此以往，他也不知道有一天，会不会真得厌烦了她，听从那些女人的挑拨之言，像对待那些嫔妃一样，直接废了活着打入冷宫。

他不想将来遇到这种事情，倒不如顺从苏婉的意，让她留在宫外。

如此一来，这些嫔妃的手再长，也伸不到外面去，手段再多，也无法施展开。

而且，只要苏婉不进宫，她对其他嫔妃的威胁性就降到了最低，对她的敌意自然没有那么大了，苏婉自然也就安全了。

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O哈哈~，第一更只有三千，二更在晚上九点之前，完不成万更任务，绝不要票~（*^__^*）……

多谢大家的支持啦。\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十九章回府（二更）

既然事情已定，于太后也乐得做个好人，反正苏婉做这个国夫人，对她也没什么妨碍，只是以后不好拿捏她罢了。

不过，只要她是太后，想要召她为自己治病，她也不敢不从。

便对苏婉说道：“好孩子，哀家也不是想要故意为难你，只是碍于规矩和礼法，哀家才阻止封你为国夫人，你心里不会怪埋怨哀家吧？”

“怎么会？”苏婉连忙说道：“民女明白太后娘娘心里其实是为我好的，否则，也不会想要收我做干女儿了。”

于太后微笑点头，随后轻叹一声道：“你为哀家做的这些事，哀家都已经记在心里了，你求哀家的事情，哀家也不会忘了的，哀家早就说过，不会亏待你的。”

于太后此时说的是寿宁大长公主一事，在一开始，于太后就答应了苏婉，要帮她对付寿宁大长公主。

不过，就算是她，也不能无缘无故对付寿宁大长公主，只有拿住了她的错处，她才能光明正大的教训她。

“谢太后娘娘。”苏婉屈膝行礼道。

显德帝也不好奇她们到底在打什么哑谜，只是含笑看着，等她们说完之后，他才说道：“既如此，朕这就安排夫人出宫。”

于太后说道：“皇帝，既然苏姑娘是哀家命人接进宫的，那也由哀家派人送她回去吧，也算是有始有终，如何？”

显德帝给苏婉的恩宠已经太大了，若是让显德帝送苏婉回去，谁知道他会不会弄出一个超规格的排场来？所以，还是由她来安排比较好。

“既然如此，此事就交给母后了。”显德帝对此也不反对，顿了顿又道：“朕还有政务要忙，先走一步，母后，儿臣明日再来看你。”

“去吧，政务要紧。”于太后笑着说道，此刻两人又变得母慈子孝起来了，仿佛刚才的争执都只是众人的错觉而已。

显德帝点了点头，又看了苏婉一眼，这才走了。

“恭送陛下！”

见到显德帝走了，众嫔妃都轻舒了一口气，她们就算想跟显德帝相处，那也得看时机对不对。

以前的时候，她们巴不得多跟皇帝相处一段时间，但是，这一次，她们却恨不得显德帝早早离开，免得再为了维护别的女人，牵连到她们身上。

宁皇后含笑对苏婉说道：“恭喜苏姑娘，不，或许本宫应该称呼你为楚国夫人了。”

苏婉脸色微红，连忙欠身道，“不敢当皇后娘娘如此称呼。”

见到宁皇后，苏婉其实是有些心虚和愧疚，毕竟人家才是皇帝的原配正宫，她算什么？不过是跟皇帝有段露水情缘罢了，只是现在发展成了情人而已。就算以后封了楚国夫人，有了品级，说句不好听的话，她只能算是皇帝的外室，不过是从暗处转到明面上来罢了。

不管其他人如何，反正她没有办法理直气壮地面对皇后，这也是她这么急着想要出宫的一个原因。

其实她并不稀罕做什么国夫人，但是，她也知道显德帝的决心，他是不会轻易放过她的。

想到这里，苏婉心里莫名的有些烦躁。或许是她太贪心了，就算她得到了一定的自由和庇护，拥有了地位和财富，但她却还是无法真正高兴起来。

然而，事已至此，她也无法改变，只能暂时先接受了。

何况，以后除了要应付显德帝以外，她也得到了自己想要的生活。若是再不知足，恐怕要被人说是贪心不足，得陇望蜀了。

宁皇后暗暗观察苏婉的神色，眼中微微露出一丝诧异，她原本以为对方得到如此盛宠，定然会眼高于顶，盛气凌人，连她都不放在眼里的，没想到，她竟会在她脸上看到一丝心虚之色，好似觉得对不起她一般。

宁皇后见状不由有些失笑，她还第一次见到有人面对她的时候会心虚。

以前陛下宠幸的那些女人，无论有没有位份，哪个不是积极主动爬龙床，理直气壮地霸占皇上，还有胡贵妃她们这些出身勋贵世家，又龙子傍身的人，又有几个真正将她看在眼了，恨不得她立即死了，取而代之，就连珍嫔最受宠时，都没少挑衅她，她若是介意这些，怕是早就气死了。

陛下是九五至尊，拥有三宫六院七十二妃，苏婉只是其中一个罢了，就算没有她，将来也会有别的女人，这一点，她从成为皇后的那一刻起，就已经知道了。

何况，苏婉并未进宫，算不上皇帝正经的嫔妃，更威胁不到她的地位。若是她之前对苏婉还有一点小芥蒂的话，现在，就连这点芥蒂也没有了。

她觉得皇帝喜欢苏婉还是有些道理的，因为她从未在她身上看到什么算计和贪婪，眼神依旧纯净，这样的人，虽容易让人放心，却不太适合宫里，怪不得陛下舍不得她进宫。

宁皇后联想到苏婉以前的身份和她打听来的消息，又想到皇帝的性子，不免猜想对方未必就真正喜欢现在的处境和身份，怕也是身不由己居多。

想到这里，宁皇后的眼神又和缓了些，又想到自己的身体怕是撑不了两年了，心中一动，突然就想卖她一个好，竟好言劝慰道：“苏姑娘就不要谦虚了，既然陛下已经封了你做楚国夫人，就要端起国夫人的架子来，莫要失了自己的身份，否则，反倒让人小看了。而且无论发生什么事，只要问心无愧，有什么事不能坦然面对呢？”

苏婉不知道宁皇后为何会好言劝慰自己，但是，苏婉对她还是极为感激的，说道：“是，多谢皇后娘娘开解。”

胡贵妃见状，不由冷笑道：“皇后娘娘不愧是陛下亲口所夸的贤后，什么时候都不忘展现你的贤后风范，真是让我等望尘莫及，怪不得只有你才能做皇后。不过，依我看来，人家未必会领你的情。”

宁皇后淡淡一笑，说道：“这就不劳贵妃妹妹费心了。”

一直看戏的太后也累了，说道：“行了，都别说了，哀家累了，你们都退下吧！”

“是，臣妾告退！”宁皇后带领众嫔妃行礼之后便离开了。

离开之前，一直没有机会跟苏婉说话的贤妃，深深地看了苏婉一眼，眼中带着一丝冷光。

苏婉也回视着她，不躲不避，对于贤妃，她可一点也不心虚。

等众人离开之后，于太后就吩咐魏公公亲自带人护送苏婉回灵璧侯府。

苏婉的东西早就已经收拾好了，放到了几口樟木箱子里，魏公公指挥宫女和小太监替苏婉将东西都搬到马车上，没有耽搁多长时间，苏婉就坐了上了回灵璧侯府的马车。

“太太，我们终于出宫了。”一出宫门，山茶就忍不住高兴地说道。

菡萏虽然没有说话，脸上也带着笑意，随即，便仿佛想起什么似的，提醒山茶道：“山茶，我提醒你多少次了，以后不能喊太太，要喊姑娘，不，要喊夫人了。”

她突然想起来，自家小姐封了楚国夫人，以后可不是要喊夫人了吗？

苏婉叹了一口气说道：“行了，还是按照以前的称呼吧，陛下的旨意还没有下来，若是现在就改了称呼，人家只会说我们太轻狂了。”

“是，姑娘。”山茶和菡萏齐声应道。

苏婉见状微微一笑，突然就想起了绿芙她们，也不知道何时才能跟她们见面？原本想着在灵璧侯府住几天，就去锣锅巷的宅子住的，谁知道竟然会发生这种变化？

灵璧侯府。

听到慈宁宫先行一步的小太监，传来的消息，灵璧侯夫人不由又惊又喜，对同样欢喜的余氏说道：“我没听错吧？你婉表妹就要回来了？”

世子夫人余氏笑着说道：“太太，您没听错，表妹的确要回来了，说不定马车都在路上了。看来，婉表妹还是十分讨太太娘娘欢心，否则，太后怎么会特意派人来说一声，太太这下您该放心了吧，婉表妹的确是个有福气的。”

“阿弥陀佛，谢天谢地。”灵璧侯夫人念了一声佛，脸上是收敛不住的喜意。

“恭喜太太，无论如何，表妹能平安回来就好。”一向冷淡的二少奶奶秦氏也说道。

汤灵玉和汤慧玉也纷纷说道：“表姐总算是回来了，这么久没见婉姐姐，我们都想她了呢！”

武氏迟疑了一会儿，突然问道：“婉表姐既然出了宫，是不是就不进宫做娘娘了？”

武氏的话，让众人的谈笑声一顿，所有人的目光都看向了她。

武氏见状，脸上不由露出一丝惊慌之色，活像一只胆小的兔子。

灵璧侯夫人拉下脸来问道：“谁告诉你婉姐儿要进宫了。”

她也只是跟余氏说过此事，可从来没有泄露过口风。

武氏顿时一个哆嗦，有些紧张和害怕，结结巴巴地说道：“府里的人都在传，我们府里要出一个娘娘了，我……我也只是好奇……”

灵璧侯夫人气了个仰倒，她怎么不知道下人都传开了，立即看向众人，问道：“你们也都知道听过这种传言？”

所有人都微微低下了头，不敢看她。

看到这里，灵璧侯夫人还有什么不明白的，怒极反笑道：“好好好，合着你们都瞒着我呢！”

余氏见状，连忙说道：“太太息怒，此事并非我们想要故意隐瞒太太，而是担忧太太的身体。而且，这件事外面早就传开了，想要瞒都瞒不住，我们府里还好些，那些多嘴多舌的，我早就惩罚过了，现在绝对没有乱说的了。”

灵璧侯夫人闻言脸上露出一丝无奈和担忧，轻叹一声，说道：“你们也别怪我大惊小怪，只是事情没有定下来不好乱说，否则，万一婉姐儿没能进宫，将来岂不是让她难堪？”

余氏点了点头说道：“太太说的极是。”

心里却想着，婉表妹都已经是皇上的人了，若是不进宫，将来还能有什么出路呢？所以，婉表妹肯定是要进宫的。

汤灵玉和汤慧玉对视一眼，心里都对灵璧侯夫人如此宠爱苏婉感到有点吃味。对于苏婉进宫一事，两人心里又是羡慕又是嫉妒，对于她们这些庶女来说，进宫也是一个极好的出路。

就在这时，有人喜气洋洋地在门外禀报道：“启禀太太，大奶奶，二奶奶，三奶奶，表小姐回来了——”

听到这话，众人脸上静均露出一丝喜色，余氏更是笑着对灵璧侯夫人说道：“太太，媳妇这就去迎迎表妹。”

灵璧侯夫人心里十分激动，也很想出去看看，但她还是压抑着激动说道：“好，快去快去。”

苏婉刚带着人走到仪门，就见到余氏见到众人迎了上来，见到苏婉立即亲热地上前拉住了她的手，上下打量了一番，笑道：“表妹，你可总算回来了，一个月不见，你又水灵了。果然还是宫里的水土养人。”

回到侯府后，苏婉立即轻松了许多，心情也极好早，闻言不由失笑道：“大嫂子，你又打趣我了，倒是嫂子，看起来感觉又年轻漂亮了许多。”

余氏一听，眼睛一亮，也不谦虚，直接说道：“我一直在吃你为我留下的药膳方子，如今看来果然有用，我自己觉得也精神了，别人也说我更加年轻了呢！”

众人在后面看着两人说话，有心上前打招呼，却又不知说什么。

苏婉环视了一周，对余氏说道：“大嫂子，外面冷，风又大，我们还是先进去见过姨母再说吧！”

余氏自然不会不同意，众人簇拥着苏婉进了正院，进了西次间。

刚一进去，就见灵璧侯夫人一下子从榻上站了起来，激动地看着苏婉。

苏婉鼻子一酸，心中亦是激动无比，立即上前跪拜道：“姨母，我回来了。”

“婉儿，你受苦了，快快起来！”灵璧侯夫人一边说，一边拿帕子擦了擦眼泪，立即丫鬟上前将苏婉搀扶了起来。

苏婉眼睛也有些红，跟众人相互见礼之后，就随灵璧侯夫人一起坐在榻上。

灵璧侯夫人一直拉着她的手，眼睛仔细打量着她，伸手摸了摸她的脸，又是心疼，又是爱怜地说道：“你看你都瘦了，脸色也不如以前好看了，竟像是病了一场似，那宫里果然不是个好去处。”

苏婉心中微微动容，也只有真正关心她的人，才会注意这些。

她的确是瘦了不少，其实在宫里，也没有缺了她的吃穿，做什么都有人伺候，但是，为太后治病实在太耗费心神了，一丝一毫都不敢马虎。而且，平时无论是说话做事，都要时时留意，不敢放松，生怕自己有什么做错的地方。

何况，因为显德帝宠爱她的缘故，她宫里还树敌无数，就算她又皇帝的庇护，她也不敢完全放心，谁知道显德帝到底会护她几时？心理压力自然大，连日常的运动和瑜伽都放下了，如此这般，她能不瘦才怪？

她一个月都如此了，若是继续呆下去，她不知道自己会变成什么样。

因此，她便点了点头说道：“姨母说的对，宫里的确不是个好去处。”

如果再让她选择一次，她依旧不会进宫，即便这样，会让她的身份变得不尴不尬，她也不会改变主意。

听到苏婉的话，众人心里皆是一惊，不由面面相觑，余氏更是强笑着问道：“婉表妹，宫里怎么不是一个好去处？难道表妹以后就不进宫了？”

其他人也都惊疑不定地看着苏婉，难道陛下根本就没打算让她进宫？这麻烦可就大了。

如果她不进宫，灵璧侯府被耻笑是小事，她将来终身大事可怎么办？

众人皆知，灵璧侯夫人的外甥女已经被陛下宠幸了，谁还敢娶她？难道真要一辈子不嫁人？若真是那样，他们灵璧侯府就等着被人耻笑吧？

“婉儿，你这话是什么意思？难道陛下不肯接你进宫。”灵璧侯夫人心里亦是一紧，也立即问道。

当然，她关心的不是耻笑不耻笑的问题，而是苏婉的幸福。她虽然一直说宫里不是好去处，但是事情已经发生了，苏婉不进宫就没有出路，她当然是希望苏婉进宫的，绝对不掺杂什么私心。

苏婉惊讶地看着她们，问道：“姨母，大嫂子，你们这是怎么了？怎么就认定我一定会进宫了？”

余氏心直口快地说道：“婉姐儿，陛下不是已经宠幸你了吗？你不进宫还能去哪儿？难道我们收到的消息是谣传，陛下根本没有宠幸你？”

苏婉根本不知道她们已经知道了此事，或者她根本没想过这些，此时听到这话，脸色骤然爆红，有种*被窥破的羞耻感，立即恼羞成怒地喊道：“大嫂——”

汤灵玉和汤慧玉两个云英未的小姑娘，不由也红了脸。

此时，灵璧侯夫人已经回过神来，斥责道：“余氏，守着几个孩子，你胡说八道什么呢？”

余氏也知道自己说错了话，脸色难免有些讪讪的，说道：“太太，我这不是为表妹着急吗？”

说完，又堆起笑容对苏婉道歉道：“表妹，我心直口快惯了，您大人大量，千万别跟我一般见识，嫂子在这里给你赔礼了。”

说着，还对苏婉屈了屈膝。

苏婉此时也回过神来了，见状连忙起身避开，同样行了一礼道：“大嫂可千万别这么样，我知道你也是关心我才会如此，我不会怪你的。”

两人当场说开了，也就没了心结。

只是余氏到底是关心苏婉的，又问道：“那婉表妹以后就不进宫了吗？”

苏婉微微摇头道：“大嫂子，此事我三言两语也说不清楚，您就别先问了，到时候便知道了。”

余氏急得不得了，她越是不想说，她越是着急。

但苏婉却不想接这个话题，便对灵璧侯夫人说道：“姨母，皇上和太后娘娘以及诸位娘娘赏赐了我很多东西，几位嫂子和妹妹若是有喜欢的，尽管拿走。”

苏婉赏赐的那些东西，都已经被灵璧侯府的下人搬了进来，就放到了外面厅里。

灵璧侯夫人摇头说道：“那是宫里赏给你的东西，你自己留着就是，给她们做什么？她们也不缺这些。”

余氏和秦氏听到这话尚可，她们出身家极好，嫁妆又丰厚，虽然也有些眼馋宫里的东西，但也不是那么迫切，但是武氏和两位小姐，可都没有多少私房，闻言不由很是失望。

苏婉道：“反正东西也多得很，挑几样东西又算什么？何况，我进府之后，诸位嫂子还有妹妹都对我极好，又送了我许多东西，我心里十分感激，想要回礼，但无奈囊中羞涩，也只能作罢，如今好不容易有了这个机会，姨母就不要阻拦了，否则，我也于心不安。”

见苏婉执意要送，灵璧侯夫人就对她们说道：“既然婉姐儿都这么说了，你们就去挑选一、两件东西吧！”

屋子里的气氛这才有活跃起来。

众人离开的时候，果然都挑了几样东西，贡缎、首饰、珍珠、手串、玉镯之类的东西最多，也最得她们喜欢，便都挑了几样。唯一的一串十八子的迦南念珠，被苏婉送给了灵璧侯夫人。

汤灵玉和汤慧玉一起回去的，丫头们走在后面拿着东西。

在路上的时候，汤灵玉问汤慧玉道：“四姐姐，你说婉儿表姐会进宫吗？”

汤慧玉微微摇头道：“这我怎么知道？”

汤灵玉我说道：“若是不能进宫就惨了，到时候，她就嫁不出去了，到时候岂不是要一直赖在我们家？”

汤慧玉轻蹙眉头道：“五妹妹，你这是说的什么话？婉儿表姐和曾说过要一直留在我们家了。就算陛下不接她进宫又如何，别忘了她还有太后娘娘做靠山呢，还有这么多赏赐，就是在外面置房买地也足够了，根本不需要一直待在我们家。”

“可是，她一个弱女子，独自在外居住，肯定不安全，哪里有我们侯府住得自在，万一她不肯走，又嫁不出去，谁知道太太会不会因此迁怒我们，我们灵璧侯府肯定成了别人的笑柄了。”汤灵玉担忧地说道。

在汤慧玉也有些担忧，说道：“好了，别瞎猜了。我看婉儿表姐不像是担忧的样子，应该没有问题。”

汤灵玉道：“说不定她是装的呢？要不然怎么会那么大方地分给我们东西，我们他们就是想要用这些东西堵上我们的嘴。唉，原本还想要借她的势，找门好亲事呢，现在看来是没有希望了。”

汤慧玉也不理睬她，直接带着丫头去了自己和姨娘的院子。

汤灵玉轻哼一声，也带着丫头走了。

苏婉陪着灵璧侯夫人用过了午饭，见灵璧侯夫人看她的眼神带着一丝担忧，便知道她放心不下，便说道：“姨母，您别担心，就算我不进宫，也一样可以活得很好。您不是也说了吗？宫里不是个好去处，我自己也不想进宫。”

灵璧侯夫人见苏婉竟像是说真的，不由苦笑，觉得苏婉太天真了，叹息道：“傻姑娘，你实在是太傻了。宫里即便不是个好去处，但也是一条出路，你这样，让姨母如何放心？”

“姨母，我……”苏婉正要将事实告诉她，却被灵璧侯夫人打断了——

“好了好了，你就别安慰我了，让我自己呆一会儿，你也累了，去后面抱厦休息去吧！”

苏婉也只能暗暗叹息一声，行礼告退了。

就在苏婉出宫回到灵璧侯府的时候，京城所有关注这件事的人家也都接到了消息，顿时各种传言满天飞。

因为旨意还没下，宫里的人也不敢传递真正的消息出来。

所以，传开的流言，并不靠谱。

传的最多，最被认可的流言，就是灵璧侯夫人的外甥女被强制送出宫，想必是进宫无望了，要不然，直接一道旨意让她留在宫里便是了，何须多此一举让她出宫？

不少人家都在暗地里幸灾乐祸，之前还在羡慕灵璧侯府，现在却毫无顾忌地在背后嘲笑他们。

而听到苏婉出宫的消息，最高兴的莫过于寿宁大长公主，和昌武侯太夫人她们了。

寿宁大长公主的脸上，阴郁了一个多月之后，终于又露出了笑意。

“本宫就知道，那小苏氏是个没福气的。就算得了陛下宠幸又如何？最后还不是被赶出宫门了？陛下是个喜新厌旧的，小苏氏如今出了宫，会不会想起她还是一回事，更别说是接她进宫了。”

一旁伺候的曹嬷嬷也笑道：“殿下说的是，那小苏氏的出身就摆在那里，如今就只是一个土郎中的女儿，陛下还真能将她放在心里不成？不过，殿下，既然小苏氏已经出宫了，计划是不是也该实行了。”

寿宁大长公主点了点头说道：“此时时机正好，虽然已经确定小苏氏不会进宫了，但谁知道陛下会不会突然想起她来，所以，还是尽快除掉的好，免得夜长梦多。”

“是。”曹嬷嬷应道。

“那赵氏如何了？”寿宁大长公主问道。

曹嬷嬷道：“她每天都在家里，几乎从不出门，我们的人都监视着呢！”

“那苏文那个小崽子呢？”

“苏文还在首善书院。”顿了顿，曹嬷嬷又道：“我们想要动她，怕是不太容易。”

寿宁大长公主皱了下眉头，道：“算了，只赵氏一个人也足够了，本宫就不相信，她会不顾她亲生母亲的死活。”

－－－－－－题外话－－－－－－

累得爬不起来了，好紧张，我终于再九点之前赶出来了，厚着脸皮给自己点个赞…

ps：月票榜竟然冲到第五名了，真是不敢相信自己的眼睛，你们实在太厉害了…高兴地打个滚~

伸手要月票，星星眼看着你们~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十章惊喜

曹嬷嬷先是应了一声，忽然犹豫了一下，说道：“殿下，其实奴婢觉得，殿下与其用赵氏的性命来威胁小苏氏，倒不如我们煽动赵氏让她亲自去揭穿她，效果岂不是更好？如此一来，我们也能置身事外，就算失败了，对我们也没什么损失。”

她这也是为大长公主考虑，毕竟，随着大长公主越来越不得圣宠，声势已经大不如前。小苏氏才刚出宫，宫里那位未必就完全放下了她，万一被发现是她们动的手脚，说不定又是一顿排头，而且那小苏氏还讨了太后娘娘的欢心，真计较起来，她们也落不了多少好。

失败了这么多次，她们也该谨慎一些了，只大长公主霸道惯了，根本不知道收敛为何物，再继续下去，说不定真得栽在这个小苏氏身上。

寿宁大长公主也不是个蠢笨的，只是一直放不下心中的骄傲，也放不下自己的身份和矜持，不愿意妥协，现在听到曹嬷嬷的话，即便心中有些不甘，也知道她是为自己好，不由轻叹一声道：“还是嬷嬷想的周到，怕只怕那赵氏不肯配合，毕竟，小苏氏是她的亲生女儿，就算是心里伤心女儿骗了她，也未必就真去拆穿她，虎毒不食子啊！”

曹嬷嬷脸上却露出一丝怪异地笑容，说道：“殿下，这也未必！您忘了，上次方巧灵只说了几句小苏氏是邪祟的话，那赵氏就差点让人烧死她，若非了通禅师恰巧赶到，那小苏氏现在恐怕早就化为灰烬了。就这样，那赵氏还一直认定小苏氏是邪祟呢，一直不肯亲近她，所以那昌武侯府在小苏氏死的时候，为了息事宁人，给了她一些钱财，她才如此轻易就接受了。奴婢活了这么多年，还从来没见过这么糊涂的妇人呢！”

听到这里，寿宁大长公主脸上也露出一丝笑容来，但是听曹嬷嬷提起昌武侯府，她又忍不住冷哼了一声。

如今，她对昌武侯府的不满已经达到了极点，甚至还有诸多怨恨之意。小苏氏在时，他们就为了小苏氏三番两次打她的脸，后来好不容易把小苏氏送走了，她对昌武侯府的怨气也淡了一些，谁知道，他们竟然又搞出这等乌龙来让她堵心。既然如此，也别怪她不顾昌武侯府的脸面了。

小苏氏的身份若是暴露出来，肯定会波及到昌武侯府，甚至连她的外孙和外孙女也会受到影响。但是，就算如此，她也顾不得了，打不了以后补偿他们便是。

毕竟那只是外孙而已，一年也见不了几次，感情能有多深？该放弃的时候也会放弃。

寿宁大长公主跟显德帝不愧流着相同的血，论起任性来，她不比显德帝差多少。

寿宁大长公主道：“如果那赵氏肯听话，自然是再好也不过了。就算不听话也没关系，她最看重的就是她的儿子，一直盼着他能光耀门楣呢，在只要拿她儿子的性命……不，只要拿她儿子的未来做威胁，本宫就不相信，她会无动于衷，而且，她还不敢把我们供出来。”

不需要要了苏文的性命，只要断了他一只手，或者在他脸上留了疤，他的前途自然就没了。

曹嬷嬷笑着恭维道：“还是殿下想得周到，那既然如此，那奴婢就下去安排了。”

寿宁大长公主含笑点了点头，只要一想到苏婉被揭穿身份之后的下场，她心里顿时就畅快无比。

她就不相信，陛下若是知道了小苏氏的真实身份，还会继续宠爱她？别说宠爱她了，心里怕是比吃了苍蝇还要恶心，甚至还有可能因为她的愚弄而龙颜大怒，到时候，怕是直接杀了她的心都有了。

昌武侯府。

王太夫人听到苏婉被遣送出宫的消息，顿时大松了一口气，一直提着的心总算是放下来了。

自从知道小苏氏爬上龙床之后，她就没有睡过一个安稳觉，脾气暴躁，整日都提心吊胆的，除了担忧被苏婉疯狂报复之外，也担心宫里的娘娘，生怕小苏氏进宫之后，真得成了气候。

老天有眼，还是让小苏氏失宠了，想要再报复他们，根本就是无稽之谈。

王太夫人自从上次出宫晕倒之后，身体就一直不好，整日恹恹地没有精神，此刻，却仿佛吃了千年人参一般，眼睛都亮了，想到自己这里很久没有热闹过了，便立即让人去请二太太洪氏和三太太陶氏她们过来说话，至于王姨娘，还是让她养胎吧！

此时，陶氏她们也收到了消息，每个人都笑容满面，陶氏更是一见到太夫人就笑着说道：“老太太，大喜啊，那小苏氏被遣送出宫了。”

知道小苏氏进宫的事情后，她们比太夫人的好不了多少，整日焦虑不安，如今听到这个消息，自然也是高兴无比。

王太夫人笑着说道：“此事我已经知道了。不过还是不能放心太早，谁知道她还会不会复宠。”

陶氏不以为然地笑道：“肯定不会的，否则，陛下岂会舍得让她出宫？而且都已经出宫了，想要进宫哪还有那么容易？”

洪氏也道：“对呀，老太太，宫里的娘娘肯定会想方设法阻止小苏氏进宫的，而且媳妇听说，宫里又要进美人了，据说长得个个都不比小苏氏差，陛下有了新欢，哪里还会想得到她？”

三人说笑了一阵，恨不得将这段时间的憋屈全都发泄出来，最后，陶氏又道：“老太太，咱们府里也好久没有热闹过了，不如我明天去请个戏班来唱两天戏，您看如何？”

“这个主意好，就这么办了。”王太夫人十分满意，笑得十分开怀。

灵璧侯府。

夜已经深了，灵璧侯世子夫人余氏，却翻来覆去的没有睡着，没想到却影响到了一旁的灵璧侯世子汤景浩。

“你怎么还不睡，翻来覆去的做什么？”灵璧侯世子有些不耐烦地问道。

余氏听他语气不好，顿时也生气了，直接坐起身来说道：“我这不是在为你那个表妹担心吗？你自己不上心，还不准我关心关心？”

灵璧侯世子听了这话，也没了睡意，轻笑道：“男女有别，我若是关心她，你怕是早就喝了半缸醋了。”

余氏脸一红，知道他说的是事实，但还是嘴硬道：“但她毕竟是你表妹，你也不能半点也不担心她呀！”

“这不是有你吗？而且……”灵璧侯世子的脸上闪过一丝犹疑之色。

“而且什么？”

“而且咱们府里的这位，还不一定是我真正的表妹呢？”灵璧侯世子说道。

“这话从何说起？”余氏诧异道，“不是真正的表妹，难道还有假的不成？”

灵璧侯世子说道：“我也只是在外面听过一些传言而已，有人说，咱们这位表妹跟昌武侯夫人是同一个人。”

余氏闻言却笑着反驳道：“这不可能！若是同一个人，陛下怎么会宠幸她？你不能因为她们长相相似，就认为她们是同一个人。那些人也未免也太无聊了，何况，太太早就让人去查证过了，咱们表妹绝对是真的。”

“我也觉得有些不可能。但是，空穴来风，未必无因，既然有这种传言，肯定有有些依据的。不过你说的也有道理，事情未明之前，我们还是不能露出丝毫怀疑之处，免得伤了她的心，到时候可就不好收场了。”灵璧侯世子说道。

余氏笑道：“我一直拿她当咱们的表妹，可从来没有怀疑过她。才不会做出这种事来。”虽然这样说，但是心里到底还是多了几分疑虑。

顿了顿，她又皱眉道：“只是表妹进宫一事，怕是要黄了。原本这亲事就不好找，如今又是这般情况，以后还有人敢娶她？”

灵璧侯世子说道：“无妨，只要她真是我们表妹，就是我们养她一辈子也没什么大不了的，咱们府里也不差她一碗饭。”

余氏点了点头道：“这倒是没什么，我只是觉得有些可惜了，也心疼她。”

“好了，睡吧，多想无益，或许事情没有这么糟呢！”灵璧侯世子说完，就转过身去去了，余氏也治好重新躺下睡了。

次日清晨，苏婉起了个大早，又练了将近半个时辰的瑜伽，洗漱好之后，便去了前面给灵璧侯夫人请安。

苏婉来的稍稍晚了一点，余氏等人都到了。

苏婉有点不好意思，忙上前请罪。

灵璧侯夫人如何会怪她，说道：“你刚从宫里回来，不习惯也是有的，何况，你也没来晚，她们也都刚过来。”

余氏笑道：“是呀，表妹可别放在心里。”

之后，灵璧侯夫人就让人摆饭。

苏婉还有汤灵玉和汤慧玉两位小姐都在这里用饭，太小的孩子就奶娘抱走了，余氏三妯娌在一旁伺候，忙着布菜进羹。

饭摆好之后，灵璧侯夫人就让余氏她们回去吃饭了。只留下了她们四人。

用过早饭之后，灵璧侯夫人怕苏婉心情烦闷，就让汤灵玉和汤慧玉留下来陪她。

汤灵玉和汤慧玉无论心里对苏婉是个什么想法，表面上对苏婉的态度还是很好的，起码让人挑不出错来，苏婉对她们印象还是不错的。

灵璧侯夫人去西次间听人回话了，只剩下三人在花厅里说话。

“婉表姐你看，我戴上你昨天送我的点翠金凤，你看好不好看？”汤灵玉古灵精怪地指着自己的发髻，古灵精怪地说道。

苏婉笑着赞道：“灵玉表妹长得如此漂亮，戴什么都好看。”

汤灵玉闻言，很是高兴，也笑眯眯地恭维苏婉道：“我长得再好看，也比不上表姐，表姐才是真正的美人呢！要不然怎么会被陛下看上？”

汤慧玉看了苏婉一眼，有些尴尬地对汤灵玉说道：“五妹，你不要乱说话。”

汤灵玉却光明正大地瞪了她一眼，说道：“我哪里乱说了，我说的都是实话，四姐凭什么不让我说？表姐你说，她是不是太过分了？”

苏婉只是微微一笑，并不回答。

汤灵玉却不在意，又甜甜笑着，好奇地问苏婉道：“婉表姐，宫里的那些娘娘，是不是都长得很漂亮？她们有表姐好看吗？表姐跟那位宠冠后宫的珍嫔娘娘，到底谁更漂亮？不对，应该是纪婕妤才对。我听说，陛下是为了表姐才降了纪婕妤的位份，到底是不是真的？既然陛下如此宠爱表姐，那为什么却不接表姐进宫呢？”

“五妹！你真是越来越不像话了。”汤慧玉听到这，不由再次斥道。

汤灵玉皱眉道：“四姐，你真是管得太多了，表姐都没说我呢！我只是好奇，问问怎么了？”

汤慧玉脸皮薄，听到这话，气得脸都红了，直接说道：“你就是好奇，也不该拿这话来戳表姐的心窝子。太太让我们陪表姐说话，是为了让表姐忘掉这些不开心的事情，而你却一而再再而三地让表姐难堪，真让我怀疑你是不是故意的。”

汤灵玉也怒了，反驳道：“表姐不能进宫是事实，我实话实说怎么就故意戳表姐心窝子，让她难堪了？你可不要血口喷人。你们不能因为我问表姐一句实话，就斥责于我，这对我不公平，难道我连句话都不能问了？”

“你……你简直不可理喻。”汤慧玉愤怒地说道。

汤灵玉道：“不可理喻的是你。”

苏婉听到这里，已经有些不耐烦了。

她们以前还是好好的，怎么现在就变成这样了？

她进不进宫，跟她们有什么关系？

她站起身来，淡淡说道：“两位表妹慢慢聊，我先去后面休息了。”

汤灵玉见到苏婉要走，不由急忙喊道：“等等——”

苏婉停下脚步侧身看着她，汤灵玉也站起来，好似有些不满地说道：“表姐，你还没有回答我刚才的问题呢？”

苏婉闻言，不由轻笑一声说道：“五表妹，你想问是你的自由，我想不想回答，同样也是我的自由。”

说完，转身就要走。

汤灵玉却急走两步，追上来抓住苏婉的手臂说，缓和了一下口气说道：“好，既然表姐不想说，那我就不问了。我只想求表姐一件事，如果表姐真要进宫的话，可不可以带我一起去？”

苏婉听到这话，脸上的最后一丝笑意也消失了，将手臂从她手中慢慢挣脱出来，淡淡说道：“表妹，你求错人了，我之前说过了，我是不会进宫的。”

她就是真得进宫，也不会带汤灵玉一起去。

说完之后，苏婉对她点了点头，就要离开。

汤灵玉闻言，眼中露出一丝不甘。

她原本也没想着要进宫的，只是昨晚看到苏婉那多赏赐，甚至还有很多她见都没见过的东西，不免就动了心思。

她是庶女，姨娘又不受宠，虽然太太没有亏待了她，但手里根本没有多少好东西，就算是嫁人，恐怕也嫁不了太好的，顶多嫁给勋贵人家的庶子罢了，将来还是得看人眼色过活，她不想过这种日子。

昨晚，她将这话跟姨娘说了，两人商量了好久，都觉得进宫是一条极好的出路，说是一步登天也不为过，苏婉一个土郎中的女儿都能进宫，她堂堂公侯之家的小姐，难道还能比她差不成？

只是碍于没有进宫的门路，以灵璧侯的性子也不会同意，便想要借一借苏婉的光，所以，她才这么关心苏婉进宫一事。

就在汤灵玉觉得进宫无望的时候，就见到世子夫人余氏风风火火地走了进来，脸上满是笑意，一进门就直接喊道：“太太，太太，圣旨到了——”

苏婉此时还没有离开花厅，听到这话，不由停住了脚步。

就连汤灵玉和汤慧玉脸上都露出了不可置信和惊喜之色——

这时候来圣旨，还能是什么事？肯定是关于进宫一事了。

此时，西次间的灵璧侯夫人听到这话，顿时惊喜交加，不由念了一声“阿弥陀佛”，一旁陪她说话的丁妈妈，也激动地说道：“恭喜太太，贺喜太太。”

“不忙，也不一定就是呢！”灵璧侯夫人虽然高兴，但还是怕希望落空，极力压抑住了自己，恰好此时余氏已经进来了，满脸堆笑地上前行礼道：“太太，媳妇给你报喜了……”

“快说，到底是什么事？真的是圣旨到了？”灵璧侯夫人立即迫不及待地问道。

汤灵玉，汤慧玉以及苏婉也走了过来，除了早就知情的苏婉外，其他人都一脸惊喜激动之色。

“可不是？是司礼监的焦公公亲自来传的圣旨呢！现在就在前厅，侯爷和世子爷都陪着呢！”余氏喜气洋洋地说道。

今天那正好是休沐，所以他们都在府中。

灵璧侯夫人这才舒了一口气，欢喜地吩咐道：“快在正厅摆香案，接圣旨。”

“媳妇已经吩咐下去了。”余氏连忙说道，“太太这下可放心了吧，咱们家真要出个娘娘了。”

说着便看着苏婉笑了起来。

其他人也都高兴又羡慕地看着苏婉，只不过圣旨没颁布，倒也不好向她贺喜。

“好了，都别耽搁了，快去换了礼服，一会儿好接圣旨。”

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ~今天只有这一更，喘口气先，明天再加油万更吧…

谢谢亲亲们赠送的票票、花花、钻钻还有打赏，耐你们，么么哒~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十一章态度（一更）

前厅，灵璧侯汤世龙，世子汤景浩，次子次子汤景荣正在陪着焦公公说话。

这个焦公公，正是上一次给苏婉传旨的那一位，名叫焦戎，有些白胖，脸上带着微笑，看起来十分和气。

汤世龙为人颇为正直，对这些宦官，从不得罪，但也不亲近，不过是客气地说着话罢了，倒是世子汤景浩八面玲珑，十分会说话，让焦公公脸上的笑容都没有退下过，当然这也有焦公公有意交好的原在。

听到世子汤景浩话里话外打听圣旨的事，焦公公却丝毫不露口风，只笑着道：“咱家只负责传旨，并不知道圣旨的具体内容。”

这话一听就太假，要知道，凡皇帝口述命令，例由秉笔太监用朱笔记录，再交内阁撰拟诏谕并由六部校对颁发，焦公公是司礼监的随堂太监，又岂会不知道？

只听焦公公话锋一转，又道：“不过侯爷和世子爷也不用担心，咱家保证，必定是好事就是了。”

其实，这道命令下了之后，不是没有引起内阁和六部大臣的反对，可惜，皇帝决心已定，金口玉言，说出去的话，断没有收回去的道理，何况，人家还毫不藏私的献出了宫廷御方，封个国夫人也不算过分。

还有一点就是，对方是个女人，就算封个一品夫人，也没有什么威胁性，封了就封了，于是，象征性地说了几句不合规矩，便也都偃旗息鼓了。

他们也不想为了这么一点小事，就惹得陛下不快。

而且，这圣旨还是陛下亲自草拟的。

从焦公公的态度中，灵璧侯等人就知道肯定是好事，他们只是好奇，陛下给苏婉封了个什么位份而已，可惜，这焦公公太狡猾了，跟他周旋了半天，也没打听出来。

就在众人说话的时候，就有人来传说，灵璧侯夫人她们已经在正厅等候了。

焦公公闻言，脸上的笑意越发深了，站起身来对众人道：“好了，既然已经准备好了，咱们也别耽搁了，立即去颁旨吧！”

灵璧侯父子三人自然没有异议，去了后面正厅，跟灵璧侯夫人她们一起在香案前跪好，焦公公面南而立，先是环视了众人一眼，这才缓缓展开用五色丝织品精制而成的圣旨，挺胸收腹，开始高声宣读——

“奉天承运：宽温仁圣皇帝制曰……”

听到这里，众人都忍不住心里激动，心里越发确定，这是封妃的圣旨。

“诏曰”和“制曰”和不同的。

“诏曰”是由翰林院撰拟，内阁大学士奏定后，由皇帝钦定的庶吉士书法大家来书写，最后钤皇帝玉玺。而“制曰”则是由皇帝对于他所器重的受旨人或重要事件而亲手书写，然后再经过内阁大臣和六部校对颁发，意义自然不一样。

但是，因为圣旨还没有念完，众人也只能按捺住心中的情绪，继续听焦公公宣读圣旨。

前面都是一大通对显德帝歌功颂德的话，最后，才说道苏婉——

“……今有归德府苏氏女，医德高尚，妙手回春，仁心仁术，心性纯善，敬献失传已久的宫廷御方，泽被世人……又兼秉性柔嘉，持躬淑慎，仰承皇太后慈谕，特封为正一品楚国夫人，赐宅邸一座，黄金百两，白银千两，官奴十户，良田百顷。另赐楚国夫人金印一枚，钦此。”

听完圣旨之后，几乎所有人都惊呆了，不由面面相觑。

怎么不是进宫封妃的旨意，反而是什么一品国夫人？

还有什么代表身份的金印，他们可从未听说过赏赐给女人的。

何况，圣旨中也没提苏婉是皇帝女人的之事，这……这到底算怎么一回事？

焦公公却不去看别人震惊无比的表情，只笑眯眯地对苏婉说道：“恭喜楚国夫人，贺喜夫人，夫人快上前领旨谢恩吧！”

“妾接旨，谢吾皇万岁万岁万万岁！”苏婉双手接过圣旨，叩谢隆恩。

等苏婉谢恩完毕起身之后，焦公公立即有些谄媚地笑道：“楚国夫人，这些赏赐，还请过目一下。”

随后，便挥手让小太监将东西一一奉上，楚国夫人金印、还有地契、房契、田契，还有十户官奴的卖身契，连一品国夫人的礼服都有了，最后又让人将赏赐的金银抬了进来。

除了比那些国公夫人多了代表身份的金印外，其他的倒也没有太大区别。

要知道，金印，在本朝只有皇帝和高级官员才有，在宫里除了皇后拥有凤印之外，就是贵妃也没有金印。

这也是显德帝考虑到苏婉情况特殊，又不像其他诰命夫人一般，因为夫家而被诰封，所以，苏婉自然需要一些外物来证明她的身份，便赐了她金印，这在本朝来说，也是头一份。

其他人见到苏婉接了旨，也跟着站起身来，只是神情中依旧带着不可思议，好似一下子失去了所有的语言，就连一向最活跃的世子夫人余氏，此刻也被这个消息震得没有回过神来。

见苏婉将东西浏览了一遍，焦公公才说道：“如今，那那十户官奴就在您目前的楚国夫人宅邸，现在都已经整理好了，您随时都可以入住。”

“多谢公公。”苏婉笑着道谢之后，又让菡萏奉上一个荷包，说道：“公公辛苦了，一点小小心意，不成敬意，还请公公收下。”

焦公公笑得见牙不见眼，倒不是稀罕这点银子，还是苏婉的态度，便接过来说道：“夫人是个有大福气的，咱家也想沾点福气，如此，也就却之不恭了，”

说着便要告辞。

此时，灵璧侯夫人方回过神来，忙说道：“公公何必忙着要走？如今差不多到中午了，不如就留下来用顿饭？让我们也好好感谢一下公公。”

“不了不了，咱家还要赶回去复命呢！多谢灵璧侯夫人好意。侯爷，世子爷，诸位夫人，咱家就先告辞了。”

说完，就对灵璧侯拱了拱手，便带着人离开了。

焦公公走了之后，灵璧侯夫人立即问道：“婉姐儿，你告诉我，这到底是怎么回事？”

她的表情十分复杂，欣喜中还带着一点担忧，但更多的却是不解。

陛下的旨意实在太令人费解了，看他封苏婉为楚国夫人，就知道他有多稀罕她，但是，既然如此喜欢她，为何不把她接进宫吗？那样不是更加名正言顺？

如今这样不清不楚的算什么？

焦公公走后，躲在后面的三少奶奶武氏和汤灵玉汤慧玉也走了过来。

众人也都看着苏婉，神情各不相同。

灵璧侯父子三人，表情倒是很正常，是最先接受现实的。

既然圣旨以下，他们就是不接受又能如何？

何况，这也未必是件坏事，甚至还可以说是件好事，苏婉留在宫外，至少比进宫受磋磨要强，宫里的四妃和皇后哪个是好惹的？

而且，苏婉还封了楚国夫人，等级跟四妃一样，足可以看出她的圣宠。

只是，从长远来看，却不如进宫为妃，毕竟是名不正言不顺。

因此，他们虽然欢喜，也带着一丝忧虑。

余氏却只是为了苏婉开心，就算的情况，跟她一开始想象的相差甚远，但总算也有了高贵的身份不是？再说了，以苏婉的身份，就是进宫，恐怕也不会有太高的位份，至少不会比郭嫦曦更高，每天还要向人行礼问安，承受着明枪暗箭，哪有外面自在？

但苏婉却封了一品国夫人，说起来比四妃也不差，而且还自由，没有人敢轻视于她，还有什么不满足的呢？

接受了这个事实之后，余氏倒是觉得陛下这个安排正好，是真的为苏婉着想。

而汤灵玉对此却有些不满，她原本以为苏婉之前说的不进宫，只是在说笑而已，没想到她竟然是说真的，在她看来，就算封了一品国夫人，也不如进宫当娘娘，宫里才是女人子好的去处，就算只封一个低阶的嫔妃也好，她如今这样，她还如何借她的势？

与她相比，汤慧玉却只是羡慕了。

在她看来，苏婉这中情况，有身份，有地位，还不用向人卑躬屈膝，奉承别人，甚至不用伺候公婆，更没有小妾来堵心，不知是多少女人梦寐以求的生活呢！

二少奶奶秦氏虽然听依旧面色淡然，但眼中同样带着一丝羡慕之意。

武氏表现得就就更明显了，只暗地里撅了撅嘴唇。

苏婉说道：“姨母，您之前也说过，宫里不是个好去处，进宫一个月，我对此是深有体会。陛下不是不想让我进宫，是我自己拒绝了。姨母，我知道自己这个决定太任性，太自私，让你们都跟着担心，但是，我实在没有办法适应宫里的生活。我现在有陛下护着倒是不要紧，但是将来呢？色衰而爱弛，万一陛下不肯护我了，我岂不是小命难保？”

灵璧侯夫人轻叹一声，摸了摸她的头发说道：“你说的有道理，是我之前想左了，与其进宫，还不如在外面自在地活着，何况，你若是真得进宫了，我们想要帮你都难，一切都要靠你自己。而现在，我们却可以互相守助，不但性命无忧，你活得也自在，你这个决定极好。”

圣旨下达之后，消息就迅速在京城一众勋贵官宦之家传播开来，顿时引起一片沸腾。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，这章写得实在太慢了。下一章在晚上九点左右…万更是必须的…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十二章反应（二更）

先不说别人家听到这个消息后，引起了多大的轰动，就说此刻的昌武侯府，却一片喜庆热闹的景象。

昌武侯府已经很久没有这么热闹过了，除了那些男人都有自己的事外，几乎上下老少们都出动了，一同陪着王太夫人看戏，就连那些丫头婆子，也在一旁凑热闹，去去晦气，沾沾喜气。

虽然有些人觉得，昌武侯夫人死了没多久，就这么大张旗鼓地设宴吃酒听戏，实在不妥，当然，他们都知道是怎么回事，但也要注意影响不是？但是，既然这是太夫人的命令，也没有人敢说什么，反正天塌了也有高个的顶着呢！他们担心什么。

厅前的戏台上，正唱着《千金记》，写楚汉相争，韩信的故事，此时，他们正好看到韩信胯下受辱那一出，众人看得都十分投入，脸上不由露出义愤填膺之色，就连王太夫人，虽然早已经看过这出戏了，还是忍不住叹息道：“韩将军英雄盖世，竟然还要受这等小人侮辱，真是太让人唏嘘了。不过，依我看来，韩将军并非胆怯，而是一种睿智。”

陶氏在一旁听到，不由笑着恭维道：“老太太说得对极了，若是没有这胯下之辱，韩信也未必会有将来的成就。照我说，那韩将军若是心狠有些，也不未必就杀了不这屠夫还有这些恶少，偏偏他选择了忍受胯下之辱，真非常人所能及。”

“还是老太太厉害，看个戏就能说出这么多道理，我们可受教了。”

其他人也纷纷凑趣恭维，太夫人听了心里高兴，脸上的笑容也越越发多了。

王姨娘也在旁边，她现在怀孕已经快七个月了，肚子已经很大了，她自认胎养得极好，又不是第一次怀孕，倒是也用那么紧张，何况，她养胎养了那么久，早就无聊了，便也跟过来看戏。

此时也说道：“都说家有一老，如有一宝，现在看来，果然如此。老太太就是我们府里顶梁柱，定心丸，只要老太太安好，我们心里就踏实，好像什么都不用怕。”

其他人纷纷应是，恭维地太夫人越发高兴了，顿时觉得自己的还是以前的那个说一不二的老太君。

就在众人喜气洋洋之际，外院大管家孙洪明突然求见。

听到丫头的禀报声，众人脸上的笑容不由顿了一下。

王太夫人稍稍收敛了笑意，问道：“到底发生了什么大事，竟然让孙管家亲自过来？”

孙管家就是孙嬷嬷的儿子。

此时，孙嬷嬷也在旁边，听到此言，脸上不由带上了一丝忧虑，因为她很了解自己的儿子，绝对不会因为一点小事就大惊小怪的，肯定是发生了什么大事。

只是不知是好事还是坏事。

王太夫人想了想说道：“让她进来吧！”

这么多人在场，又是家里的大管家，女眷倒是不用回避。

孙洪明看起来不过三十来岁，长相端正，平时又十分沉稳，这大管家之位才会落到他身上，但此刻，他的神色看起来却带了一丝震惊和慌乱。

他进来之后，立即跪了下来叩头，说道：“给老太太请安。”

王太夫人已经意识到有些不妙了，不由从坐榻上直起身子，急忙问道：“快说，发生了什么事？”

此刻，除了外面的戏台上还在咿咿呀呀地唱着戏之外，花厅里却静的落针可闻，根本没有人说话，都盯着孙洪明。

孙洪明不敢抬头，额头上冒出了一层冷汗，他是知道内情的，或者说，在场所有人都是知道内情的，他不敢想象，自己若是说了实情，会发生什么事。

但是，他又不能不说，便依旧跪在地上，略显艰难地说道：“老太太，就在刚才，灵璧侯府接到了陛下的圣旨。”

“什么？！”一听这话，太夫人立即从坐榻上站起身来，一脸的惊怒和紧张之色，因为她几乎已经猜到了答案，但她还是存着一丝侥幸问道：“那圣旨是给谁？上面说了什么？”

其他人也比她好不了多少，惊疑不定地看着孙洪明。

孙洪明破罐子破摔，直接说道：“圣旨是给灵璧侯反而外甥女苏氏的……”

还没等他说完，太夫人的脸色就唰地一下子白了，她伸手捂住自己的性胸口，脸色已经扭曲起来，咬牙问道：“莫非她要被接进宫了？”

除了这一点，她是在想不出其他原因。

谁知道，孙洪明却急忙否认道：“不，不是。”

“不是？”太夫人闻言微微一顿，脸色又缓和了许多，又是欢喜又是不敢置信，喃喃说道：“我就知道，肯定不是接她进宫封妃的旨意，她哪有那么好命？宫里的娘娘是人人都能做的吗？”

其他人也都松了一口气，只要不是进宫的旨意，一切都好说。

王姨娘更是笑道：“孙管家，你可真是吓死我们了，既然不是要进宫了，你这么惊慌做什么？害得我们也跟着一起提心吊胆的。”

陶氏也道：“就是，孙管家你一向稳重，怎么越来越沉不住气了？我们倒是不要紧，若是惊到老太太怎么办？”

孙嬷嬷也用不赞同的眼神看着自己的儿子。

“好了，你们也别怪他，或许是真得有什么重要的事情。”王太夫好不容易才喘过气来，又重新坐下来劝道，但她却也没让孙管家起来，只淡淡问道：“说吧，到底是怎么回事。”

孙洪明牵动嘴角，苦涩地说道：“回老太太，苏氏……苏氏被封了正一品楚国夫人，还赐了金印，御赐宅邸一座，良田百顷，金银……”

“什么？！”话未说完，他的话就被太夫人给硬生生地打断了。

此时，王太夫人的脸色比刚才还要难看十倍百倍，一双略显浑浊的眼睛，死死地盯着孙洪明，似乎想要吃了他一般，咬牙切齿地说道：“楚国夫人？这怎么可能？怎么可能……”

这若是进宫了，岂不是要跟四妃平起平坐？

何况，她还有着四妃都没有的圣宠，若是……若是她向皇帝进一句谗言，那他们昌武侯府岂不是要……

王太夫人想到这里，心脏骤然一缩，一阵钻心的疼痛传来，竟是单手捂着胸口，脸色铁青地晕了过去。

陶氏刚从不敢置信中回过神来，突然见到晕倒了，不由大惊，立即凑过去喊道：“老太太……老太太……快醒醒……来人呐，老太太晕倒了，快去请太医……”

厅里一下子慌乱起来，但因为受惊过度，此刻还没有完全回神，根本不像平时一样井然有序，互相碰撞之声，不绝于耳。

王姨娘也慌了，不止是听到这个消息慌了，就是太夫人晕倒这件事，也让她心底彻底慌了起来。

她心里明白的很，太夫人是她在侯府的靠山，如果她死了，她在侯府的地位一定会大不如前，何况，她刚听到苏婉被封为楚国夫人的消息，心神剧震，心里顿时惊恐无比。她其实比太夫人更害怕，谁让苏婉离开都是她一手策划的呢？她觉得，苏婉一定恨死自己了，她一定不会放过她的。

如果太夫人再倒下了，可就没有人会护着她了。

至于侯爷，她可不敢指望，因为她知道，侯爷心里，必定是怨着她的，如果不是她，苏婉又怎么会离开侯府？她也不确定，到时候会不会帮她。

因为震惊、惧怕、担忧等各种情绪交织，继续起伏过大，王姨娘忽然觉得自己的肚子隐隐疼了起来。

但是，看到太夫人晕倒了，她还是焦急地站起身来，想走过去看看情况。

谁知道现在屋子里乱的很，几乎所有人都没了她章法，那些婆子丫鬟们被指使地团团转，其中一个丫头听了吩咐正要转身跑开时，竟然丫头撞到了凑上前的王姨娘，一下子将王姨娘撞到在地。

王姨娘肚子一阵剧痛，立即觉得有一股热热的东西从下流了出来，王姨娘惊得脸色雪白，不由大叫痛呼起来。

“快……快救我……我的肚子……我的孩子……”

撞到她的那个丫头，几乎被惊呆了，听到王姨娘的痛呼才回过神来，但是，她回过神来不是第一时间去将王姨娘扶起来，而是仿佛受到了极大的惊吓一般，飞一般地逃走了，气得王姨娘肚子更痛了。

所幸，她的丫头还在旁边伺候，一边上前去扶她，一边喊道：“不好了，姨娘被人撞到了，快去请太医……”

厅堂里越发乱了起来。

最后还是霍渊及时赶了回来，才算镇住了这群惊慌失措的女人。

太医很快就赶来了，一个是太夫人惯用的太医，一个就是擅长妇产科的郝太医。

太夫人年纪大了，原本就有些心疾，之前又一直卧病在床，身体早就大不如前，如今，受惊过度，后来又怒极攻心，情绪起伏过大，这才引发了病症，晕了过去。这次更是雪上加霜，就算醒过来，恐怕身体也无法恢复成以前那样了。

至于王姨娘，则是当场就发动了，早产。

霍渊立即让人请了产婆，王姨娘倒是顺利生下了孩子，没有造成一尸两命。这孩子还不到七个月就生了下来，郝太医告诉霍渊，这个孩子怕是养不活。

王姨娘听到这话，还没有喘口气，就晕了过去。

霍渊听到郝太医这话，沉默了很久很久。

就在昌武侯府焦头烂额、鸡飞狗跳的时候，大长公主府也没比他们好多少。

或者说，寿宁大长公主简直比王太夫人更堵心，气得脸都扭曲了。

这都是第几次了，每当她计划着除掉苏婉的时候，她总是能化险为夷，甚至，这次，她还没动手呢，她就被皇帝封了什么楚国夫人。

她虽然是大长公主，但也是英国公夫人，这么一来，那个贱人岂不是跟她同等级了。

最重要的是，她还极受圣宠，御赐金印，宅院，比起她这个大长公主来，也丝毫不差，甚至犹有过之。她就算是当初圣眷最浓的时候也没有受过这等恩宠。

除了震惊愤怒之外，甚至她心里也起了一丝恐惧之意。

她现在可不敢说，陛下不把苏婉当回事了。

若是真得不当一回事，陛下岂会对她如此上心？甚至还将她安排的如此妥当？

她可是看出来了，陛下让她留在宫外，绝对不是腻烦了她，根本就是在保护她。

这种恩宠，绝对不是以前的那些宠妃可比的，就是珍嫔最受宠爱时，陛下也不曾如此迁就她。

若是这样下去那还得了，她敢打赌，等那个小贱人认为时机到了，一定会撺掇皇上对付她的。到时候，就算她是皇帝的姑姑又如何，照样得向她低头认错。

也不知那贱人到底凭什么得到陛下如此另眼相看？

寿宁大长公主越想越气，越想越不甘心。

她已经无法忍受下去了，虽然她明白，显德帝不是长情之人，苏婉走早晚会失宠，但是，她却无法人受到苏婉失宠的那一天，只要多活一天，她心里就难受一天。

所幸，她手里还握有苏婉的把柄，足以致命。

只要运作得当，拆穿苏婉的身份，陛下再多的宠爱，也会化为乌有。

只是现在，她到底不敢像以前那样肆无忌惮地对付苏婉了，就是对付她，也得把自己摘干净，免得陛下将来恼羞成怒，迁怒于她。

曹嬷嬷此时的神色，有些惧怕也有些慌乱，犹豫半晌，才期期艾艾地问道：“殿下，我们现在还要对付小……楚国夫人吗？”

虽然苏婉是正一品昌武侯夫人的时候，她们可以毫无顾忌地对她痛下杀手，而现在，苏婉成了一品国夫人，她却忍不住心生惶恐，犹豫惧怕，虽然同是一品，态度却截然不同，因为两者之间有着本质的区别。

以前的苏婉虽然是昌武侯夫人，但是，她遭到厌弃，又没有后台，不过是个空架子罢了。但是现在，苏婉可是皇帝的女人，皇帝亲封的楚国夫人，身上又有圣眷，又岂是普通的诰命可比的？

曹嬷嬷就算再忠心，再肆无忌惮，也不敢藐视皇权，对皇权，还有一种刻在骨子里的敬畏。

万一激怒了陛下，就算大长公主也救不了她。不止是她，就连她的家人，都得受到连累，大长公主都不一定能讨得了好。

这让她心里不得不惧怕，不得不犹豫。

她问这话本是想让大长公主打消对付苏婉的念头，谁知道寿宁大长公主却冷笑一声：“为什么不？计划照旧，如今时机正好呢！”

“殿下？”曹嬷嬷惊呼道。

“一切有本宫担着呢，你怕什么？”寿宁大长公主嗤笑道，“何况，又不是我们亲自出面，还有赵氏这个替死鬼呢！留着小苏氏，才是真正的养虎为患，等她将来成长起来，必定后患无穷，所以，我们也不得不冒险一次了。”

听到这里，曹嬷嬷眼中的惊恐也渐渐消退了，虽然心里依旧有些忌惮，但还是说道：“殿下说得对，错过这一次，怕是以后再也没机会除掉她了，奴婢一定会尽快安排的。”

寿宁大长公主这才露出满意之色，说道：“如今，小苏氏被封为楚国夫人，必定会引起轰动，若是在这时候突然曝出来小苏氏其实就是以前的昌武侯夫人，你说到时候会怎么样？所以，根本不用我们动手，陛下知道这件事后，就算碍于颜面帮助小苏氏，但心里也绝对彻底厌弃了她。”

“殿下英明。”曹嬷嬷赞道，但随即，她又皱了下眉头道：“殿下，您说陛下会不会早就知道小苏氏的身份了？”

“不，这不可能！”寿宁大长公主立即反驳道，“陛下若是早知道，还会宠幸她？滑天下之大稽，陛下肯定是不知情的。”

尽管如此说，寿宁大长公主的眼中却起了一丝惊惧之色，要知道显德帝可是什么都能做出来的，若真是那样的话，那就实在太可怕了，她根本就不想去想这种可能。

“曹嬷嬷，你亲自去见赵氏，让她去灵璧侯府大闹一番，闹得越大越好，无论如何，都得让小苏氏坦诚自己的身份，否则，她儿子的性命就别想要了。”寿宁大长公主狠狠地吩咐道。

她就不相信，以他儿子的性命做威胁，那赵氏还敢不乖乖听话？

“殿下放心，奴婢已经派人将赵氏接到府中了，奴婢马上就去见她。”曹嬷嬷说道。

寿宁大长公主点了点头，挥手道：“你下去吧，本宫要休息一会儿。”

赵氏此时，就待在大长公主府的一间客房里。

她今天早上，突然就被人松苏宅接到了这里，本来她是不想来的，但是那人用文哥儿的性命威胁她，她不得不独自一人跟她们来了。

谁知道，竟然被接到了大长公主府。

寿宁大长公主的权势，赵氏自然是知道的，她并不知道大长公主被圣上训斥一事，只道她依旧权势滔天，对她依旧跟往常一样极为敬畏，根本不是自己这种小人物能够比得上的。

就算从文哥儿的口中，知道了大长公主曾经对自己的女儿做下的那些事，心里对她十分怨恨，但却这远远比不上她对大长公主的恐惧，何况，现在文哥儿的性命还在她手中，她甚至连一丝怨恨都不敢表现出来，看起来十分老实。

曹嬷嬷过来的时候，赵氏正安静地坐在椅子上，一动也不动，见到曹嬷嬷，便立即紧张地站了起来，惶恐地看着她。

曹嬷嬷打量了一下赵氏，发现赵氏虽然神色不安，但是气色还是不错的，根本不像一个得了肺痨的病人，穿戴的虽然还不如公主府的二等丫头，但也十分不错，至少比以前那副穷酸样好多了。

听说，还是小苏氏特意给赵氏请了一位神医治病，如今看来，效果的确不错。

曹嬷嬷这样想着，便对赵氏露出一个和善的笑脸，说道：“你不要太紧张，我找你，只是想要跟你说几句话而已。”

说着，便在首座坐了下来，又让赵氏坐下，让丫头们上茶点。

赵氏诚惶诚恐地坐下了，却有些坐立难安，忐忑不安年底看着曹嬷嬷。

曹嬷嬷见到赵氏对自己如此敬畏，心里感到十分得意。

这可是楚国夫人的亲生母亲，她向自己低头，不就代表了楚国夫人也在向她低头，她顿时觉得心里爽快无比。

不过，她还是记挂着心里的正事，连忙收敛了表情，说道：“赵夫人，我也不跟你拐弯抹角了，其实，我这次找你来，是有件事想要让你帮忙。”

赵氏一听这话，立即就松了口气，说道：“原来是这样，那我儿子他……”

“夫人的儿子没事，现在还在首善书院呢？只不过，我怕夫人托词不来，这次让她们说了个谎，夫人不会怪罪我吧？”曹嬷嬷说道。

赵氏立即摇头道：“当然不会。”

知道儿子没事，她就彻底放心了，神色也轻松了不少，略显为难地说道：“能帮到大长公主殿下，我自然高兴。不过，我只是一个普通妇人，又能帮你们什么忙呢？”

曹嬷嬷有些惊讶，问道：“赵夫人您答应了？”

她以为赵氏就是为了以前的事，也不该答应他们才是。

她都已经决定要威胁她了，没想到，她连问都没问，就表示要帮助大长公主，难道她不应该恨大长公主吗？

赵氏看出她的惊讶，不由解释道：“大长公主虽然对婉姐儿做了很多不好的事情，但她同样也帮助了我们，不但让文哥儿去上学，还特意请了太医为我治病，否则，我恐怕早就死了，文哥儿也不会有现在的机遇。若真论起来，还是我们欠大长公主的比较多，所以，大长公主若是有事，尽管吩咐。”

赵氏是真得这么想的，就算一开始她也十分愤怒，也恨大长公主如此无情对待自己的女儿，但大长公主的确对她又恩，严格说起来，她还欠大长公主一条命。何况，她听来的事情，到底没有亲生经历来得深刻，再加上她打心底畏惧大长公主，自然就无法挺直腰板恨她了，相反，她对大长公主的恨意反而越来越低。

曹嬷嬷笑了起来，“你能这样想，就再好也不过了。”

顿了顿，她道：“赵夫人，你可知道，你的女儿其实还没有死？”

“什么？”赵氏吃惊地看着她，“这不可能，昌武侯府明明已经将人给下葬了。”

难道那个邪祟会邪术，所以又活了过来？想到这里，赵氏不由打了个寒颤。

曹嬷嬷道：“没有什么不可能的！具体原因你不必知道，你只要知道你的女儿现在还活着就是了。”

“那她现在在哪儿？”赵氏急忙问道，眼中带着一丝惊恐之色，她有些害怕对方来找自己。

曹嬷嬷也不以为意，缓缓说道：“她现在改头换面，成了灵璧侯夫人的外甥女。”

“什么？这怎么可能？”赵氏震惊无比地看着她，满脸不敢置信。

关于灵璧侯夫人外甥女的消息，她还是听过一些的，方婶有时出去买菜串门时，也会听到一些所谓的宫廷秘闻，陛下宠幸灵璧侯夫人外甥女的事情，早就传得整个京城的人都知道了，方婶听到什么八卦传言，回来之后便说给她听，好让她解闷，所以，她自然知道这件事。

现在曹嬷嬷竟然说，灵璧侯夫人的外甥女，竟然是她的女儿，她如何不震惊？

那岂不是说，她的女儿，成了皇帝的女人？

“我没有骗你，她的确是你的女儿，她一直都没死。”曹嬷嬷说道，“她如今不但得到了皇帝的宠幸，就在刚才，她还被封为了正一品的楚国夫人。”

赵氏的满脸复杂，除了震惊之外，还有点恐惧，有点骄傲，更多的却是惊喜。

当然，她现在想得更多的就是，如果楚国夫人真得是她女儿的话，将来让她跟陛下说一句，文哥儿将来什么样的大官做不得？但她又怀疑这件事的真实性。

不过转念一想，既然是邪祟，那肯定是有些本事的，起死回生应该也不是什么大事，或许这件事是真的。

她倒是没想过苏婉会拒绝她。

在她看来，对方用的是自己女儿的身体，她以前对自己那么孝顺，那么听自己的话，那就说明，她还是有些良知，她对自己感到愧疚，想要报答自己，既然如此，她提个小小的要求，也不过分吧？

就因为苏婉对她太好了，让她认为这种好是理所当然，即便苏婉成了楚国夫人，她也对她生不起什么敬畏来。

赵氏无论是出嫁前，还是出嫁后，人际关系都十分简单，没有什么复杂的心思，很容易就能被人看穿心思，曹嬷嬷如此精明的人物，又岂能看不出赵氏在想什么？

必有心里嗤笑，这赵氏还真把自己当盘菜了，人家也不知道认不认她呢！

但是，她现在需要赵氏帮忙，心里就算嘲笑她，也不好显露出来，便说道：“赵夫人，你可想重新认回楚国夫人？陛下有多宠爱楚国夫人，你应该也听说过，若是将来楚国夫人剩下皇子，便是做个贵妃也使得。如果你重新将她认回来，到时候你就是贵妃的母亲，你的儿子就是国舅，你们苏家岂不是要飞黄腾达了？还是说，你希望让灵璧侯府占了这个大便宜？你不是最希望看到苏家发达起来吗？”

“我……”赵氏对此很是心动，她几乎立即就要答应了，但是想到灵璧侯府，她还是忍不住退缩了，摇头道：“不行不行，我只是一介妇人，岂能争得过灵璧侯府？他们肯定不会同意让婉姐儿认我的。”

曹嬷嬷有些恨铁不成钢地道：“你怎么这么傻！你管灵璧侯府做什么？只要你女儿肯认你，谁又能挡得住？还是说，你怕你女儿她不肯认你？”

赵氏听到这话，顿时急了，立即反驳道：“不可能的，婉姐儿是我女儿，又那么孝顺，怎么可能不认我？”

“这就对了，那你还怕什么？”曹嬷嬷说道。

赵氏犹豫了一下，又问道：“灵璧侯夫人的外甥女，真得是我女儿？”

“千真万确，你就是不相信我，也该相信我们殿下才是。”曹嬷嬷说道，“我们殿下知道以前得罪了楚国夫人，所以，特意想向她卖个好，促成你们母女相认，到时候，还务必请赵夫人在楚国夫人面前，替我们殿下美言几句才是。”

说着，曹嬷嬷还起身特意向赵氏行了一礼。

赵氏连忙站起身来摆手道：“不敢当，不敢当。嬷嬷请起，我如何当得起，如果婉姐儿真得肯认我的话，我肯定会帮殿下美言几句的，毕竟，冤家宜解不宜结。”

“那老奴就先替殿下谢过赵夫人了。”曹嬷嬷说道。

赵氏连忙又客气了一番。

曹嬷嬷这才笑道：“我们殿下说了，为了避免赵夫人您临时反悔，所以，在您跟楚国夫人未相认之前，就先将苏文少爷接到大长公主府住几天，等您什么时候认回了楚国夫人，再让你们母子团聚不迟。最重要的是，殿下不想让人知道是她促成的这件事，还望夫人一定要守口如瓶，千万不要泄露了口风，否则，我们也不敢保证苏文少爷会怎么样。”

赵氏脸上的笑意一下子就僵住了。

灵璧侯府。

一众女眷都在灵璧侯夫人这里说话，众星捧月般的围着苏婉，一个个地都向她道喜。

世子夫人余氏说道：“表妹打算什么时候搬进楚国夫人府？”

苏婉还未回答，灵璧侯夫人就笑着问道：“你又有什么打算？”

“还是太太懂我！”余氏大笑道，“婉表妹这么大的喜事，我们总不能一点表示也没有，怎么也该设宴大肆庆祝一番，再请一些夫人小姐过来，想必那些人都对表妹好奇的很，表妹也趁机多认识一些人，以后人际往来也就容易了。”

灵璧侯夫人点了点头道：“你说的及是，的确该设宴庆祝一番，否则，倒让人觉得我们不懂规矩，或者对圣上心存不满了呢？此事就交给你去办吧！”

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴我的惯例了，╮（╯▽╰）╭，啦啦啦我是不守时的小行家。ORZ~

O（∩_∩）O哈哈~，八千字写完了。11000+，超额完成任务了，吼吼…。就是晚了十来分钟，Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十三章冷场（一更）

“太太放心，我一定会办得妥妥当当的。”余氏笑着说道。

灵璧侯夫人自然是相信余氏的能力的，便也放了心，又问苏婉道：“婉姐儿，你御赐的宅邸是在什么地方？”

苏婉将在房契上的宅院地址告诉了她。

灵璧侯夫人点了点头说道：“原来是文昌宫胡同，离我们家也不算太远，以后也可以常回来看看。”

文昌宫胡同也在东城区，因有文昌宫而得名，东起锣锅巷，西至北安门外大街，可巧的是，苏婉自己买的宅子就在锣锅巷。

余氏皱眉想了想说道：“这个宅邸好像是以前荣华公主的府邸。”

荣华公主是前太子的同胞妹妹，十分受太子宠爱，兄妹感情非常好，荣华公主出嫁之后，和夫家一起帮助太子谋反，太子失败后被牵连，丈夫儿子全部被杀，而她自己也自尽了。

这公主府自然就封了起来，没想到，二十年后，显德帝竟然将这座公主府赐给了苏婉。

灵璧侯夫人也想起了前太子谋反案，心情顿时沉重，谁让她的娘家六安侯府被前太子给牵连了呢！

但她还是很快就整理好了心情，毕竟，过去的事情已经过去了，人都是要往前看的。

何况，婉姐儿还有了这么大的造化，她还有什么不满足的呢？

汤灵玉听到竟是公主的府邸，顿时眼睛一亮，上前亲热地拉住苏婉的胳膊说道：“婉儿表姐，你什么时候去楚国夫人府去住呀？到时候，可不可以请我过去住两天呢？我还从来没有见过公主府是什么样子呢？”

余氏听到这话，脸上的笑容不由就是一顿，斥道道：“瞧你那点出息？我以前又不是没有带你出去走动过？怎么还怎么大惊小怪的，好似没有见过世面似的？不知道的，还以为我们苛待你了呢？”

一番话说得汤灵玉脸色微红，小声为自己辩解道：“大嫂子，我这也是为婉表姐着想，你想啊，婉表姐一个人住那么大的地方，肯定也会觉得寂寞孤单，我只是想要去陪陪她而已。”

余氏闻言冷笑一声，她又岂会看不出她的花花肠子？肯定是她那个不省心的姨娘撺掇的，动了要进宫的心思，竟然将主意打到婉表妹身上来了，真是不知道无耻是怎么写的。

“行了，她也别说得这么冠冕堂皇的，婉姐儿用不着你为她操心，你的心思我还不知道？我告诉你，你趁早歇了这份心，咱们家是不可能送人进宫的。”余氏说道。

灵璧侯夫人淡淡地瞥了汤灵玉一眼，说道：“看来，五姐儿是真得长大了，也是时候该找个人家了，余氏，婉姐儿如今不用你操心了，你以后就替你这两个妹妹都留意一下吧，毕竟女大不中留。”

“是，太太，媳妇记下了。”余氏笑眯眯地说道。

汤灵玉的脸色刷的一下白了，而汤慧玉则是垂着头，看不出什么表情。

苏婉对汤灵玉的小心思心知肚明，毕竟她之前还想要让自己带她进宫的，不过，她怎么可能会答应呢？

无论她喜不喜欢显德帝，无论她如今的位置有多尴尬，但她现在都已经是显德帝的女人了，所以，她绝不会将他往别的女人那里推的，更不可能像宫里其他女人那样，为了争宠，为了留住显德帝，不惜给他拉皮条，主动让别的女人伺候他。

这种事情，别说她现在做不到，以后也永远做不到。

灵璧侯夫人说了一会儿话，就觉得累了，让人头退下了，苏婉也告退去了后面的抱厦。

汤灵玉想要跟上去，但是却又被余氏说了几句，这才不甘不地离开了。

时间又过去几天，这一天，灵璧侯府大门层层洞开，下人们有条不紊地在个个院子间来回穿梭着，脸上都带着喜气洋洋的之色。

今天是灵璧侯府大宴宾客的日子，早几天，就已经将请帖散发出来出去，除了某些身上有孝，或者不方便的，几乎都回帖说会来。

毕竟，京里的这些夫人，小姐们可都对苏婉好奇已久了。

苏婉只是在怀庆长公主长孙百日的时候出去交际过一次，还是有不少人没有见过她的，就算见过她的，也想再见见她，毕竟身份不同，看人的眼光自然也就不同了。

她们都想看看，苏婉到底长了什么模样，或者有什么特别之处，竟让陛下如此另眼相看？

不只是那些夫人，还有那些云英未嫁的小姐们，也都或好奇，或羡慕，或不服，一个个牟足了劲，想要跟苏婉比个高下，若是能证明自己比她更美，更有才华，品德更好，将来还怕找不到好好夫婿？甚至还有可能被皇上看中，进宫为妃。

虽然很多人都知道宫里不是个好去处，但是依旧有不少人，向往着后宫，向往着那无上的宠爱和地位，因此，做这种梦的人还真不在少数。

随着时间的推移，客人陆陆续续地到了，灵璧侯府也变的热闹起来。

灵璧侯夫人和苏婉一起坐在主座，余氏、秦氏等人在外面招待客人。

以前，苏婉都是去拜见别人，现在她也第一次尝到了被人拜见的滋味。

今天，苏婉穿着大红色绣黄色芙蓉花的褙子，下面穿着翠蓝色百褶裙，乌发高挽，额前戴着一件八宝连珠抹额，戴着赤金衔红宝石凤钗，点翠凤凰展翅步摇，金丝偏凤簪，后面是金丝嵌珠压发，耳朵上一对金丝镶红宝石耳坠，显得美丽端庄、而又尊贵。

这次来客，可不光是勋贵之家了了，还有不少文臣家眷，她们想来跟这些武勋世家没太多联系，如今来灵璧侯府，自然也是看得是楚国夫人的面子。

还有锦乡侯府、会宁侯府，长兴伯府、成阳侯府、忠诚伯府，永新伯府等老熟人也都来了，除此之外，连太后的娘家永顺候府都来了人。

毕竟苏婉这个封号，在圣旨中，是说秉承皇太后的旨意，永顺候府自然给面子。

只不过那些后妃的娘家一个个都好像约好似的，没有一个人来，否则，岂不是抬高了楚国夫人，打了自己的脸？

昌武侯府不是不知道这件事，但是，她们尚且自顾不暇，那里还会参加宴会？就是来了，恐怕也是自取其辱。

客人来了之后，都暗地里悄悄打量苏婉，然后再默默跟自己对比一番，有人泄气，有人不服，有人淡定，但是，碍于苏婉的身份，暂时也没有人放肆挑衅。

就在这时，外面忽然禀报，英国公世子夫人和宝铃县主来了。

听到宝铃县主竟也来了，苏婉眼神微冷。

不过，她现在的身份跟她们没有丝毫瓜葛，她也只好压制自己所有的情绪，就算心里再厌恶，也是丝毫不露。

英国公世子夫人马氏带着宝铃县主上前，见过两人。

而宝铃县主自从一进来，就一脸的傲然和不屑，对苏婉更是没有丝毫尊敬，好像一点都没有把她放在眼里，更别说拜见了。

世子夫人马氏在一旁行礼，她则是直挺挺地站在一旁，就算她是县主，也不该如此无。

她的这种行为，顿时让很多人大皱眉头，觉得宝铃县主被大长公主惯坏了，连一点基本的规矩礼仪都不懂，实在太没有教养了，这样的人，即便身份再高，也绝对不能娶回家。

原本还有人，看在英国公府和大长公主的面上，想要求娶宝铃县主的，但是，随着英国公府圣宠日衰，大长公主又被圣上几次敲打，再见到宝铃县主这番模样，不由都打消了联姻的念头。

灵璧侯夫人怕苏婉不认识她们，还为她介绍了她们的身份。

宝铃县主听到这里，不由冷笑一声道：“灵璧侯夫人不必麻烦了，她可是早就认识本县主了，根本用不着你多此一举。灵璧侯夫人也不必恼，我也不跟你多辩解，反正等会儿你们就知道是怎么回事了。”

说完，也不去看灵璧侯夫人气得铁青的脸色，还有英国公世子夫人尴尬的神色，径自入席去了。

此时，厅里落针可闻，几乎所有人都听到了宝铃县主的话，脸上不免露出兴奋以及惊疑不定之色——

难道，那个传言是真的？

楚国夫人，真得是以前的昌武侯夫人？

尽管每个人心里的八卦之火都在熊熊燃烧，但是，因为此事牵扯太大，又太过不同寻常，在事情没有确定之前，她们绝对不敢乱说。

何况，万一她们猜错了，岂不是惹恼了楚国夫人？也惹恼了陛下。所以，只能极力按捺住自己的情绪。

灵璧侯夫人回过神来，对苏婉说道：“婉姐儿，你别听她胡说，反正无论如何，姨母都是相信你的。”

听到这话，苏婉心里又是感动又是愧疚，但还是用力地点了点头。

不过，她却知道，宝铃县主的话，绝对不是无的放矢，她肯定有什么后招。

就在气氛略显尴尬的时候，定远侯世子夫人也到了。

苏婉听到陈雅琴来了，心里极为高兴，几乎立即就要起身去迎接，但是想了想，又觉得不妥，毕竟灵璧侯夫人还在旁边，又有这么多人看着，只能按捺情绪，等陈雅琴进来。

陈雅琴是带着宇哥儿一起来的，此时的宇哥儿倒是换了女子装扮，看起来十分漂亮，也比以前娇柔了许多，倒是很像一个大家闺秀了的模样了，只是眉宇间依旧带着几分英气，只是，她那双乌溜溜的眼睛却会趁人不注意地时候，骨碌碌地转一下，打量一下周人的人，一点也不像那些大家闺秀那样端正老实。

苏婉看了不由心里暗笑，她就算伪装的再好，本质却还是没有变的。

宇哥儿是不知道苏婉儿的事情的，她是真的以为苏婉死了，当时还伤心了很久，所以，在看到苏婉时，明显楞了一下。

“见过楚国夫人，见过灵璧侯夫人。”陈雅琴笑着上前行礼说道，顺便也拉着呆住的宇哥儿一起行礼。

“姐姐快别多礼了。”灵璧侯夫人还未说话，苏婉已经站起来，亲自上前搀住陈雅琴说道，“真是折煞我了。”

“是啊，世子夫人太见外了。”灵璧侯夫人也说道，随后，她又有些疑惑地问苏婉道：“怎么，婉姐儿跟定远侯世子夫人认识吗？”

苏婉点了点头，对灵璧侯夫人说道：“的确认识，上次在怀庆长公主府，我们已经见过一面了。而且，我跟陈姐姐一见如故，又很久未见，这次见到她之后，这才有些激动。”

“原来是这样。”灵璧侯夫人说道。

陈雅琴笑着说道：“是啊，伯母，我跟妹妹第一次相见时，她不过来刚刚进京，没想到不过一个多月不见，妹妹就成了正一品的楚国夫人，您不知道，我当初听到这个消息的时候，震惊的下巴都掉下来了，直到现在还有些晕乎乎的呢！”

陈雅琴说得可乐，灵璧侯夫人听了脸上也不免露出笑容，亦是感同身受。

可不是吗？要知道，就连她当初听了圣旨之后，也是好久都没有回神呢！

其他人跟灵璧侯夫人相熟之人，也纷纷凑趣，拐弯抹角的夸赞苏婉，听得灵璧侯夫人笑得合不拢嘴。

灵璧侯夫人对陈雅琴十分喜欢，又见到一旁站着的宇哥儿，除了爱屋及乌外，也很是喜欢她那副毫不做作的古灵精怪的模样，感觉特别招人稀罕，顿时招手让她到自己身边来，问她多大了，念过什么书之类的。

宇哥儿也是个机灵的，从震惊中回过神来之后，立即打蛇随棍上，凑到灵璧侯夫人面前，就像在家里奉承太夫人那样，奉承她，一连串不要钱的好话就说了出来，偏偏她的表情还特别真挚，让人觉得她发自真心，一旦也没说谎，灵璧侯夫人笑得越发厉害了。

刚才因为宝铃县主那番话而引起的冷场，顿时又被炒热了。

但是，陈雅琴也没有跟她们说太久，毕竟还有其他客人，很快就带着宇哥儿入座了。

就在这时，灵璧侯府外，一众华丽的马车前，却多了一辆寒酸的骡车，十分引人侧目。

－－－－－－题外话－－－－－－

以前几乎从没有断过网，这两天也不知道怎么回事，网络老出问题，昨天就断断续续的，今天就彻底没网了，用的数据，又折　　腾了好久，（╯▽╰）╭。ORZ，我没动力了，快来给我打点鸡血…晚上九点之前有二更…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十四章赵氏（二更）

“太太，已经到灵璧侯府了。”外面驾车的方伯停下骡车后，对车厢里的人说道。

车厢里，正坐着赵氏和方婶，她并没有带自己那两个丫头，因为她最信任的人，从来都只有方伯和方婶他们。

赵氏此时的脸色微微有些发白，虽然早已经做好决定，但是，事到临头，她心里还是觉得慌张不已。

其实在曹嬷嬷用文哥儿来威胁她的时候，她就觉得自己这样来找苏婉似乎是错误的，心里有些后悔不该答应的太早，万一楚国夫人不肯认自己，岂不是要害了文哥儿？

可是，如今木已成舟，她就是想要反悔也没用了，只能硬着头皮继续下去。

当然，她的心里其实也是想要认回这个女儿的。

她很清楚，自己并没有什么经济头脑，就算得了些银钱，置办了些田地，也只是让自己将来吃穿不愁罢了。

若是以前，穷苦些也没什么，偏偏她得了这种病，医药费就是个不小的数目，再加上每日的吃食也不能太简单，还要养几个下人，文哥儿的笔墨纸砚，束脩，衣食住行都要花钱，甚至将来科考，都需要不少银钱。

等过几年文哥儿大了，还要娶媳妇。因为自从文哥儿进了首善书院之后，她的心也大了，便打算给文哥儿聘一个身份高贵一些的女子为妻，这样一来，聘礼肯定少不了，

如此算下来，手中的这些钱就捉襟见肘了。

但是，如果楚国夫人真是她的女儿，那这些问题，全部都迎刃而解。甚至有了楚国夫人做后盾，那些官宦之家的千金小姐，恐怕都抢着要嫁给文哥儿。

想到这里，她心中的慌乱和愧疚便褪去了，反而多了几分迫切。

如果曹嬷嬷说的是真的，她相信，只要自己出面，楚国夫人就一定会认自己的。

就算她是邪祟，她也可以……暂且原谅她，愿意将她当成自己的女儿来看待。

虽然认贼作女，有些对不起已经死去的亲生女儿，但是，她相信女儿泉下有知，也一定会原谅她这个母亲的，她也希望苏家将来飞黄腾达不是吗？

想到这里，赵氏的神色竟变得自信起来，对方婶说道：“方婶，扶我下去。”

“是，太太。”方婶先下了骡车，放下了凳子，这才扶着赵氏下了马车。

赵氏仰头看着灵璧侯府气派无比的大门，先是反射性地瑟缩了一下，随后，想起自己如今是楚国夫人的母亲，便又停止了腰杆子，让方伯在外面看守马车，自己则是扶着方婶的手向大门走了过去。

守门的司阍早就看到赵氏了，见她走过来，也没有立即撵她，而十分客气地说道：“夫人，请出示一下请帖！”

赵氏被拦在外面，又看到府门前恰巧又停下了一辆华丽的马车，不由觉得十分尴尬，脸色微红。

方婶见状，立即替赵氏说道：“这位小哥儿，我们没有请帖。”

此时丁妈妈见到有人来了，早就迎了出来，见到赵氏，眼中不由闪过一丝疑虑，不由问守门的人道：“这是怎么回事？这位夫人又是什么人？”

那守门人道：“丁妈妈，我也不知道她们是什么人，不过她们并没有请帖。”

丁妈妈皱了下眉头，她也看出来，们也不像是有请帖的样子，但是，众目睽睽之下，又不好直接撵她们走，便笑道：“不知这位夫人来我们灵璧侯府，可是有什么事吗？我们里面正在宴客，有些不方便接待夫人。”

赵氏此时也缓过神来了，她自然知道里面在宴客，而且还是为了她的女儿，想到这里，她突然来了底气，口气有些硬邦邦地说道：“我是来见婉姐儿的。”

丁妈妈闻言，脸上的笑意一僵，随即，便收敛了笑意，脸上的神色也郑重起来，上下打量了她一番，冷冷问道：“你到底是什么人？楚国夫人的名讳可不是你能喊的。”

赵氏还未说话，方婶扯着嗓门喊了起来道：“你这是什么意思，瞧不起人是不是？若是连我们太太也不能喊楚国夫人的名讳，这天下就没有人配了。你们这些勋贵之家，果然都长了一双富贵眼，见我们穿得寒酸，就狗眼看人低。”

方婶以前也没这么大的胆子，但是，她自觉身后又大长公主做主，太太又即将认回楚国夫人，便也胆肥了起来，何况，在她看来，灵璧侯府的这些荣耀都该是他们苏家的，灵璧侯府不过是窃取他们荣耀的小偷。

丁妈妈的脸色一下子沉了下来，虽然被她气得有些发抖，但还是不想闹出事来，只冷冷道：“饭可以乱吃，话却不可以乱说。既然如此，就把你们自己的身份报出来，也好让我开开耳界。”

“我是……”

赵氏见丁妈妈气势凌人，正要说出自己的身份，就听到有人问道：“这是怎么回事？”

众人循声望去，见问话的竟是一个不怒自威的妇人，穿着很是端庄富丽，她旁边是一名跟她有几分相似的少女，看起来是母女，身后还跟着两名丫头。

见了她，丁妈妈便知道是客人到了，但她却不认识这位夫人，连忙问道：“恕我眼拙，不知这位夫人是……”

此时，她们身后的一名丫鬟解释道：“我家太太是都察院左副都御使之妻，刘淑人。”

左副都御使是正三品，他的妻子便是淑人。

御史夫人？怪不得她以前没见过。

丁妈妈堆起笑脸，正要迎上去说话，就听见刘淑人根本没有理她，反而问赵氏道：“这位夫人，可是发生了什么事？莫不是灵璧侯府做出了什么恶事，你们来讨公道的。”

若真是这样，那就别怪她回去告诉老爷，参灵璧侯府一本了。

赵氏听到她袒护自己的言语，顿时不由悲从心来，眼圈微红地说道：“夫人，灵璧侯府抢了我的女儿，我想见她，可他们却不肯让我进去……”

说着便流下泪来。

“竟然还又这种事，简直是岂有此理？”刘淑人有些义愤填膺地道，“你放心，有我在，必定会为你讨回公道。”

原来这刘淑人，见赵氏长得十分不错，又说出这番话来，便以为她是灵璧侯的外室，反正这种事也不少见。

如果真是这样的话，那参灵璧侯府的折子里又可以增加一条罪状了。

丁妈妈有些尴尬地道：“刘淑人，此事是个误会……”

刘淑人却打断了她的话，说道：“是不是误会，咱们进去之后，一问便知。”

随后，她便对赵氏道：“你跟我一起进去吧！”

“多谢夫人。”赵氏感激地向刘淑人福了福身说道。

“你还不放行？”刘淑人对丁妈妈说道。

丁妈妈心里虽然苦笑，但还是让她们进去了。

刚走进去，就见世子夫人余氏迎了上来，因为赵氏是被刘淑人带在身边的，因此余氏虽然惊诧，却也没有多问，寒暄了几句，就亲自领他们去正厅。

刘淑人自从进了灵璧侯府后，一直表现得淡淡的，对灵璧侯世子夫人余氏，也有些不假辞色，谁让她丈夫是御史呢！

既然是御史，那他跟其他大臣的关系就不能太密切，否则，到时候怎么参奏他们？

她身为御史之妻，自然是跟自己的丈夫同进退，而且她的丈夫杨守知参奏的折子，不知有多少是她听来的消息呢！

如今，不知多少人对刘淑人恨得咬牙切齿呢！只要她参加的宴席，众人基本都退避三舍，否则，被参了都不知道是怎么回事。

余氏带着刘淑人还有赵氏她们进了正厅。

余氏也不用丫头禀报，进去之后，直接笑着上前说道：“太太，都察院左副都御使之妻刘淑人到了。”

听到刘淑人的名号，不少人的神色都有些不自在。

她怎么来了？

绝大多数人都只注意到了刘淑人，却只有几个人注意到了她身后的赵氏和方婶。

宝铃县主见到赵氏终于来了，不耐烦的脸上，终于露出了几分欣喜之色。

而苏婉在赵氏进来的那一刹那，便注意到了她，但她却只是微微一愣，随即，又看向了宝铃县主，发现她果然露出了一丝得意，心里就明白是怎么回事了。

苏婉早就已经放下了赵氏，就算她现在重新出现在她面前，她的心里也没有多少波澜，因此，神色十分平静。

她虽然占据了她女儿的身体，但她的女儿却不是因她而死，何况，若不是她，赵氏能不能活到现在还是个问题，苏文更不可能进首善书院，前途无量。就算她当初真欠她一条命，现在也该还完了。

她无愧于他们。

因此苏婉只看了她一眼，就移开了视线，注意力放到了刘淑人和她的女儿身上。

宝铃县主也在暗暗观察苏婉的神色，发现她脸色十分平静，好似根本就不认识赵氏一般，心里略显失望，但还是在心里暗暗冷笑道：‘你就装吧，我看你能硬撑到几时？’

此时，刘淑人已经带着女儿上前行了福身行礼。

“见过楚国夫人，灵璧侯夫人。”

而在刘淑人和她的女儿杨锦媛行礼的时候，直愣愣地站在一旁的赵氏和方婶就显了出来。

灵璧侯夫人等她们起身之后，才看向直勾勾看着苏婉的赵氏，微微皱了皱眉，好奇问道：“刘淑人，请问这位夫人是谁？”

刘淑人正要解释，就听到赵氏忽然哭着大喊了一声：“婉姐儿——”

一边说，一边就要向苏婉冲过去。

所有人都被她的动作吓一跳，站在灵璧侯夫人身边的余氏，眼疾手快地拦住了赵氏，才避免了她冲到苏婉面前。

但赵氏依旧挣扎不休，只看着苏婉喊道：“婉姐儿，我是你亲娘啊，难道你就认识我了吗？”

所有人都这种突发状况给惊呆了，眼睛不由在赵氏，苏婉、还有灵璧侯夫人之间打量。

“这是到底怎么回事？”灵璧侯夫人回过神来之后，脸色铁青，直接对被吓呆的刘淑人，怒道：“刘淑人，你最好给我一个解释！”

“我……我也不知道是怎么回事……”刘淑人一脸恍惚地说道，心里早就后悔不迭了，如果她知道对方是来找楚国夫人麻烦的，她肯定不会帮她进来的。

不过，她转念一想，这件事说不定还真有什么隐情，若是揭发了这件事，老爷或许还会因此，官职更进一步呢！

但是，想到楚国夫人的身份，她又有些犹豫了。毕竟，楚国夫人只依靠于皇上，没有夫家，弹劾她可没什么用处，甚至还会得罪皇帝，不过，还有一个灵璧侯府和昌武侯府不是吗？

既然已经得罪了灵璧侯府，那不如得罪地更狠一些，便笑道：“这位夫人是我在门口遇到的，说是要进来找自己的女儿，我恻隐之心发作，便将她带了进来，我事先并不知道她要找的竟然是楚国夫人，还望夫人您不要怪罪才好。”

灵璧侯夫人冷冷地看了她一眼，但此刻却不是跟她计较的时候，示意余氏放开赵氏，说道：“这位夫人，你可看清楚了，婉姐儿明明是我的的外甥女，是我妹妹的亲生女儿，她什么时候有多了你这么一个娘？”

赵氏却不理灵璧侯夫人，只泪眼婆娑地看着苏婉说道：“婉姐儿，我怎么都没想到，你竟然还活着。你既然活着，为什么不来找我呢？你知不知道，我为了你流了多少眼泪，吐了多少血，你怎么这么狠心就抛下我这个娘亲不管？我可是生你养你十六年的亲娘。难道你当了楚国夫人，就不肯认我了吗？”

此时，已经有认识赵氏的人，将她的身份给说了，顿时，众人的目光都集中到了苏婉身上。如果苏婉真的是昌武侯夫人的话，那乐子可就大了。

不过，想到皇帝知道这件事后的表情，众人不由狠狠打了个寒颤——

到时候，这位楚国夫人怕是要从云层上落到泥潭里去了，甚至连灵璧侯府和昌武侯府也讨不了好。

苏婉神色淡淡地看着赵氏，眼神看起来十分陌生，说道：“这位夫人，你是不是认错人了，我根本就不认识你。”

赵氏的哭声一下子就停了，她不敢置信地看着苏婉，摇头说道：“不可能！你明明是我的婉姐儿，你怎么可能不认识我？我真的是你亲娘啊？”

苏婉听到这里，眼神微冷，说道：“我再最后说一遍，我真得不认识你，你若是再胡搅蛮缠，在这里胡说八道，本夫人也只好让人把你给请出去了。”

赵氏完全没有想到，苏婉竟然真得不肯跟自己相认，自己幻想的那些美好的日子也全都化为泡影，最重要的是，她的文哥儿，怕是性命不保。

想到这里在，赵氏的倔性也上来了。

她冷笑道：“好好好，苏婉儿，你果真是忘恩负义的白眼狼，我真是白养了你这么多年，你如今认了富贵亲戚，攀龙附凤，有了权势地位，就把生养自己的老娘抛在脑后了。你这样的不忠不孝，不仁不义之徒，也配做楚国夫人？天理何在？”

此时灵璧侯夫人也被赵氏气到了，说道：“好个刁妇，竟然在我们侯府撒起泼来了，竟然还敢对楚国夫人不敬，真是好大的胆子！既然你说婉姐儿是你的女儿，你倒是拿出证据来？拿不出证据来，你就等着下大狱吧！”

赵氏说道：“我当然有证据。”

灵璧侯夫人看了苏婉一眼，却见苏婉脸色十分平静，只略带一丝愤怒，突然心里就松了一口气，对赵氏说道：“你说来听听，若是证据不符实，那就别怪我告你以下犯上兼污蔑之罪了，也好让你死了这条心，省的有些人再猜来猜去的惹人厌烦。”

灵璧侯夫人说到这里，还环视了一下周围，看得不少人都心虚地移开了目光。

赵氏犹豫了一下，但是，她还是确定楚国夫人就是自己的女儿，毕竟是她生养的人，她如何会不认得？便说道：“婉姐儿小时候很调皮，有一次玩火，火星不小心迸到了她的右手臂上，就留下了半个指甲盖大小的疤痕，尽管当时用了烧伤药，却还是留下了疤痕，虽然很浅，但还是看得出来。你们如果不相信的话，可以亲自查看一番。”

灵璧侯夫人听到这里，不由心中一紧，看向苏婉。

其他人也都看向苏婉。

苏婉不由摸了摸自己的右手臂，眼神微微有些复杂。

她的右手腕上方，以前的确是有一个小小的疤痕，不过现在，却已经是光滑一片了，她怎么会容许自己的皮肤上有这种瑕疵存在？

所以一开始她就配了烧伤药，所幸疤痕很浅，连续用了半年多，用尽各种办法，才总算消除掉了。

她是不是应该庆幸自己身上没有什么胎记，否则，她现在怕是百口莫辩了。

苏婉还未说话，陈雅琴就率先开口道：“赵氏，我看你有病在身，一直不忍心说你，但你如今实在太过分了，我也不得不出来阻止你。楚国夫人是何等身份，岂能是你们想怎么样就能怎么样的？就是她让你们检查，你们敢去吗？当然，若是你不怕陛下怪罪，你尽管去就是了。还有，我知道你是昌武侯夫人的母亲，但是众所周知，昌武侯夫人已经死了两个多月了。如今，楚国夫人不过是跟昌武侯夫人长得像了些，你就上来胡乱认亲，做人可不能这样无耻。要知道，这世上长得相像的人多了，也没有像你这样不要脸的。否则，那这世道不是都乱了。”

宝铃县主听到这里，冷笑道：“定远侯世子夫人急什么？难不成你是怕她被揭穿身份？呵呵，要想人不知除非己莫为，我倒要看看，你们能挺到什么时候。”

赵氏本来有些惧怕，但是听到宝铃县主的话，顿时又有了胆气，说道：“婉姐儿，你就别硬撑了，我可是你的亲生母亲，难道你真得忍心抛下我跟你弟弟不管？”

苏婉冷冷看向赵氏，缓缓从椅子上站了起来，环视众人一周，最后才直视赵氏说道：“其实本夫人原本不用在意这件事的，但是，为了避免大家误会，我还是决定证明一下自己的清白，免得总是被人认错，怀疑。而且，我也只会证明这一次，以后若是再有人敢污蔑我，就别怪我对你们不客气了，攀诬一品国夫人的罪名，我想你们谁也不愿意承担。”

说完，便挽起了自己右手臂的袖子，走下去，让附近几个夫人看了看，但是，几乎所有人都不敢细看。只笑着说，她们一直都相信楚国夫人，并不相信赵氏的鬼话。

既然人家肯让她们看，必定是看不出什么来的，她们何必自讨没趣？

苏婉最后走到赵氏面前，将手伸到她面前，冷冷说道：“你仔细看看，我到底是不是你女儿？”

赵氏从来没有见过苏婉这副模样，吓得浑身一个哆嗦，但是，她还是仔细地看了好几遍，发现她的小臂，皮肤白腻，甚至可以说是细腻如瓷，肤如凝脂，比一般女子的皮肤还要光滑，哪里有半点瑕疵。

她不由惊得倒退两步，摇头道：“不，这不可能！我不相信，这绝对不是真的，肯定是你用什么法子将疤痕给遮掩了。”

说着，又要抢上前来看苏婉的手臂。

但苏婉又如何会让她碰到自己，一闪身就避开了她，赵氏立即被婆子给拉住了。

见到赵氏这副模样，所有人都露出了鄙夷之色。

灵璧侯夫人更是大松了一口气，说道：“赵氏，你现在还有什么话好说的？”

赵氏却仿佛没有听到一般，喃喃说道：“不，不可能的，我不相信，你肯定是我的女儿，你必须得认我，否则，我的文哥儿就要死了……”

听到赵氏的话，苏婉眉头就是一皱，问道：“你说什么？”

赵氏眼睛一亮，也不知道从哪里来的力气，直接甩开了辖制自己的婆子，扑倒苏婉面前个，跪在地上仰头看着苏婉，一脸哀戚地哭道：“文哥儿被人给抓住了，你若是不认我，他就死了。求求你，快救救他吧！难道你忍心看到文哥儿被人杀死吗，他还那么小……”

“娘——”就在这时，一个少年的声音，忽然从门外传了进来。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ~晚了将近一小时，肿么谢罪好？是剁大拇指呢，还是剁尾指呢，好难选择……

本来想写完这段的，但是真是写不完了。╮（╯▽╰）╭恕罪恕罪…。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十五章发威（一更）

宝铃县主见到赵氏跪倒在苏婉面前，脸上不由露出胜利的笑容。

她就不相信，小苏氏见到自己的亲生母亲跪到自己面前时，还能无动于衷？

但是，下一刻，当她听到赵氏向苏婉哭诉的那番话时，她得意的笑容却一下子僵在了脸上——

母亲不是说过，早就用苏文的性命威胁过赵氏，她一定会守口如瓶吗？怎么现在，她这么轻易就泄了底？难道她不顾她儿子的死活了？

其实，不是赵氏不担心苏文，而是因为苏婉不肯认她的缘故，让她一下子就慌了神，早就忘记了曹嬷嬷的那番叮嘱和警告，她心里只记住了一件事，那就是无论如何，都要让苏婉认了她。

她知道苏婉疼爱苏文，就想要苏文来令苏婉妥协，结果没想到无意中将寿宁大长公主给卖了。

宝铃县主气得脸都红了，暗骂赵氏愚蠢，正要说句话打断赵氏，谁知道却被人抢先了，而且还是一个让她无论如何也想不到的人。

宝铃县主看着刚刚走进来的那位少年，不由大惊失色，一脸恐慌，这到底是怎么回事在？他怎么会出现在这里？

这个少年，正是苏文。

原本跪在地上的赵氏，见到苏文，顿时惊喜无比，立即从地上爬了起来，急切地向苏文走了过去，因为太过急切还差点摔倒，还是苏文急忙上前扶住了她。

赵氏却顾不得自己，只顾着上下打量苏文，急切地说道：“文哥儿，你没事吧？可担心死娘亲了。”

苏文原本冷淡的神色，不由缓和几分，轻叹一声，说道：“娘亲，孩儿没事。”

赵氏见到苏文果然不像是有事的样子，也放了心，说道：“你没事就好。”

“赵氏，这是怎么回事？”灵璧侯夫人冷冷问道，“你不是说你儿子被抓了吗？现在不是好好的？你不给我一个解释，今天你就别想离开灵璧侯府。”

赵氏这才想起自己刚才说的那番话，一张脸顿时涨得通红，打脸也没有这么快的，她想要解释，却又不知从何说起，只能求救地看向苏文。

苏文上前向苏婉和灵璧侯夫人各躬身行了一礼，说道：“苏文见过楚国夫人，灵璧侯夫人。”

苏婉也回到了自己的座位，虽然苏文的出现让她惊讶，但是，同样也让她放下了心，这对她来说是个最好的结果。

灵璧侯夫人见到这么有礼貌，又长相清秀的少年，脸色也缓和了些，说道：“看你也是个孝顺，有明事理的孩子。好，你来说说，这到底是怎么回事？”

不等他回话，灵璧侯夫人又狠狠地瞪了赵氏一眼，说道：“你可知道，刚才你母亲在众目睽睽之下，口口声声说楚国夫人是她的女儿，不但如此，她还大肆侮辱楚国夫人，说什么楚国夫人不忠不孝不仁不义，不配做楚国夫人。还拿出了什么所谓的证据，结果证明她完全是胡言乱语，全是污蔑。结果，她一计不成，又生一计，竟然用你的性命来威胁楚国夫人。如果你不能向我解释明白，那就别怪我让官府来处理此事了。”

苏文听到灵璧侯夫人的话，脸色顿时涨得通红，又是尴尬，又是愧疚。

尴尬是因为赵氏是他的母亲，她做的这些事，连他听了都觉得脸红，偏偏她又是他的母亲，即便她错的离谱，他也不能不认，而愧疚则完全是对苏婉了。

苏文听到这里，不由向苏婉再行一礼，红着脸道：“楚国夫人，晚生替母亲向您赔罪了，希望您大人有大量，不要跟她一般见识，她……她也是逼不得已……”

“文哥儿……”赵氏期期艾艾地走上前来，喊了一声，她想告诉儿子，不用对苏婉如此客气，因为那就是她的姐姐。

但是，她的话尚未说出口，就被灵璧侯夫人冷笑着打断了，说道：“怎么？赵夫人事到如今，还想要说楚国夫人是你的女儿吗？你哪来那么厚的脸皮？若是你再敢多说一句，楚国夫人是你的女儿，我就是拼着不做这个灵璧侯夫人，我也要拔了你的舌头。”

赵氏吓得浑身一个哆嗦，不敢继续说了。

灵璧侯夫人又看向苏文，冷哼一声说道：“你还说她是逼不得已，我看未必吧？”

此时，苏文已经尴尬地不知该如何回话了。

看出苏文的窘迫，苏婉开口问道：“苏少爷，之前赵氏说你被人给抓住了，若是我不认她当母亲，你就性命堪忧，不知是不是真的？”

苏文听到苏婉口气如此生疏，心里其实很不好受，但是，他也知道，自己永远也无法认回这个姐姐了，甚至，他还要主动跟她撇清关系。

为了她，也为了母亲和自己。

他深吸一口气，沉稳地点了点头，说道：“母亲之前没有说错，晚生的确是被人给抓住了，目的就是胁迫母亲来认楚国夫人。”

赵氏此时也有点看明白形式了，知道自己想要认回苏婉的希望十分渺茫了，若是继续认下去，怕是小命不保。而且，她的儿子如今也平安了，虽然依旧觉得有些可惜，但到底性命最重要，便点了点头，说道：“是，是有人逼我的……这不是我的本意……”

苏婉看向赵氏，口气平淡地问道：“那好，那你告诉我，到底是谁逼迫你来的？那人到底又有何目的？”

赵氏犯了难，倒不是她对寿宁大长公主忠心，而是因为，她打心底惧怕大长公主，万一她说了实话，大长公主一定不会放过她的。这时候，她倒是想起曹嬷嬷的那些威胁来了。

苏婉见状，对赵氏已经厌烦到了极致，若说她以前还对她有点感情的话，现在却是半点也不剩了，亏她以前还想着要暗暗照拂于他们，现在看来，却是不必了。

赵氏只想到了认了她之后的好处，她为什么也不想想，如果她真认了她，她又会是如何尴尬的处境？

既然她半点也不为自己着想，只想着在她身上谋取好处，那她何必再为她着想呢？

感情都是相互的，没有谁一定要单方面的为谁付出。何况，赵氏不是口口声声说她是邪祟吗？既然如此，又何必来认她？

想到这里，苏婉的心又冷硬了一些，也不耐烦问她了，直接说道：“好，你不说也罢，那本夫人只好请顺天府来审理了，只是到时候，你想要脱身，可就难了。”

“婉姐儿，你不能这样对我……”赵氏听到这里，不由大惊，她敢如此放肆，不就是笃定苏婉不敢真拿她如何吗？

“婉姐儿是你能喊的吗？”苏婉眯起眼睛冷冷说道，“看来，你还是看不清形势。让我数数，你今天犯了多少罪责。以下犯上就不说了，对本夫人不敬，污蔑、辱骂、冒犯一品国夫人，甚至直到现在也不知悔改，你说，我若是放过你，本夫人脸面何存？以后，岂不是人人都可以声称是我的母亲，然后指着我的鼻子大骂我不孝了？这简直太可笑了。我再声称一次，我的母亲，在三年前就已经过逝了，若是有人想要冒认本夫人的母亲，也要先摸摸自己的身体是不是已经凉透了。”

赵氏听到这话，如遭雷击，整个人都懵了，“不，不，怎么会这样，我……我……我不是……”

刘淑人见到赵氏魂不守舍的样子，莫名的“怜悯之心”顿时又升了起来，忍不住为她说话道：“楚国夫人未免说得太过分了，赵夫人不是已经说了，她只不过是一时被人蒙蔽，又因为爱子心切，这才做出这些事情来，她……”

“你闭嘴！”还不等她说完，苏婉就直接看着冷冷呵斥道，“刘淑人，刚才的我帐还没给你算呢，现在你自己倒是又撞门来了，你多大的脸，也敢向本夫人说教？你莫不是以为自己是什么御史夫人，我就怕了你了，不敢拿你怎么样了？我告诉你，你若是再敢说一句，我立即让人把你扔出去。你回去之后，尽管向你那御史老爷告状，让他弹劾本夫人，我倒要看看，陛下会不会责怪于我！”

说完，又冷笑一声道：“别人敬你三分，你倒是拿着鸡毛当令箭，还真把自己当成什么人物了？真真让人好笑。”

听到苏婉这番毫不留情的训斥，刘淑人的脸色真是好看极了。

几乎所有人见了，都暗爽于心，心里幸灾乐祸。

刘淑人得意惯了，什么事都想管一管，又别人捧得太久了，早就看不清自己的位置了，楚国夫人的事情，是一般人可以随便插嘴的吗，偏偏她自命不凡，还敢指责楚国夫人，呵呵，简直不自量力，自作自受！

苏婉的这番发作，也让几乎所有人对让楚国夫人起了敬畏之心，再也不敢轻视于她了。

就连宝铃县主，都忍不住心中惊惧。

刘淑人又是尴尬，又是难堪，甚至气得浑身发抖，但是，苏婉没有说话，她还真不敢走。

谁让楚国夫人如今正得圣宠呢！万一因为她的一时之气，让楚国夫人恨上了她，她跟陛下吹吹耳旁风，岂不是要连累到老爷？

孰轻孰重，她还是能够分得清楚轻重的，也正因为她是女人，所以她也从来不敢小看枕头风的威力。

苏婉呵斥完刘淑人，也就不理睬她了，只看向赵氏道：“赵氏，我给过你机会，是你自己不想说。苏少爷，还是你来说吧！不用怕得罪什么人，我会替你做主。”

苏文躬身应道：“是，多谢楚国夫人。”

他直起身来，用平静地口气，一字一句地说道：“是寿宁大长公主派人抓住了我，用我来威胁母亲，让母亲来闹事的。”

寿宁大长公主？

众人闻言，均是惊诧不已，但有觉得理所当然，谁让寿宁大长公主行事太过霸道，肆无忌惮呢，她会对付楚国夫人，也不是不可能的。

众人想到这里，目光不约而同地看向尴尬的马氏，和脸色苍白宝铃县主。

想到宝铃县主刚来时对楚国夫人说的话，不由都面露恍然之色，怪不得宝铃县主对楚国夫人如此嚣张无礼呢！原来竟是有恃无恐。

只是，寿宁大长公主为什么要对付楚国夫人？她们之间应该没有什么仇恨吧？

苏文却不顾众人的震惊，继续道：“晚生之前本来还在首善书院读书，没想到母亲身边的方婶来首善书院找我，说是母亲病重了，因为是方婶传信，所以，晚生没有怀疑，就匆忙请假回家了，没想到刚出了出院就被大长公主府的人控制住了，后来就一直被软禁在大长公主府，直到刚才，才被人所救，送到了灵璧侯府。”

“你说谎，你胡说八道——”就在众人震惊于他说的话时，宝铃县主忽然尖声说道，气冲冲地从座位上站起来，来到苏文面前，愤怒地指责道：“你明明就好好的站在这里，如果你真得被软禁在大长公主府，又怎么可能轻易被人救出来，所以，你肯定是在说谎。你如此胡言乱语，污蔑堂堂大长公主殿下，该当何罪？”

众人虽然相信了苏文的话，但是，听到宝铃县主的话，也不由心生疑惑。

苏文却一点也不气愤，只是怜悯地看着她，平静地说道：“若是一般人，自然不可能将我从大长公主府救出来，但是，如果救我的人是锦衣卫呢？不但如此，还是锦衣卫的大人亲自送我过来的，大长公主府已经被控制起来了，你还想要我继续说吗？”

听到苏文的话，所有人都不由倒吸一口冷气，心神剧震。

锦衣卫？

寿宁大长公主到底犯了什么事，竟然惊动了锦衣卫？

陛下果然是对寿宁大长公主不满了。

“不，这不可能——”宝铃县主听到这话，眼睛瞪得跟铜铃似的，摇头不敢置信地说，随即，竟是白眼一翻，直接晕了过去。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，我又晚了，我发现我在不守时的道路上越跑越远了，嘤嘤婴，我要去撞墙，都不要拉着我~

晚上九点左右有二更，不知道能不能守时，呜呜…不要抱太大希望…顶锅盖逃走…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十六章解决（二更）

“县主？”见到宝铃县主晕过去，英国公世子夫人马氏也坐不住了，立即上前搀扶她，“宝铃？”

她其实心里也很慌乱，虽然锦衣卫只是将大长公主府给控制起来了，但是，英国公府到底跟大长公主府同气连枝，一荣俱荣一损俱损，大长公主受到责难，英国公府未必能置身事外。

大长公主的所作所为，她一开始就觉得不妥，认为她太肆意妄为，无法无天，所以一直都是心惊肉跳的，如今，果然落到了这副下场，还连累了他们，想到这里，马氏不由对寿宁大长公主起了一丝怨气。

灵璧侯夫人见宝铃县主竟然晕过去了，便吩咐身边的嬷嬷将她唤醒，那嬷嬷上前熟门熟路地掐宝铃县主的人中。

马氏原本想要阻拦的，但是看到宝铃县主有清醒过来的迹象，顿时就住了嘴。

宝铃县主清醒过来之后，眼睛转了转，看了看周围，突然想起晕倒前听到的消息，顿时惊慌地问马氏道：“大嫂，我刚才是不是听错了，我怎么听说锦衣卫控制住了大长公主府？你们再跟我开玩笑吧？你快告诉我呀！”

马氏面露为难之色，但还是说道：“这不过是他一家之言，说不定是他骗我们的，县主不必太过担忧。”

宝铃县主这才大松了一口气，顿时咬牙切齿地道：“我就知道，肯定是那个小杂种在骗本县主，真是岂有此理？！”

听到宝铃县主的话，苏文也不生气，只是微微冷笑了一声。

反正，她肯快就知道他是不是在欺骗她了。

马氏刚搀扶着宝铃县主站起来，就见到外院的管事慌慌张张地进来向灵璧侯夫人和世子夫人禀报道：“太太，奶奶，不好了，锦衣卫……锦衣卫来了……”

听到锦衣卫来了，众人皆是大惊失色，面面相觑，恨不得立即起身就走，就是下人听到了也慌乱不已。

灵璧侯夫人听了之后也是心头剧跳，但是想到苏文刚才说的话，又有苏婉这个新封的楚国夫人在场，应该没他们家什么事，因此，很快就冷静下来，吩咐道：“都别慌，不是我们家的事。”

听到灵璧侯夫人这么一说，众人才觉得情绪稍稍平复了些。

就在这时，忽然听到门外有一个低沉冷冽的声音说道：“锦衣卫指挥使傅黎，求见楚国夫人，灵璧侯夫人。”

众人刚刚平复的心情顿时又提了起来，竟是锦衣卫指挥使亲自到了，这是多大的脸面？

刚才苏文说，是锦衣卫的大人送他过来的，她们以为是个锦衣卫百户或者千户，谁知道竟是指挥使大人亲自来了，看来寿宁大长公主犯的事，绝对不是什么小事。

灵璧侯夫人和苏婉对视了一眼，又对苏婉点了点头。

苏婉环视了一下众人，发现她们慌忙地找躲避的地方，但是这么多人，如何能够避开？便开口说道：“傅指挥使，这里都是女眷，怕是有些不太方便。”

外面的声音顿了顿，说道：“在下只是要宣读陛下口谕，还请夫人小姐们不必惊慌。”

听到这里，苏婉自然不会再阻拦了，何况，她刚才也不过是做给让在场的夫人小姐们看的，让她们知道她尽力了而已。

于是，苏婉便道：“如此，还请指挥使大人进来吧！”

接着，众人就见到一个身穿御赐大红绣金麒麟服的男子走了进来，麒麟服原本是公、侯、伯、驸马才有资格穿的礼服，但是，锦衣卫指挥使和当值侍卫也可获准穿着麒麟服。

他看起来不过二十多岁，身材颀长，面容白净清秀，除了那通身的煞气之外，竟是不像一个武将而是一个文官。

但是，只凭他锦衣卫指挥使的名头，就足以让人闻风丧胆了。

所以，绝大多数人注意到的绝非他的容貌，而是他身上那股煞气，不由胆战心惊，甚至有胆小的妇人或者小姐，捂住胸口几乎要晕过去。

宝铃县主一直对傅黎有意，可是落花有意流水无情，傅黎就像是一根木头一样，完全不接受她的爱意，再加上，大长公主觉得傅黎命硬，年纪也太大了，对他看不上眼，没少在宝铃县主面前抹黑他，渐渐的，她对傅黎的感情也淡了。

只是，现在再次见到傅黎，宝铃县主还是忍不住心里一颤。

但是傅黎却看都看她一眼，走上前去微微躬身，向灵璧侯夫人和苏婉行了一礼，这才说道：“傅黎见过两位夫人。”

苏婉已经很久没有见到这位指挥使大人了，虽然别人都怕他怕得要死，但是，苏婉却觉得心里有些亲近，想当初，他还救了自己两次，还有那次，他劝慰自己时，说的那些笨拙的话语，都让她觉得这位指挥使大人，十分可爱，而不是可怕。

想到这里，苏婉脸上不由露出一丝微笑，连忙说道：“指挥使大人不必多礼。”

“谢夫人。”傅黎也不抬头看她，一副公事公办的模样。

因都听到了傅黎说要传陛下口谕，因此，所有人都跪听宣读。

傅黎才开始宣读：“传陛下口谕：寿宁大长公主虽出身皇室，却不修私德，飞扬跋扈，肆意妄为。不但草菅人命，甚至还派人刺杀当朝一品诰命夫人，朕再三警告，她却毫不知悔改，如今，又变本加厉，软禁无辜之人，派人污蔑、要挟楚国夫人，事已至此，朕实在忍无可忍，命锦衣卫拿下寿宁大长公主，交由宗人府处置。宝铃县主，亦有其母之风，为避免其继续作恶，将来犯下大错，原本该从重处罚，不过，看在其年纪尚小的份上，便略施薄惩，暂且收回其县主封号，以以观后效。”

听完口谕，宝铃县主，不，应该喊她苏清雪了，苏清雪怔怔地抬起头来，不敢置信地摇头喃喃说道：“不可能，我不相信，这不可能……陛下怎么会剥夺我的封号？还有母亲，母亲可是大长公主，怎么可能会被抓起来？我要进宫求见陛下……”

虽然陛下没有对寿宁大长公主做出什么处罚，但却把她交给了宗人府定罪。若是，陛下亲自定罪还好，说不定还可以求求情，打打感情牌，但若是宗人府定罪，那就没有商量的余地了，到时候，大长公主的惩罚只会更重，甚至剥夺封号，也不是不可能的。

而英国公世子夫人马氏，听到陛下只惩罚了大长公主，没有牵连英国公府，倒是稍稍松了口气，见到苏清雪大吼大闹的，立即上前制止住了她，这都什么时候了，她还在这里闹腾？

众人起身之后，傅黎又看向一脸恍惚地赵氏，赵氏顿时禁不住一个哆嗦，就想往苏文背后躲。

“赵夫人，”傅黎喊道，“陛下让我警告你，虽然你是被迫才来找楚国夫人麻烦，也算是情有可原，但你污蔑楚国夫人，对楚国夫人大不敬，也是事实。所以，死罪可免活罪难饶，但看在你有病在身的份上，就不重罚你了，只命你向楚国夫人道歉，只要楚国夫人肯原谅你，只要你保证不再犯，此事就此作罢，否则，我们也能请你往锦衣卫诏狱走一趟了。”

用锦衣卫诏狱来关押赵氏，可真是大材小用了。

但是，就是普通人也知道锦衣卫诏狱的厉害，就是壮汉进去了，不死也得脱层皮，若是赵氏去了，恐怕连一个时辰都撑不到，就得去见阎王了。

赵氏听到这话，想也没想，直接跪倒苏婉面前，叩头道：“婉……不，楚国夫人，你饶了我吧，我只是一时糊涂，被猪油蒙了心，才听了大长公主的挑唆，来找夫人麻烦，我现在已经确定你已经不是我女儿了，我真得错了，以后再也不敢了，您就饶了我吧！我向您磕头认错了。”

说完，就砰砰砰地向苏婉磕起头来。

她现在是真得后悔了，或者说，她是真得怕了，也总算明白，楚国夫人跟她女儿的区别了。就算眼前这个人用的是她女儿的身体，就算以前对她再好，她也不是她真正女儿。

她不是早就清楚这一点吗？怎么就认定她会跟自己相认了呢？

而且，她现在也有些分不清楚，楚国夫人跟她女儿到底是不是一个人了，如果她们真是一个人，皇上又怎么会不知道？又怎么会宠幸于她？

想到这里，她越发觉得她们不是一个人在了。

如果是以前的苏婉，就算是邪祟，也不会眼睁睁地看着她下跪磕头，而不是像楚国夫人这样无动于衷。

苏文见到母亲头磕的都红肿了，有些心疼和难受，但是他却不敢上前阻止，因为他知道母亲这次错得有多离谱，若是真得跟楚国夫人相认，不但他们不会得到什么好处，甚至还有可能让楚国夫人陷入绝境。而且，他也从没想过从别人身上得到什么好处，如今的日子已经很好了，他不明白，为什么母亲却还不满足，想要更多。如果这件事，能让她清醒了，就算受些苦，也值得了。

苏婉见到赵氏这样，心里也有些不忍，因为她心里是真得生赵氏的气，说实话，她一点也不想原谅她。可是，她的身体到底是赵氏的女儿，她不可能真让她被锦衣卫带走。

而且，若是赵氏死了，苏文怎么办？

她以前为了赵氏，为了苏家做了那么多，可不想功亏一篑，她既然已经承诺了，要对他们好，要努力帮扶苏家，就不会食言。

只是，她也发誓，这绝对是最后一次了。

“好了，别磕了。”苏婉淡淡说道，“你既然已经知错了，又得到了教训，本夫人也不是那等得理不饶人之人，你先起来吧！”

赵氏停止了磕头，慢慢抬起身子看向苏婉，但是看到苏婉冷漠的神色，想到苏婉以前对自己的好，她心里忍不住骤然一痛，眼睛忽然开始发酸，忽然就觉得心里空落落的，觉得自己好像真得失去了这个女儿了，不由悲从心来，难受的不得了，但她还是控制住了自己的情绪，磕头道：“是，谢楚国夫人，我……我是真得知道错了，我以后再也不会来打搅夫人了。”

苏婉见状，心里也有些难受，便不去看她，怕自己众目睽睽之下泄露情绪，只对苏文说道：“苏小公子，你快去将你母亲扶起来吧！”

“是，谢夫人。”苏文应了一声，急忙上前将赵氏搀扶了起来，声音却有些哽咽，他就知道，姐姐还是那个姐姐，根本没有变。

苏婉又看向傅黎，说道：“副指挥使，您看……”

傅黎颔首说道：“既然夫人已经原谅了她，那此事便作罢。”

随后，她便对赵氏说道：“还望你赵夫人好自为之。”

赵氏忙道：“是，民妇以后再也不敢了。”

事情一了，傅黎就向苏婉和告辞，苏婉也没有多做挽留，傅黎很快就带着人离开了。

直到傅黎走了之后，厅堂里的气氛，才又重新变得活跃起来。

赵氏也没脸继续留下去，很快也跟苏文一起离开了。

至于苏清雪和英国公世子马氏，更不想留在这里被人嘲笑，再加上担心大长公主，也灰溜溜地夹着尾巴逃了。

但是，宴会还没有完，依旧是要继续的。

只是，众人对于苏婉看法，又不一样了。

一开始还是好奇居多，等苏婉发威之后，才多了几分敬畏，但对她到底又多受恩宠，却并不知道。

但是看到陛下竟然亲自为楚国夫人出气，甚至还派出了锦衣卫，她们就知道，自己到底还是看轻了这位楚国夫人。

对她的态度，又发生了一些改变，比起对宫里的几位娘娘也不差了。

显德帝对于苏婉的这种维护，也让一众未出阁的姑娘钦羡不已，如果她们以后的丈夫，也能如此维护自己，那她们此生就再也没有遗憾了。

而有些人，则是想要进宫的*更加迫切了，甚至恨不得回去之后，就立即让家族安排自己进宫。若是能得到陛下对楚国夫人的一半宠爱，她们也就满足了。

与此同时，宫里也收到了外面的消息的。

慈宁宫。

于太后听到宫外传来的消息之后，不免有些失神，说道：“什么？陛下竟然为了楚国夫人，大动干戈，还出动了锦衣卫？”

魏公公在一旁躬着身子，不敢搭腔。

“还有寿宁大长公主，她的确做得过分，但也不至于把她关入宗人府大牢吧？哀家虽然也不喜欢她，也说过要为楚国夫人出气，可是如此处置，却着实过重了，陛下实在是太任性妄为了，那楚国夫人就这么好，竟让他如此维护至此？若是这样下去还得了？”于太后的脸色有些阴沉。

于太后本来对苏婉的印象还是不错的，但是，那也是不在威胁到自身利益的情况下，而且，她觉得苏婉出宫之后，就对郭嫦曦的威胁不大了，没想到，显德帝的做法一次又一次刷新她对苏婉的印象，让她不敢再轻视苏婉。

虽然她对郭嫦曦失望，可到底郭嫦曦才是于家的未来和靠山，若是一早就知道楚国夫人如此受宠，当初就该让她进宫为妃，也好为她所用，怪只怪她当初没有看清楚陛下对苏婉的态度。

现在苏婉去了宫外，成了楚国夫人，她就是想要对她做什么，也鞭长莫及。

想到这里，于太后就不由一阵阵的后悔。

可惜，木已成舟，她也无可奈何。

太后接到了消息，皇后还有其他四妃也同样如此。

坤宁宫，高嬷嬷有些担忧地道：“娘娘，陛下是不是过于在意楚国夫人了？这对娘娘来说恐怕可不是什么好事呀？万一将来陛下接她进宫，还有谁能压得住她的风头？”

宁皇后对此倒是淡定无比，说道：“高嬷嬷，你也不必大惊小怪，本宫早就看出来陛下对她的不同了，而且，她受宠，总比四妃受宠要好。至少她受宠，还威胁不了本宫，说不定还会成为本宫的助力，本宫可是乐见其成呢！”

“娘娘？”高嬷嬷有些不解。

“好了，本宫知道你是为我担忧，不过，你放心，本宫不会拿自己的后位开玩笑的，本宫自有打算。”宁皇后说道。

她可是知道苏婉不能生育的，只要不生下孩子，对她就没有威胁，就算皇帝再宠她又如何，将来做上皇位才是最大的赢家。

只可惜，她的身体，已经支撑不了多久了，怕是没有办法亲眼看到儿子登上皇位了，少不得要为他找一个强大的助力，而苏婉就是最好的人选。

不过，那也要确定苏婉真不会怀孕才好，否则，她也会忍不住出手对付她的。

至于其他的嫔妃，就没有皇后这么淡定了。

几乎每个人都恨得咬牙切齿的，暗骂苏婉狐狸精，各个宫里的瓷器，不知碎了多少。

胡贵妃虽然有大皇子傍身，但陛下对大皇子态度只能算是一般，她又不怎么受宠，若是旁人也就罢了，就算生下皇子，也无论如何也越不过她去，只是这楚国夫人却不同，她从她身上感受到了极大的威胁。她甚至觉得，若是将来苏婉进了宫，想要她这贵妃之位，皇帝说不定也会毫不犹豫的答应，只要想到这些，她就寝食难安。

－－－－－－题外话－－－－－－

今天只更了9000字，因为我要梳理一下后面的情节，O（∩_∩）O~，不过票票一经投出，概不退回，你们后悔也没用，哇哈哈哈哈…

色龙又开始给婉婉拉仇恨值了…╮（╯▽╰）╭…。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十七章多日不见

“母亲上次进宫说，谁家的女儿想要进宫？”胡贵妃问身边的心腹大宫女素玉道。

“是武清伯陆家的女儿。”素玉恭敬地回答道。

胡贵妃闻言，不由微微挑了挑眉，道：“武清伯家？”

武清伯身上也有实权，如今是右军都督府都督佥事，算是她父亲的下属。

素玉道：“正是。”

“他们家什么时候多了个女儿？本宫怎么没有听说过？”胡贵妃淡淡地说道。

“娘娘帮助皇后娘娘打理后宫，宫务繁忙，又如何会注意这等小事，自然就没有听说过了。”素玉先恭维了一句，虽有又解释道：“这位陆姑娘是武清伯府的嫡女，从小体弱多病，一直都养在深闺里，也从来没有外出走动过，所以，竟是极少有人得知。”

胡贵妃点了点头，她对这些并不是特别关心，她只想知道，对方能不能为自己争宠，便问道：“她长相如何？”

素玉闻言，先是看了看周围，才轻轻凑上前去轻声说道：“娘娘，其实，这位武清伯家的嫡女，并非外面所传的体弱多病，而是从小就请了人专门教导，不但礼仪规矩皆通，而且能歌善舞，才华横溢，最重要的是她容貌绝色，绝不逊于郭美人。”

胡贵妃听到这里，不由皱了下眉头，冷笑道：“这武清伯府真是好大的野心，竟然这么早就开始培养女儿，想要送她进宫争宠了！”

素玉退后两步，垂头不说话了。

若是以前，胡贵妃肯定不同意让武清伯府的女儿进宫，甚至之前她的母亲理国公夫人进宫的时候，向她提起这件事，她连听都没听完就直接拒绝了，她可不想给自己树敌。

但是现在，她却有些犹豫了。

而且，她也知道，母亲不会无缘无故，就帮助武清伯说话，便说道：“若是本宫愿意千针引线帮助陆家的姑娘进宫，武清伯府又如何报答本宫？”

素玉道：“夫人说，武清伯府会竭力扶持大皇子当上太子。”

胡贵妃闻言不由动容，但随即，她就冷笑一声道：“别看他们现在说得信誓旦旦的，不过等那位陆姑娘进宫怀了龙种，他们恐怕立即就会反悔了。”

素玉微微一笑，轻声道：“娘娘放心，那武清伯府的人说了，只要娘娘肯让陆家的女儿进宫，就让陆姑娘在进宫前喝下绝育汤，保证不会生下龙嗣。”

胡贵妃大为震惊，眯眼说道：“武清伯府的人，真的是这么说？可是没有道理啊，本宫可不相信他们精心培养出来的女儿，只是为了给别人做嫁衣。”

即便口中怀疑，但胡贵妃依旧十分心动，就算武清伯府真的有所图谋，她也有信心让他们偷鸡不成蚀把米。而她得到的好处，却是实打实的。

只要那位陆家姑娘没有子嗣，她将来就算再受宠，也只能依靠自己和大皇子，倒是不怕她不听话。

只是武清伯府开出的条件太好了，让她心里有些不踏实。

过了好一会儿，胡贵妃的神色才平静下来，终究下不了决心让她进宫，缓缓说道：“此事，本宫还是得慎重考虑考虑。”

宴会过后，又过了几天。

宗人府对于寿宁大长公主的处置也终于出来了。

剥夺寿宁大长公主的公主封号，贬为庶人，收回公主府、金册，不再享有国家俸禄；剥夺其一品国公夫人诰命，终身圈禁。

不过，念在其丈夫英国公战功赫赫的份上，便将其圈禁在英国公府，有生之年不得再踏出府门半步。

宗人府的宗人令，最初原本为亲王担任，后来亲王就藩，就以元勋外戚大臣兼领宗人府的事情，不专门设官，宗人府便归于礼部管理，而它所管辖的事都移交给礼部。

宗人府亦是知道显德帝不想放过寿宁大长公主，而且，也已经查实寿宁大长公主多年来做下的诸多恶行。

显德帝刚刚登基那会儿，是寿宁大长公主最春风得意的时候，仗着自己从龙有功，显德帝又没有完全坐稳地位，对她的态度还是非常尊敬的，更是助涨了她的嚣张气焰，因此，那段时间她比现在更加肆无忌惮，犯下累累恶行，如今一经查实，自然不会轻饶过她。

宗人府原本想要将寿宁大长公主直接圈禁在宗人府的，不过，显德帝终究还是念着一丝旧情，又加上寿宁大长公主年纪大了，便准许其在英国公府的佛堂里度过残生。

苏婉听了寿宁大长公主的下场之后，不由微微笑了笑。

寿宁大长公主虽然没有死，只是终身圈禁，但苏婉却认为，对大长公主来说，这或许比直接杀了她还要难受。

以前的她高高在上的大长公主，谁都不放在眼中，而现在，她却只是连门都不能出的庶人，她心气高傲，尊贵无比，如何接受得了这种巨大的落差？若是一直想不通，就算衣食无忧，恐怕用不了多久，她就得郁郁而终了。

苏婉并不同情她，因为寿宁大长公主对她做的这些事，让她完全无法同情她，她没有办法原谅三番两次想要杀自己的人，当然，寿宁大长公主肯定也不稀罕她原谅。

前几天，陛下也正式下了圣旨，剥夺了宝铃县主的封号，同时还命英国公对她严加管教，宝铃县主在京城里的名声算是臭到家了。

英国公苏垚连续几天称病没有上朝，似乎打算将爵位传给英国公世子。

苏婉原本是想要搬去自己的夫人府的，但是，马上就是立冬了，灵璧侯夫人便让她立冬之后再搬过去。

苏婉也想跟她们多相处相处，便又在侯府多住了几天。

十月初的一天，天气晴朗，温度也像两天前那么低，苏婉再次向灵璧侯夫人提出告辞。

灵璧侯夫人也不继续挽留苏婉了，因为她也知道苏婉若是一直住在这里也不方便，最重要的是不合规矩，便同意了下来，特意让余氏亲自送她回去。

菡萏和山茶知道要离开，高兴地不得了。她们倒不是不喜欢灵璧侯府，只是到底不是自己家。而且，她们也想早点看到楚国夫人府府到底是个什么模样，毕竟，以前可是荣华公主的府邸呢！

这几天，苏婉的东西，已经派人陆陆续续地送到楚国夫人府去了因此她走的时候，只带了一些衣物首饰等随身物品。

拜别灵璧侯夫人之后，苏婉跟余氏一起上了马车，菡萏和山茶还有余氏的丫头，上了后面的马车，此外还有跟车的婆子丫头，保护的护卫等，一通下来，排场竟也不小。

不过小半个时辰，马车就停了下来。

跟车的婆子早就放好了矮凳，分别扶着苏婉跟余氏下了马车。

苏婉一下车，就见到大门外，面对着她们，垂首站着的几十号人，各个年龄段的人都有，分男女左右站在两边。

陛下赐了她十户官奴，每一户至少也三四个人，加起来竟然不下于五六十个人。

而当苏婉看到右边人群中为首的一名三十来岁的女子时，不由就是一愣，因为这竟是她的一个熟人，正是苏婉在郊外庄子上时，显德帝派来联络她的那位邱妈妈，苏婉在显德帝的庄园里住着时，一直都是邱妈妈照顾她。

苏婉正要询问邱妈妈几句，忽然想起余氏还在旁边，立即就打消了念头。

就在这时，以邱妈妈为首的这些人，竟是不约而同的跪下，向苏婉跪拜行礼道：“奴婢恭迎夫人回府。”

苏婉此时也不是刚刚穿越的时候，对于这种情况，亦不会觉得窘迫不自在了，很是平静地说道：“大家都起来吧！”

“谢夫人！”众人谢恩之后，便都站了起来，退到两旁，让苏婉她们通行。

苏婉问道：“你们谁是管事之人？”

邱妈妈此时方上前回道：“奴婢邱氏见过夫人，夫人不在的这段时间，都是奴婢管理府中事务。”

苏婉含笑点头道：“原来是邱妈妈，邱妈妈也不要多礼了，快带我们进府吧！”

“是！”邱妈妈应了一声，带着苏婉和余氏以及一众丫头婆子向门内走去。

三间五架的门室，朱红色的大门，牌匾上黑底金漆写着“楚国夫人府”五个大字，府门前有一个月台跟三间门室一样宽，月台下有两个石狮子，大门比月台还要高出一截，上了台阶，这才算进了大门，两门两边有东西角门。

府邸一共五进，分中、东、西三路，中路自然是主体建筑。

苏婉她们进了大门之后，北面是三间过厅，两边有厢房，过厅里立着屏风，过了过厅，便是前厅，也就是所谓的大厅，总共七间两厦九架，过了前厅之后，后面便是三进的内宅了。

内外宅用垂花门隔开，过了垂花门便是中厅，亦是七间九架，两边有厢房，抄手游廊，过了中厅，便是主人居住的正堂——福瑞堂了，亦是七间七架，后面还有一排七间的罩房，再后面便是后花园。

但是后花园并不大，因为正经的花园却是在西路。

西花园内，古木参天，怪石林立，环山衔水，亭台楼榭，廊回路转，美不胜收。

东路则是建有戏台，还有一个三进院落。

不但建筑富丽堂皇，而且室内装修也极为讲究，花罩隔扇都用镂雕、镶嵌工艺，器具摆设亦是不俗，苏婉甚至还看到了一副双面绣。

邱妈妈带着苏婉和余氏大略地逛了逛，余氏又是满意又是羡慕，逛了一圈，在正堂里坐下之后，余氏喝了口茶，不由夸赞道：“不愧是公主府，果然与别处不同。”

荣华公主当初不但受太子宠爱，先皇对她也不错，又是嫡出，这公主府修建的自然更加精致。

陛下能将这座公主府赐给苏婉，看来也是把她放到心坎上了。

苏婉微微一笑，说道：“嫂子若是喜欢这里的话，不如留下来住几天好了，也好跟我做个伴。”

余氏还真是有些心动，她可是特别中意苏婉的这个花园呢，刚才不会是走马观花的看了一遍，哪能看到什么趣味？

但是很快，她就打消了这个念头。

因为她现在还管着灵璧侯府，事事都需要她操心，她若是住在这里，手中的管家权肯定要交出去，这她可不乐意。最重要的是，她可不想留在这里打搅苏婉，谁知道皇帝什么时候会来？万一碰到了，岂不尴尬？

不由笑着说道：“妹妹，你这里这么好，我还真想留下来了，不过你也知道，府里根本离不开我，我若是不在，府里怕是要翻了天了。”

苏婉知道她是个爱揽权的，也没有再劝，便说道：“既然如此，那大嫂什么时候空闲了，就过来坐坐，反正两府离得也不远。”

“那是肯定的，你就是不让我来，我也会来的，你这个园子修的这么漂亮，我怎么也得玩个过瘾。”

余氏说完，忽然看了看天色，忽然说道：“哎呀，妹妹，时候不早了，我得赶紧回去了。”

苏婉忙说道：“大嫂何必如此匆忙，留下来用了午饭再走也好呀！”

余氏立即为难地推辞道：“妹妹，这次实在不行，府里真是有事，下次吧！”

说着，就风风火火地离开了，看得苏婉哭笑不得。

余氏走后，苏婉就开始打量起自己的住处来，厅堂是鸳鸯厅，是用隔扇、屏风和罩把厅分为前后两个等同的空间，南北两厅装修不同。北为方梁有雕花，一般是正经会客的地方，南为圆梁，无雕花，南厅向阳比较暖和，摆设也比较随意，可以跟比较亲近的家人聊天之类的。

东、西次间是坐卧起居之处，里面有两个套间，连接东西耳房，链各个套间里都是床，均可以作为卧室，苏婉选择了西边的套间居住。

这时，差不多已经是中午了，让人在西次间的炕桌上摆了饭，用过之后，才找邱妈妈说话。

“邱妈妈怎么没有回宫里，反而到我这里来了？”苏婉问道。

邱妈妈恭敬地说道：“回夫人的话，奴婢已经从宫里放出来了，但是又无处可去，便求了个恩典来伺候夫人，如果夫人不嫌弃奴婢的话，奴婢必会伺候夫人一辈子。”

苏婉闻笑道：“我自然不会嫌弃妈妈，只是跟着我，到底委屈了妈妈。”

苏婉不太相信她说的话，她会来伺候自己，怕是陛下的意思。

邱妈妈闻言，却立即跪了下来，说道：“夫人明鉴，奴婢是真心实意想要伺候夫人的，绝对不是被逼无奈，而且跟着夫人，是奴婢一辈子修来的福气，又怎么会委屈呢！”

“好了，我知道邱妈妈的意思了，妈妈快起来吧！”苏婉抬手让她起来。

邱妈妈这才站了起身来，含笑对苏婉说道：“跟在夫人身边伺候，可比在宫里轻松多了，奴婢也不想在宫里战战兢兢过活，何况，奴婢知道，夫人脾气又是个好的，又不会随意打骂下人，奴婢是真心希望留在夫人身边的。幸而陛下又见我有几分见识，便准了我的请求，派我来伺候夫人了。”

“原来如此。”苏婉听到这里，这才总算放了心，她可不希望身边的人是被迫下来的。

两人又说了几句话，邱妈妈忽然说道：“夫人身边只有这两个丫头可不行，还得再多挑几个留在身边伺候。”

苏婉突然就想起了绿芙和青绫她们，叹了口气道：“我原本就有好几个丫头的，可惜，我现在身份不同了，真不知道该如何让她们回到我身边。”

邱妈妈也见过绿芙她们，便说道：“夫人身边的丫头年纪也不小了，是该放出去配人了，倒不如重新选几个人。如果夫人觉得心中愧疚的话，不如多给她们一些嫁妆，替她们找门好亲事，如此，也算是对得起她们了。”

要她说，就连现在身边的这两个，都不该继续留着。

苏婉先是点了点头，随后，又摇了摇头道：“就算妈妈不说，我也会这么做，只是我舍不得她。”

青绫是不用苏婉操心的，毕竟她是东厂的人，她还做不了她的主，茉莉和海棠还是可以回到她身边的，只有绿芙，见过她的人实在不少若是留在自己身边，怕是她以前的那番话就不攻自破了。

“让我再想想吧。”苏婉说道，做良民总比做人丫鬟要好。

何况以她现在的地位，难道还怕给她们找不到好夫婿？

苏婉入住楚国夫人府的第一天，就是在熟悉环境中过去了。

虽然只是第一天入住，但苏婉却没有什么不适，因为她并不认床，而且，因为知道这里是属于自己的地方，所以，睡得极为踏实和安心。

因为昨天逛园子逛得太累了，又因为不用给人请安，苏婉倒是难得睡了个懒觉，外面天气也冷了，便躺在暖和的被窝里不愿意起来。

苏婉听到了脚步声，眯着眼睛直接说道：“我不是说了，让你们别打扰我吗？你们怎么不……听……”

话未说完，就见到她的床帐被人揭开了，一声轻笑声顿时从头顶上传了过来——

“夫人，多日不见，有没有想朕？”

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ~我以为我能写一万字，结果我只写了五千。那些什么花园里的那些亭台楼榭之类的名字太难想了，死了好多脑细胞，虽然目前还没有写到，但是，我以为这章能写到的，结果…吐血三升…。

）︴。

明天会两更，但不保证万更。Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十八章陪伴

“陛下？”苏婉先是楞了一下，随后，有些难以置信地眨了眨眼睛。

“可不正是朕？”显德帝将五彩苏绣幔帐挂在两侧的金钩上，然后便坐在了床边，含笑看着她。

“陛下怎么这么早就过来了？不用上朝吗？”苏婉的睡意一下子就没了，一边说一边拥着锦被从床上坐起身来，还看了看外面的天色。

苏婉现在睡的床是两重的拔步床，外面还有一层轻纱幔帐遮掩，即便如此，也能看出外面天色已经很亮了，刚说完，就知道自己说错话了，不由微微有些羞窘。

“朕又不是天天上朝。”显德帝失笑道，若是事情多的时候，一天一朝，平时都是个隔天一朝，甚至三天一朝，“而且这个时辰也不早了，都快巳时了，小懒猪。”显德帝轻笑着点了点苏婉的鼻尖。

显德帝的动作和打趣，让苏婉脸色也忍不住一红，她不过是偶尔睡一次懒觉罢了，没想到就被他发现了，心里也不知是羞是恼，也不看他，只说道：“烦请陛下出去略坐一坐，妾要起床梳妆。”

显德帝伸手顺了顺苏婉胸前的长发，笑道：“夫人随意就是，朕不会妨碍到夫人的。朕好不容易才见到夫人，可不想离开夫人。”

“陛下……”苏婉正要说话，却被显德帝打断了——

“好了夫人，不如就让朕亲自伺候夫人起床，如何？”

说着，便伸手去脱她身上穿着的那件白色偏襟。

事已至此，苏婉哪里看不出显德帝的真实用意？连忙伸手握住了他的手，口中急道：“你快别闹了，你先让我起来，这大白天的，让人看了笑话。”

“夫人多虑了，普天之下，谁敢笑话朕？我们这么长时间没见了，难道夫人就不想朕？朕可不相信。”说着，竟反手握住了苏婉的手，放到自己嘴边，轻轻咬了咬她玉笋般的指尖，看她的眼神越发幽深了。

显德帝本身就极有魅力，现在又做出这么一副成心勾引人的模样，苏婉见状也忍不住脸颊一热，不由微微移开了目光。

显德帝见状，眼中又多了几分笑意，又要凑上前亲吻她，没想到苏婉又及时清醒了过来，伸手挡住他了他凑过来的唇道：“陛下，妾晚上再陪你好不好？”

“晚上？”显德帝迟疑了一下，终究还是没有为难她，叹了一声说道：“好吧，朕今晚就留下来过夜，那夫人晚上可要好好补偿朕才行。”

说完，还用力咬了她的手指，在她葱白的食指上留下了一个清晰的牙印，这才罢休。

苏婉顿时哭笑不得，但还是点了点头，随后，便让显德帝出去，自己则是喊了人进来伺候。

套间西边连着耳房，外面有单开的门，耳房一分为二，一间放着马桶，一间放着浴桶、脸盆等物。

苏婉的拔步床虽然是两重的，但是面积却不小，里面还设梳妆台，灯架、鼓凳等物。

苏婉在菡萏和山茶地伺候下，梳妆完毕之后，就去了外面的西次间。

南窗大炕的炕沿之上原本就设了一对锦褥，只是这一会儿的功夫，炕上的靠背、引枕还有坐褥，竟然都换成了明黄色的，两边设有小几，上面摆放着汝窑美人觚，里面插着新鲜的花卉，就见到显德帝正坐在左边的锦褥上，正翻看着什么。

苏婉走过去一看，才发现他竟然在翻看自己昨天练的字，便伸手拿了过来，说道：“陛下怎么随便翻看别人的东西？”

显德帝见状也不生气，说道：“夫人的东西，不就是朕的东西吗？朕看看又有何不可？不过，朕发现夫人的字已经颇有火候，比起那些所谓的才女抢夺了。”

“我的东西是我自己的，怎么会是陛下的？”苏婉先声明了一句，便将东西递给一旁的菡萏，道：“陛下过奖了，我写的字也只是稍稍能看罢了，登不得大雅之堂。”

显德帝伸手将苏婉拉到自己怀里坐下，说道：“夫人可不要妄自菲薄，在朕看来，朕说你的自字好，可不是再哄你，若是你的字都登不了大雅之堂，那些才女怕是更没脸见人了。”

虽然知道不能相信显德帝说的这些甜言蜜语，但是苏婉听了，还是忍不住高兴，笑道：“陛下就会哄我开心。”

显德帝用自己的额头抵着她的额头，盯着她的眼睛道：“朕何曾哄过你？不过，就算是哄，朕也只也只会哄夫人开心而已。”

两人四目相对，一股莫名的气氛在两人间弥漫开来，就在两人的唇就要碰在一起时，邱妈妈忽然在外面说道：“陛下，夫人，早饭已经准备妥当了，不知要摆在哪里？”

两人这才如梦初醒，苏婉正要退开，显德帝却不肯松手，紧紧抱着她的腰，说道：“就摆在这边的炕桌上。”

邱妈妈果然吩咐丫鬟们，将饭菜摆在了炕桌上，

显德帝见到菜品寻常，而且加起来不过六菜一汤，最好的不过是一道山药羊肉汤，不由皱了皱眉，沉声说道：“这菜品怎么如此简单？难道那些下人怠慢你了？”

说着，还扫了周围的下人一眼，邱妈妈以及伺候的丫鬟婆子立即跪了下来。

苏婉忙道：“不是邱妈妈他们的错，是我让她吩咐厨房这么做的，我是陛下亲封的楚国夫人，他们有几个胆子敢慢待我？而且我向来吃的清淡，你又不是不知道。何况，只我一个人，也实在是吃不了那么多，做多了倒是浪费了。”

显德帝这才作罢，让邱妈妈她们起来了。

苏婉见显德帝还抱着自己，便说道：“陛下，您先放开我，要不然让我怎么吃饭？”其实，就在刚才下人们摆饭的时候，她就已经很不自在了。

“何必这么麻烦，朕来喂夫人就是了。”说完，竟是一手环抱着苏婉，而另一只手竟是拿起筷子夹了一道素炒三丝，递到苏婉唇边。

周围还有下人在，苏婉吃也不是，不吃也不是，最后，她还是拗不过他，压下心中的羞耻感，张开嘴吃了。

这一顿饭，用了差不多小半个时辰，苏婉只以为显德帝夹上几筷子意思意思也就罢了，谁知道他竟然从头到尾都乐此不疲，苏婉说自己实在吃不下了的时候，他还有点小失望。

用完早饭，都已经是巳时末了，都快到午时了，午饭肯定是吃不下了。

苏婉想稍稍运动一下消消食，便对显德帝道：“陛下，我们去花园走走吧！”

显德帝此时心情正好，便点人头道：“也好。”

虽然外面温度不算高，但因为快正午了，阳光正好，倒也不觉得冷。

当初荣华公主修建这个花园，可没少花费心思，因此，修建得极为精湛华丽，既有皇家的富丽，又有私家园林的玲珑精致。

西花园最前面的第一进是翠玉轩，坐北居中，山石亭台，构成一个自然院落，院中更是栽种各种名贵花草，参天树木。

第二进便是芙蓉水榭，湖边建着长廊，跟水榭相连，湖中心还有一座湖心亭，因为湖以及长廊占据的面积太大，竟是占了两进。

第三进便是卷棚歇山顶的两层楼，满院山石，观雪亭居高临下，挺拔秀丽，幽兰亭周围则是摆放着各种名贵的兰草。

最后一进是一座三层楼阁——凤尾阁，因为周围种着不少的盆栽的凤尾竹而得名，周围也建有竹亭。

苏婉昨天逛了一次，也只是大略地看了一遍，这次跟显德帝一次游览，倒是又有不少新收获。

两人边看边走，累了就寻个亭子坐下来歇一歇，聊聊天，十分自在。

这一逛，就是差不多一个时辰，就连显德帝这种挑剔的目光，看了都说不出去什么不好来，不免也赞叹了几句。

苏婉笑道：“还要多谢陛下，将这座宅院赏给妾，若是我当初知道，陛下竟是将以前的荣华公主府赏赐给我，我可不敢收呢！”

此时，两人就在湖边长廊中，坐在邻水的一面美人靠上说话。

原本湖中栽种着许多荷花，若是早来两个月，这里必定极美，可惜现在只剩下枯枝败叶了。

“原来你知道了。”显德帝不以为意地说道，“只要朕愿意赐给你，你有什么不敢收的？难道朕的楚国夫人，还比不上一个荣华公主不成？”

说起来，荣华公主算得上是显德帝的姐姐，可惜，两人并没有什么感情，荣华公主受宠的时候，显德帝还是个不被看重的小皇子，直到太子和荣华公主都死了，显德帝才入了先帝的眼，在显德帝的眼中，荣华公主自是远远不比不上自己喜爱的女人的。

“陛下？您可真是……荣华公主金枝玉叶，岂是我能比得上的？”苏婉连忙说道。

“看你急得，朕也没说什么不是？这里只有我们两个人，你不用有那么多忌讳，就算真说错了什么，朕也不会怪你的。”显德帝伸手将苏婉搂在怀中，看她的鼻尖上竟然沁出了几滴汗珠，额头也有些细汗，便知道她刚才走累了，不由便用衣袖替她擦了擦，说道：“夫人，这里风大，你刚出了汗，再吹了风，怕是要受凉了。我们也逛得差不多了，还是回去吧！”

“好！”苏婉含笑点了点头。

她如何看不出显德帝的关心？她的心又不是石头做的，怎么可能没有感觉？只是，她一直都很理智，不敢对他用心罢了，也克制着自己不去多想，因为她怕自己会沦陷，会受伤，甚至到现在，她也不敢对他付出真心，只是有时候，到底还是忍不住会心动。

其实，自从认识显德帝之后，就是他一直在帮助她，虽然……虽然她帮助她的目的不纯，但她还是感激他的，若是没有她，她怕是在寿宁大长公主刺杀她的时候就已经死了，更别说还会有现在的地位和生活了。

如果他不是皇上，她肯定早就动心了，可惜他是皇上，她心里感激她，却实在无法毫无保留的喜欢他。

就算有一天，他真得不喜欢自己了，她想必也无法恨他。

显德帝拉着苏婉的手，回到了福瑞堂。

显德帝便让人摆饭，这次午饭摆在了花厅（南厅）旁边的偏厅里，这才菜品就比较多，摆了满满的一桌子，肯定是显德帝带来的人安排的。

苏婉用过饭才一个时辰，并不怎么饿，只跟着用了一点，倒是显德帝折腾了这么长时间，早就有些饿了，倒是比平时还多用了。

用过午饭后，显德帝就拉着苏婉下棋。

苏婉本就不擅长下棋，哪里会是他的对手？不过显德帝也不在输赢，他在意的只是乐趣和情趣。如果苏婉想要悔棋，或者他让子的时候，他就让苏婉亲自己一下，或者给他说句情话来交换，每次都要把苏婉欺负的脸红才罢休，不过为了补偿苏婉，他也会偶尔让她赢一局。

下了几盘棋之后，苏婉就再也不想跟他下棋了。

显德帝要午睡一会儿，还让苏婉陪他一起，苏婉今天起得晚，并不想午睡，但是既然显德帝已经说了，她也少不得舍命陪君子。

她原以为，显德帝又要对她动手动脚，没想到这次显德帝倒是老实的很，只是搂着她什么也没做，不一会儿就睡着了。

苏婉见状，不由轻轻一笑，也在他怀里闭上了眼睛，她原本只想要闭目养神一会儿，没想到竟然不知不觉地睡着了。

她醒过来的时候，显德帝已经醒了，正撑着胳膊看她。

“夫人可真能睡，是这段时间太累了吗？”

苏婉微微点头笑道：“嗯，大概这前段时间心神绷得太紧了，如今放松下来，才会觉得累。陛下我们起来吧，若不然，怕是天色都要黑了。”

“夫人不急，天色黑了才好。”显德帝意有所指地说道。

听出他话中的暗示，苏婉脸上一热，轻哼一声道：“那陛下继续赖床吧，我可要起来了。”

说着，就要坐起身来。

哪知道她刚一动，就见眼前一黑，显德帝不知什么什么时候翻身而起，将她压在了身下，眼神幽深，声音低哑地说道：“夫人，现在也休息够了，天也快黑了，这次，你你总不会再拒绝朕了吧？”

苏婉知道他这次肯定不会放过自己了，心里轻轻一叹，竟是伸手环住了他的脖子，看着他的眼睛说道：“那妾就恭敬不如从命了。”

说完，便拉低他的头，主动吻住了他的唇。

显德帝先是一愣，随后，便被苏婉的主动所刺激到了，开始急切地回应起来。

露湿暗香珠翠冷，鸳鸯交颈情正浓，不多时，床帐内便传出了深深浅浅的暧昧声息。

随着时间悄悄的流逝，天色也一点点地暗了下来。

皇宫里，宁皇后用过晚膳后，问道：“这么晚了，陛下还没有回来吗？”

身边的宫女立即屈膝说道：“回娘娘的话，刚才勤政殿的人传消息过来，说陛下今晚不回宫了。”

“不回宫了？”宁皇后先是蹙了下眉头，随后又点了点头，微微叹息道：“本宫明白陛下喜欢喜欢楚国夫人，只是到底不该致自己于危险之中，宫外到底不如宫里安全。”

底下的人都不敢说话。

宁皇后感叹了一句，才说道：“罢了，陛下是个有分寸的人，本宫也就不替他多操心了。”她若是管得太多了，难免会遭到陛下嫌弃。

“若非本宫知道楚国夫人不能……”说到这里，她不由顿了顿，又继续道：“本宫恐怕也忍不住对她心生忌惮，想必此刻，那胡贵妃早就坐立不安了吧？”

宁皇后想到自己打听到的消息，脸上不由露出一丝冷笑。就算胡贵妃想要让人进宫夺宠又如何？她就不信，有人会比楚国夫人得宠？

楚国夫人是个重情的，有没有什么坏心，只要她多帮扶她一些，将来未必不能拉拢过来。只要能跟楚国夫人结盟，那胡贵妃就算准备再多的美人夺宠她也不怕。

就像宁皇后想的那样，此时胡贵妃得到皇帝陪了苏婉一整天的消，果然坐不住了。

其实，这些天，她一直都在拼命告诉自己，楚国夫人不会对自己有威胁，因为只要她不进宫，就不足为惧，但是，即便如此，她却怎么也无法放下心来。珍嫔的下场还历历在目，难保她不会是下一个珍嫔，就是为了大皇子，她也不能在贵妃之位上掉下来。

本来，在知道陛下去楚国夫人府时，她就有些沉不住气，如今，得知陛下不回宫了，她就再也坐不住了，立即吩咐素玉道：“素玉，你立即然人给母亲传个消息，让她明日进宫一趟。”

她决定答应武清伯府的要求，让陆家的小姐进宫争宠。

胡贵妃的打算，很快就传到了于太后的耳朵里。

其实，理国公家私底下的打算，于太后心里清楚的很。

若是以前，她肯定会想办法阻止，不过现在她却希望宫里进人了。

眼看郭嫦曦一直不怎么受宠，她心里着急，若是进宫的新人，能将陛下的注意力从楚国夫人身上拉回来，打破后宫的平衡，她也不介意帮扶一把。

其实，在于太后看来，胡贵妃这一招着实不智，她似乎是太过于高看楚国夫人了，其实，楚国夫人毕竟在宫外，能对她和大皇子有多大的威胁？根本不值得她如此郑重对待，还故意引狼入室，要知道，那陆家也不是简单的人家，岂会真得一直对她惟命是从？

不过，于太后也乐见其成就是了。

淑妃和德妃听到显德帝不回来的消息后反应尚可，只有贤妃，气得脸都扭曲了。

现在，昌武侯府正是一团乱，昌武侯太夫人又有了点中风迹象，身体大不如前，王姨娘的生下的那个儿子病歪歪的，一看就是一副夭折短命相，怕是养不活了。偏偏造成这些事的罪魁祸首小苏氏，却活的滋润无比，还如此得陛下无上的宠爱，真是不公平！

那小苏氏不过是个残花败柳之身，又不能生育，凭什么得到陛下宠爱？

她原本以为陛下是知道真相的，但是，偏偏陛下没有对付昌武侯府出手，又对小苏氏如此宠爱，她便以为自己可能猜错了，觉得陛下根本不知道真相。

因此，贤妃好几次都忍不住想要去告诉显德帝真相，告诉陛下，他被小苏氏那个贱人给欺骗了，她的真实身份，其实就是昌武侯夫人，但是她还是忍住了。

若她真是那么做了，不但可能惹恼陛下，身子还有可能牵连昌武侯府。因为她只能忍耐，焦虑，嫉妒，却无可奈何。

她现在迫切地希望有新人进宫，无论是谁，只要能将陛下的心从小苏氏身上夺回来，她都会感激她。

一夜很快就过去了。

苏婉醒过来的时候，显德帝已经离开了。

虽然知道，显德帝放下政务，陪了她一整天，已经算是很不容易了，可是，她心里还是感到有一丝失落。

在床上怔怔地发了一会儿呆，苏婉才让人服侍自己起床梳妆。

开始锻炼身体，洗漱，用过早饭，想要看书却看不进去，做针线却被刺了手，顿时恹恹地没了精神。

就在这是，邱妈妈忽然走了进来，手中还拿着一个小小的锦盒。

“夫人，这是陛下让奴婢交给您的。”

陛下留下来的？

苏婉有些好奇，就接了过来，打开锦盒一看，里面竟一叠崭新的银票，面额有五千两的，也有两千两，一千两的，将是足足五万两，真是好一笔巨款！

苏婉先是一愣，问邱妈妈道：“这是……”

邱妈妈恭敬说道：“陛下说，夫人看到就明白了。”

苏婉若有所思地点了点头，说道：“好了，我知道了，你下去吧！”

苏婉知道，这必定是白药的那半成红利了，而且应该是三个月左右的红利，若是真是这样的话，那一年下来，她至少也能拿到十几万两银子，果然是暴利，以后就是什么也不做，也吃喝不愁了，日子也不用精打细算过得紧巴巴的了。

苏婉心里感叹了两句，就将银票收了起来。

时间又过了几日，在这其间，除了陈雅琴来过一趟，余氏也来了一次之外，倒是没有什么人来打扰她。

这一日，苏婉正打算去一趟锣锅巷见见绿芙她们，邱妈妈忽然送来了一张请帖。

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴…所以，只更了这么点，所幸后续情节已经理顺了，应该不会再卡文了。一把辛酸泪…打滚求谅解~

ORZ~之前写的不满意，推到重写了…Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十九章不能相比

“是哪家的请帖？”苏婉略显好奇地问道。

“夫人，是武清伯府家的。”邱妈妈说道，“三天后是武清伯府太夫人的花甲大寿，所以要大办，不只是我们府上，其他的勋贵世家大概都请了。”

“武清伯府？”苏婉皱眉仔细回想了下，却没有太深刻的印象。

“正是。”邱妈妈说道，“这武清伯府行事比较低调，又常常以理国公府马首是瞻，因此，在京城里没有太大的存在感，很多人都笑称他们家是理国公府的应声虫呢！”

邱妈妈说着便笑了起来，其实她说得还算客气了，因为暗地里那些人讽刺武清伯府的话更难听，甚至说他们家是理国公府家的一条狗的也比比皆是。

苏婉是知道理国公府的，因为理国公府是胡贵妃的娘家，其父亲是右军都督府左都督，位高权重，几个兄长也在军中任职，再加上有大皇子傍身，所以，胡贵妃在宫里的地位才会如此稳固，连皇后都让她三分。

她刚封了楚国夫人时，武清伯夫人似乎也去灵璧侯府道贺了，只是那天的人实在太多了，又发生了那么多事，苏婉根本没有注意到她们，不够事情到底没有过去多久，苏婉慢慢也回想了起来。

而且，就算不记得，也有当时的礼单，到时候查一查就知道了。

于是苏婉便说道：“去一趟也无妨，毕竟还是需要礼尚往来的。只是邱妈妈，依你看，要送什么寿礼比较好？”

她在宫里收到了不少赏赐，金玉器具，名人字画，珍稀古玩之类的也有不少，倒也不怕拿不出手。只是她到底在这方面没有太多的经验，怕是拿捏不好分寸，送礼可是有很多讲究的，重了轻了都不好，便主动请教邱妈妈。

邱妈妈道：“夫人，咱们府上跟武清伯府没有什么太的交情，比照他们上次的礼单，跟他们差不多就成了，不用太贵重。不过，到底是武清伯太夫人过寿，还的送件寓意比较好的寿礼也就是了，比如说玉佛、如意之类的。”

苏婉点了点头，“嗯，此事就交给妈妈去办了。”

“是，那奴婢就去准备了。”邱妈妈也有意体现自己的价值，因此，也是十分积极和用心，只有她将事情办的妥当漂亮，苏婉才会更加重用她。

不过，邱妈妈在准备寿礼之前，还是要先准备苏婉出府一事。

即便苏婉只是临时决定出行，但夫人府有几十口下人，又只有一个主人，因此分工很细致，效率也很高，一声吩咐下去，很快便准备好了马车。

苏婉特意让人精简了依仗，因为她不想暴露自己的身份。

除了带着菡萏，山茶之外，就是两个跟车的婆子，还有几个家丁护卫。

锣锅巷在楚国夫人府的东边，离得并不远，很快就到了。

马车停下之后，苏婉掀开车帘，往外看了一眼这所宅院，只是看起来很普通的三进宅院，看着并不起眼，但这里，却差点成为苏婉以后的家，尽管没有在这里住过一天，甚至还是第一次来这里，苏婉却对这所宅院，依旧有了一丝归属感。

“夫人，奴婢去叫门。”山茶先下了马车，见苏婉点头之后，才去叫门。

“有人在吗？”山茶拍打了几下黑油铁环喊道，不一会儿，就有一个四十岁左右，老实忠厚的男人开了门。

他见到有人来拜访，显然有些吃惊，但他很快就平静下来，但神色依旧有些戒备，问道：“请问，姑娘找谁？”

即便这可能是自家的下人，但是没确定之前，山茶也没有泄露苏婉的身份，只是说道：“绿芙和青绫姐姐她们在家吗？”

一听是找绿芙和青绫的，门房的神色立即就多了几分激动，说道：“原来姑娘是要找绿芙和青绫两位姑娘的，不知姑娘是山茶姑娘还是菡萏姑娘，因为之前绿芙姑娘吩咐过了，若是两位姑娘找来，一定要立即通报。”

山茶笑道：“我是山茶，你只管让人进去通报就是了。”

“是，姑娘稍等。”门房立即吩咐一个十岁左右的小幺进去通报。

山茶吩咐完之后，就退到了马车前，隔着车帘，跟苏婉回了几句话。

没过一会儿，就见到一名身穿藕合色绫袄，青缎掐牙背心的女子，气喘吁吁地跑了出来，她后面还跟着三名女子，脸上都带着急切之色，正是绿芙、青绫、海棠和茉莉四人。

绿芙一见到山茶和菡萏，立即急声问道：“太太来了吗？”

然后不等她们回答，就往马车看去，就见苏婉恰好从马车内探出身来。

“太太……”几个人都惊喜地喊道，随即，又围上来行礼，争着搀扶苏婉下马车。

“绿芙，你们几个可都还好？”苏婉下了马车之后，看向绿芙她们问道。

绿芙眼圈微红，但还是忍着说道：“谢谢太太关心，我们都很好，太太，外面冷，还是进屋说话吧！”

说着，便上前搀扶住了苏婉的手。

“好。”苏婉没有再问，随着她们进了二进的正房。

苏婉打量了一番，发现屋子里虽然极为干净，却是没有多少人气，显然没有住人，

“太太先坐坐，奴婢去点了炭火，驱驱屋子里的寒气。”绿芙先是扶着苏婉在西次间，这才对苏婉说道。

此时，青绫已经在西次间的一张罗汉榻上铺好了坐褥、放了靠背和引枕，让苏婉坐了，茉莉去倒茶，海棠则是陪着苏婉说话。

绿芙去拿了熏炉来了，里面点燃炭火，又放上了百合香，便走过来陪苏婉说话。

屋子里渐渐暖和起来，苏婉也将羽白色锦缎披风给解了，绿芙原本想要上前的，却被菡萏抢先一步接过细心收好了。

绿芙见菡萏对苏婉如此贴心，苏婉也习惯了她的服侍，心里不免有些失落，也有些一丝欣慰。

苏婉也让其他人不要忙活了，过来一起说说话。

除了绿芙她们之外，这里还有两房下人，两家的男人，一个看守门户，一个是车夫，还有两个妇人，一个在灶上，一个做些浆洗的伙计，还有两家一共五个孩子，三个小子，两个丫头，以前他们并不知道苏婉是他们的主人，不过看到绿芙她们对苏婉的态度，应该也心里有数了。

绿芙为苏婉介绍了一番这里的下人之后，问苏婉要不要见见他们，让他们过来拜见一下。

苏婉拒绝了，说完话再见他们不迟。

而且，苏婉也没打算让他们去楚国夫人府，毕竟，府中的下人已经尽够了，留在这里看守房子也好。

苏婉又问起了她们分开之后的事情。

绿芙说道：“跟太太分开之后，奴婢几人就来了这边的宅子居住，因为周围住的达官显贵很多，治安极好，很是清净，附近又有商号，各种铺子都有，缺了什么都可以去买，大多时候，奴婢都是紧闭门户，除了定远侯世子夫人偶尔派人过来一次外，倒是没有什么人来打扰，只是心里担心太太，所幸青绫消息还算灵通，长顺家的出去采买的时候，还有还有几个小子、丫头出去的时候，也偶尔也会在外面听到夫人的消息，我们才知道太太的情况。”

说到这里，主仆几人不由都有些唏嘘。

因为她们本来以为会很快见面的，没想到这一分开就是两个多月，而且，中间还发生了那么多事。

想到这里，茉莉忽然好奇问道：“太太，您……您真得是陛下亲封的楚国夫人吗？”

她们已经好奇很久了，毕竟楚国夫人的大名，已经传遍了整个京城，甚至，还在向外蔓延，就连她们经常闭门不出，也能听到关于楚国夫人的传言，更别说其他人了。

“没错，怎么了？”苏婉闻言有些失笑，但还是说道。

见苏婉承认了，茉莉竟立即大松了一口气，又变得欢喜起来。

青绫见状，立即说道：“茉莉，这件事你不是早就知道了吗？何必再问一次？”

茉莉憨笑两声道：“从外面听来的，总感觉他们说的是别人，没有真实感，现在见到太太，才想要亲口问问。”

众人闻言，不由都笑了，她们当初听到这个消息时，也不敢相信，还以为是有人在开玩笑呢，确认了好久才知道楚国夫人就是她们家太太。

她们虽然都知道太太跟陛下之间的那点事，但也不认为陛下真会给太太名分。毕竟，太太的情况，陛下都清楚。

可是，没想到，陛下竟然如此厚待太太，不但封了楚国夫人，还赐了宅邸和良田，虽然没有把太太接进宫，但如此盛宠，比起宫里那些娘娘们也不差什么。

她们听了之后，也只有为太太高兴的，还有什么不满足的呢？

此时，山茶说道：“你们也别太太，太太的喊了，现在应该喊夫人了，可一定要记住了。”

“山茶说得对，我们以后都改口吧，免得以后给夫人带来麻烦。”绿芙也说道，其他人俱都点头应了。

从见到她们起，苏婉的脸上也一直带着笑意，眼神柔和。

“夫人今天会接我们去楚国夫人府吗？”见苏婉高兴，年纪最好的海棠不由略带期盼和忐忑地问道。

一听这话，房间里的谈笑声一下子便戛然而止了，所有人不约而同地看向苏婉，神色有的期盼，有的忐忑，有的紧张，但无一例外，她们都很在意这件事。

苏婉听到这话，也忍不住收敛了笑意，见面的喜悦缓缓消退，心情也变得沉重起来。

绿芙见状，神色从一开始的期盼，变得有些黯然起来。

她其实早就有了预感，只是心里一直都存着一丝希望罢了。

若是只有夫人跟昌武侯夫人相似也就罢了，毕竟，世上长相相似之人不少，若是连身边的丫头都一样，那肯定就有问题了。

山茶她们几个从未跟着夫人出过府的人还好，而她跟青绫，是夫人的一等大丫头，又被夫人带着出去走动交际过，见过她们的人不在少数，若是还跟在夫人身边，那就太打眼了，她十分理解夫人的决定。

其实，若是换了大长公主那样的人，怕是连杀人灭口的事情，都能做得出来，哪会像太太这样如此为难？

想到这里，绿芙强笑着说道：“夫人，您若是有什么打算，就直接说了吧！我们都会接受的，我们知道太太的苦衷，无论如何，都会怪夫人的。”

其他人闻言，也都点了点头。

苏婉环视了她们一眼，发现她们虽然都有些忐忑不安，但是却没什么怨恨情绪，心里不由就是一暖，但更多的却是难受，愧疚和自责，她说道：“你们都是极好的，跟着我吃了那么多苦，也没有丝毫怨言。如今，我得了富贵权势，却要将你们撇开，我心里觉得很是对不住你们，尤其是你，绿芙。你从一开始就跟在我身边，即便是在我最低落的时候，你也没有离我而去，反而尽心尽力的帮扶我，事事为我操心，若是离了你，我在侯府的日子怕是早就过不下去了。我们相互扶持，好不容易走到现在，而我却……”

说到这里，苏婉哽咽不已，眼泪不由自主地滑落下来。

“夫人，您可千万别这么说！”绿芙忽然跪了下来，脸上亦是带着泪痕，抬头看着苏婉说道：“奴婢是自愿留在您身边的，奴婢在决定效忠夫人的时候，就已经料到了各种结果，最坏也不过是一死罢了。可是如今，奴婢不但没死，反而活得滋滋润润的，身边还有下人伺候。即便以前在侯府，在郊外的庄子上时，奴婢也没受过什么委屈，反而过得比任何时候都要平静和满足。”

“而且，夫人对我们那么好，不管有什么好东西，都会留给我们一份，从不打骂呵斥，对我们都极为动容，几乎将我们当成了姐妹看待，甚至还为了奴婢，违抗侯爷，独自一人承受侯爷的怒火，我们还有什么不知足的呢？我们是为夫人做了很多，可夫人也给予了我们很多。夫人不欠我们什么。奴婢知道夫人是逼不得已，所以从没有怪过夫人，就算难受，我也只是因为要离开夫人而难过罢了，夫人可千万别觉得愧疚自责。”

其他人也都跪了下来，几乎都红了眼睛，纷纷应和绿芙，而刚刚问话的海棠，更是自责不已，说自己不该说这番话，惹得大家一起伤心。

“你们这是做什么，都快起来，别跪了。”苏婉忙拿帕子擦了擦眼泪，从罗汉榻上起身，先亲手搀扶起了绿芙，又去扶青绫她们，等她们都起身之后，苏婉才轻叹一声道：“无论如何，此事的确是我对不住你们。”

她见到绿芙还要说话，便打断了她说道：“好了，绿芙，你不要再劝了，此事我心中有数。绿芙，你家里可还有什么人吗？”

绿芙摇了摇头说道：“奴婢小时候，父母就去世了，后来就跟着大伯生活，奶奶去了之后，大伯母就迫不及待地把我给卖了，兜兜转转进了英国公府，后来的事情，太太都知道了。”

反正她是不会回家了，因为她不想再被卖一次。

“原来是这样。”苏婉点了点头，又问了其他几人。

没想到，她们竟然都不想回去，有的是不记得自己的家了，有的是家里有后娘，要么就是像绿芙这样父母双亡，无家可归。

而青绫，以后还是要回东厂的。

苏婉心里有了数，她不打算将海棠和茉莉带回夫人府了，她们俩的性子比较单纯、活泼一些，不适合太复杂的环境，应付不了太大的场面。

“既然你们都不想回家，那就继续在这里住着，将来我会在京城或者附近给你们找户好人家，再给你们每人准备一份丰厚嫁妆，你们若是什么时候想要回来，就回到这里来，就当是回娘家。若是遇到什么事，尽可以来这里找我，我会替你们做主。”

几个丫头都是又惊又喜，就连绿芙脸上都多了几分释然和笑意，立即拜谢苏婉，“多谢夫人！”

做丫头的一般不会太早婚配，二十岁左右才嫁人的比比皆是，而她们中间最大的绿芙，也还不到十九岁，最小的海棠，才刚刚十五岁，而以夫人的性子，给她们找的人家必定不会太差，也不用嫁给小厮，以后都给人为奴作婢，不但丰厚的嫁妆，以后还会得到楚国夫人庇护，这么好的条件，她们还有什么不满足的呢？

而且除了绿芙外，她们伺候苏婉，满打满算也不过几个月，在那之前，没少颠簸受苦，能有现在的日子已经极好了，没想到以后还会有更好的日子，不由都觉得打心底高兴。

“过几天，我会给你们脱了籍，让你们恢复自由身。”

就在这时，就听青绫说道：“夫人，此事，可以暂且缓缓。”

“怎么了？”苏婉问道。

青绫说道：“夫人，依奴婢看来，倒是不用着为奴婢等人脱籍。”

“为什么？”

“夫人，您若是给她们脱了籍，就等于她们没了庇护，万一出了事，谁会顾忌她们的性命？倒不如等她们嫁人前，再给她们脱籍不迟。”青绫说道。

而且这里又是权贵云集，万一被人打伤或者打死了，以后苏婉也不好庇护她们或者明着为她们出头讨回公道。

俗话说，打狗还要看主人，随人苏婉无法把她们带在身边伺候，但是，只要她们后面有主家，谁想动她们都得掂量一二。

苏婉听到这里，不由心头一动，到底还是青绫看得透彻。

这座宅院，原本苏婉有意转到了绿芙名下的，但是想了想还是作罢，倒不是她不舍得，而是想要留一条退路，就是其他人将来回来，也有个地方落脚，若是给了绿芙，她们怕是不太好意思回来了，刚才的承诺就成了一番空话。

她之前只想着要补偿绿芙，倒是没有想到这么多，不过，绿芙对她本就是不同的，她对她自然要比别人更加上心。

不过，她现在不缺银子，到时候自然会在其他方面补偿绿芙，无论如何，她都会为绿芙安排一个好人家，有一个好归宿，比什么补偿都强。

听了青绫的话，其他人也都纷纷称是，说不忙着脱籍，若是真脱了籍，她们就是住在这里，怕是也觉得不自在，觉得自己在这里白吃白喝，什么也不做，实在太过不妥。

苏婉答应了她们，她们才放下心来，又高兴起来，开始叽叽喳喳地说起这段时间她们都做了什么。

尤其是，她们竟然都给苏婉做了衣服、鞋袜、荷包等，反正在这里闲着没事做，便多做了几套衣服，有夏衣，秋衣，还有最近刚做的冬衣。

苏婉去灵璧侯府的时候，只带了几百两银子，还有一些衣物，其他的东西一律没带，都留在了这里。

苏婉虽然去了庄子上，但是东西却极多，定远侯府送的东西，昌武侯府送的，还有显德帝也赏赐了许多东西，布匹锦缎之类的从来不缺，放着也是发霉，绿芙就做主给苏婉做几套应季的衣服，没想到，苏婉好竟然没有回来。

她们像是献宝似的，将自己做的衣服捧到苏婉面前，苏婉看了看，做的都极好，显然是用了心的，便都让菡萏她们收下了，一会儿带走。

眼看快中午了，到了该用午饭的时候了，绿芙就吩咐她们去传饭。

茉莉她们这才散开。

苏婉在这里用了一顿午饭，之后，让其他人去做事，只让绿芙近前伺候。

“夫人，这是这段时间以来的开销账目，奴婢都记下来了，请您过目。”等众人离开后，绿芙去娶了一个记账本，递给苏婉。

苏婉不在的时候，绿芙掌握着这里院子里的财政大权，苏婉也放心把自己的财产都交给她掌管，她竟也能打理的井井有条，着实能干。

最重要的是，她还对自己的这份忠心和体贴，让苏婉实在是舍不得她走。

苏婉自是相信她的，只将账目放到一旁，让绿芙坐到下首的椅子上，说到：“这倒是不忙，绿芙，你告诉我，你想要找个什么样的夫婿？”

听到苏婉的话，绿芙不由脸色一红，说道：“夫人看着办就是了。”

“这怎么可以？这可是给你找夫婿，只有你满意了，我才放心。”苏婉说道。

绿芙这才抬起头来，说道：“夫人，奴婢只想找个人际关系简单的，最重要的是，那人本性要好，最好还有点本事，能够护得住妻小，条件也不需要太好，只好吃穿不愁，过得去也就是了。就……就这么多了。”

绿芙说着，又红着脸垂下了头。

绿芙不是家生子，不想嫁给小厮，让自己的子孙后代都为奴为婢，因此，脱籍对她来说，倒是一件梦寐以求的事情。只是，脱籍之后，她又无处可去，便打算留在苏婉身边，盘起头发做个自梳女，一辈子不嫁人，只伺候苏婉。

这是她以前的打算，现在有了机会脱籍，虽然她也舍不得夫人，但事已至此，她已经无法留在夫人身边了，倒不如安安稳稳的嫁人，如此结果，对夫人好，对自己也好。

苏婉见到绿芙的表现，便知道她其实是愿意脱籍嫁人的，心里的愧疚才算是减轻的些，但也有一点微不可查的失落，原本她以为，绿芙应该是很想留在自己身边的，看来却是她太过于一厢情愿了。

不过，只要绿芙愿意，不觉得委屈，就什么都好。

“好，我记住了，你尽管在这里准备你的嫁妆就成，那些银钱你尽管用就是了，不够了尽管让人告诉我，不必为我省钱，就连库房里的东西，若是有喜欢的，也尽管带走。”

苏婉当初留给绿芙的大约三千两银子，足够她们准备嫁妆了，到时候她再给她们添些嫁妆，给一些压箱银子，绝对可以让她们嫁的风风光光的。

绿芙听到苏婉的话，不由对她感激于心，心里觉得暖融融的，起身再次跪下叩首道：“夫人，您对奴婢的好，奴婢一辈子也不会忘记。”

夫人感激她，她又何尝不是在感激夫人？

若不是夫人，她如今还在昌武侯府那个泥潭里不得脱身呢，就连卖身契都在大小姐手中，将来命运如何，实在不得而知，想必也落不了什么好，顶多就是配给小厮罢了，她可不相信昌武侯府的大小姐会询问她的意思。

“快起来，别拜了，你这样，倒让我不知如何是好了。”苏婉说道。

绿芙这才红着眼睛站起身来，但是神色间却带着欢喜、羞涩和放松。

之后，苏婉又见了见那两家人，果然都很干净勤快，心性也不错，毕竟是陈雅琴买的下人，肯定差不了，苏婉问了几句，就让他们退下了。

两家下人才知道自己的主人到底是什么来路，一个个都不由呆住了，要知道，在这之前，他们私底下还八卦过楚国夫人的事情呢！

以后，绿芙她们有事，就可以让他们跑腿去楚国夫人府，反正也不远，甚至连马车都不用，跑着去也用不了太长时间。

苏婉没有在这里逗留太久，很快就动身回去了，众人都有些依依不舍，但还是送苏婉离开了。

苏婉坐上马车之后，也不由轻舒了一口气，解决了绿芙她们的事情，苏婉也算放下了一桩心事。

回到楚国夫人府之后，苏婉就让邱妈妈给自己挑选几个丫头近身伺候，还让她留意一下，京城或者附近的家境殷实，人口简单的人家。

邱妈妈一听，就知道苏婉是在为她以前的几个丫头操心，知道要把她们嫁出去了，心里也放了心，自然不会怠慢。

而且，她早就为苏婉调教好了几个丫头，只是苏婉不说，她也不好自作主张。

如今，苏婉开了口，她立即就把那几个丫头喊了过来。

分别是，黄梅、墨兰、绿竹、白菊，还有云青和云碧，留个丫头。

除了云青和云碧稍稍小了点，不过十二、三岁，其他四人差不多都十四五岁了。

苏婉仔细问了问，发现她们都口齿清晰，答之有物，可是礼仪规矩丝毫不差，甚至梅、兰、竹、菊四个大丫头都识字，黄梅手艺不错，墨兰擅长推拿、绿竹擅长泡茶、白菊擅长针线，就连云青和云碧，也都十分机灵，声音清脆，很有眼色，传话什么的竟能传个丝毫不差。

苏婉十分满意，便都留了下来。

现在，她的身边伺候的，就有了八个丫头。

菡萏和山茶算是身边的老人了，升为一等丫头，梅兰竹菊是二等，云青和云碧则是三等，院子里还有粗使的丫头、婆子等。

苏婉身边多了几个丫头，让菡萏和山茶不由起了几分争强好胜的心思，无论如何，也不能被她们比下去。

山茶寻常没有落下自己的功夫，毕竟，现在夫人身边只有她一个人会功夫，无论如何都要保护夫人的安全，现在就更加积极了。

菡萏要维持住自己一等大丫头的地位，梅兰竹菊四人个个都不比她差，她也有很大的压力，她也是有倔性的，没有仗着自己的老资格就打压新人，反而虚心求教，充实自己，有什么不懂的，时常询问她们或者邱妈妈。

苏婉对此乐见其成，对山茶和菡萏，也越来越信任了。

武清伯府。

小巧玲珑的两层绣楼里，传来叮叮咚咚的筝音，宛如潺潺的流水一般，听起来极为优美，却又缠绵悲切，带着一股化不开的愁思。

绣楼外，站着一名衣着华丽的中年妇人，尽管已经徐娘半老，但依旧别有风姿，甚至增添了几分成熟风韵、

她站在门外听了一会儿，忽然叹了一声，问出来迎接她的妇人道道：“洪妈妈，颐姐儿什么时候开始这样的？”

洪妈妈道：“回太太，小姐在知道自己要进宫后，就开始这样了，奴婢怎么劝解，她都无法开怀。”

武清伯夫人叶氏点了点头，说道：“我知道了，我进去看看她。”

说着，便率先走了进去，上了绣楼。却发现二楼琴房里，面向花园的那一面，窗户大开，冷风吹了进来，将周围的纱幔吹得四散飞扬，屋子里纸张散落了一地。

一名身材纤细的女子，正面窗弹着古筝，一头乌黑长发披在身后，直垂腰际，虽然只是一个婀娜多姿的背影，就已经让人浮想联翩了。

“颐姐儿……”武清伯夫人喊了一声，筝音戛然而止。

背对着她的少女不由幽幽一叹，说道：“母亲，既然你们都已经舍弃我了，何必再来看我？”

说着，竟是忍不住落下泪来。

武清伯夫人闻言，也是心酸不已，眼角微湿，但她却挤满用帕子擦了，说道：“你这是说什么傻话？我们是你的父母，难道还能害你不成？进宫是多大的喜事，这怎么会是舍弃你呢？今天风大，可别受了凉，洪妈妈，快去关上窗户。”

洪妈妈立即走过去，关上了门窗，之前她不是不想关，只是小姐不准许，而她有抗拒不了她，只能如此。

颐姐儿这次却没有阻止，她缓缓从琴凳上站起身来，慢慢转过身来，露出了一张令人忍不住屏息的绝色容貌来——

光润玉颜，气若幽兰。华容婀娜，令人见之忘俗，九天仙女怕也不过如此了。

即便长了这么一副绝色的容貌，她看起来却似乎不怎么开心，眉宇间带着一丝淡淡的哀愁，尤其令人心碎，恨不得将自己的心掏出来献给她，只为博她一笑才好。

她看向武清伯夫人，一双美丽的眼睛，似乎蒙上一层水雾，宛如水中望月，雾里看花，朦朦胧胧，却让人忍不住想要要去探寻，让她的眼睛中显出自己的倒影。

“母亲不要骗我了，我都清楚，不然你们为什么那么狠心，竟要把我送到那见不得人的去处？”陆婧颐含泪说道。

武清伯夫人闻言，顿时笑了，说道：“宫里怎么会是见不得人的去处？你若是进了宫，得了宠，就是那高高在上的娘娘，任谁见了你，都得对你卑躬屈膝，权势富贵唾手可得，就是你的族人，也受益无穷，别人都想着要进宫，为什么倒是不想去呢？”

陆婧颐却依旧摇头说道：“母亲只说了那些受宠的嫔妃，若是不受宠又如何？岂不是要在宫里蹉跎一生，将来郁郁而终，既如此，我还不如嫁给一个普通的男人为妻，平淡过一生也就是了。”

武清伯夫人接过洪妈妈送过来的小手炉，亲自递给她让她暖暖身体，这才拉着她一起坐下，爱惜地看着她说道：“别人倒也罢了，不过我女儿长得如此美貌，进宫之后，岂有不受宠之理儿？”

她从小精心培养他，花了多少钱财，可不是让她嫁给一个普通的男人的。

如今，女儿终于长大成人，出落的不比任何人差，也是该回报家族，为家族出力的时候了。

陆婧颐道：“母亲忘了，宫里不是还有一位郭美人吗？她的美貌也不比女儿差，如今还不是不受宠爱？女儿又怎么会是例外？”

“她不过是个徒具其表的木头美人罢了，她怎么能跟你相比？”武清伯夫人听到她竟然拿郭嫦曦跟自己相比，不由有些生气，她是见过郭嫦曦的，也知道她的容貌不下于自己的女儿，也很有才华，但是，只凭这些，却不一定能够吸引皇帝的注意力，而她的女儿却不一样。

“你可是我们精心培养的，从小到大，你受了多少苦，吃了多少罪，不就是为了这一天吗？你之前也不是说，要为家族出力吗？为什么现在反倒退缩了？”

陆婧颐想起自己以前的话，还有多年来的辛苦，眉宇间的哀愁竟是去了几分，只是依旧说道：“女儿是说过这话，只是……只是……”

“只是什么？”武清伯夫人说道，“难道你还不相信自己吗？若是你都不受宠，我不相信陛下还能看得上谁？没有人比你更好。”

“不是还有楚国夫人吗？”陆婧颐说道，“女儿听说，陛下十分宠爱她。”

她的口气里带着一丝好奇，还有一丝不易察觉的敌意。

“她？”武清伯夫人脸上露出一丝忌惮，脸上稍稍不自在，毕竟，她是知道楚国夫人是如何受宠的，但是此刻，她却不能打击陆婧颐，便说道：“楚国夫人的确受宠，不过，那也是在你进宫之前，只要陛下见了你，哪里还会记得什么楚国夫人？我是亲眼见过她的，比起你来还差了一筹。你若是不信的话，等过两天，她来为太夫人过寿，你可以亲自见见她，跟她比个高下。”

陆婧颐听到这里，心神微动，说道：“母亲说的可是真的？”

“那是自然，我还能骗你不成？”武清伯夫人说道。

陆婧颐闻言不由微微失神，喃喃说道：“我的确是应该见见她。”

既然陛下喜欢她，她身上肯定有什么地方吸引陛下，或许，她可以借鉴一下。

她其实早就知道自己会进宫了，虽然就这样进宫有些不甘心，但是，如果不进宫，她才会更加不甘心，毕竟，她从小就是为了这天而努力。

而且，她也知道外面那些人对他们武清伯府那些不堪的流言，她想要改变这种状况，想要任何人都不敢小觑他们，让家族不再做别人的应声虫，不再屈于人下。

见陆婧颐情绪平复下来了，武清伯夫人的脸上也露出了一丝满足的笑意，只是想到自己这次的来意，脸上的笑意，就忍不住僵了一下。但是，为了家族的未来和多年的计划，她也只能委屈自己这个女儿了。

“颐姐儿，这是母亲让人做的栗子粥，你尝一尝吧！”

说完，就让人将还热着的粥端了上来，放到了陆婧颐面前。

陆婧颐不疑有他，拿起瓷勺吃了几口，忍不住皱了下眉头，感觉味道似乎有些不对，但是出于对母亲的信任，她还是一点一点吃了下去。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ~我先顶着锅盖跑了…

对了，若是想要泄愤，请拿票票砸我~花楼主绝对不跑~（*^__^*）……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十章偷鸡不成蚀把米（一更）

“陛下——”

显德帝下朝回到勤政殿之后，刚坐到御案后的宝座上，杨永忽然上前，躬下身双手递上一个折子，恭敬地道：“这是陛下吩咐奴婢查的消息，已经俱写在这折子中了。”

等显德帝接过之后，他就缓缓退到一旁，微微躬身侍立，显得比平时更加恭敬老实了，因为他不敢确定，显德帝看了折子之后，会是什么反应。

啪——

显德帝看完这折子之后，竟是直接将折子甩在了御案上，冷冷笑道：“这武清伯府真是好大的胆子！”

殿前伺候的小太监见到显德帝发怒，都跪了下来。

“陛下息怒，为了他们气坏了龙体，可不值得。”杨永也跪下劝道。

“行了，都起来吧！朕才不会为这等小人生气。不过，这武清伯府，竟然在朕的眼皮子底下，隐藏了这么多年，还没被朕发现，也算是他们的本事。”

杨永等人这才慢慢站起身来，笑着奉承道：“陛下慧眼如炬，就算他们伪装地再好又如何，如今还不是无所遁形？”

显德帝对他的奉承早就耳朵起茧了，只淡淡道：“若非那胡贵妃执意要让武清伯府的女儿进宫，朕又知道他们的条件，觉得蹊跷，心血来潮之下才命你们去查一查，如若不然，他们只会在朕的眼皮子底下隐藏得更久。”

想到这里，显德帝心底就不由一声冷哼。

“杨永，你已经确定那人的身份了吗？”

“陛下，奴婢已经确定了，那武清伯世子夫人，的确是……那个人的女儿。”

显德帝点了点头，眼神又冷了几分，“很好，如此一来，朕也不怕冤枉他们了。”

不过，那人的身份却是不宜曝光，毕竟，先皇晚年已经赦免了他的罪过，如果他再对他仅留的血脉下手，怕是对他的名声有碍。

虽然不能明着下手，但是却可以用另一种方式将他们一网打尽。

要知道，自作孽，不可活，他只要给他们一点虚无缥缈的机会，不信他们不上钩。

“陛下，那武清伯的女儿……”杨永试探着问道。

“既然他们这么急着想要送死，朕又怎么能拦着他们呢？不然，这出戏还怎么唱下去？”显德帝脸上虽然带着笑，眼中却没有丝毫笑意。

说到这里，他顿了顿，忽然有些意味深长地说道：“而且，朕听贵妃说，那武清伯家的女儿，貌若天仙，多才多艺，比郭美人还要更胜一筹，连朕的楚国夫人都远远不及，你说，朕若不是亲眼见一见，岂不是太可惜了。”

杨永知道陛下心里最看重楚国夫人，而且以陛下的性子，若是真心喜欢一个人，就觉得她千好万好，任谁也比不上。最听不得有人她一句不好，更别说贵妃娘娘还极力赞美那武清伯家的女儿，说什么连楚国夫人远远比不上她。

这就好像自己捧在手心里的珍宝，被人贬得一文不名，甚至还在他眼前大肆炫耀别的珍宝一般，虽然那也是要献给他的，但陛下听到这些，心里怕是高兴不起来。不但不高兴，怕是连那个被胡贵妃盛赞的“珍宝”都迁怒了。

胡贵妃的本意，原本是想要引起显德帝对陆婧颐的兴趣，反正她们以前也是这么做的。

可惜，这次，她比错了对象，拿陛下的心尖尖去比，岂不是犯了陛下的忌讳。

这样一来，不但不会引陛下对新人的好感，甚至一开始，这心里就先添了三分不喜。

像陛下这样任性又自我的人，最容不得别人将什么事强加到他头上，也不可能因为别人几句话就改变自己的喜好，更不可能允许别人对他指手画脚，甚至还会激起他的护短之心。

因为在陛下心里，他看中的东西才是最好的。

胡贵妃这样做，简直就是在质疑陛下的眼光。

胡贵妃伺候了陛下这么多年，怎么还不看不清楚陛下的性子，怪不得一直都不受宠。

若是没有胡贵妃这番话，若是那武清伯家的女儿，果真像她说的那样貌若天仙，陛下没有心理准备，一见之下就惊艳不已，那武清伯家的女儿未必不会成是下一个宠妃。

可惜，她这么一说，反倒让陛下心里先存了几分挑剔和不满，同时，心里也对她有了这么一个貌若天仙，多才多艺的印象，将来见到她时，就算她生得再美，会得才艺再多，恐怕也不会引起陛下的惊艳，反而觉得理所当然——

这不正是胡贵妃形容的那样吗？

陛下早就已经有心理准备了，又有郭嫦曦这么一个参照物，又怎么会被惊艳？

反之，若是那武清伯家的女儿，达不到陛下心里的预期，那陛下不但不会觉得惊艳，反而还会觉得失望，认为她也不过如此。

怪只怪胡贵妃将那武清伯府的女儿形容的太好了，怪只怪，她就算夸赞武清伯的女儿，也不该楚国夫人去比较，甚至为了她极力贬低楚国夫人。

胡贵妃这么做，简直就是搬起石头砸自己的脚。

不过一眨眼的功夫，杨永心里就拐了好几道弯，最后，还是决定坚定地站在楚国夫人这一边，反正，就算武清伯的女儿将来果真受宠，但是只看武清伯府做下的那些事，她将来的下场就已经注定了。

至于楚国夫人，杨永还没有见过陛下对谁像对她这样上心的，将来未必没有大造化。

于是，杨永便说道：“陛下说的极是，就是奴婢也想亲眼看看那位陆姑娘，是不是真像贵妃娘娘形容的那般国色天香，竟然连楚国夫人都远远不及，这让奴婢实在难以想象，怕是九天玄女也不过如此了吧？”

显德帝听到这里，似笑非笑地瞥了他一眼，却也没说什么。只是提到楚国夫人，他不免又想到自己已经好几天没见到苏婉了，就有些坐不住了，说道：“命司设监准备依仗，御马监腾骧卫随性护驾，朕这次要光明正大地去一趟楚国夫人府。”

腾骧四卫是禁兵中的禁兵，亲军中的亲军，不属于亲军指挥使司管辖，地位又高于亲军二十六卫，是御马监统领。

楚国夫人府。

苏婉用过早饭后，又练了会儿字，正觉得无聊的时候，忽然听到下人禀报说定远侯世子夫人来了。

苏婉一听大喜，立即说道：“快请进来！”

陈雅琴前几天也来过一次，只是当天她有事，只在中厅里略坐一坐便回去了，根本没有说几句话。苏婉对她极是想念。而且，陈雅琴是她最好的朋友，知道她几乎所有的事情，跟她在一起，她不用顾忌太多，生怕自己说错话，所以，跟她在一起，她才是最放松的时候。

苏婉有些坐不住，就忍不住出去迎接她，刚走到中厅，就见到了陈雅琴的身影，此时，陈雅琴也看到了她，脸上的笑容立即扩大了几分，急走几步，上来握住苏婉的手说道：“妹妹，我来看你了。”

“陈姐姐，我们进去说话。”苏婉拉着她向里面走去。

两人相携去了正房，原本苏婉想把她往西次间里带，但是陈雅琴见到里面的摆设，设着宝座，还有坐炕上那明黄色的坐褥，就知道这里是显德帝常坐的地方，她可不敢过去坐，便说道：“妹妹，咱们还是去花厅说话吧！”

苏婉平时日常起居亦在这西次间，只是出于习惯才将她往这边带，陈雅琴一说，才明白她的顾忌，便笑道：“倒是我疏忽了，姐姐，咱们去花厅坐。”

苏婉没去做上面的坐榻，而是跟陈雅琴一起坐在了下面的椅子上，又让人上了茶点。

陈雅琴带来的人向苏婉行礼之后，苏婉就让人将她们带下去休息用茶了，只留了陈雅琴在这里说话。

“姐姐，这次你可不能像上次那样，匆匆就走了，我可是有好多话想要对你说呢！”苏婉拉着她的手，略带抱怨的说道。

“好妹妹，我这次就是特意来陪你说话的，我还听说，妹妹的院子极其漂亮，我还打算今天好好逛一逛呢。我今天就赖到你这里了，你就是撵我，我也不会走的。”陈雅琴笑着说道，她又何尝不是有些话要对苏婉说。

苏婉一听便放了心，说道：“那敢情好，一会儿我就陪你去逛逛，我恨不得一辈子让你住在这里呢，又怎么会撵你？”

陈雅琴闻言，笑得合不拢嘴，说道：“妹妹，你的心意我领了，只是，我就是想要住在这里，怕是有人不乐意，我还没活够呢，可不敢拿自己的小命开玩笑。”

两人也只是说笑而已，陈雅琴还有自己的家，怎么可能留下来？当然，她说不敢留下来也是真的。

相互打趣了一番之后，陈雅琴犹豫了一下，忽然问道：“妹妹，其实我一直都很好奇，你怎么会成为楚国夫人呢？你跟陛下……到底是进宫以后的，还是进宫以前的事？”

陈雅琴心里其实有些猜测，但是又不敢确定，毕竟，她也不敢相信，苏婉会如此大胆，竟然那么早就跟显德帝在一起了，要知道那时候她还是昌武侯夫人。

她倒不是责怪她或者鄙视她，只是，她那么做，简直可以算得上是玩火*了，一旦败露，那后果简直不敢设想，毕竟，谁也不知道陛下会不会护着她。只要一想起这些，她就有些后怕。

－－－－－－题外话－－－－－－

大家都不奈我了吗？好桑心…~（&gt_&lt）~

ORZ，今天起，我要开始捡节操了，（╯▽╰）╭晚上还有一更。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十一章偷听（二更）

听到陈雅琴的问话，苏婉不由脸上一红，微微垂下了头，心里颇有些尴尬。

看苏婉的神色，陈雅琴便知道自己猜对了，竟是不由自主地倒吸了一口冷气。

过了好一会儿，她才用一种全新的目光打量了苏婉一番，还是有些不敢相信这件事。

“姐姐？”苏婉见到陈雅琴不说话，只愣愣地看着自己，心里不免有些忐忑，因为她不知道，对方会怎么看待自己。

陈雅琴这才回过神来，看到苏婉有些紧张的神色，立即露出一个笑脸来，说道：“妹妹别见怪，我只是……太震惊了，并不是对妹妹有什么看法。”

苏婉静静地看着她，发现，陈雅琴果然除惊愕之外，没有其他的情绪，紧绷的心神一松，因为她可不希望因为这件事，而失去这个朋友。

其实，就算陈雅琴就算有看法，她也可以理解，毕竟，这个时代，本就要求女人三从四德，从一而终，就连女人自己也是如此如此要求自己，就算男人死了，真正改嫁的也少。

何况，她当初跟陛下在一起时，既没有和离，丈夫也没有去世，的确算得上是红杏出墙，不守妇道了。

“这到底是什么时候的事情？”

陈雅琴接受事实之后，倒是平静了下来，若是旁人发生了这种事，她就算不说什么，心里也会觉得有些鄙视，但此人若是苏婉，她除了震惊之外，却生不出其他的想法。

“就是我去了庄子上之后的事情。”苏婉苏婉说道。

陈雅琴想了一会儿，才恍然大悟地道：“哦，我想起来了，那段时间，圣上恰好在大觉寺避暑，莫非就是那时……”

苏婉点了点头。

“是陛下强迫你的？”陈雅琴又问道。

苏婉犹豫了一下，但还是摇了摇头道：“不，是我自愿的。”

陈雅琴却不怎么相信，若是陛下真想要一个人，那会容许别人拒绝？

而且，就算妹妹真是自愿的，恐怕也是半强迫性质的。

不过，已经是过去的事情了，妹妹现在也过得很好，她也不需要寻根究底，否则，倒是不识趣了。

事已至此，陈雅琴心里的最后一丝不自在也没有了。

本就是昌武侯先舍弃了她这个妹妹，又做了那么多对不起她的事情，她这个妹妹也早已经对昌武侯心灰意冷，即便她再三劝说，也不肯回去，不会为昌武侯守身也不是那么不能接受的事情。

何况，与其让她这么孤独一生，甚至被贬妻为妾，哀哀怨怨地做昌武侯一辈子小妾，倒不如跟了陛下，总算也是有个依靠，总比昌武侯强多了。

自从昌武侯府宣布苏婉“病”死，甚至还想让苏婉回去做妾之后，陈雅琴对昌武侯的印象就跌至谷底，怎么看都不顺眼，这样的人，怎么配得上她妹妹？

妹妹跟了皇帝，也算是给自己出了口气，她心里也觉得痛快。

想到这里，陈雅琴拍了拍苏婉的手道：“看到你过得好，我心里比谁都高兴，其他的都不重要。”

苏婉的脸上这才露出真正放松的微笑来，用力点了点头。

这时，黄梅和墨兰端着刚做好的点心上来，放到了两人之间的桌子上。一共六小碟，每个里面盛着几块糕点，都做的极为小巧精致，十分他漂亮，刚刚放下，就一股香气缓缓飘散开来，引得人馋涎欲滴。

“姐姐，这是厨房刚做的点心，你尝一尝。”

“那我就不客气了。”

陈雅琴不由食指大动，在丫鬟伺候着洗过手之后，才用丝帕托着一块枣泥山药糕，轻轻咬了一口，微微眯了眯眼睛，才说道：“味道果然极好。”

“再尝尝这个水晶桂花糕。”苏婉赏赐的十户官奴里，恰好就有一位糕点娘子，原本你就是为了大户人家做糕点的，苏婉吃过以后，果然是惊为天人，虽然菡萏也会做些糕点，但比起她来，简直是小巫见大巫。

陈雅琴将六样糕点都尝了个遍，虽然糕点不大，有的只是尝了一口，但她依旧被撑到了，喝了口茶之后，立即说道：“不行了，我吃太多了，得走一走消消食，否则我可就吃不下午饭了。”

说完又笑道：“果然还是别人家东西更香，我们府上的点心也不错，但我就是不爱吃，偏偏在你这里吃了这么多。”

苏婉也吃了一块马蹄糕，见状不由开玩笑道：“姐姐若是喜欢，咱们就换换人好了，你把我府上的点心娘子带走，把你府上的送来，等吃腻了，咱们再换回来。”

“可别这样。”陈雅琴说道，“我喜欢的就是这么一个气氛，带回去之后，她就算做得再好，我也不爱吃。我能偶尔来吃一次，就已经足够了。”

两人又漱了口，洗了手，这才带着丫头婆子，去了西花园。

苏婉这个园子，就连显德帝都觉得很不错，何况是其他人？

陈雅琴一开始还是让苏婉一点点给她介绍，谁知道最后，倒是她走在了前面，也不用苏婉介绍了，偶尔还嫌苏婉走得慢了，让她快一点，不一会儿，陈雅琴头上就冒了汗，将身上那件金红缎的斗篷给脱了，让丫头拿着。

逛了小半个时辰，两人才在幽兰亭中坐了下来。

陈雅琴还有些意犹未尽，说道：“若是夏天就好了，等你那湖里开满了莲花，你这芙蓉水榭，才名副其实，到时候肯定极美。”

苏婉说道：“这有什么？再美还能比得上你们府上的牡丹园？”

“这怎能一样？”陈雅琴笑道：“牡丹有牡丹的美，水芙蓉有水芙蓉的美，就好像美人一样，各有特色，别具风姿，怎么能够相比呢？”

说到美人，陈雅琴忽然想起一件事来，而且这件事，也是她今天登门的目的，蹙了下眉头，问道：“妹妹，你明天可是要去武清伯府为他们府上的太夫人祝寿？”

苏婉点了点头，好奇地问道：“是啊，怎么了，难道姐姐不去吗？”

“我当然也会去的。”陈雅琴叹了口气，想起自己打听到的消息，不知道该怎么跟苏婉说。

“那就太好了，反正我们两府上离得也不算远，不如到时候我们呢结伴前往？”苏婉笑着建议道。

“这倒是没有问题，只是……”陈雅琴有些欲言又止。

陈雅琴一向干脆利落，这样支支吾吾的倒是有些少见，苏婉不由收敛了笑意，问道：“姐姐有什么话想要对我说吗？还是说，武清伯府有什么不妥？”

陈雅琴轻叹一声，她也不知道该不该说这些话，说了肯定会让她觉得难受和堵心，若是不说，到时候怕是受到的打击更大，沉吟良久，她还是决定说出这件事，就算有个心理准备也好。

“妹妹，你……你可知道武清伯府的女儿，马上就要进宫了吗？”陈雅琴说道。

“什么？”苏婉闻言，不由怔住了。

显德帝浩浩荡荡的仪仗队伍停在了楚国夫人府。

龙旗、华盖、方伞、红方伞、雉扇、朱团扇，黄团扇、羽葆幢、豹尾、龙头竿等，随驾的兵卫，乘坐的十六人的步辇，占据了几乎大半条街巷，道路两旁早就清理过了，干干净净，闲杂人等一概退避。

“陛下，要不要奴婢去通知楚国夫人出来迎驾？”杨永问道。

“不必了，朕直接进去，一个时辰后，你们就带着朕的仪仗队伍回去，只留下几人随身保护朕就行。”显德帝这么大张旗鼓地过来，就是为了宣告对苏婉的宠爱而已，目的达到了，就不必如此麻烦了。

他的仪仗回宫了，别人也会认为他也回宫了。

当然，他好不容易来一次，可不会这么轻易回去的。

“是。”杨永躬身回答了，亲自扶着显德帝下了步辇。

都知监的太监在前导引清道，后面是举着华盖和团扇等物的依仗队，还有武功高强的禁卫，显德帝路过之地，所有人都跪了一地。

杨永很用眼色地去问了问，楚国夫人此时在何处，得到回答之后，便对显德帝说道：“陛下，楚国夫人在西花园呢！”

显德帝点了点头，也不让人去禀报，带着人就去了西花园。

得知苏婉在幽兰亭跟定远侯世子夫人说话，快走到近处时，显德帝便让其他人留在原地，自己一个人慢慢走了过去。

显德帝走过去之后，苏婉和陈雅琴并未察觉，周围伺候的丫头和婆子猛然见到显德帝，顿时一惊，正要行礼，却见显德帝摆了摆手，她们不敢惊动苏婉她们，只静静地跪了下去。

此时，陈雅琴已经将自己听来的消息，告诉了苏婉。

“妹妹，你心里到底是怎么想的？”陈雅琴见苏婉不说话，不由焦急地问道，“难道你就眼睁睁地看着她进宫？”

苏婉回过神来，轻笑一声道：“我还能怎么想？难道我还能阻止不成？连皇后娘娘都不管，我算什么，我哪有这个立场去管？”

显德帝正要过去，听到这话，不由停下了脚步，微微蹙起了眉头。

陈雅琴尽管知道苏婉说的是事实，毕竟苏婉既不是皇后，又不是皇帝正儿八经的女人，她的确没有立场在这件事上开口，但是，她在皇上跟前吹吹耳旁风也是好的，以陛下对她的宠爱，未必不会答应。

“妹妹，外面可都传遍了，说那陆家的女儿长得美若天仙，你这个楚国夫人远远比不上她，也不知哪里传出来的谣言，说只要她一进宫，你必定会失宠，不知道多少人等着看你的笑话呢？你能咽的下这口气？更何况，你明日还要去参加武清伯府太夫人的寿宴，说不定那些好事者还会以为，你是主动向武清伯府示弱呢？”陈雅琴有些恨铁不成钢地道。

“要我说，你干脆还是别去算了，那武清伯府根本不安好心。他们绝对会利用这个机会，拼命踩着你往上爬的，那位陆姑娘只要压过你，就能坐实这些流言。到时候，你的脸面往哪里搁？你好不容易得到的身份地位，竟是为他人做嫁衣了。”

苏婉倒是没有想这么多，听了之后，有点吃惊，也有点不敢置信，说道：“我跟武清伯府无冤无仇的，他们真会这么做？”

陈雅琴冷哼一声道：“你是跟他们无冤无仇，但是，只要你妨碍了他们，他们才不管跟你有仇没仇，照样利用你，这样的人家，为了家族利益，什么做不出来？何况，他们这么做，既能打压你，又能捧高自家的姑娘，一举两得，何乐而不为呢？”

陈雅琴说的很是笃定。

苏婉自然是相信陈雅琴不会欺骗自己的，也是为了自己担忧。不过，若是那清伯府真是这么打算的，那就未免太恶心了。

但是，她既然已经答应会去了，就不会出尔反尔，便说道：“姐姐，武清伯府我是一定会去的。武清伯府既然送来请帖，我若是不去，岂不是让人觉得我怕了他们？”

“妹妹……”陈雅琴还要再劝，却被苏婉打断了。

“姐姐不必再劝我了，就算他们想要拿我当垫脚石，难道我就要乖乖地过去给他们垫脚不成？如果武清伯府的姑娘，真像你说得那么优秀，能稳稳压得住我，能得了陛下的欢心，那也是她的本事。这世上比我更漂亮，比我更优秀的女人太多了，我也从来没有觉得我有什么了不起的，若是没有陛下的宠爱，我也不过是个普通女人罢了，谁会把我看在眼里？”苏婉淡淡地说道。

陈雅琴叹息道：“妹妹，你能得到陛下的宠爱，本身就已经不普通了。若是陛下撇开你，去宠爱别人，你难道心里就不难过？不嫉妒？”

听到苏婉那番话的时候，显德帝原本是想要上前的，因为他想要告诉苏婉，她其实并不普通，也没有人能取代她在他心中的地位，不过当听到陈雅琴的问话，他又忍不住停下脚步侧耳倾听起来，他也想要知道，苏婉心里到底有几分在意他？

－－－－－－题外话－－－－－－

泥萌果然还是奈我的，高兴shi了，打个滚先~谢谢大家还奈俺，感谢支持，么么哒~

第三更在0点之前，太晚了，亲们就不要等了哈。\（^o^）/~

咳，修改完了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十二章心迹（三更）

“我……”

苏婉想要说自己不嫉妒、不在意，陛下有那么多的女人，她若是嫉妒的话，又怎么嫉妒的过来？

而且，她不是早就告诉过自己吗？自己可以感激陛下，可以崇拜陛下，甚至可以喜欢陛下，但就是不能爱上他。

因为她怕爱上他之后，会万劫不复，会……被他抛弃。

她怕死，她是个胆小鬼，她不想为了所谓的爱情，就让自己痛不欲生，她只想好好的活着，平平淡淡的活着。

她不想，也不敢去爱他。

可是，她却无法不在意他，也无法眼睁睁地看着他去抱别的女人，干脆眼不见心不烦，不让自己去听、去想、去看。

但是，有些事情不是她想避开就能避开的。

扪心自问，如果武清伯府的小姐真得进了宫，得了圣宠，她真得不会介意，不会难过吗？

不，她肯定会难过，因为她现在只是想想，就已经觉得心里酸楚不已了。

“妹妹？”

听到陈雅琴略显焦急地呼喊，苏婉回过神来，对她笑道：“琴姐姐，我没事，我只是……”

话未说完，苏婉就觉得自己的脸上有些凉凉的，伸手一摸，竟是有些湿意。原来，她刚才竟是流泪了吗？

苏婉急忙用帕子擦了擦脸上的泪痕，说道：“这里风太大了，琴姐姐，我们还是回去吧！”

说着，就从铺着厚厚锦垫的石凳上站起身来，陈雅琴也站了起来，正想要说什么，忽然脸色一变，竟是立即跪了下去，有些惶恐地说道：“妾陈氏拜见陛下！”

苏婉闻言一愣，也缓缓转过身去，就见到身穿明黄色衮龙袍的显德帝，正在到亭子外面，静静地看着她，俊美的脸上神色略显清冷，让人看不出喜怒。

苏婉想向他跪下行礼，但不知为什么，她好像被什么法术定住了一般，无法动弹了，只能眼睁睁地看着他一步一步走到自己面前。

“你们都退下！”显德帝吩咐道，他没有去看其他人，从始至终，他的眼睛就只盯着苏婉。

“是，臣妾（奴婢）告退。”其他人一听此言，都恭敬地退下去了。

陈雅琴也不例外，走远之后，她不哟松了一口气，悄悄回头看了他们一眼，脸上忍不住露出一丝笑容来。看来她这个妹妹，倒是不用她太担心了，陛下的确是对她十分上心，那武清伯府的打算，怕是要竹篮打水一场空了。

她本来答应留在这里陪妹妹的，不过皇帝来了，她就不留在这里碍眼了，不自在是一回事，最重要的，她怕自己会坏了他们的好事，她这次不告而别，想必妹妹也不会怪她的。

等众人都退下去之后，显德帝伸出手指轻抚她的脸颊，替她擦掉上面残留的泪痕，皱眉说道：“怎么哭了？”

被显德帝这么一碰，苏婉才仿佛被解开了定身的法术一般，恢复了行动力，她微微侧开头，躲开他手指的碰触，说道：“我没哭，只是不小心流泪了而已，陛下才是，怎么突然就来了？也不通知妾一声。”

“夫人这是在指责朕吗？”显德帝笑了，一边说转身坐到了苏婉刚才做的那个石凳上，将苏婉抱到自己的腿上坐着。

苏婉垂眸说道：“妾不敢。”

显德帝不喜欢苏婉这样躲避自己，沉声说道：“夫人，你看着朕。”

苏婉闻言，终究还是不敢违逆他，微微抬起羽睫看着他，一双黑白分明，清澈明亮的眼睛中，带着些许的水气，湿漉漉的，却似乎越发惹人怜爱了。

显德帝忍不住心中的喜爱，不由凑过去吻了吻她的眼睛。

苏婉惊了一跳，请喊道：“陛下？”

显德帝含笑道：“夫人，告诉朕，你刚才在哭什么？”

不等苏婉解释，显德帝又继续道：“你不承认也没关系，只要朕知道，你心里在意朕的就足够了。”

苏婉沉默了一会儿，终究还是点了点头，说道：“没错，我心里是在意陛下。我害怕陛下看上别的女人之后，就不喜欢我了，以后也不会宠爱我了。我只要一想到，陛下对别的女人也像对我这样好，我心里就难过不已，所以，我才会哭。”

苏婉的话说得很平静，可是，显德帝却仿佛感受到了她心里所有的感情，她的恐慌、害怕，还有担忧，她其实一直都在不安——

她怕自己会舍弃她。

可是，他怎么会这么做？他心里怎么舍得？

若是没有了她，他以后怕是再也遇不到这样合他心意，这样让他怜惜，这样让她心疼的人了。

她总是如此让他心动！

他知道，这世上有比她更美，比她优秀，比她才华横溢的人，只是，那又如何？难道他还会缺美人吗？只要他想要，什么样的没人没有？

何必稀罕一个，已经嫁过人的她？

想到这里，显德帝轻叹一声，说道：“夫人别怕，朕向你保证，朕会一直喜欢你，也会一直宠爱你，朕喜欢你尚且不及，怎么可能会抛弃你呢？就算……就算你以后听到什么消息，也别伤心，你只要知道，在朕心里，你是最特殊的一个就可以了。因为朕再也不可能像喜欢你一样喜欢别人了。”

苏婉能感觉得出来，显德帝没有骗自己，他说这些都是发自内心的，虽然，他依旧没有说出自己最想听的话，但是，她并不觉得失望，甚至心里依旧觉得触动不已。

因为他说出这番话来，已经殊为不易，甚至超出她心中的预期了。

她都没有爱上显德帝，又怎么能要求对方呢？

何况，她现在的身份，又有什么立场，去要求他只宠爱自己一个人？

其实，刚才她虽然哭了，心里却不是特别伤心，只是觉得酸楚罢了，若是真的伤心了，怕是连哭都哭不出来吧！

如果苏婉对显德帝的喜欢只有三分的话，那显德帝对她的喜欢，至少也有七、八分。

“陛下，我明白了，谢谢你！”她何德何能，能得他如此宠爱？

想得太多，反倒是庸人自扰了。

她现在已经得到了她想要的，甚至比以前任何时候都好，她还有什么不满足的呢？

“谢什么？朕只是顺着自己的心意而为，又不是因为你做了什么，说了什么，才对你如此。”即便如此说，显德帝的脸上的笑容却柔和了不知多少。

没有人能够勉强他，如果他不喜欢，就是那人说的再好听，哭得再美，他也依旧心硬如石，不会有丝毫动容。

“眼看就中午了，夫人也饿了吧，我们回去用饭，好不好？”显德帝问道。

“好。”苏婉含笑点了点头，便从显德帝腿上站起身来。

显德帝拦着苏婉的肩膀，两人一起去了正堂。

就在两人用午饭的时候，武清伯府已经收到了显德帝摆驾去楚国夫人府消息了。

或许说，不止他们家收到了消息，整个京城里的人几乎都知道了。

毕竟这次陛下完全没有掩饰行踪，就那么大张旗鼓地去了楚国夫人府，如此一来，众人岂有不清楚此事的？

想起这几天流传的传言，不免能让人觉得好笑。

武清伯府此刻怕是觉得没脸见人了吧？

原本是想要踩着楚国夫人的名头上位，如今，还未进宫，就被狠狠扇了一个大嘴巴。陛下若是真喜欢那武清伯府的小姐，怎么不去看她，反而去看楚国夫人了？

他们可不相信，陛下会不知道武清伯府的女儿有多美貌？

什么规矩都陛下来讲，根本不是问题。

有本事，那武清伯府家的小姐也捞个国夫人当当？就算她捞不到什么国夫人，至少也该捞个嫔当当，才算是对得起宠妃的称号？

如今，连圣旨都还没下来呢，就迫不及待地得瑟起来了，真是让人瞧不上眼。

其实，众人真是冤枉武清伯府了，因为这些消息，并非他们放出去的，而是理国公府故意放出去的。

那武清伯府低调惯了，从不出头，就算送女儿进宫，也是别有目的，还没有确定的事情，怎么会到处嚷嚷，惹得众人耻笑？

不过，消息传出去之后，他们发现对他们女儿也没有太大的妨碍，甚至对他们府上来说，还十分有利，便也听之任之了，甚至还推波助澜了一把。

反正，只要在太夫人的寿宴上，让陆婧颐压过那位楚国夫人的风头，这些流言自然也就坐实了，他们就不相信，陛下有了更好的美人，还会看那楚国夫人一眼？

原本他们是信心满满，准备在明天大干一场，万事俱备只欠东风，谁知道，就听到了陛下摆驾楚国夫人府的消息，让他们府上好大的没脸。

而且，楚国夫人如此盛宠，就是第二天来了，什么也不做，也已经立于不败之地了。

陆婧颐听到这个消息后，倒是显得十分冷静，至少比武清伯夫人强多了，不慌不忙地说道：“母亲，你们慌什么？这才多大点事？值得你们如此大惊小怪的。陛下现在正宠爱楚国夫人，再多恩宠也不足为奇，女儿从没想过一开始就得到圣宠，只要给我机会，你们还怕女儿爬不上去吗？”

“可是明天的寿宴……”武清伯夫人依旧担忧。

“母亲放心，女儿绝对不会输给任何人的。”陆婧颐斩钉截铁地说道。

－－－－－－题外话－－－－－－

啊啊啊啊啊，我终于赶上了，呜呜…紧张死了…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十三章凤袍（一更）

武清伯夫人见到自己的女儿如此镇定，脸上顿时充满了欣慰骄傲之色，但是，想到女儿的情况和未来，她又忍不住心里一痛，一丝后悔之意从心中缓缓升起。

女儿如此优秀，聪明又美丽，将来进宫之后，受宠是肯定的，若是将来又能生下皇子，将来的九五之位，未必没有一争之力。

可惜，这所有的一切，都被她送的那碗粥给毁了。

不，或许说，从很多年前，他们悄悄留下前太子的遗腹女时候，他们就已经没有回头路可走了。

不过，话说话来，就算女儿受宠，她的上面还压着皇后和贵妃，就算真有幸走到那一步，她的外孙坐上了皇帝宝座，心里未必就会感激外家，或者提携他们，若是他们家势力大了，说不定还会当成威胁和隐患除掉。

外孙做皇帝和嫡孙做皇帝，绝对是天壤之别。

儿子和女儿哪个更重要，她从一开始就已经给出了答案。

虽然对女儿心怀愧疚，但这也是没有办法的事情，大不了成事之后，再补偿她也就是了。

想到这里，武清伯夫人的心又硬了起来，笑着对陆婧颐说道：“颐姐儿，你大嫂如今又怀了身孕，听到这个消息后，怕是情绪有些不稳定，我先去看看她。”

陆婧颐闻言含笑道：“母亲快去吧，毕竟大嫂怀的可是我们陆家的骨肉，说不定就是我们家的嫡长孙，可马虎不得。”

听到陆婧颐说出嫡长孙这三个字，武清伯夫人的脸上的笑容几乎无法掩饰，刚才听到消息时的忧虑，现在已经完全不见踪影，说道：“你说的对，你大嫂如今怀孕已经出多六个月了，肚子尖尖的，所有人都说肯定是男孩呢！”

武清伯世子夫人之前不是没有怀过身孕，不过，第一台她只生了个女儿，如今，三年过去了，好不容易又怀了孕在，全家人都寄予厚望，希望能够一举得男呢！

有了嫡长孙，他们心里就会多几分底气。

“那实在是太好了，女儿就先恭喜母亲了，可惜，他出生时，我恐怕已经进宫了，没有机会亲眼看到他出生了。”陆婧颐也很高兴，毕竟，她也是希望家族添丁进口，人丁兴旺的。只有如此，她在后宫才能过得更好，就像是胡贵妃一样。

武清伯夫人离开之后，陆婧颐的奶娘洪妈妈就叹息道：“姑娘，太太实在有些偏心，对媳妇比你这个亲生女儿还要关心，不知道的，还以为世子夫人才是太太的女儿呢！”

“洪妈妈，别胡说了，大嫂从小就从我们家长大，如今又怀了身孕，母亲关心她也很正常。”陆婧颐虽然口中如此说，但秀眉却微微蹙了起来。

当晚，显德帝又留在了楚国夫人府，两人自然又是一番恩爱不提。

次日清晨，显德帝早早离开之后，苏婉也起身了。

有条不紊的锻炼，洗漱，用饭。最后，才重新换了衣服，开始梳妆打扮。

毕竟是要出去参加寿宴，打扮得也不能太随意了。

而且，她可没忘记武清伯府的打算，自然要打起十二万分的精神对待。

今天外面的天气有些阴沉，温度也比前几天低，苏婉又要出门，便穿得厚了一些。

“邱妈妈，这是……”苏婉看到匣子里的大凤钗，有些犹疑地看着她问道。

邱妈妈笑道：“夫人，您今天就戴这大凤钗去武清伯府，既然那武清伯府不怀好意，那夫人您也不必对他们客气。这大凤钗虽是四妃的规格，但您的身份，也不比四妃差，您这里既然有这样的首饰，就说明陛下是允许的，您的身份到底跟一般的国夫人不一样，谁敢说您就是超了规格，就是御史也说不出什么来，您若是不摆出一些楚国夫人的威风来，反倒是让他们小瞧了。”

这大凤钗有凤尾五股，均作翔舞之状，有红色宝石，凤尾前另有凤须数根，凤口衔串珠七股，晶莹欲滴，戴上之后，恰好垂在额前，两鬓另有小凤钗各一，衔珠三股，极为华贵大气。

显德帝的确是命人送了一些，在苏婉看来，绝对是超规格的首饰，因为那本就是后妃们戴的，苏婉觉得自己若是戴上了，有些名不正言不顺，她也不喜欢带这种太过华丽又沉重首饰，就一直命人收着，但是这次……

苏婉想了想，说道：“这倒是无妨，只是跟我的衣服不相配。”

既然戴了凤钗，衣服自然也是要换的。

邱妈妈又拍了拍手，白菊好墨竹双手捧着衣服恭敬地走了进来。

“这个夫人不用担心，奴婢早让人准备下了。”邱妈妈笑着说道。

苏婉这里，什么颜色的绸缎都有，那些后妃有的东西，她这里可是都有的，既然陛下赏赐了，就绝对不是让她锁起来发霉的，肯定要用的，邱妈妈就自作主张，让人做了好几套衣服，款式跟皇妃差不多，但又不尽相同，毕竟，苏婉不是真正的皇妃，只有皇妃之实，却无皇妃之名。

她今天为苏婉准备的是杏黄色缎面金线绣云纹凤袍，下摆有下摆处的海水云崖边纹，富贵华丽。

苏婉刚刚换好了衣服，就听到定远侯世子夫人来了。

苏婉原本是想要去迎接的，只是她头上的大凤钗尚未戴好，邱妈妈不肯让她动弹。

倒是陈雅琴自己先来了，还未进门，就带着一丝喜气说道：“妹妹，我来找你了。”

苏婉这时候总算是装扮好了，这站起身来，看向门口。陈雅琴进了苏婉住的套间，见到苏婉，顿时就是一愣，眼中闪过一丝惊叹，用不可思议地口气说道：“哎呀，妹妹，我都差点不敢认你了，果然是人靠衣装马靠鞍，原本你就够漂亮了，现在这身打扮下来，又添了几分凛然不可侵犯的贵气，乍一见到你，就忍不住心里一颤，又是惊艳，又是敬畏的，我都如此，别人就更不用说了。”

苏婉心里本就有点忐忑，闻言有些羞窘，脸色不由一红，问道：“姐姐，我这样打扮是不是太过了？”

“这哪里过了？依我看，这样正好。那武清伯府都这样贬低你，你再巴巴地去参加武清伯府太夫人的寿宴，若是姿态放得太低了，未免就然人觉得太好欺负了。”陈雅琴说反驳说道，“我没来之前，还在担心你呢，如今倒是放了一半的心。还是邱妈妈想的周到。”

邱妈妈立即欠身道：“世子夫人实在太过奖了，这是奴婢应该做的。”

既然陈雅琴都这么说，苏婉便彻底放下心来了，只要不觉得过分就行。

今天山茶和墨竹随着苏婉一起出门，另外准备了一套替换的衣服，又拿了一件银狐轻裘披风。

苏婉很陈雅琴一起出了门。

两人上了同一辆马车，丫头去了另一辆马车，陈雅琴乘坐的马车就暂且留在了楚国夫人府。

路上，苏婉问道：“姐姐昨天怎么不告而别了？我从花园回来之后就找不到你了。”

陈雅琴笑道：“陛下来了，我哪好意思留下？一是不想要妨碍你们，二是我也不自在。”

“既然如此，那下次还是我去找姐姐吧，而且，我也很久没有见在你们太太和老太太了，还有康哥儿，我也想他了。”

康哥儿是陈雅琴的儿子，不过五岁大，鬼头鬼脑的，一点不像其他家那些小少爷那样跟小大人似的，小小年纪，就开始守礼仪。但他却比他们更像正常的小孩子，调皮捣蛋又可爱，更加又活力。

听苏婉提到儿子，陈雅琴脸上也不免露出一丝慈爱之色，说道：“老太太和太太都好，康哥儿也想你呢，前段时间他还问我，婉姨怎么好久没来呢？”

“那我就更应该去一趟了。”苏婉笑道，她也是喜欢小孩子的，可惜，她这身体，想要怀孕，实在是太难了。

她心里很清楚，太后和皇后，之所以会容得下自己，不过是因为知道她不能怀孕罢了，若是她怀孕了，她们对她的态度，肯定不会这么温和，说不定还会对她下手，而且，她也不知道陛下心里是个什么态度。

若是有了孩子，她也不知道自己会不会生出其他的心思，所以，还是这样就好了。

陈雅琴也知道苏婉的状况，见到苏婉的神色，只以为她在为自己不能要孩子而伤心，不由在心里微微一叹，却不知该怎么安慰她，只是拍了拍她的手。

武清伯府在西城区，这种距离可不算近，倒是昌武侯府，英国公府以及锦乡侯府都在那一带。

到武清伯府，陈雅琴先下了马车，然后又转过身来扶苏婉。

苏婉下车前，先是打量了一下四周，这才缓缓下了马车，跟着伯府下人进了大门。

此时，武清伯夫人和一个大着肚子的年轻妇人，早就站在二门前恭候了，不只是她们，其他早早到的诰命夫人，也都过来恭迎了，听到禀报说楚国夫人来了，便立即堆上了笑脸。

但是，看到苏婉的那一刻，武清伯夫人的脸上的笑意，却忍不住一下子僵住了。

－－－－－－题外话－－－－－－

我现在真成手残党了，下楼拿快递的时候，右手中指被门夹了，手指甲淤血，……跪了~是我一直剁爪的报应吗？看来我的节操是捡不起来了。

0点之前有第二更哈。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十四章冒犯（二更）

其实不只是武清伯夫人，其他众位夫人也不免有些愕然，不由面面相觑起来。

楚国夫人穿得这是……凤袍？头上戴的是大凤钗？这……楚国夫人未免也太大胆了，难道陛下同意了？难道她就不怕激怒宫里的娘娘们？

不过，转念一想，既然人家敢这么穿，肯定是征得陛下同意过的。何况，楚国夫人的身份，不能以常理看之，只要上面不计较，她们何必咸吃萝卜淡操心？

只是，楚国夫人这身打扮来为武清伯祝寿，看来是对武清伯府前几天的行为有些不满啊！

武清伯夫人也迅速收敛了脸上的神色，神态比之前又恭敬了几分。

等苏婉走近之后，众人纷纷向她行礼道：“见过楚国夫人。”

如果苏婉不穿这套衣服，她们只需要将她当成普通的国夫人对待就可以，倒是不必如此郑重其事的行礼，但是此刻却不行。

苏婉也不会真得全受了她们的礼，连忙道：“众位夫人实在太客气了，快免礼吧！”

顿了顿，她环视众人一周，说道：“看来大家都到了，倒是我来晚了。”

武清伯夫人此时脸上已经戴上了热切的笑容，说道：“这是哪里的话？楚国夫人能来，就已经给了我们府上莫大的脸面了，何况，夫人身份高贵，便是来晚一些又何妨？”

苏婉还未说话，忽然察觉到了一束有些特别的视线，不由看了过去，首先映入她眼帘的不是对方的容貌，而是她身前大大的肚子，那是一个长相算得上是十分漂亮的孕妇。

见苏婉看过去，那妇人也不慌张，唇角微勾，露出一个浅浅的笑容来，神色看起来十分平和，不卑不亢，甚至苏婉还觉得她看自己的眼神，似乎带着一点居高临下的意味，令人感到十分意味深长。

“不知这位夫人是……”苏婉看向武清伯夫人。

武清伯夫人闻言立即介绍道：“楚国夫人，这是我的大儿媳妇吕氏。”神色间不自觉地带着一抹自豪之色。

“原来是世子夫人。”苏婉恍然大悟道。

吕氏颔首道：“早就听说过楚国夫人的大名，只是一直不得一见，心里还觉得颇为遗憾。今日得见夫人，果然是名不虚传。”

声音清清淡淡的，脸上还带着笑意，虽然说的也没有什么失礼之处，但是，她的语气，就是让人听着莫名的不舒服，好似说出这番话来，多纡尊降贵一般。

虽然她极力掩饰，但依旧能够感受到她身上那股仿佛与生俱来的骄傲。

苏婉微微一笑道：“世子夫人过奖了。”

什么名不虚传，她身上有什么值得称道的了。

怕吕氏再说出什么不合时宜的话来，武清伯夫人立即说道：“楚国夫人，外面冷，我们还是进去说话吧！”

“也好。”苏婉点头道。

武清伯夫人就带着众位诰命，先去了待客厅，厮见之后再去寿堂拜寿入席。

打帘子的丫头见到众位夫人过来，微微欠身行礼之后，立即掀起了猩红毡帘。

进去之后，只见待客厅中，一名精神瞿烁，头发花白，衣着富贵的老妇人，坐在正中的暖榻上，周围围着不少人，有少女，有几个孩童，甚至还有一位贵妇人，都围着老妇人在说话，里面欢声笑语一片。

因为武清伯太夫人是过六旬大寿，所以要连办三天，今天请堂客，明天请官客，第三天则是远近亲友等，如此错开，也十分方便。

原来的谈笑声，在苏婉她们进来之后，却不由自主地停了下来。

惊愕，讶然，甚至还有人惊慌失措，就连稳稳坐在那里的一名妇人，也不由站起身来，脸色十分不好看。

武清伯太夫人诧异之下，也看了过去，见到苏婉的一身行头之后，脸色先是一变，随后就恢复了慈眉善目，从暖榻上站了起来，竟上前行礼道：“老身见过楚国夫人。”

苏婉连忙虚扶道：“太夫人快免礼，岂能让老寿星来拜我？真是折煞我了。”

武清伯太夫人心里不由苦笑，她都穿这样的行头来了，她又岂能坐得住？果然好大一个下马威。

苏婉又看向另外几位贵妇人，武清伯夫人指着那位三十多岁的贵妇介绍道：“楚国夫人，这位是理国公世子夫人。”

理国公世子夫人，不正是那位胡贵妃的大嫂？

莫非她来是给武清伯府撑腰来了？

苏婉看着她点了点头。

“见过楚国夫人。”理国公世子夫人宋氏，虽然不太情愿，但事已至此，她也只能上前给苏婉行了礼，脸上不免有些火辣辣的。

其实，她是有些瞧不上楚国夫人的，在她看来，只有像贵妃娘娘那样，进宫封了妃，才算是正经的贵人。

楚国夫人这种身份，又算得了什么？只要不进宫，怕是连个美人都不如，跟贵妃娘娘相比，根本就是天差地别。

难道她还敢对贵妃娘娘的娘家人不敬不成？

哪里知道，这位楚国夫人竟敢明晃晃地穿着凤袍，戴着贵妃娘娘才能戴的大凤钗赴宴来了，这样岂不是在挑衅贵妃娘娘，不把贵妃娘娘看在眼里？

此举，实在是太过张狂了。

可是她又有什么办法？谁敢说，她就一定戴不得呢？

虽然不太符合规矩，但是如果她真得戴上了，也不会有人说什么。

这让理国公世子夫人心里极为憋屈，面子里子都丢光了，亏她之前还向武清伯夫人夸下海口，说只要有她在，那楚国夫人必定不敢放肆。

苏婉自然是坐在上座的，其他人也按序坐下，之后，那些姑娘们也都来拜见苏婉。

这些少女们，有几位武清伯府的小姐以及表小姐，其他的则是其他府上的小姐。

苏婉打量了一番，发现她们虽然长得都不错，却没有太过于出色的，她顿时就知道，那位陆姑娘并不在此处，不过，苏婉也不在意。

她虽然好奇，但也不是非见不可。

倒是陈雅琴笑着问武清伯太夫人道：“老寿星，你们家的那位天仙美人儿一般的姑娘呢？怎么不见她来见客？”

陈雅琴的话，让大厅立即安静了下来，众人都好奇地看着武清伯太夫人和武清伯夫人，想要看她们如何回答，说起来，她们还真没见过那位貌若天仙的陆家小姐呢！

现在楚国夫人都来了，她还有什么理由不出来？

武清伯夫人笑道：“颐姐儿为了给我们老太太祝寿，特意画了一副寿星图，直到昨天半夜才画完，所以，今天便起晚了，现在大概还在梳妆呢，我一会儿便让人喊她过来，拜见一下各位夫人。”

陈雅琴笑道：“原来是这样，陆姑娘果然是多才多艺，又如此孝顺，果然非一般人可比，怪不得名声传得如此之盛，想必之前的传言都是真的了？”

武清伯夫人闻言，脸上的笑容有些尴尬，只能说道：“不过是些不靠谱的传言而已，根本当不得真。要我说，楚国夫人才算是真正的国色天香，岂是小女这等蒲柳之姿能够比得上的？”

陈雅琴惊愕地看着她说道：“武清伯夫人，此话从何说起，我可从来没说过，陆姑娘能比得上楚国夫人这样的话？楚国夫人是何等身份，又岂是旁人说比就能比的？武清伯夫人可不要冤枉我。”

论嘴皮子，十个武清伯夫人加起来，也不是陈雅琴的对手？几句话就被她堵得说不出话来，脸色都涨红了。

理国公世子夫人宋氏不由帮腔道：“陈夫人，楚国夫人还没说话呢，你插什么嘴？而且，你这番话也太过了吧，我就不相信，楚国夫人就只有这么大一点器量，连让人拿来比一下都不行？”

一边说，一边还看向苏婉，笑着问道：“楚国夫人，您说呢？”

若是苏婉说不能相比，不但让人觉得她器量小，还会让人觉得她输不起，或者认为她心里已经害怕了。

苏婉自然不会在这时候打陈雅琴的脸，便笑道：笑道：“理国公世子夫人您还真说对了，我的确不希望别人跟我比较，因为每个人都是不一样的，都是独一无二的。这样的比较根本没有意义，我也不需要通过这种手段，来证明自己的价值。如果这样也算器量狭窄的话，那我也认了。”

顿了顿，苏婉又道：“当然，贵妃娘娘的心胸肯定比我宽广，倒不如让陆姑娘跟贵妃娘比较一番，岂不是更有意义？相信以贵妃娘娘的雍容气度，肯定不会在意这种小事的。”

“楚国夫人，你太放肆了！”理国公世子夫人闻言，简直又惊又怒，她不敢相信，苏婉竟敢拿贵妃娘娘说事。

“我放肆？”苏婉轻笑，“你都能如此挤兑我了，难道我还不能提一下贵妃娘娘了？就是放肆，也是你先放肆！我也是以其人之道还治其人之身罢了。贵妃娘娘气量宽宏，相信她一定不会跟我斤斤计较的。”

“你……你岂能跟贵妃娘娘相提并论？”理国公世子夫人气得有些口不择言，一怒之下，竟将自己的心里话说了出来，但她刚说完，马上就后悔了。因为就算楚国夫人真比不上贵妃娘娘，也绝对不是她可以轻言冒犯的。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢大家的支持，耐你们，么么哒。

状态不太好，需要稍稍调整一下。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十五章寿宴

嘶——

厅里传出一阵倒吸气的声音。

能让这些矜持的诰命夫人和小姐们都忍不住如此失态，可见理国公世子这番话究竟有多不妥了。

理国公世子夫人脸色越发不好看了，不过，她也是个能放得下脸面的，到底还是站起身来，向苏婉赔罪道：“楚国夫人，刚才只不过是我一时的气话，当不得真的，还请楚国夫人千万不要放在心里，为表歉意，我愿意自罚三杯谢罪！”

理国公世子夫人刚才那句话，虽然不中听，但却也是事实，苏婉也从来没有觉得自己堪比贵妃娘娘，倒也不怎么生气，她只是有些看不惯理国公世子夫人的这种态度罢了，毕竟，谁也不喜欢那些瞧不起自己的人。

不过，既然理国公世子夫人已经放下身段，向她赔罪了，如果她还得理不饶人，就是她的不是了。而且，她如此能屈能伸，也让她有些刮目相看了。

如此，倒也不必过于斤斤计较，于是，便笑道：“世子夫人言重了，你刚才也不过是实话实说而已，何错之有？我并未放在心上，这酒就不必罚了。”

理国公府世子夫人不知道苏婉说的是真心话，还是只是在说客气话，但既然她已经做到这一步了，就没有半途而废的道理。便执意说道：“楚国夫人不跟我计较，是夫人您大度，只是我却不能轻易原谅自己的错误，所以，酒还是要罚的。”

说完，就对武清伯夫人说道：“还要麻烦叶夫人了。”

苏婉见状，也就不劝她了，如果不让她喝了这三杯酒，恐怕她才会一直心存不安，疑神疑鬼。

因为这里只是待客厅，并非举办寿宴的寿堂，所以只奉上了茶果等物，并没有酒水的。

武清伯夫人会意，忙命下丫头端上酒来。

不一会儿，就有个俏丽的丫头端着小小的托盘走了过来，那托盘上放着一个酒壶，还有三只小小的酒杯，一字排开。

理国公府世子夫人斟满酒之后，便一口气将三杯酒水喝了下去，每一杯都喝的滴酒不剩这才罢休。

此事，便也就过去了。

理国公世子夫人经过这么一次惊吓，虽然只是她自己吓自己，却也总算是看清了形式，变得老实了许多。

楚国夫人虽然地位上可能不如胡贵妃，但是对陛下的影响力，却远胜胡贵妃，若是将她得罪狠了，她在皇上面前吹吹耳旁风，长此以往，皇帝未必不会对理国公府心生不满，若是再连累宫里的贵妃娘娘和大皇子殿下，那她可就是罪人了。

她刚才乍见苏婉这身装扮，情绪震荡之下，一时失去了分寸，又见苏婉提起贵妃娘娘，愤怒交加，一时失态，才不假思索说出那番话来。

现在冷静下来，不由觉得一阵后怕。

见理国公世子夫人偃旗息鼓了，厅堂里的气氛便也热闹起来了。

眼看马上就要去寿堂拜寿入席了，武清伯府的那位陆姑娘竟然还没有来，不由让不少人感到有些不快。

锦乡侯夫人廖氏不由问道：“叶夫人，你刚才不是已经让人去喊府上的小姐了，怎么到现在还没来？我们这些人可都等了大半天了。”

武清伯夫人正要说话，忽然就听到外面有人喊道：“姑娘来了。”

眼睛不由一亮，脸上也露出一丝笑意来。

其他人的目光，也不由都看向门口，苏婉也带着一丝好奇看了过去。

下一刻，就见到一名身穿蜜合色折枝花卉褙子的少女款款走了进来来，在这一刻，几乎整个厅堂都安静了下来。

果然是仙姿玉貌，绝世惊艳，美到了极致，风姿亦是无双。

怕是洛神在世，也不过如此了。

若是之前她们还在怀疑武清伯府在自吹自擂的话，现在见到这位陆姑娘，就不这么觉得了。

怪不得武清伯府如此自信，传出这等流言出来，原来这位陆姑娘果然长得倾国倾城。

有见过郭嫦曦的，不由拿两人做了一下对比。若论外表，两人不相上下，但是论起风姿来，还是这位陆姑娘更胜一筹。

并非牡丹的那种华贵雍容，而是宛如昙花一样，清丽无双，恬淡绝尘，只待它完全开放，就足以令百花黯然失色。

待陆婧颐走近之后，武清伯夫人眼中的得意和骄傲，才缓缓收敛了起来。

陆婧颐径直走到武清伯太夫人面前，跪在面前的锦垫上，叩首说道：“老太太，孙女今天来晚了，给您叩首赔罪了，同时祝老太太福如东海，寿比南山。”

“好好好，快起来了，别跪了，地上凉。”武清伯太夫人笑得见牙不见眼，立即吩咐旁边的丫头说道，显然是极为喜欢这个孙女的，等陆婧颐起身之后，又将她召到身边，拍着她的手说道：“不怪你，我知道你是极为孝顺的。”

随后，又对她说道：“颐姐儿，快去拜见楚国夫人，还有众位夫人。”

“是。”陆婧颐轻轻应了一声，这才缓缓上前，微微屈膝向苏婉福身行礼道：“婧颐见过楚国夫人，夫人万福。”

苏婉见到陆婧颐的美貌，确实也有些惊艳，但情绪却没有太大的波动，因为她早就猜到，陆婧颐绝对不会比郭嫦曦差了，现在看来，倒也没让她失望。

惊艳之余，还有心思感叹，一个绝色美人不够，竟然又来了一个。皇上果然是艳福不浅，怪不得那么多人想要做皇帝。

“陆姑娘免礼吧！”苏婉含笑说道，神色间没有丝毫勉强或者不快，倒是让不少暗自观察她的人失望——

难道楚国夫人就一点也不担心自己会失宠？她难道就没有一点危机感？

“谢楚国夫人。”陆婧颐也很平静，起身之后，又见过其他众位夫人。

众人的眼神悄悄地在苏婉和陆婧颐身上看来看去，然后又拿到心中比较一番。

但是，令她们感到奇怪的是，分开来看，陆婧颐的美貌和风姿，的确是要胜过楚国夫人，但是，当两人放在一起比较的时候，却又不觉得楚国夫人比她差，完全没有被她掩盖住周身的锋芒。

怎么说呢？就是楚国夫人的身上，似乎有一种特殊的气质，说不清，道不明，但是，这种特殊，既不会让人觉跟众人格格不入，又让人觉得与众不同，但到底哪里不同，却又说不出来，令人觉得十分难忘。

这也是为什么但凡见过昌武侯夫人的人，几乎都会怀疑苏婉的身份的原因。

武清伯夫人也发现了这种情况，不由暗地里皱了皱眉头。

原本还想着颐姐儿，一定能够压得楚国夫人抬不起头来，没想到竟会是这种情况。而且楚国夫人的态度也值得玩味，十分轻描淡写，对她跟对其他姑娘没有太大的区别，好像根本没把颐姐儿放在心上一般。

这大大出乎武清伯夫人的预料之外，也让她心中的得意去了几分。

不过，现在却容不得她多想了，因为现在差不多该入席了。

众人纷纷起身，去了早就布置好的寿堂。

府中悬灯结彩，屏开鸾凤，褥设芙蓉，一路上笙箫鼓瑟之音不绝于耳。

太夫人的正院大堂，也就是寿堂所。

进去之后，一眼就看到了厅上挂着的那副寿星图，两旁挂着一对寿联。

而那副寿星图上所画的寿星，面目慈祥，形象生动有趣，衣纹线条粗犷洗练，用笔潇洒，浓墨、淡墨相间，极有立体感，显然画得颇有水准。

这些诰命夫人也大都有鉴赏能力，因此，一件此画都忍不住啧啧称赞，理国公世子夫人更是说道：“太夫人，这便是颐姐儿亲手画的寿星图吧？果然极为不俗，我看比起那位灵溪先生也差不了多少。”

灵溪先生是颇有名气的一位画家，名仕，擅长画人物山水，价值千金，拿灵溪先生来做比较，本身就是对作画者的一种极大的荣耀了。

武清伯太夫人闻言，不由眉开眼笑，连皱纹都展开了，尽管高兴，嘴上却谦虚道：“世子夫人您太过奖了，颐姐儿的画，也不过是能看得过眼罢了，哪能比得上灵溪先生？老身看重的，就是她这份孝心。”

众人闻言都点头不已，纷纷说道：“百善孝为先，这份心意才是最难得的，陆姑娘不但长得美若天仙，就是品性也好。”

对她们这样的人家来说，若是人挑选儿媳妇的话，品性俨然比容貌更加重要，有了动了心思的，不免觉得有些可惜，看来她们家是攀不上了，谁让人家马上就要进宫了呢！

“婧颐还有很多不足之处，不敢当夫人们如此夸赞。”听到众人的夸赞，陆婧颐也免不了谦虚两句。

武清伯夫人见状，这才重新高兴了起来。

要知道，她的女儿可不只是空有容貌，她的头脑和才华，也绝对不必她的容貌差。

苏婉虽然不擅长作画，但是，偶尔练字之余，也会画两笔，如今空闲时候多了，书房也多了不少古董字画，甚至当下名家的字画，灵溪先生的话也有几幅，如此下来，倒也有几分眼力。

陆婧颐这幅寿星图的确是画得不错，但如果说是跟灵溪先生相比，却是太过了些，不过，陆婧颐小小年纪，就能画成这样，已经算是很厉了，苏婉也不会自找没趣的扫兴。

灵璧侯世子夫人余氏也来了，只是之前一直没有机会跟苏婉说话，这次来寿堂，路上就是跟苏婉走在一起，趁着机会说了会儿话，苏婉问了几句灵璧侯夫人的身体，知道她还安好，就放了心，打算过两日就回去探望她。

刚才见到陆婧颐的时候，她心里就在为苏婉担忧，如今，见到陆婧颐又出了风头，不免又是一叹，若是太太在这里，不知心里有多担忧呢！

她悄悄观察了一下苏婉，发现苏婉面上含笑，没有一丝嫉妒或者不自在，甚至听到别人的夸赞，还点头附和两句，看起来实在不像是在强撑，看到这里，余氏心里的焦虑，不免也减去了几分。

既然表妹都不担心，她在这里瞎操心什么？

陈雅琴却是从一开始就没担心过，因为她从昨天就知道了，自己这个妹妹是不会那么容易就是失宠的。

众人谦逊了半日之后才入席，苏婉身份最高，坐在上席，下面依序，便是公侯诰命。其他没有品级的小姐们还要靠后，距离便拉开了。

武清伯府也请了戏班来唱戏，武清伯世子夫人吕氏，亲自捧了戏单走到上席，让苏婉点戏，苏婉谦让了一番，让太夫人先点戏，后来推辞不过，这才点了一出戏，理国公世子夫人点了一出，然后，其他人谦让了一会儿，又点了一出，这才让戏班去唱了。

酒过三巡，菜过五味，宴席才算是散了。

放了赏之后，众人又去了刚才的待客厅，另献了新茶。

苏婉刚才吃了不少酒，酒量又浅，顿时觉得脸又热了，在刚才路上又吹了风，不免有些头晕，身子不由晃了一晃，幸好陈雅琴就坐在她旁边，及时扶了她一把，喊道：“妹妹？”

苏婉揉了揉额角，笑道：“没事，就是有点头晕。”

陈雅琴不免嗔道：“既然知道自己不能喝酒，怎么不少喝一点，谁还敢怪你不成？”

“是我贪杯了。”苏婉说道。

灵璧侯世子夫人余氏，也过来问了几句，其他人也不免上前关心询问。

武清伯夫人见状，忙问道：“楚国夫人这是怎么了？可是醉了？”

苏婉含笑道：“我酒量浅，喝了几杯就醉了，让你们见笑了。”

她脸色酡红，越发显得人比花娇，一笑之下，更是多了几分娇媚妖娆之色，醉态极为撩人，即便是同为女人看了也不由一愣，脸皮薄的，甚至脸色都红了，心中暗想，楚国夫人如此受皇帝宠爱，也不是没有道理的。

所幸，这里没有男客，否则，那还得了？

当然，在那些对苏婉心存敌意的人眼中，说不定心里已经开始骂她狐狸精了。

“这倒是我们的不是了，若是早知道楚国夫人不胜酒力，我们就少敬几杯了。”武清伯夫人一脸愧疚地说打，随即就让人去端醒酒汤来。

苏婉喝了之后，眼看也不早了，陈雅琴就向武清伯太夫人说道：“太夫人，楚国夫人身体不快，不如我们先走一步？”

“这……”武清伯太夫人有些迟疑，随后看了看武清伯夫人。

武清伯夫人立即说道：“何必这么着急？时间还早着呢！再坐一会儿也无妨。”

楚国夫人若是走了，这后面的戏还怎么唱下去？她还想让颐姐儿彻底压过她，再出一次风头呢！

陈雅琴笑道：“叶夫人，我倒是没什么，只是楚国夫人身份到底不同，她如今又差点喝醉了，若是在府上出了什么事，上面怪罪下来，府上怕是担待不起。”

武清伯夫人听到这里，不由犹豫了，又看了看苏婉这副姿态，若是真出了什么事情，圣上怕是饶不了他们！尽管他们家起了其他的心思，但这并不表示他们不惧怕皇权，何况，当今的显德帝并不昏聩，现在，他们还不敢捋虎须，只能夹着尾巴做人。

武清伯夫人斟酌了一番，到底还是惧怕占据了上风，道：“既然如此，那就劳烦世子夫人送楚国夫人回去了。”

“这是自然。”陈雅琴笑道，随即，她有看向苏婉道：“楚国夫人，我们这就走吧！”

苏婉点了点头，对武清伯太夫人说道：“太夫人，那我们就先告辞了。”

事已至此，武清伯太夫人也不好强留，众人将苏婉二人送到二门处，目送她们离开。

见到苏婉离开的背影，陆婧颐也忍不住皱起了眉头。

她自信满满而来，觉得一定能跟楚国夫人分个高下，并且认定自己不会输，谁知道人家根本就不把她放在眼里，看她的眼神不含丝毫敌意，偶尔还带一点欣赏，跟其他人没有什么区别，仿佛根本不知道她要进宫一般。

既没有另眼相看，也没有心存敌意，或者嫉妒。

原本，苏婉这种态度，她是应该高兴的。

可偏偏，她心里很难受，因为这种一视同仁的态度，才是对她最大的侮辱。

难道她感觉不到自己对她的威胁吗？

还是说，她太自信了，根本就不把她放在眼里？

想到这里，陆婧颐的争强好胜之心，不但没有消退，反而又增加了许多，哼，既然她不屑于正视自己，总有一天，她会让她正视自己的。

苏婉和陈雅琴上了马车之后，陈雅琴就笑道：“哎呀，妹妹，我说要带你先走的时候，那武清伯夫人可是一脸的不舍，不知道的，还以为咱们跟她有多深厚的感情呢？她表现的那么明显，还当谁不知道她的打算呢？我们就不接招，看她怎么办？”

苏婉也微微一笑，道：“这倒也没什么，其实看看那位陆姑娘才艺也不错。”古代娱乐少，就当是娱乐自己了。

就算她留下来，也不会向她们去展示什么才艺。难道她堂堂楚国夫人，还需要自降身份，向她们表演才艺？如此一来，那她成什么人了？就算真得赢了，也不过是徒留笑柄罢了。

－－－－－－题外话－－－－－－

唉唉唉唉，ORZ，就是码不快了。

）︴…

晚上0点前试试二更，写完就发，写不了3000字，那就没办法发了。Σ（°△°

谢谢大家的支持，俺奈你们，么么哒~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十六章避让（二更）

苏婉和陈雅琴在马车上一起说着话，也不觉得无聊，走了不到两刻钟，马车忽然一顿，竟是停了下来。

两人停下了话头，对视了一眼，都有些疑惑。

苏婉开口问外面跟车的婆子道：“发生什么事了？”

那婆子回答道：“回夫人的话，并没有什么大事，只是前面正好遇到了别人府上的马车，家丁护卫正赶过去让他们避让呢！”

苏婉点了点头，并不在意。

道路虽然算不上狭窄，两辆马车也能通行，但是，再加上各种人排场家丁人手，队伍就比较庞大，很容易发生摩擦或者事故，若是有两个府上的马车相遇，身份低的一方，必定要先退让一旁，等身份高的那一方过去之后，他们再走，这也是规矩。

若是身份相等的，可以商定好谁先避让，谁先过去。

当然，以苏婉现在的身份，能让她主动避让的人，真是寥寥无几。

与此同时，另外一边的马车，也停了下来。

昌武侯太夫人睁开了眼睛，问道：“怎么回事？”

外面跟车之人亦是回禀了此事，昌武侯太夫人皱了皱眉头，语气不耐地说道：“报上我们府上的名号，让他们赶快避让。”

昌武侯太夫人心情一直不好，脾气也十分暴躁了，不止如此，以前的她，长相富态，头发只是略显灰白，连皱纹都很浅，但是现在，她不但瘦了许多，连头发都花白了，一脸的疲惫和病容，看起来竟似比以前老了十多岁。

其实，她老得这么快，跟苏婉不无关系。

自从苏婉被封了楚国夫人以前，不，或许说，自从知道苏婉跟皇帝的关系以来，她就再也没有舒心地笑过了，后来，接二连三的打击和担忧，也让她的身体越来越差，整天整夜的睡不着觉，这还不到一个月的功夫，她就已经老迈至此了。

这两天身体刚好些，她就立即动身去了法华寺上香礼佛，最重要的是法华寺的签特别灵，她也想求个好签让自己心安，可惜，结果却不尽人意，反而让她的心情更加烦躁了。

过了一会儿，昌武侯府的家丁在外面气喘吁吁地禀报道：“启禀太夫人，对面是楚国夫人的马车。”

“你说是谁的马车？”闭目养神的昌武侯太夫人一听，立即睁开了眼睛，推开车窗，狠狠地盯着那家丁问道。

“是……是楚国夫人的马车……”那家丁吓得结结巴巴地说道。

“你再说一遍！”昌武侯太夫人瞪大了眼睛，歇斯底里地说道。

那家丁闻言咽了咽唾沫，“是楚……”

“好了，不必说了。”昌武侯太夫人冷冷地打断了他的话。

“老太太？”陪着昌武侯太夫人一起去上香的大小姐霍灵芸，有些担忧地看着她喊道。

昌武侯太夫人咬牙闭目，脸上的肌肉似乎都在抖动，过了好一会，她才睁开眼睛，声音仿佛是从牙缝里挤出来的，缓缓说道：“我们避让！”

她从来没有想到，自己有一天，竟然会像那个她一直都瞧不上眼的小苏氏低头退让，更没有想到，那个小苏氏，竟然会让他们昌武侯府落到如此尴尬不堪的境地，若是早知如此，她一定会早早杀了她，绝对不会对她手下留情。

霍灵芸闻言，脸色亦是多了一抹黯然，她如今的日子也不比以前好过了。以前，她地位超群，除了是嫡女之外，最大的原因，就是她是大长公主的外孙女，可是现在，寿宁大长公主被剥夺了封号，就连英国公府似乎也有了衰退之相，她在昌武侯府的地位，虽然不说是一落千丈，但却也是大不如前了。

而以前，她从来都放在眼里的继母小苏氏，却成了高高在上的楚国夫人，受尽皇宠，果然是风水轮流转。

昌武侯府的马车退避之后，苏婉她们的马车就开始前行了。

王太夫人看向车窗外，看着楚国夫人的马车缓缓驶过，眼睛一眨也没眨，不知道她的心里在想些什么。

苏婉似乎略有所觉，不由也往外看了一眼，却因为车窗挡着，什么也没有看到。

等走远之后，苏婉才问外面的人道：“对方是哪个府上的？”

外面跟车的婆子道：“回夫人，是昌武侯府上太夫人的车驾。”

乍然听到昌武侯府这几个字，苏婉有些恍然，顿时生出几分恍如隔世之感。

她似乎已经很久没有听到这个这个名字了，以前在昌武侯府的那段日子，现在回想起来，竟像是上辈子发生的事情一般。

但是，昌武侯府对自己做过的那些事，她是永远也不会忘记的。

王太夫人一直对自己瞧不上眼，但是刚才，她却不得不对自己主动避让，想必她心里定然是憋屈得想要吐血吧？

想到这里，苏婉唇边不由露出一丝冷笑。

陈雅琴也十分惊讶，随即亦是笑了起来，对苏婉说道：“妹妹，看来老天爷也在帮你出气呢！那昌武侯太夫人，回去之后，怕是又要大病一场了。”

苏婉一直没怎么打听昌武侯府的消息，听到这话，问道：“怎么？那昌武侯太夫人生病了吗？”

这可真是个稀罕事，以前王太夫人的身体，不知道有多好呢！就是生病，也不过是偶尔头疼脑热什么的。

“妹妹，你做了楚国夫人，那王太夫人亏心事做多了，怕你伺机报复昌武侯府，吓都吓死了，就是病了也不足为奇。”陈雅琴说道。

苏婉想到她说的这种情况，顿时失笑不已。

她这还没对付昌武侯府呢，她自己就把自己吓病了，可真是够好笑的。

其实，倒不是她原谅了昌武侯府的所作所为，而是，显德帝肯重用昌武侯府肯定有他的理由，她不想陛下为了她自己的私事大动干戈。

何况，朝堂上的事情，本就不是儿戏，显德帝就算再任性，也不可能在大事上胡来，就算真得处置朝廷重臣，也不可能是因为她，而是因为有他自己的考量，所以，她从来不会自找没趣。

经过这件事，苏婉的心情极好，回到府上之后，又留陈雅琴说了一会儿话。

陈雅琴走了之后，苏婉摘下了大凤钗，又换了家常衣裳，歪在榻上休息起来。

昌武侯太夫人原本以为碰到苏婉，就已经够倒霉了，没想到回到昌武侯府之后，竟然还有一个更大的打击在等着她。

王姨娘生下来的那个不足月的儿子，终究还是死了，而王姨娘已经哭得死去活来了。

昌武侯太夫人到底还是担心王姨娘，忍着身体的不适，立即去望秋院探望王姨娘了。

王姨娘早就搬到望秋院来居住了，屋子里的摆设，也换成了她的家具，苏婉以前陪嫁的家具早就收起来了，倒不适王姨娘道德高尚，而是她根本就看不上眼。

如今的望秋院，以前找不到当初苏婉存在的半点痕迹了。

昌武侯太夫人到的时候，王姨娘还在抱着刚刚死掉不久的婴儿，嚎啕大哭，似乎要把这么些天，她所有的惧怕、委屈、愤恨都哭出来。

王太夫人一进来，王姨娘就披头散发的下了床，跪倒在王太夫人面前，哭道：“老太太，您的孙子死了，他是被人害死的，您一定要替他报仇啊！要不然，我……我就死也不甘心啊……”

此时，二太太洪氏，三太太陶氏还有昌武侯的其他几个姨娘都在这边，见到王姨娘哭得如此悲痛，也不由红了眼眶，尤其是那些掉过孩子，或者孩子夭折过的人，都有些感同身受。

王太夫人听到孩子没了，也十分伤心，但是，因为早就有了心里准备，也算能接受，只是听到王姨娘的话，不由厉声问道：“你说什么，他是被人害死的？谁这么大胆，敢害我们霍家的骨肉。”

“就是那个小苏氏！若不是她，我怎么会早产，我的儿子又怎么会死？这一切都是她害得……都是她害得……”王姨娘恨恨地说道。

王太夫人听到这话，想要斥责，却又忍不住叹了口气，说道：“就算是她害得又如何？她如今早已今非昔比，难道你还能找她报仇不成？”

王姨娘眼睛通红，恶狠狠地道：“怎么不能？她隐瞒身份，欺骗圣上，根本就是欺君之罪，是大逆不道，只要我们揭穿了她，她就必死无疑……”

“住口！”王姨娘话未说完，就被王太夫人打断了，“王姨娘，你疯了，连她的亲生母亲都揭穿不了她，你凭什么能做到？”

何况，圣上未必不清楚此事。

“侯爷……只要侯爷肯指认她，陛下就一定会相信的。”王姨娘紧盯着王太夫人说道。

啪——

王太夫人狠狠地扇了她一个耳光，气得胸口剧烈起伏，道：“无知蠢妇，你自己想死，也别拉上我们霍家，你难道非要害得我们霍家一起完蛋你才高兴是不是？”

王姨娘愣愣地捂着自己的脸颊，瘫坐在地上。

然而，当她看到门口那个高大的身影时，她却仿佛一下子活了过来，不管不顾地爬了过去，抱住她的腿哭嚎道：“侯爷，小苏氏害死了我们的孩子，你要为我们的儿子报仇啊……妾身求你了……妾身给你磕头了……”

说着，果然向霍渊砰砰砰地磕起头来。

－－－－－－题外话－－－－－－

二更完了，谢谢亲亲们的各种支持，耐你们，么么哒~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十七章拜访

来者正是昌武侯霍渊。

霍渊散值回来之后，听到孩子没了，连衣服都没换就赶了过来，哪知道一过来就听到了王姨娘对太夫人说的这番话，脸刷的一下黑如锅底。现在见到她又状若癫地给自己磕头，让自己去找小苏氏报仇，心中的怒火几乎要突破天际，额头上青筋直跳——

亏她怎么说得出口？

若非当初她故意挑事，小苏氏又怎么会被赶到庄子上去？以至于发生这么多无法挽回的事情，让他永远失去了她，早知如此，他当初无论如何，也不会答应把苏婉送到庄子上去的，更不会一而再再而三地对她们妥协。

这件事他是有错，可是，王姨娘才是造成这一切后果的罪魁祸首

因为这件事，他一直对王姨娘心存芥蒂，若非看在她为自己生了一双儿女，又身怀有孕的份上，他早就处置她了，没想到她直到现在还不知悔改，孩子没了，竟然还怪到了苏婉身上，真是让他忍无可忍。

霍渊背在身后的手，握紧又松开，最后又紧紧地握了起来，他微微闭了闭眼睛，好容易才压下了心中的怒火，这才冷冷说道：“王姨娘，我看你是疯了，小苏氏已经死了，她怎么害死你的孩子？你可不要在这里胡说八道。”

听到霍渊冰冷而有不善的话语，王姨娘额头的动作一下子停了下来，她抬起头来，不敢置信地看着霍渊，伸手拉着他的衣服，哽咽着说道：“侯爷，小苏氏不守妇道，背弃侯爷，如今又害死了我们的孩子，为什么侯爷直到现在还护着她？这样水性杨花的女人，凭什么还能好好地活在这世上？享尽荣华富贵，像她这样的女人，就活该被浸猪笼，被万人唾弃……”

“你住口！”王姨娘这番话，就仿佛一柄利剑一般，狠狠地刺穿了他心脏外面的那一层层的保护壳，将他的心刺得鲜血淋漓，潮水般的痛楚和悔恨，几乎将他淹没。

霍渊狠狠甩开了王姨娘抓在自己身上的手，呼吸急促地喘息了几声，这才勉强控制住自己的情绪，但是，他看向王姨娘的眼神，却依旧阴沉地想要杀人，他冷冷地看着瘫坐在地上的王姨娘说道：“我说过了，小苏氏已经死了，这世上早就没有小苏氏了，若是再让我听到有人这种话，别怪本侯手下不留情。”

“不，侯爷——”王姨娘不敢相信地摇了摇头，又爬了过去，仰头看着霍渊哭道：“侯爷，我们的儿子死了，难道你就不管了吗？你这么做，对得起我们的儿子吗？你……啊——”

没等王姨娘说完，就被霍渊一脚踢开了，王姨娘狼狈地趴在了地上，她惊恐地抬起头来，却看到了霍渊面无表情的脸，到了嘴边哭嚎声一下子就被吓了回去，因为被刺激而失去的理智，也开始慢慢回笼，心里顿时惊惧无比，惶恐无助之下，只能地向王太夫人求救。

王太夫人心里虽然也在气王姨娘，不管不顾的大吵大闹，给霍家招揽祸患，但她到底还是她的亲侄女，又刚刚经历了丧子之痛，一时失态也是情有可原，尤其是见到霍渊为了那个小苏氏，如此对待王姨娘的时候，顿时就感到心里不平衡了，说道：“侯爷，你这是做什么？王姨娘这还在月子中呢，又刚失去了孩子，受到了刺激，方寸大乱，这才说错了话，值得你对她下如此重手吗？”

以前，霍渊对王太夫人的话，不说听事事遵从，但是，也会遵守个七八分，听到她的劝，可能就偃旗息鼓，放过王姨娘了。但是现在不同了，因为他早已经为此付出了惨重的代价，他已经不想一错再错了。他现在听进去她的话就已经不错了。

“母亲，此事全部都是由王姨娘引起的，若非是她，小苏氏如今还好好地待在侯府里，也不会有后面的事情发生，我们侯府更不会落到这种地步。母亲口口声声以昌武侯府为重，但是，却一而再再而三的包庇王姨娘。如今，她又说出这番大逆不道的话来，若是我真按照她的话做了，我们昌武府会有什么下场，我想母亲心里清楚。即便如此，你还在护着她，莫非在母亲心里，这王姨娘比我们整个侯府都要重要？果然，对母亲来说，你们王家人才是一家人。”

王太夫人听了这话，脸色顿时煞白无比，刚想要解释，却听霍渊又道：“母亲不必再说了，因为这次，我无论如何也不会放过她了。”

“侯爷……我再也乱说了，您饶过我这次吧……妾身真是再也不敢了……您也不想看到芮姐儿和钰哥儿没了亲娘吧……”

王姨娘见势不妙，立即又想霍渊叩头求饶，甚至还搬出了自己那双龙凤胎的儿女，好让霍渊心软。

王姨娘真得后悔了，怪只怪当时她受到的刺激过大，再加上自从小苏氏封了楚国夫人以来，就担惊受怕，焦虑不安，却又不敢表现出来，直到幼子死了，压抑的情绪才统统爆发出来，连她自己都无法控制。

哪知道因为自己一时的口不择言，异想天开的想要找苏婉报仇，就彻底激怒了霍渊，早知如此，她就是憋屈死，也不会爆发出来的，就算她想要报仇，也不该在这时候去刺激侯爷，她现在只求侯爷，看在她伺候他十多年，又为他生了一双儿女的份上，饶过她这次。

可惜，王姨娘注定要失望了。

“饶了你？那谁来饶过我们霍家？”霍渊面无表情地说道，不等她继续求饶，霍渊又道：“不过，你毕竟为我生下了一双儿女，没有功劳也有苦劳，我也不会要了你的性命。从今天起，你就去府里的七草庵去住吧，我可以允许钰哥儿和芮姐儿每月去探望你，只是你以后就在那里终老吧，永远都不要再出来了。”

对外就说她疯了，免得再出来胡言乱语。

王姨娘闻言，顿时呆若木鸡，一脸死灰。

侯爷这是要软禁她了，而且，还是软禁在七草庵里。

七草庵，虽然也在侯府，却是西北角一个废弃的院落，几十年前，曾经软禁过霍府一个出了大丑的小姐，为避免连累府上的名声，那位小姐便被强迫在里面带发修行，最后，那小姐还在里面吊死了，从那之后，院子就一直锁着，如今怕是早就破败不堪了。

王姨娘虽然家道中落，可是来到侯府后，用的、吃的都是最好的，从来没有受过什么苦，尤其是大苏氏死了之后，她有管了家，生活更加奢侈了，养尊处优惯了，哪里吃得了哭，这简直比杀了她还要难受。

若是她被关进去，怕是用不了几年就要真疯了。

不行，她绝对不能被关起来，王姨娘想到这里，立即就哭着去求太夫人。

“老太太，您快替我向侯爷求求情，侯爷那么孝顺，一定会听您的话的，我若是被关了起来，谁照顾钰哥儿他们，谁来主持中馈？老太太……”王姨娘哭得涕泪横流，此时，她也顾不上什么形象了。

其他妾室见状，不免也有几分兔死狐悲之感，也都跪下来向霍渊求情。

“侯爷，求侯爷饶了王姨娘这次吧？”

只有二太太洪氏和三太太陶氏作壁上观。

可惜，霍渊早已经铁了心，决定了的事情，根本不会改变。

陶氏更是火上浇油地说道：“我管家管得好好的，主持中馈一事，就不用王姨娘担心了。”

王太夫人见状，知道自己再劝也无用，轻叹一声，扶着丫头的走了，背影十分凄凉，老态也越发明显了。

太夫人走了之后，霍渊打量了一番早已经面目全非的望秋院，神色十分复杂，但下一刻，他就收敛了神色，缓缓说道：“让人收拾一下七草庵，王姨娘晚上就搬过去吧！”

说完，便转身离开了。

王姨娘一听，哭的愈发厉害了，瘫在地上，几乎晕厥过去。

……

苏婉从武清伯府回来之后，睡了一觉，醒来之后，天色差不多已经黑了，晚饭已经做好了，苏婉吃了酒席，并不觉得饿，只用了一点，就都分给了丫头们。

又睡不着，便拿了本书来看。

苏婉这里的藏书已经很多了，几乎是各种类型的都有，苏婉也是荤素不忌，经史子集还有一些杂书都看，反正也是无聊，打发时间罢了。

在楚国夫人府的日子很平静，没有什么不长眼的人来打搅，下人也都很懂规矩，一切杂事都有邱妈妈还有她选出来的管家，苏婉只是稍稍过问就行，空余的日子大把，这样的日子固然悠闲，却又未免太过于无聊了些。

苏婉觉得自己应该找点事做，不能总这么无所事事的，否则，她可就真成猪了，可是，目前，她又不知道自己该做什么，只能暂且这样，或许明天去定远侯府的时候，可以问问陈雅琴的意见。

次日清早，苏婉边去了定远侯府。

两府都在东城区，没多久便到了。

因为定远侯府早就知道苏婉会来，早早派人在门外相迎了，苏婉以来，就被迎了进去，刚到二门处，就见到了定远侯夫人孙氏和陈雅琴带着一对丫头婆子公侯。

“见过楚国夫人。”定远侯夫人孙氏见到苏婉后，便向她行礼，陈雅琴以及后面的丫头婆子俱都向她行礼。

苏婉见状，连忙扶住了她，说道：“这可使不得，伯母快快起来。”

陈雅琴立即笑道：“太太，我早就说了，楚国夫人不是那等看重规矩之人。而且，你看她也没摆什么楚国夫人的排场，太太这么郑重其事的，倒是让她不自在了。”

定远侯夫人孙氏，见到苏婉对她的态度与以前果然没有什么不同，也没有摆出什么盛气凌人的姿态来访，甚至还口称她伯母，将自己当成了后辈，比以前还要亲热三分，之前一直提着的心，这才放了下来，脸上也露出笑意。

她见多了那些发达之后就翻脸不认人的，毕竟，人的身份改变之后，思想和看法，也会随之发生改变，甚至说是换了一个人也不为过，就算是面对之前的朋友，也是一副盛气凌人的施恩嘴脸，所以，她会担心苏婉会变，也是在情理之中。

“是啊，伯母，我跟琴姐姐情同姐妹，您若是不嫌弃的话，就把我当成普通的小辈来看待。在这里，可没什么楚国夫人。”苏婉笑道。

定远侯夫人笑得越发和蔼了，拍了拍苏婉的手说道：“那我以后就喊你婉姐儿可好？”

“我求之不得呢！”苏婉笑道，跟陈雅琴一起扶着她往里面去了。

苏婉看了看周围，说道：“怎么没看到宇哥儿还有康哥儿他们？”

定远侯夫人笑道：“宇哥儿上学去了，她性子野惯了，我特意给她请了几个老师，约束一下她的性子。至于康哥儿也已经开了蒙学，现在也跟着夫子识字呢，等他们中午下了学，你们就看到了。”

“原来是这样。”

三人说这话，就一起去见定远侯太夫人。

定远侯太夫人也知道苏婉已经来了，早就已经翘首以盼了，苏婉她们到了之后，守在院门口的丫头就已经欣喜地去通报了。

“来了，老太太，楚国夫人来了。”

定远侯太夫人眼睛一亮，立即说道：“快请进来！”激动之色溢于言表。

定远侯太夫人虽然只跟苏婉见过几次，但是，因为苏婉为她治病的缘故，她打心底就亲近她，甚至将她当成孙辈来看待，平时也经常跟陈雅琴提起她，或者打听苏婉的消息，对于苏婉的情况，倒是知道的比定远侯夫人还清楚，因此她也没有定远侯夫人那些担忧。

果然，苏婉进来之后，竟是笑着先上前拜见道：“老太太，我来看你来了。”

“好孩子，我可盼了你好久了，你终于来了，快让我看看你瘦了没有。”定远侯太夫人笑得更开心了，一脸慈孝的笑容，让苏婉过去。

苏婉立即走了过去，定远侯太夫人拉着苏婉的手，仔细打量了一番，说道：“婉姐儿真是越长越水灵了，怪不得被圣上给看中了。照我看，还是圣上眼光好，我看她们可都比不过你，琴姐儿，你说是不是？”

现在定远侯太夫人用那个方子半年之久了，又经过药膳精心调理，身体好了许多，就连视力都恢复了不少，否则，也不会这么有精神了。

她也是听说过那些传言的，口中的“她们”自然是只陆婧颐之流她虽然没有见过陆婧颐，但是她心里喜欢苏婉，自然就认定苏婉比她好看，也是安慰苏婉的意思。

陈雅琴笑着说道：“老太太您说得对极了，我就知道在您老眼里，我这个妹妹是最好的，其他人都比不上。”她却是不敢拿圣上开玩笑的。

太夫人这番话，让苏婉又是感动，又是哭笑不得，脸色微红，说道：“老太太，怎么连你也打趣我！”

“我说的是实话，怎么就打趣你了？”定远侯太夫人笑得更厉害了，其他人也都跟着笑。

就在说笑的时候，定远侯太夫人的其他几个儿媳妇和孙媳妇，也都过来了。

花厅里的笑声立即顿了一下，太夫人先是蹙了下眉头，随后淡淡地道：“既然她们想要见你，你便见见她们吧，也用不着太客气。”

苏婉笑着点了点头，她对定远侯夫人的几个妯娌倒是没什么看法，以前，她们对待自己，虽然说不上好，甚至还有些疏离，但也客客气气的，不过，她也没打算跟她们深交，平平淡淡的就好。

定远侯太夫人有五个儿媳妇，三个孙媳妇，两个儿媳妇守寡，其他的还都没有成婚，这一进来，便是一群人，再加上丫头婆子，花厅里顿时就被挤满了。

她们进来之后，就拜见了太夫人和楚国夫人。

苏婉对她们客气但不亲近，也不喊他们伯母嫂子之类的，倒是跟陈雅琴她们区分开来了。

倒是她们对苏婉的态度，发生了一百八十度大转弯，以前对苏婉是客气的几乎疏离，摆明了就是一副不想与与苏婉深交的模样，如今，却是恭敬了许多，放下身段来奉承。尤其是定远侯府刚娶的两个孙媳妇，对苏婉的态度几乎可以说是谄媚了，让苏婉感到十分不自在。

定远侯太夫人也觉不耐烦，但是在苏婉面前，她也不好斥责她们，只说自己累了，要休息一会儿，让陈雅琴招待苏婉，让苏婉中午再过来用饭。

苏婉跟着陈雅琴去了她的院子，耳朵才算是清净下来。

两人在坐炕上坐下之后，陈雅琴让人上了差点，这才说道：“妹妹，你别管她们，她们刚嫁到我们府上不久，还不太懂我们府上的规矩，不过，这两年，差不多就该分出去了，府上人太多，早就住不下了。”

苏婉点了点头，这五房的人挤在一个府上，的确是太勉强了，就连陈雅琴的院子都不大呢！

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴…O（∩_∩）O哈哈~祈祷我能写完吧…。谢谢大家的支持，么么哒~\（^o^）/~

晚上0点之前，大概有二更。Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十八章逛街（二更）

“对了，妹妹，那件事你听说了没有？”陈雅琴好像想起什么似突然说道。

“什么事？”苏婉正在喝茶，闻言，就放下茶盏问道。

“就是昌武侯府霍家的事。”陈雅琴脸上染上一抹幸灾乐祸之色。

苏婉闻言不由挑眉，“昌武侯府怎么了？”

“他们府上的那位王姨娘不是早产了吗？昨天，那孩子死了。”陈雅琴说道。

“死了？”苏婉听到这件事，心情不免稍稍有些复杂，与其说当时霍渊放弃她选择了王姨娘，不如说是选择了王姨娘肚子里的孩子。

如今，她走了，那个孩子竟然也死了。

此刻，苏婉竟不知心里是何种滋味。

“不止呢，那孩子死了之后，王姨娘就疯了，现在已经被关了起来，以后怕是永远也出不来了。”陈雅琴听了这个消息之后，顿时觉得解气无比。

对于苏婉被赶到庄子上这件事，陈雅琴心里其实颇为愧疚，她认为此事也有她的原因，若非她离开之前对苏婉说的那番话，苏婉可能根本不会惩罚王姨娘，继而又被王姨娘陷害，被赶到了庄子上，她心里对王姨娘的恨意，甚至比苏婉还多。

现在，见到王姨娘倒霉，便觉得十分痛快。

苏婉有点不敢相信，要知道，在这种时候，孩子夭折的几率可是很高的，那些长到几岁上又夭折的也比比皆是，王姨娘已经有了一双儿女，不可能因为幼子死了，就疯了吧？

“妹妹，听到这个消息，你难道不高兴吗？”陈雅琴见苏婉若有所思，不由讶然问道。

不等苏婉回答，她又皱眉说道：“妹妹，难不成你对昌武侯……”

“姐姐你胡说什么？”苏婉急切地打断了她的话，“我怎么可能还对他……你可千万别说这种话了。”

“好妹妹，我错了，我以后不说就是了。”陈雅琴轻轻打了一下自己的嘴巴，也觉得自己口无遮拦了，立即向苏婉赔罪道。“那你为什么你听了这个消息，却似一副不太高兴的样子。”

苏婉笑道：“看到王姨娘倒霉，我当然开心，只是觉得有些不太可能，那王姨娘可不是那么脆弱之人，”

陈雅琴意味深长地说道：“她大概是被迁怒了吧！”

苏婉闻言不由一愣，难不成霍渊是为了自己迁怒了她？

她可不敢这么想。霍渊连贬妻为妾的事情都做得出来，显然对她也没有多少感情了。她可不相信，他会为了自己迁怒王姨娘，定然是王姨娘犯了什么错，激怒了霍渊。

“无论如何，只要看她倒霉，我就开心了。”苏婉轻舒了一口气，唇角微翘说道。

她不想再提这个话题，便问陈雅琴道：“姐姐，我最近总是无所事事的，却又不知道做什么？姐姐可有什么好的建议吗？”

“妹妹觉得无聊了？也是，你府上的事情都有人打理，你只负责吃喝玩乐就可以了，当然会觉得无聊了，唉，可怜我还要操持这一大家子的事情，难得有空闲的时候，真是人比人，气死人。”陈雅琴叹息着说道。

苏婉笑道：“姐姐是忙里偷闲，我是每天都闲。”

陈雅琴笑道：“若是妹妹觉得无聊的话，可以找人打打牌，或者加个画社、诗社之类的，或者设宴，赏春花、秋月、冬雪，这些都是乐趣。”

随即又无奈轻叹道：“不过，女子嫁人后，又是侍奉公婆，又要主持中馈，来往交际，很少又闲暇的时候，只有那些小姐们才有这些空暇。”

苏婉明白他的意思，未嫁的少女和已婚的少妇，一般都是两个圈子，基本不会玩在一起的，苏婉这样的情况，的确有些愁人。

苏婉笑道：“姐姐误会了，我可不是想要去玩，我是想要做点有意义的事情。”

“有意义的事？”陈雅琴好奇地道。

苏婉点了点头，她心里目前已经有了点想法，如今，她也不缺钱，无论是白药的分成，还是陈雅琴开设的养生食坊的分成，加起来可不是一个小数目，如今食坊已经开了三家了，上一次，陈雅琴送来的两个月的分成，也有将近五千两银子呢，以后走上正轨，只会越来越多，反正钱也花不完，不如做点别的事情。

想到分成，苏婉忽然对陈雅琴说道：“姐姐，有件事我要对你说。那养生食坊，我也没有出什么力，只是出了几个方子而已，就收下你一半的分成利润，实在是受之有愧，何况，我现在也不缺钱，养生食坊的分成我就不要了……”

“不行！”苏婉还没说完，就被陈雅琴打断了，“妹妹你别说了，我养生食坊，本来就是有了你提供的方子，我们才开起来，如今，店铺才感刚刚开始赚钱，你就不要分成了，这如何说得过去？若是让外人知道了，岂不说我是背信弃义，过河拆桥之徒？”

“姐姐，只要我知道你不是这样的人就好了。而且，我又没帮什么忙，就这样坐享其成，实在是……要不然，我的分成就降到三成吧？”苏婉跟她商量道。

“妹妹，这你就说错了，你一直在源源不断地提供药膳方子，这就已经帮了最大的忙了。如果你不将方子交给我，而是你自己去做，以你现在的身份，也能做得很好，根本没有我的事情。而且，等以后食坊做大了，肯定有少不了有人会眼红，想要来分杯羹，到时候，只凭我们定远侯府，怕是也撑不住。而你就不一样了，你是堂堂楚国夫人，有陛下撑腰，京城里谁敢打你的主意？到时候，我们可都要靠你了，所以，你可千万别说这话了。”

陈雅琴说的这番可是真心话，她甚至还觉得自己亏欠了苏婉呢！

她当初开养生食坊的时候，只是为了帮苏婉，也没有想到收益会这么好。其实，这也跟如今的太平盛世有关，如今，大乾朝国力正是蒸蒸日上之时，显德帝登基之后，又没有太大的天灾*，百姓们口袋里也有些钱了，民以食为天，尤其是这里是天子脚下，达官显贵多如牛毛，谁都想多活几年，绝对舍得在这上面花钱。

新开的食坊，都开在内城有名的商业街，其中一个就在锣锅巷，比廊坊四条那里的生意好多了。

听到陈雅琴的分析之后，苏婉总算是打消了这个念头。

最后，她没有劝服陈雅琴，反倒是被对方劝服了，她果然是说不过她。

“娘，我回来了”就在这时，一个十分又活力，却又稚嫩的童声传了进来，随即，苏婉就看到一个小身影，像个小炮弹似地飞奔了进来，一头撞进了陈雅琴的怀中。

见到男孩，陈雅琴的脸上笑意又扩大了几分，拍了拍他的背道：“你这个皮猴，还不快去见过你婉姨。”

康哥儿这才从陈雅琴的怀里抬起头来，瞪大了眼睛看向苏婉，他长得虎头虎脑的，十分壮实，却又不失可爱，见到苏婉，不由露出一个大大的笑容，甜甜地喊了一声“婉姨”，就扑倒了苏婉怀里。

小家伙别看年纪小，力气却很大，撞得苏婉身体也跟着晃了晃，但苏婉却觉得心里欢喜，摸了摸他的小脑袋，说道：“原来康哥儿竟然还记得婉姨，真是了不起。”

说起来，他也不过是见过自己两次而已，小孩子忘性大，几个月没见，她真不敢相信，他还记得自己，她原以为陈雅琴是在说客气话呢！

康哥儿嘻嘻笑道：“谁让婉姨长得那么好看！”

说完，他又看向陈雅琴道：“娘亲，我长大了以后可不可以将婉姨娶回家，这样我以后就能常常见到她了。”

“臭小子，小小年纪就知道什么叫好看不好看了，你这是跟谁学的？长大了八成是个纨绔子弟。”陈雅琴笑骂道。

“嘿嘿，跟爹学的。”康哥儿毫不犹豫的把他爹给卖了，“娘亲，你快说，你答不答应。”

陈雅琴还没说话，苏婉却是笑得不行了，最后，忍俊不禁地说道：“等康哥儿长大了，婉姨就老了，长得就不好看了，那时候你还娶不娶？”

康哥儿皱起了小眉头，好像很是苦恼，思索了一番，才问道：“那婉姨会变得有多老？”

苏婉忍住笑回答道：“等你长大了，我就跟你祖母差不多大了。”

康哥儿的祖母，就是定远侯夫人。

不过，苏婉这只是在逗他而已，等康哥儿长大了，苏婉顶多也就三十岁，还真说不上老的，定远侯夫人却已经四十多岁了。

康哥儿的眉头皱的更紧了，一张小脸憋得通红，竟是再也说不出要娶苏婉的话来了。

看得陈雅琴和苏婉都忍不住笑了起来，没有一点同情心。

就在这时，太夫人那里摆饭，遣了丫头来喊苏婉和陈雅琴。

两人带着康哥儿来了太夫人这里，同样见到了宇哥儿。

宇哥儿此时已经被迫恢复了女儿身打扮，定远侯夫人正在极力矫正她的性子，毕竟，她到了快嫁人的年纪了，自然不能再这样下去了。

此时，宇哥儿也知道苏婉跟以前的昌武侯夫人是一个人了，但是，她也是个心大的，没有怎么纠结就接受了，而且只会苏婉感到高兴，高高兴兴地拉着苏婉说了好一会儿话，坐下的时候，还特意挨着苏婉坐了。

定远侯夫人还有她的几位妯娌，以及儿媳妇等人，却是在一旁伺候，等布好菜之后，太夫人就让她们回去了，只留下了孙媳妇里，只留下了陈雅琴。

用过饭之后，苏婉替定远侯太夫人把了脉，苏婉发现，她果然调养得极好，便赞了几句，如果她亲手来为太夫人调理，怕是也没有这种效果。

之后，苏婉就陪着定远侯太夫人说话，直到见她露出倦色，才向她告辞离开。

陈雅琴将苏婉送到二门处，看着她上了马车，这才回去。

苏婉看时间还早，就想去锣锅巷的街市去逛逛。

这次跟苏婉出来的是山茶和白菊，白菊心细，怕苏婉吹到风，还特意带了帷帽，现在倒是派上了用场。

苏婉下马车前，带上了带有浅金色薄纱的帷帽，这才带着山茶、白菊去了街上，几个家丁护卫在后面跟随保护着。

因为周围差不多都是达官贵人，街市很干净，很平整，两旁店铺林立，粮店、菜店、油盐店、点心铺、成衣铺、药铺、金店，胭脂铺、绸缎庄等等应有尽有，苏婉甚至还看到了陈雅琴开在这里的养生食坊，目光所及之处，极少有穿的不好的，穿绫罗绸缎的亦是不少，苏婉甚至还看到了有位女子跟她一样，带着帷帽，后面跟着一堆丫头婆子逛街，不过看她的打扮，应该是位未出嫁的姑娘。

苏婉也没在意，看了两眼，就去药铺看了看药材，突然想起自己最近打算配药，就买了不少药材，原本那掌柜见苏婉买的多，还想要送货上门，不过苏婉却拒绝了，让后面的家丁拿着也就是了。

如今，外面对她的议论还没有散去，她可不想节外生枝。

苏婉带着人刚出了药铺，忽然就见到街上忽然骚乱了起来，尖叫奔跑声不绝于耳。人群中，竟是有一个披头散发，满身血污的男人，手持长刀，正在人群中横冲直撞，而后面一队身穿飞鱼服的锦衣卫正在紧追不舍。

－－－－－－题外话－－－－－－

哈哈，将近4000字哈，酷爱来夸我…尚未修改，还得补充一下，明早看到。么…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十九章挟持（一更）

那满身是血的壮汉，见到被重重保护的苏婉，眼睛顿时爆发了一阵精光，竟是不管不顾，直接提着刀向苏婉这边冲了过来。

山茶和家丁护卫虽然加起来六、七人，但却吃亏在没有武器，那些家丁虽然都是挑选的十分强壮的下人，但是，却也只是外形强壮，力气大，并不会什么功夫，还不如山茶厉害，而那被缇骑追杀之人，却是功夫高超，几个照面，那几个家丁就被打伤了，失去了战斗力，只有山茶还在硬撑。

白菊虽然脸色煞白，但还是紧紧地将苏婉护在身后。

所幸，这时候那一队缇骑已经越来越近了，那壮汉见状，猛一咬牙，刀法越发凌厉了几分。

原本这壮汉见到苏婉前呼后拥的这么多人，穿着打扮都极为不俗，地位应该不低，心中一动，就想要拿她当人质，要挟锦衣卫放了自己。

本以为对方只是一个弱女子，就算有几个护卫家丁，对他来说也不难对付，却没想到对方的丫头竟然如此难缠，之前的打算怕是要泡汤了，不由暗道倒霉，早知道就不节外生枝了。

山茶神色冷静，虽然她自知武功差对方太多，身上好几处都见了血，看起来并不比那位壮汉好多少，若非她力气大，反应敏捷，这时候怕是已经死透了，但是，她却依旧沉着应对，咬牙硬撑，就是不肯退让半步，那壮汉一时之间，竟也拿不下她。

偏偏此时，追着壮汉的那一队缇骑赶到了，同时街道的对面又来了两队锦衣校尉，几十人迅速将壮汉围住了，那壮汉才无暇应对山茶，转而跟锦衣卫校尉打斗起来，山茶这才得以解脱。

不过是跟那壮汉斗了几个回合而已，山茶整个人却几乎都要虚脱了，若是锦衣卫来慢一步，她就要血溅当场了，即便如此，她身上的伤势，看起来也很吓人。

“山茶，你还好吧？”苏婉和白菊立即上前，扶住了山茶，苏婉快速给山茶检查了一番，发现她只是皮外伤，伤口虽然深了一些，但并没有伤到脏腑，所幸里面就是药铺，苏婉打算先扶山茶进去上点药，包扎一下。

至于外面的那个暴徒，那么多锦衣校尉对付他一个，抓住他也只是时间问题。

就在苏婉扶着山茶去药铺的时候，就听到不远处有一个极为好听的女声喊道：“这位夫人，请留步！”

苏婉循声望去，就见到了之前在街上见到的少女，头上带着浅灰色的帷帽，后面依旧跟着丫头和婆子，喊她的人，正是被簇拥在中间的那位姑娘。

苏婉下意识地皱了下眉头，这里这么危险，她们怎么还往这边凑？最重要的是，她竟一点也没发现，她们是什么时候过来的。

苏婉急着给山茶治伤，便说道：“姑娘，有事吗？若是没有事的话，请容我先行一步。”

那女子好像没有听出苏婉话中隐含的拒绝一般，一边往她这边走，一边说道：“夫人，我看你这丫头受伤不轻，恰好我身边的这位妈妈会些医术，不如让她为你这个丫头包扎一下。”

这女子虽然是一番好意，但苏婉心里却莫名的有些警惕，无事献殷勤非奸即盗。何况，她自己也会包扎，何必欠别人的情？最重要的是，苏婉总觉得她们看起来有些不对劲，但是哪里不对劲，却又说不上来。

便出声拒绝道：“姑娘的好意，我心领了，不过真得不用了。我还要为我这个丫头进去包扎伤口，就先失陪了。”

那女子没想到苏婉如此干脆就拒绝了她，不由微微一愣，见苏婉要走，帷帽下的脸色一冷，对身边的丫头婆子点了点头，那些乖乖侍立在她身旁的丫头婆子，也点了点头，不等她吩咐就上前，将苏婉三人围了起来，山茶正要上前挡住苏婉，就被一个婆子一个手刀砍晕了过去，连白菊也不例外，而刚才那些被壮汉打伤的家丁，也被敲晕了，转眼之间，就只是剩下苏婉一个人站在这里。

这些人，无论丫鬟还是婆子，竟然都会功夫。

苏婉见状，不由又惊又怒，她看了看倒在地上的山茶和白菊，冷冷质问道：“姑娘这是什么意思？”

“夫人别急，我也只是想让夫人稍稍配合一下罢了，只要你乖乖配合我，我是不会伤了你性命的，你看，你的这些下人，我都没伤害不是吗？”那女子不以为意，轻轻一笑说道。

随即，苏婉就感到自己的脖颈间一凉，令她寒毛直竖，竟是一个丫头打扮的女子，直接用匕首抵住了她的脖子。

苏婉平息一下情绪，尽量平静地问道：“说吧，你抓我到底想做什么？”

“夫人果然识时务，难道你就不想问我我是什么人？”那女子说道。

苏婉道：“我问了你就会告诉我吗？何况，若是知道了你的来历，我怕你以后杀我灭口。”

女子一笑，正要说话，突然见到锦衣卫已经将那大汉打成了重伤抓了起来，不由面露焦急之色，也顾不得跟苏婉说话了，立即冲着极锦衣卫喊道：“都住手！”

负责抓捕的壮汉，是锦衣卫百户刘靖，跟那些身穿红色圆领罩甲的锦衣校尉不同，他身上穿飞鱼服，只在一旁旁观，并没有亲自抓捕壮汉，此时，听到声音，不由循声望去，清淡地瞥了一眼，吩咐道：“立即将方大海绑了，那些女子也是这人的同伙，将她们一并抓起来。”

“是，大人！”立即有十名锦衣校尉，向苏婉她们这边走了过来。

那女子见状冷下了脸，示意挟持苏婉的丫头立即将她推到最前面，说道：“站住！你们若是再上前一步，这位夫人的性命可就保不住了。”

锦衣卫百户刘靖仿佛没有听到似的，不但没让人停下，反而吩咐道：“不用管她们，若是有人反抗，格杀勿论！”

他们只想着完成任务，可不管别人的死活，若是有人被误伤了，那也只能怪他们自己倒霉了，死在锦衣卫诏狱里的无辜人还少吗？

那女子没想到锦衣卫如此不在乎人命，脸色亦是大变，正要说话，突然，一名丫鬟打扮的女子上前，悄声在她耳边说了几句，一边说，一边还看向苏婉，眼神似乎很不可思议，连那女子也一同看了过去，虽然被帷帽挡住了表情，但依旧能感受到她的震惊之色。

苏婉虽然没有听到那丫头跟那女子说什么，但是看她看自己的眼神，就知道她说的事情跟自己有关，心中顿时有种不好的预感。

果然，下一刻，她就从那丫头的手中，落到了女子的手里。

那女人亲自用匕首挟持着她，对将她们围住的锦衣校尉说道：“你们若是再敢上前一步，这位楚国夫人的小命可就没了，若是她死了，就算你们抓住了我们，想必皇帝也不会放过你们。”

那些原本并不在意的锦衣卫，听到这话，不由都停下了脚步，面面相觑。

就连刘靖，都不免露出一丝惊愕之色，随即，就紧紧皱起了眉头，若对方挟持的人，真是楚国夫人，那可就难办了。

但是让他这么轻易就放过好不容易抓到的人，也绝不可能。便冷冷说道：“你可不要拿我们开玩笑，随便找个人来糊弄我们，我们可没见过楚国夫人，哪里知道她是真是假？”

女子闻言也不由看了看刚才给她传递消息的那个丫鬟，直到见到那丫头坚定地点了点头，她才放了心，说道：“我自然不是随便拿一个人来哄你。你若不相信她是楚国夫人，我就摘掉她的帷帽，让你看个清楚如何？你们也可以找个认得楚国夫人的人来，相信总有人见过她。”

被锦衣卫抓住的壮汉，听到这话，顿时哈哈大笑，道：“真是天助我也，原来我们随手抓的人竟然是堂堂楚国夫人，看来，连老天爷都站在我们这边了。你们若是不怕皇帝老儿怪罪的话，就赶快把你爷爷我放了。”

“放肆！”锦衣校尉听到壮汉辱骂皇帝，立即用刀柄抽打了他的脸几下，顿时将他的脸给抽肿了。

但是壮汉却是大笑不止，因为他知道对方是不会动自己的。

苏婉心情很不高兴，她好不容易逛一次街，竟然就被人给挟持了，甚至还被人危及生命，真是无妄之灾，再加上担忧山茶的伤势，心情就更差了。

但是，当她人听到那壮汉骂显德帝皇帝老儿的时候，却忍不住差点笑了出来，不知道显德帝听到这话，会是个什么反应？想到这里，心情竟诡异地好了几分。

她本来想笑，但是想到自己的处境，却又笑不出来了，不由轻轻一叹。

“大人，现在我们该怎么办？”一名锦衣校尉向刘靖问道，“难道真要放了他？”

那方大海可是指挥使大人下令一定要活抓的人，若是抓住了他，就是一大军功，为了抓人，他们甚至还有不少伤亡，就这么轻易放了他，实在太不甘心。

可是，如果对方挟持之人真是楚国夫人，若是不放的话，怕是她们真会下狠手，到时候他们别说升官发财了，可能连小命都不保。

刘靖也不敢擅自做主，说道：“立即通知指挥使大人！”

事关楚国夫人，除了指挥使大人，没有人做得了主。恐怕就连指挥使大人，也需要请示陛下。

何况，指挥使大人想必是见过楚国夫人的，以大人的眼力，绝对不会认错人。

“是！”锦衣校尉得了命令之后，立即就去通信了，剩下的人，依旧跟女子对峙。

女子已经知道了苏婉的身份，倒是不着急了，她可是听说过楚国夫人的传言的，也知道她非常得皇帝宠爱，她就不相信，他们会眼睁睁地看着楚国夫人死在他们面前。

苏婉知道这种对峙一时半会儿完不了，想起山茶的伤势，到底放心不下，就对女子说道“这位姑娘，我那丫头受了伤，若是不及时治疗，怕是要失血过多而死了。你刚才说你身边不是有一位擅长医术的妈妈，还烦请她进去替我这丫头包扎一下，感激不尽。”

女子蔡秀玉，听到苏婉的话，不由有些意外，看着她说道：“这都什么时候了，你还记挂着你的丫头？如此看来，你也是个知道体恤下人之人。好吧，看在你是真心关心丫头的份上，此事我同意了，钱妈妈，你就替那个丫头治下伤吧！”

那位打晕山茶的妈妈顿时应了一声，扶起山茶就去了药铺，药铺的掌柜和伙计早就吓得躲了起来，也没有拦他们，钱妈妈还特意瑟瑟发抖的伙计要了外伤好和干净的纱布。

苏婉这才稍稍放心，感激地对蔡秀玉道：“多谢你了。”

蔡秀玉闻言，不由失笑道：“谢我？我的人打伤了你的丫头，你还要谢我，这是何道理？”

苏婉道：“一码事归一码事，何况打伤我那丫头的不是你，而是你的同伴，我自然是要感谢的。”

蔡秀玉闻言，奇怪地看她一眼，说道：“你跟我以前见过的那些贵妇人不一样，她们可不会像你这般，关心丫头的死活，在她们眼里，这些丫头跟小猫小狗也差不多，要打要杀都随意，你倒是不一样。”

苏婉闻言没有说话，不过，她也感觉得出来，对方也不是什么坏人，对方这么挟持于她，还是让她对她生不起好感来，想必对方也是如此，这是立场问题。

蔡秀玉也只是想要感慨一下罢了，苏婉不接话，她也不在意，只不过，她对苏婉却很好奇，过了好一会儿她又问道：“你真是楚国夫人？”

抓都抓了，还问是不是有什么用？

苏婉淡淡地说道：“我若说我不是，你会放了我吗？”

“当然不会！”蔡秀玉道，她透过帷帽，直直地看向苏婉，说道：“我只是好奇你长什么模样而已，你莫不是真像外界穿的那样倾国倾城？”

“你若是好奇，摘掉我的帷帽也就是了，何必多此一举的打听？”苏婉顿了顿，还是说道：“我虽有几分姿色，绝对不是什么倾国倾城，你若是见了，想必会十分失望。”

听到苏婉这么说，蔡秀玉越发好奇了。

只是此时天色已晚，差不多要接近黄昏了，蔡秀玉心中也开始焦急起来，倒是将注意力从苏婉身上移开了。

又过了一会儿，苏婉听到一阵阵马蹄声传来，他顿时感到蔡秀玉放在自己脖子上的匕首紧了紧，一股刺痛传来，苏婉忍不住皱了下眉头，却没有吭声，顺着马蹄声看过去，就见到了一对大概二三十个锦衣卫骑马飞奔了过来，最前面一人，正是锦衣卫指挥使傅黎。

傅黎带折翼乌纱，穿着飞鱼服，身后披着黑红披风，腰间挂着绣春刀，还有锦衣卫指挥使的令牌，他骑马近前之后，一拉缰绳，胯下马长嘶一声，稳稳地停了下来，面色冷肃。

刘靖以及一众锦衣校尉，立即单膝跪地行礼——

“拜见指挥使大人！

傅黎向苏婉的方向看了一眼，但很快就收回目光，说道：“起来吧！刘百户，这到底是怎么回事？”

“启禀大人，事情是这样的，属下先前带人抓捕方大海时……”刘靖冷静地将事情从头到尾说了一遍，最后又道：“事关楚国夫人，属下实在不敢做主，这才惊动了人了。”

傅黎点头道：“这么说，你们还没确定楚国夫人的身份？”

“正是。”刘靖回答道。

“你便是锦衣卫指挥使？”蔡秀玉见到傅黎来了之后，整个人都紧张了起来，身体十分紧绷。

傅黎却不理她的话，只是说道：“你把人放了吧，无论什么条件，我们都答应。”

蔡秀玉没想到傅黎如此痛快，竟是直接楞了一下，呆呆地说道：“你……你就不确认一下她的身份？”

“不必，我确定她是楚国夫人。”傅黎说道。

蔡秀玉此时方回神之后，说道：“如此甚好，就让楚国夫人亲自送我们一程，等出了城，我们自会放她回来。”

“不行！”傅黎想都没想说道，“本座可以放你们走，但你们必须立即放了楚国夫人，否则，你们一个也别想走！”

说完，一挥手，周围的建筑上，顿时出现了一排排黑黝黝的弓箭，正对着他们。

－－－－－－题外话－－－－－－

老规矩，0点前有二更…O（∩_∩）O~

今天大家好热情，好多钻钻，好多评价票、好多打赏和花花，我感觉我的低潮期也过去了，哇卡卡卡卡…兴奋ヾ（o？）？ヾ谢谢大家…

niannian68亲亲，你实在是太狠了，用票票和打赏把我砸了个晕头转向，一砸就直砸出一个会员来，看得我心惊肉跳的（原谅我的没出息吧~纯*丝的我没见过大世面），给你跪了…。ORZ。

还有谢谢七夜雪88、痴柔情、盈盈英英、kaixin050318、茫茫碌碌的猪送的钻钻、打赏和花花。谢谢hancaizhen，菀欣亲亲的好多评价票，谢谢所有给俺投票票的童鞋，耐你们，么么哒…\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十章护送（二更）

被人用几十把箭矢指着，任谁脸色也好看不起来，蔡秀玉更是大变，就连那个被押着的壮汉，神色都从一开始的散漫，变得凝重起来。

“你这是什么意思？”蔡秀玉脸色难看，冷冷问道，“难道你想连楚国夫人一起射死吗？你信不信，你们的箭若是射下来，楚国夫人肯定比我先死。”

傅黎神色不变，脸色冷然，说道：“本座只是跟你商量而已，无论如何，楚国夫人你们都不能带走，否则，一切免谈。”

“你……难道就不不怕我杀了她？”蔡秀玉架在苏婉脖子上的匕首紧了紧，一滴滴鲜血顺着匕首流了下来，最后又滑落到苏婉米黄立领中衣上。

因为帷帽的遮掩，傅黎看不到苏婉的情况，但是，蔡秀玉的动作，他却是看到了，眼神又阴沉了几分，他看了押着方大海的校尉一眼，校尉会意，拔出刀来对着方大海的身上就砍了一刀，伤口虽不致命，却也足够深了。

一般人怕是早就疼得大喊了，但是方大海却只是微微咧了咧嘴，似乎毫不在意。

他杀了许多人，但是他同样也不怕死，因为他就算死了也值了。

但是，蔡秀玉却害怕了。

想起锦衣卫的那些传言，蔡秀玉心里越发没底了。他们虽然碍于皇帝的命令要救楚国夫人，但若是逼急了他们，他们可能真会罔顾楚国夫人的性命，对他们这些人下手了。到时候不但方大海救不出来，反而还会赔上她们。

但是，方大海知道太多事情，若是留给锦衣卫，后患无穷，她无论如何也要救他，万一救不了他，那也只能杀了他了。

苏婉觉得蔡秀玉架在自己脖子上的手微微有些颤抖，呼吸似乎也稍稍急促了些，苏婉知道，对方定然是心乱了。

但是，她却不敢跟她说什么，她的匕首放在自己脖子上呢，万一她说了什么刺激到了她，她手一抖，她的小命可能就没有了。

傅黎自然看出了蔡秀玉的挣扎，说道：“说出你的选择吧？是想要放了楚国夫人，还是都一起留下？”

蔡秀玉慢慢抬起头来，有些犹豫地道：“若是我放过楚国夫人，你真得会放我们走？”

傅黎点头道：“那是自然。”

“可是，你让我怎么相信你们？”蔡秀玉差不多已经下定了决心，但是，却又信不过锦衣卫。

听到蔡秀玉态度软化，傅黎心里其实也松了口气，但是脸上却是丝毫也看不出来，说道：“只要你放了楚国夫人，我就命令他们全都撤退，你看如何？”

“不行！”蔡秀玉道，“我信不过你们！”

“那你想怎么样？”傅黎说道，“你再这么犹豫下去，城门可是要关了，到时候，你们想出城都不成？”

蔡秀玉心里拿不动注意，半晌之后才咬牙说道：“好吧，你现在就让你的手下都退下，把武器都扔掉。”

“好！”傅黎挥了挥手，弓箭手果然都退下了，所有的锦衣卫也都开始后退。

“不行！这个距离太近了，还得往后提，让他们把武器都扔了。”蔡秀玉说道。

傅黎让属下照办了，自己的刀也扔在了地上，武器扔到地上的碰撞声不绝于耳。

等停下来之后，傅黎才道：“现在你可以放人了吧？”

“把你们的马都给我们，再把方大海放了。”蔡秀玉道。

傅黎连眉头都每皱，痛快地说道：“给他们几匹马。”

“把你的马也给我。”蔡秀玉道。

“我的马可是认主的，而且，它也认路，你确定要骑它。”傅黎“好心”提醒道。

听他这么所以说，蔡秀玉还真不敢骑，因为这些有灵性的烈马，除了主人之外，根本不让其他人骑，而傅黎的马，一看就是良驹。

其实，这匹马是显德帝赏赐的御马，脾气最烈，傅黎也是好不容易才驯服的。

蔡秀玉也只能退而求其次道：“你先将你的马打发走！”

傅黎没有拒绝，他的身边只有两名押着方大海的手下，其他人都在百米之外，就连手中的武器也都没了，而蔡秀玉那边，则是多了十几匹马，只有方大海，还在傅黎手中。

“你的条件我都答应了，你是不是也该有点表示了？”傅黎说道。

蔡秀玉让跟着自己的丫头、婆子先上了马，这些人都十分利索，显然是经常骑马的。

蔡秀玉押着苏婉到了一匹马前，说道：“我们同时放人，如何？”

傅黎没有说话，只对两个手下点了点头，两人会意，放开了方大海。

蔡秀玉见傅黎果然没有说谎，也放开了苏婉，苏婉一得到自由，不敢有丝毫耽搁，立即向傅黎这边跑了过来。

方大海原本以为蔡秀玉只是诓骗傅黎而已，现在见到她真放了人，不由大惊，立即喊道：“危险，不能放人……”

然而，话未说完，就闷哼一声已经倒在了血泊中，后背心脏处插着一支羽箭。

不知何时，从两旁的店铺里忽然出来十几个穿着普通衣服的男人，手中拿着弓箭，正拉弓对着她们。

蔡秀玉见状大惊失色，知道自己还是大意了。

这也怪傅黎之前答应了她的所有条件，又表现地诚意十足，让她慢慢放下了戒心，蔡秀玉才会下意识的相信了他，没想到，他竟然如此阴险，竟然还留了后招。

蔡秀玉想要去抓苏婉，可苏婉早就在十几步之外了，她焦急地跺了跺脚，不敢耽搁，立即翻身上马，一刻也不敢耽搁，撒蹄狂奔起来。

傅黎神色冷静，结果手下递过来的弓箭，根本没怎么瞄准，咻咻咻，射出三箭，两人惨叫一声从马背上摔了下来，蔡秀玉也中了箭，只是刚才她心中警惕，偏移了一下身子，原本该刺中心脏的箭矢，才射偏了，只射到了她的肩膀。

即便是这样，她也差点摔下马来，但她坚持住了，没有掉下马来，马儿越跑越快，最终还是逃走了。

“大人？”所有锦衣卫都围了上来，“您刚才射中的两人已经死了，方大海也死了，不过其他人……”

傅黎将弓箭递给一旁的锦衣卫，神色冷清，立即吩咐道：“立即派一队缇骑去追捕逃犯，追上之后，格杀勿论！”

“是！”锦衣卫百户刘靖立即带着一队锦衣卫校尉上马追了上去。

傅黎吩咐完之后，才看向苏婉。

此时，苏婉刚刚将白菊给唤醒，她正要带着白菊进去看山茶，山茶就已经强撑着身体走了出来。

“夫人，您没事吧？”山茶焦急地问道。

“我没事，你呢？”苏婉上下打量着她道。

“奴婢也没事。”山茶说道，随后又看了看周围的锦衣卫，问道：“夫人，那些挟持您的人呢？死了没有？”

苏婉正要说话，就听背后有人说道：“傅黎见过楚国夫人。”

苏婉转过身来，见到傅黎向他行礼，立即说道：“指挥使大人快免礼。说起来，你又救了我一次，我怕是一辈子也报答不完，你再这样，倒是让我无地自容了。”

傅黎直起身来，垂眸说道：“夫人说笑了，卑职也只是救过夫人这一次而已，也不过是奉命行事而已，夫人可千万别说报答卑职的话了。”

听傅黎这么一说，苏婉知道，他在提醒自己的身份，不让自己说露嘴，心里又是叹息，又是感激，她欠对方的实在太多了，实在不知道该怎么谢他才好。

如果，她是未嫁之身，只凭她三番两次的救自己，她就愿意嫁给他，可惜……

“夫人，天色晚了，不如我亲自护送夫人回府吧？”傅黎见苏婉不说话，再次说道。

“嗯，那就劳烦指挥使大人了。”苏婉看了看依旧躺在地上的家丁，又道：“还要劳烦大人派人将我这几个家丁送到附近的医馆去。”

苏婉刚才也查看了一下他们的伤势，虽然都伤得不轻，却也没有什么生命危险。

“这是自然！”傅黎说完，就命令属下将苏婉的这几个家丁，送去了医馆，一同去医馆的还有之前受伤的锦衣卫和被无辜砍伤的平民。

苏婉的马车就在附近，此时，也已经过来了，那车夫还有一同看车的家丁，脸上都露出惶恐之色，他们很明白，若是楚国夫人出了事情，他们也没有好下场，何况，他们之前还透露了楚国夫人的身份。

苏婉却不知道这些，主仆三人上了马车，便离开了这片是是非之地。

而锦衣卫指挥使傅黎，则是带着一队锦衣卫，亲自将苏婉护送回了楚国夫人府。

马车停下之后，苏婉正要出去，就听到外面傅黎以及一众锦衣卫忽然说道：“微臣见过陛下，吾皇万岁万岁万万岁。”

苏婉此时已经摘掉了帷帽，掀开厚厚的车帘，果然看到显德帝正站在门口，身上还穿着龙袍，显然一副刚刚赶过来的模样。

显德帝见到苏婉，也不顾众人在场，竟亲自走到马车前，将手伸过去扶苏婉，脸上带着一抹焦急，问道：“夫人，你没事吧？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十一章害怕

“陛下？”苏婉有些惊讶地喊了一声，说道：“您怎么来了？”

见到苏婉安然无恙，显德帝眼中的焦急顿时去了几分，刚要说话，忽然神色一凝，看到了苏婉脖颈间的血迹，脸色顿时就冷了几分，但他却没有立即发作，而是先扶着苏婉下了马车，才看着她，微微拧眉说道：“你受伤了？”

苏婉下意识地摸了摸自己的脖颈处，说道：“只是一点皮外伤，不碍事的。”

显德帝看向傅黎责问道：“傅爱卿，朕不是说过，务必保证夫人毫发无伤吗？这就是所谓的毫发无伤？”

跪在地上的傅黎闻言，闻言身形也是一僵，他刚才并没有看到楚国夫人受伤了，但他并没有为自己辩解，立即请罪道：“臣办事不力，没有保护好楚国夫人，还请陛下责罚！”

苏婉见状，连忙说道：“陛下，我真的只是受了一点皮外伤而已，傅指挥使已经尽力了，您就不要再责怪他了。”

显德帝听到苏婉为傅黎求情，点了点头说道：“好吧，既然夫人替你求情，此事就此作罢，人可是抓住了？”

傅黎沉静地回答道：“回陛下，方大海已经授首，臣射杀了他的两个同伙，只是，伤了夫人的罪魁祸首，却被她给逃了，微臣无能。”

显德帝听傅黎说人跑了，神色就冷了几分，不过，他也知道此事也怪不得傅黎，他还是说道：“看在傅爱卿将夫人平安救回来的份上，朕给你一个将功赎罪的机会，三天之内，你就是掘地三尺，也要把人给朕找出来，死活不论！若是办不到，你再向朕面前来请罪吧！”

“是，微臣遵旨，谢陛下开恩，谢楚国夫人求情，微臣告退。”傅黎说完，就站起身来带着锦衣卫的人离开了，显德帝自有腾骧卫的禁军保护。

苏婉见状，心里不免感到有些愧疚，觉得是自己连累了傅黎。

若不是她被抓住，傅黎根本不会被责难。

但是，她也不会愚蠢的将所有的过错都揽到自己身上，毕竟，不是她自己想要被抓的，要怪也怪那些抓她的人，这点她还是分得清楚的。

原本她对挟持自己的人，没有太大的恶感，甚至觉得对方也不是什么坏人，但是现在，她的看法却变了。

人，本来就不能用纯粹的好人和坏人去区分，更多的却是立场的不同，注定是敌人而不是朋友。对敌人的心软，就是对自己的残忍，人大都是自私的，她也不会例外。

“夫人在想什么？”锦衣卫离开后，显德帝见苏婉有些发怔，不由出声问道。

苏婉回过神来，抬头看到显德帝脸上显而易见的关心，又想起他连衣服都没换，就急匆匆地从宫里赶了过来，心好像一下子被什么东西给填满了，全身上下都暖融融的，她觉得鼻子一酸，眼前之人竟然有些模糊，但却不想让他看到，连忙低头笑道：“没什么！陛下，天色都黑了，我们进去吧！”

显德帝点了点头，若有所思地看了她一眼，但也没多问，接过旁边小太监递过来的黄缎披风，给她披上，这才揽着她的肩走了进去。

两人到了正房福瑞堂之后，显德帝就先看了看苏婉的伤口，亲手替她清洗了一下伤口，又上了白药，显德帝原本还想要包扎起来的，却被苏婉给制止了。

苏婉有些哭笑不得，说道：“陛下，我这里只是一点小伤而已，我甚至都感觉不到疼痛了，真不必如此。”

显德帝见苏婉执意不肯包扎，也只能作罢，苏婉又换了干净的衣服，衣服都是比较宽松的交领，又是最柔软的面料，保障不会摩擦到伤口。

处理好伤口之后，天色也晚了，邱妈妈立即安排丫鬟在厅里摆了晚饭。

山茶和白菊都去休息了，都是菡萏、墨竹以及一些小太监在跟前伺。

用过晚饭之后，显德帝对苏婉说道：“夫人，我们去里面说话。”

说完，就拉着苏婉的手，去了西次间。

苏婉看着显德帝握着自己的手，莫名地觉得脸颊有些发热——

以前的时候，他也没少牵自己手，怎么这次就感觉有些不一样呢！

苏婉正想着，然而刚进了西次间，显德帝的脚步就停了下来。

“陛下……啊……”苏婉刚诧异地喊了一声，整个人就已经被显德帝一把拉进怀中，紧紧地抱住了。

“婉儿……”显德帝在她耳边轻声喊道。

苏婉听到他的称呼，就忍不住心里一颤——

他……他这还是第一次喊自己的名字。

以前，显德帝一直都在喊她夫人。只是一开始的时候，他喊她夫人，是调笑的意味居多，言语动作都十分轻佻，可以说，里面是没有什么尊重之意的，十分地漫不经心。

后来，显德帝虽然一样喊她夫人，但是，却没有了一开始的轻浮，多了几分怜惜和疼爱之意。

而她封了楚国夫人之后，他对她就越发爱重甚至是珍惜了，苏婉甚至有时候会觉得，自己是被他捧在手心里的。但是，她却一直告诉自己，这只是错觉而已。

但是现在，经过今天的事情之后，她却忍不住想要相信他了，相信他对自己的心意了。

“陛下？你……到底怎么了？”苏婉忍着心中的悸动轻声说道。

显德帝却沉默了，却将她抱得更紧了。

良久之后，显德帝才缓缓说道：“婉儿，今天，你让朕害怕了。朕从来都没有这么害怕过，甚至，觉得一辈子都不会有什么事让朕觉得恐惧、担忧，焦躁不安，让朕完全无法继续留在宫里等你的消息。但是，今天，你却让朕将这些滋味统统体会了一个遍……”

显德帝根本没想到，苏婉对自己，竟然会有如此大的影响。

他知道自己喜欢苏婉，也知道她对自己有些不同，但是，他一直以为，这种喜欢，是在他的控制范围之内的，是可以掌控的。

可是，现实却告诉他，一切都是他自以为是罢了，他根本就控制不了这一切，也控制不了自己的心。

其实，他也说不明白自己到底喜欢她什么，但他就是喜欢她，放不下她，若真说的话，他喜欢她所有的一切，甚至她身上的很多缺点，在他看来，都是那么可爱。

“朕害怕失去你……”显德帝说到这里，握住苏婉的肩膀，跟自己拉开了一旦距离，低头跟她对视道：“所以答应朕，无论如何，都不要让朕如此担心了。这次是朕的疏忽，以后，朕会派人保护你的，一定不会让你再遇到这种事。”

苏婉闻言，不由心神俱颤，她觉得似乎冥冥中有一只大手握住了她的心，来来回回地扯动着，粗暴地搅乱了她的心湖，似乎要将她的心从胸腔里夺走一般，让她感到又疼又乱，胸中翻滚的情绪，几乎让她无法思考，理智几乎荡然无存。

“陛下，我答应……我……”她仰头看着他，语音轻颤，她还想要再说些什么，回应他的这番心意，然而，她动了动唇，却怎么也说不出话来了。

此刻，在她的视线已然模糊，喉头已经哽咽，却依旧不肯眨一下眼睛，就那么怔怔地看着他。

显德帝看着苏婉那双明亮透彻的眼睛中，此刻已经蓄满泪水，长睫轻轻一颤，泪水就顺着白玉般的面庞滑落下来，似乎滴进了他的心里，他忍不住低下头去，去吻她脸上的泪珠，最后，才慢慢转移到了她的红唇上。

苏婉闭上了眼睛，双手情不自禁地抓住他胸前的衣襟，承受着他这个跟满含情意的的吻，并慢慢回应了过去。

显德帝感觉到苏婉的回应，动作微微一顿，下一刻，他就紧紧抱住了她，更加热切激烈地深吻起来，但很快，显德帝就不满足于只是亲吻了，直接将她抱了起来，进了里面的卧室。

这一夜，有人芙蓉帐暖度*，而有些人，则是辛苦奔逃，几经生死，终究死里逃生。

此刻，京城郊外的一个庄子，一户普通的佃户家里。

西厢房的灯亮着，明间的客厅桌子旁边，坐着一名二十岁左右的年轻人，年轻人长相颇为俊美，也颇具威仪，身后站着两名大汉，在他面前，还跪着几个丫头婆子，身上都带着伤，正是今天劫持苏婉的那一伙人，此时，她们却老老实实地跪在年轻人面前，即便伤口不停地流血，也不敢动弹一下。

过了好一会儿，一个婆子从里间走了出来，正是之前那位给山茶包扎伤口的钱妈妈。

“秀玉伤势如何了？”年轻人问道。

钱妈妈恭敬地说道：“回少主的话，小姐她伤势虽然重，但是没有伤到要害，倒是没有性命之忧，只是，想要完全恢复，至少也得几个月的功夫。”

年轻人点了点头道：“没事就好。”

但下一刻，他的神色便冷了下来，淡淡地说道：“可惜，方大海却折在了锦衣卫的手里，还赔上了两个人，倒是还是亏了。”

钱妈妈立即跪下来请罪道：“少主，都是属下办事不利。”

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，只要一写感情戏，我就卡得死去活来的，还经常改来改去的，我以为自己至少能写7000字，结果，我只写了3000字，晕死，求原谅~零点之前是二更不了的，今天熬夜写，明天上午九点以后更新。么么哒。

本来想要写出色龙的名字的，结果，没写到。╮（╯▽╰）╭

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十二章心跳（二更）

“行了，都起来吧！我们还没有脱离危险，锦衣卫正在紧锣密鼓的搜捕之中，现在，不是计较这些事情的时候。”年轻人说道。

“是，谢少主。”钱妈妈还有其他几个丫头婆子才站了起来，

“钱妈妈，你带她们下去收拾一下身上的伤势，休息一晚，明天我们就出发。”

钱妈妈恭敬地应了一声，就带着她们下去了。

等她们离开后，站在年轻男人身后的一名三十多岁的壮汉道：“少主，何必着急离开？这里的佃户，不少都是本教教徒，他们一定不会出卖我们的。”

名叫吕琛的年轻人轻轻一笑，说道：“若是一般人我自然不会紧张，可对方是锦衣卫，就不能等闲视之了，他们的鼻子简直比狗还灵敏，而且，他们总有各种手段令人开口说话，曾三叔，程四叔，你们可千万不能小看他们，毕竟，连方大海这样的人物，都死在了他们手里。”

曾三石和程四闻言，心里均是一凛，郑重地点了点头，方大海在教中的地位甚至比他们还高，能力更强，知道的机密太多，这也是他们为什么想法设法要把他救出来的原因。连他都栽在锦衣卫手里，何况是他们？

想想真是不公平，想当初造反推翻前朝的时候，还是他们率先反元，元朝的统治才彻底乱了，若不是他们，哪有后来的梁王，更不可能有现在的大乾朝。

然而，当元朝被推翻，梁王建立大乾朝之后，却翻脸不认人，将他们打成了邪教，反教，大肆打压，即便他们教徒众多，几十年后，也是元气大伤，直到现在，才总算是缓过劲来，信徒也渐渐发展起来了。

可惜，他们的信徒大多是贫民百姓，中上层的信徒极少，而且，因为显德帝登基之后，吏政还算清明，国泰民安，百姓安居乐业，对官府没有什么抵触情绪，这股庞大的力量，也就发挥不出作用来，他们也只能憋着劲儿，顺便休养生息。

但是只要遇到巨大的天灾*，这股力量就会迅速为他们所用，动摇大乾朝的统治，也不是不可能。

想到这里，曾三石忍不住怒骂道：“他奶奶的，梁宏这个狗皇帝，命也忒好了，大乾建朝一来，基本都是三年一小灾，十年一大灾，结果他倒好，登基九年，几乎年年风调雨顺，就算有点小灾小难的，也没有太大问题，害得我们想要发展信徒都不容易。”

吕琛听到他提到显德帝，脸上的笑意，竟然有几分古怪，但他很快就恢复了正常说道：“梁宏的确是运气好，先皇在世时，替他扫平了一切障碍，他顺顺利利的登基，再加上连老天都帮他，他自然很容易就坐稳了皇位。然而，一旦遇到各种危机，他的弱点和能力，必会暴露无遗，到时候，就是我们趁虚而入的时候了。”

“少主说的没错。”程四应和道，“佛母也说了，风调雨顺了这么久，也是该有大灾出现了，只要我们安心等待就好。”

吕琛唇边含着一丝冷笑，随后，他像是突然想起什么似地说道：“那武清伯府家的女儿，到底什么时候进宫？”

“这……”曾三石和程四对视一眼，说道：“属下至今还没有收到确切的消息。”

吕琛闻言，眼中闪过一丝阴霾，说道：“这武清伯府家的女儿，也是个不中用的，看来，果然还是不能把希望压在一个女人身上，不过，幸好我从一开始也没指望过她。”

曾三石是见过陆婧颐的，闻言说道：“少主，这陆姑娘的美貌您也是见识过的，天下少有男人见了她不动心的，听说那狗皇帝是个风流好色的，若是真见过了陆姑娘美貌，还怕他不上钩？”

程四亦是说道：“正是，若是利用好了，女人的杀伤力可是不容小觑，要不然怎么会有‘红颜祸水’这个词呢！历史上多少皇帝是栽在了女人身上，以陆姑娘的美貌，比那褒姒、妲己、杨玉环也不差了吧？据说，那楚国夫人曾经是昌武侯的夫人，虽然不知事情真假，但想必不会是空穴来风。那狗皇帝色令智昏，连臣下的妻子都抢，还光明正大地封了个楚国夫人。我就不相信，那楚国夫人的美貌还能比得上陆姑娘？他对楚国夫人都如此，等陆姑娘进宫，那狗皇帝怕是被迷的魂都没了。”

吕琛听到这里，神色才算缓和了些，说道：“若真能如此就好了。不过，那楚国夫人真的是昌武侯夫人？”

曾三石笑道：“我们也只是道听途说而已，怎么，少主对楚国夫人感兴趣？若是少主喜欢的话，等大事成了之后，抢过来也就是了。”

吕琛闻言，不屑轻哼一声，说道：“别把本少主想得跟梁宏一样不堪，我可不像他那样荤素不忌，连一个残花败柳的女子都如此稀罕。”

曾三石和程四闻言，不由挤眉弄眼了一番，说道：“那少主看蔡姑娘如何？身份上勉强也算少主的师妹，长得漂亮，又一心爱慕少主，少主收了她当个侍妾也不错。”

吕琛闻言，微微眯了眯眼睛，蔡秀玉对他的感情，他自然是感受得到的，只是，他心里还有大事未成，对这些儿女私情根本没有太大兴致，不过身边没个正经的女人到底不好，如此，将蔡秀玉收了房也不无不可，将来成了大事，给她一个名分也就是了。

他正要说话，突然就听到外面传来了一阵嘈杂声，接着，门就被人粗暴地从外面撞开了，钱妈妈一脸慌张地跑了进来，说道：“少主，不好了，锦衣卫的人追来了。”

“什么？！”吕琛三人，脸色顿时大变。

“他们怎么会追来？”吕琛咬了咬牙，惊怒交加地问道，“是谁泄露了消息？”

“少主，这些还是以后再计较，保命要紧，咱们还是快逃吧！”程四着急说道。

吕琛的脸上迅速闪过一抹不甘和屈辱，但是，他也知道此时不宜再耽误下去了，立即说道：“我们走！”

“那蔡姑娘怎么办？”钱妈妈着急地问道。

吕琛沉吟了一下，说道：“没办法，这种时候，我们也只能舍弃她了。”

何况，那些锦衣卫本就是追捕蔡秀玉的，若是他们继续带着她，那些锦衣卫定然穷追不舍，到时候连他们也会陷入危险之中，倒不如弃卒保帅。

钱妈妈虽然心疼蔡秀玉，却是也不好违抗少主的命令。

他们教派建立几百年，早就形成了尊卑有序，等级森严的制度，繁盛过，也败落过，虽有很多支派，但正统的却只有这一支，对方又是少主，身份高贵，他的命令，她可不敢不听。

最重要的是，少主的性命，可比蔡秀玉重要千百倍，他们就算都死了，也要保护少主安全。

想到这里，钱妈妈的心也硬了起来。

一行人刚悄悄离开，一队十人的锦衣卫校尉就已经闯了进来。

“总旗，里间发现了一名受伤的女子。”一名校尉对头领说道。

那名总旗看了看之后，心里立即松了一口气，抓到人就可以向指挥使交差了，立即说道：“抓起来带走，继续追捕她的同伙。还有这家收容他们的人，也全部抓起来！”

锦衣卫校尉们立即去追捕了，吕琛等人被追得宛如丧家之犬一般，至于能不能逃掉，还要看他们的运气。

次日，苏婉醒过来之后，才发现显德帝竟然还没走，不由有些惊诧，同时还有一丝莫名的喜悦从心里升腾起来，问道：“陛下，您怎么还没走？难道不用上朝吗？”

“朕今日不上朝。”显德帝笑道，“怎么，婉儿很希望朕走吗？”

“不，我当然希望陛下能留下来……”话刚说完，苏婉就看到了显德帝打趣地眼神，脸色顿时就是一红，但还是移开目光说道：“陛下，政事要紧。”

若是显德帝一直留在她这里，耽误了朝政，怕是那些大臣也该有微词了，而且，他最近来她这里的确是频繁了一些。

显德帝闻言，看她的眼神越发柔软了几分，说道：“婉儿不必担心，朕心里有数。”

既然显德帝都这么说了，苏婉自然不会自找没趣，主动靠进他的怀里，说道：“陛下对我这样好，真是让我感到又高兴又惶恐。”

“婉儿高兴朕能理解，不过你又惶恐什么？”显德帝轻抚着她披散在身后的长发说道。

苏婉抿了抿唇说道：“我只是感觉心里有点不踏实，就觉得现在的生活，就好像泡沫一般，虽然华美漂亮，却是一戳就碎。”

显德帝抚摸她长发的手了顿了顿，轻叹一声，握住她的手放到自己胸前，让她感受自己的心跳，说道：“婉儿，你亲自感受一下，朕的心，到底有多真？朕昨天的话，可不是哄你玩的，朕是认真的。所以，你真得不必感到不踏实，就算害怕，那个人也应该是朕。”

－－－－－－题外话－－－－－－

这是昨天的二更哈。么么哒~

好多评价票，统计不过来，都可以躺在上面睡觉了好吗。\（^o^）/~谢谢大家…热度指数提升了好些…

谢谢亲亲们的月票，你们让我保住了第五的位置，太感谢了，耐死你们了，么么哒。

谢谢痴柔情、香香公主、yoyu2003、茫茫碌碌的猪、淘蜜蜜送的钻钻。

谢谢香香公主、少年青衫远、茫茫碌碌的猪松的花花。

谢谢亲亲们的打赏~

淘蜜蜜　打赏了188币

hancaizhen　打赏了1314币

凝昕　打赏了157币

niannian68　打赏了10000币

念念真是大土豪，昨天洒了那么多票票和币币，今天又洒了这么多，orz。我等只有膜拜的份了…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十三章回应（小修）

苏婉微凉的手掌，紧紧贴在他滚热的胸膛上，感受着他胸腔里强有力的跳动，苏婉觉得，他身上的热度似乎顺着她的手心，一直传到了她的心里，让她的心也跟着热了起来。

苏婉抬着头看着显德帝，他的容貌，任谁见了，恐怕都要暗赞一声俊美，五官分明有棱角，鼻梁高挺，嘴唇性感，眼睛细长而幽深，不笑的时候，极具威仪，令人不敢直视。但他若是一笑，那双仿佛洞悉人心的眼睛里，顿时就桃花满溢，似乎一下子就变得温柔多情，风流倜傥起来。

但此刻，他却没有笑，一双黝黑深邃的眸子里，却依旧盛满几乎醉死人的温柔，宛如大海一样，包容着她，安抚着她，抚平了她心中的忐忑和不安，让她忍不住对他心动，让她心安，也让她终于对他产生了一丝安全感。

苏婉怔怔地看了显德帝良久，直到看到显德帝脸上浮现几丝笑意，打趣地看着她，她才回过神来，脸上又爬上几分热度，她有些窘迫地想要移开目光，但却还是硬生生地忍住了，直视着显德帝，对他说道：“陛下对我的心意，我感受到了，我也相信陛下不会骗我，只希望陛下也能长长久久地记着这份心情才好。”

显德帝收敛了笑意，认真地点头说道：“好，朕一定会长长久久地记得的。”

苏婉听了这话，忍不住微微动容，脸上露出一丝浅浅地微笑。

其实，她也知道男人的承诺是靠不住的，但是，就跟其他女人一样，她还是愿意一而再再而三的听他承若，这会让她感到安心。

一直以来，都是显德帝在主动，甚至付出，她虽然答应跟他在一起，但却一直对此报以消极的态度，从不肯交付自己的真心，因为她不相信，他会一直对自己好。她要保证自己将来不受伤害，即便显德帝不宠爱她了，她也能毫不在意地轻松抽身，云淡风轻。

可是，她的心也不是铁做的，就算她在自己的心外面加了一层又一层厚厚的保护层，她却还是被他触动了心房，让她无法再无动于衷，她决定要主动回应他的感情。

就算她知道，她这样做，将来的处境可能会很危险，但是，她还是义无反顾地去做了，只凭显德帝对自己做的这些事情，无论将来是什么结果，她觉得都已经值得了。

她不能一直像个胆小鬼一样，畏畏缩缩地不敢迈出第一步。

她决定不再压抑自己，顺心而为。

苏婉的态度的转变，显德帝亦是能够感觉得到，他先是微微一怔，随后，也忍不住露出一丝笑容，虽然两人都没有在说什么，但是此刻，他们的心意却是相通的。

还是苏婉听到外面的动静，大概是邱妈妈来看他们起了没有，苏婉这才回过神来，说道：“陛下，外面的天色也亮了，咱们该起了。”

“好，就听婉儿的。”显德帝伸手摸了摸苏婉的脸颊笑道。

苏婉拍掉他的手，瞪了他一眼，就让人进来伺候。

邱妈妈听到里面的动静，立即让早就在外等候的丫头进去服侍了。

因为显德帝经常来这里的缘故，所以，苏婉这里，也有不少他的常服、便服，还有各种日常用品，倒是不用担心没有衣服换洗。

显德帝这次没有穿龙袍，只是穿了一件黄色嵌青纹提花蟒缎棉袍，同色腰带，用一只白玉簪束发，而苏婉只是穿蜜合色棉袄，葱黄绫棉裙，发髻上带着几个简单的钗环，俱都是家常衣服而已。

两人一起用过了早饭，苏婉想起山茶的伤势，便向邱妈妈问了问山茶和白菊的情况，又问受伤的家丁可都送回来了。

邱妈妈一一回答了，说已经请了大夫给山茶和白菊看病了，山茶还需要静养一段时间，白菊只是受了惊吓，歇两天就好，而那些家丁，现在已经接回来了，没有大碍了。

苏婉点了点头，说让他们好好静养便是。又让邱妈妈给受伤的人家里各送二十两银子压惊，无论如何，他们在匪徒冲过来的时候，都没有退缩，只凭这一点，她就不会吝啬赏赐。

邱妈妈应了之后，便退下了。

苏婉处理事情的事情，显德帝没有插话，等邱妈妈离开之后，显德帝说道：“朕原本以为，这些人足以保护你的安危，毕竟，这里靠近皇城，那些贼子应该不会这么大胆。没想到，竟然因此让你受了伤，说到底，还是朕疏忽了。”

想起昨天苏婉被挟持一事，显德帝的心情就有些阴郁和自责。

苏婉闻言，连忙劝道：“陛下可千万别这样说，您为我做的已经够多了，而且，陛下也是人，不是神，又有那么多政事要处理，有什么想不到的地方也很正常。何况，这次，本就是我出门逛街引起的，要怪也得怪我才是。”

显德帝听到这话，微微一笑，将苏婉拉到自己腿上坐着，顺势吻了吻她的额头，说道：“这怎么能怪你，要怪也得怪那些穷凶极恶的匪徒，你出去逛街难道还有错了？”

显德帝说到这里的时候，眼神微冷，但很快即恢复了正常，说道：“朕这次回宫之后，会再送二十个人来，他们个个都是以一当十的高手，有他们保护，你以后就不会遇到像昨天这种情况了。”

苏婉听了，有些迟疑地道：“陛下，这样的高手派给我，岂不是有些太大材小用了？”

“保护你怎么会是大材小用？对朕来说，你可是非常重要的，可千万不要妄自菲薄。”显德帝先说了一句，随后解释道：“放心，这些人都是没有什么家室拖累的，到时候，让他们住在外院也就是了。你府上的人少，增加点人手也住得开。”

“好！”听到显德帝这样说，苏婉也就不再反对了。

两人虽然已经算是互通了心意，但是，他们的相处模式，却没有发生太大的变化，但心情已然不同。

显德帝在处理折子，这是宫里紧急送出来的，需要他亲自批阅的，耽误不得，而苏婉则是再一旁安静地看书。

两人各自忙各自的事情，即便是什么也不说，只要看到对方在自己的视线里，心里也觉得十分满足，若是累了，就一起出去散散步，赏赏风景。

时间好像还没有感觉到流逝，一个上午的时间就过去了。

苏婉原本以为这一天，不会有人打搅他们。哪知道，将近中午的时候，宫里却突然来人了。

此时，苏婉跟显德帝刚回到福瑞堂，正打算用午饭，听到宫里来人，两人不由对视了一眼，显德帝有些不悦，直接冷冷说道：“朕不是说过，今天不准有人打扰吗？你们是不是把朕的话当成耳旁风了？”

传话的小太监立即诚惶诚恐地跪下来说道：“奴婢不敢，只是……只是翊坤宫的人说……大皇子从马上摔下来了……”

翊坤宫，便是胡贵妃的住所。

“什么？”显德帝听到这话，也不由楞了一下，随后便立即问道：“那大皇子如何了？”

那小太监战战兢兢地道：“奴婢……不清楚，不过，翊坤宫的人就在外面。”

“让他进来！”显德帝立即说道。

胡贵妃宫里来的人，大概四十多岁，姓吴，也算是翊坤宫的总管太监了，他一脸的焦急与担忧之色，见到显德帝立即跪在了地上，涕泪横流地趴在地上大哭道：“陛下，救救大皇子吧，大皇子他……”

“闭嘴！”显德帝冷冷打断了他的哭诉，黝黑的眸子，显得越发深沉了，但是仔细看的话，却能看出他眼中的一丝紧张。

那位吴太监的嗓子，好像被人一下子掐住了，声音立即就停了下来，而且因为停得太急，呛到了，想要咳嗽，却又不敢，脸色涨的通红。

“说吧，到底是怎么回事？”显德帝直接问道，神色看起来十分冷静。

那吴太监缓过劲来之后，不敢放肆，这才这说起了事情的原委。

原来，大皇子今天在练习马术的时候，马儿突然发狂，竟然从马上摔了下来，至今还昏迷不醒，胡贵妃已经哭得死去活来了。连静养的太后娘娘都惊动了，这才命他们来通知陛下。

“太医怎么说？”显德帝说道。

“太医说，大皇子的情况有些危险，若是醒过来，应该就没事了，若是醒不过来，有可能一辈子也醒不过来了。”吴太监抽噎地说道。

一个大男人，竟然如此哭哭啼啼的，还显得如此女气，让人看了直起鸡皮疙瘩。

但苏婉和显德帝，却都没有注意这些。

苏婉看了眼显德帝，虽然他说了要陪自己一整天，但苏婉知道他心里一定在担心，再怎么说，大皇子也是他的亲生骨肉，她总不能这个时候还拦着她，便说道：“陛下，既然大皇子出了事，您还是赶快回宫吧！”

显德帝神色稍稍迟疑了一下，显然是有些意动，但是，他还是说道：“可是朕已经答应你，要留下来陪你了……”

苏婉笑道：“来日方长，陛下什么时候陪我不行？何必急于这一时？您就别再犹豫了。”

“好吧！那朕过两天再来看你。”显德帝到底还是担心大皇子，没有太多犹豫便同意了。

苏婉点头道：“嗯。”

既然做好了决定，显德帝自然不会再磨蹭，立即动身回宫，苏婉起身相送。

显德帝离开之前，回头看了眼站在门口的苏婉一眼。苏婉此时已经收敛了笑意，略显落寞，见他回头，不由楞了一下。

显德帝却对她微微一笑，用口型无声地说了一句“等朕”，这才转身离开。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ…我又卡了…╮（╯▽╰）╭，相处的情节真是不好写，咱们还是走剧情吧。我要好好整理一下后续情节，明天中午更新…么么哒…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十四章隐瞒（一更）

不得不说，显德帝最后的动作，还是安抚住了苏婉，让苏婉原本有些低落的心情，顿时恢复了不少。

显德帝走后，苏婉回到了房间，让人摆了饭，然而，看着满桌子色香味俱全的菜肴，却一下子没了胃口。不过，苏婉还是打起精神，用了一些。

无论如何，她也得好好调整心态，毕竟这种情况，在一开始她就已经预料到了不是吗？总有人要做出妥协，否则，这日子怕是没有办法过下去了。

显德帝一回宫，就立即去了翊坤宫。

原本年纪大点的皇子，都住在外朝东路的撷芳殿的。

比如，十岁的大皇子、比大皇子小半岁的二皇子，还有八岁的三皇子，都住在这里。

而年纪小一点的皇子，四岁的六皇子，和两岁的八皇子，则是住在其母妃的宫殿里。

除了五位皇子外，还有三位公主，七岁的四公主，六岁的五公主，三岁的七公主，现在都跟着其母妃住。

这次大皇子受伤之后，没有被送去撷芳殿，而是直接送到了胡贵妃的翊坤宫，因此，显德帝一回宫，就直接来了这边。

此时，翊坤宫除了胡贵妃外，于太后，宁皇后，甚至是其他位份比较高的嫔妃，也都聚在这里，似乎对大皇子十分担忧。

见到显德帝来了，除了于太后之外，其他人均都跪拜行礼。

显德帝挥了挥手，让她们免礼，也顾不上向一旁的太后行礼，直接询问跪在一旁的御医道：“大皇子如何了？”

“回陛下，大皇子表面看着倒是没有大碍，但是，却一直昏迷不醒，想必伤到后脑所致。”为首的御医斟酌着说道。

显德帝也知道，人的后脑十分脆弱，碰到磕到都有生命危险，因此，也不敢等闲视之，又问道：“大皇子什么时候能够醒过来？”

“这……”御医们面面相觑，也给不出一个确切的答案，还是为首的御医说道：“陛下，这还得视大皇子的情况而定。说不定大皇子很快就能醒过来，但是，也有可能……一直醒不过来。”

这话说了跟没说一样，显德帝脸色不由冷了几分，淡淡说道：“朕不管他病情有多重，朕只想看到大皇子醒过来，你们明白吗？”

陛下很少放什么狠话，大都是云淡风轻的，但如果真以为皇帝仁慈，那就大错特错了，就等着以后被摘了乌纱吃牢饭吧！

御医们闻言心中俱是一凛，立即叩首说道：“是，臣等一定竭尽全力医治大皇子。”

其实，御医们也不如他们表现的如此担忧，因为大皇子虽然撞到了后脑，但也不是特别严重，只是大皇子伤到了头，才让他们如此小心谨慎。万一说得病情太轻了，偏偏大皇子又醒不过来，到时候岂不是搬起石头砸自己的脚？陛下肯定会认为他们医术平庸，不值得信任。

但如果将大皇子的病情说得严重一些，大皇子醒过来，陛下会觉得他们医术高超，甚至觉得惊喜，但若是醒不过来，陛下也会从轻处置，以为皇帝知道，大皇子的病很严重，他们也已经尽力了。

了解大皇子的情况之后，显德帝才去了东稍间的卧室。

太后，皇后以及淑妃等人也都跟了上去，其他人在外候着。

显德帝一进去，就听到了胡贵妃的哭声。

此时，胡贵妃正坐在窗前，一双原本威严的丹凤眼，此时却是红肿无比，见到显德帝之后，她立即停止了哭泣，扑倒在显德帝跟前，拉着他的衣襟，抬头泣道：“陛下，您一定要救救梓儿啊，我就这么一个儿子，若是他出了什么事，我也不活了……”

显德帝见状，顿时皱了皱眉，但是见到胡贵妃哭得可怜，也不好责备她，便说道：“你也不必太担心，御医会尽全力救治他的，梓儿一定不会有事的。”

宁皇后此时也说道：“是啊，贵妃妹妹，你也不要太担心了，大皇子吉人自有天相，肯定会没事的。”

听到娘皇后的话，胡贵妃却忍不住冷笑一声道：“梓儿又不是你的孩子，你当然不着急。”

宁皇后闻言眼神微微一沉，面上却叹息道：“妹妹，我也是母亲，也能体会你的心情。梓儿虽然不是本宫的亲生儿子，但是，也是我看着长大的，甚至甚至还喊了本宫这么多年的母后，我岂能不担忧？妹妹可千万别说这样的话了。”

胡贵妃还想要争辩，但是，一想起自己的儿子还在床上躺着，就又哽咽起来。

显德帝甩开他拉扯着自己衣摆的手，走到窗前，看了看床上的少年，少年的容貌，虽然随了他的母亲，但是，脸部轮廓上，依旧可以看出他的影子。

这是他第一个孩子，甚至当初他还不是皇帝，对于他的到来，他也是十分欢喜的，毕竟，第一个孩子的意义总是不同的。

只是当时，他还年少，又总有很多事情要忙，没有太多心思关注他，登基之后，他急着坐稳皇位，就更加忙碌了，再加上接二连三的孩子出生，他也就习以为常了，再有孩子出生，也不会觉得太过欣喜了，对他来说，只要有子嗣后代就行。

跟先皇比起来，他在对待子嗣方面，的确是比较凉薄了。

当初，先皇对待前太子，那才叫一个宠到了天上去，虽然后来也看重于他，但那绝对是不能相比的。先皇是将前太子当做孩子来疼爱，在他身上几乎倾注了所有的父爱。而对他，却只是当做继承人来培养。

不过，他并不觉得失落，因为他从始至终都没有期待过父爱。

对于自己的这些儿女，他已经疏太久了，甚至他们连他的面都极少见到，他对他们虽然看重，但却不怎么亲近，他很清楚，天家根本没有什么父子亲情。

先皇对前太子那样好，他还不是一样逼宫造反？

但此刻见到大皇子面无血色的躺在床上，他却也忍不住心疼，甚至是愧疚，到底是血脉相连，父子天性。

显德帝弯下腰，怜惜地摸了摸他的额头。

只是这个动作，却让在场几乎所有女人的眼里，都起了一丝波澜。

因为，她们从来没有见过显德帝对自己的孩子如此亲近的，不由都有些惊愕，甚至眼神闪烁，不知道在想些什么。

而胡贵妃的眼里，则是迅速闪过了一丝惊喜，但下一刻，看到床上的昏迷不醒的儿子，又忍不住有些伤心，但眼神到底多了几分光彩，不像刚才那样悲痛了。

此时，显德帝已经直起身子，对胡贵妃道：“梓儿受了伤，不易移动，暂且就住在你这里养伤吧！”

胡贵妃早就有此意，闻言，更是喜之不尽，忙跪下了谢恩——

“谢陛下恩典，臣妾感激不尽。”

淑妃、德妃等人，都有些羡慕嫉妒地看着胡贵妃。

看陛下对大皇子的态度，就知道他对大皇子还是非常上心的，绝对不会对他置之不顾，甚至，还有可能常常来看他，到时候，胡贵妃岂不是沾了大便宜？

胡贵妃这次倒是因祸得福了。

其他人都想得到，胡贵妃如何想不到，虽然心里还在为大皇子担忧，但是，心里的喜悦却是也掩饰不住，如果能借此机会，拉近大皇子跟陛下父子之情，让陛下对他另眼相看，这次受伤也算是值得了。

而且，她也想借此机复宠呢，如果还是不行，再让陆家的女儿进宫不迟。

正如后妃们所料，经此一事，显德帝的确对大皇子上了心，之后每天都来探望他，大皇子虽然依旧昏迷不醒，但胡贵妃的地位却没有因此而下降，反而还有所提升。

但是，胡贵妃却依旧感到有些不满，因为，陛下从来都没有留下来过，每次都是看看大皇子就离开，就算跟她说话，也只是围绕着大皇子的病情而已，根本不会谈其他的事情。

两天后的一天上午，胡贵妃刚去太后宫里请安回来，就见到她身边的大宫女素玉，一脸惊喜地说道：“娘娘，大皇子醒了。”

“什么？梓儿醒了？”胡贵妃亦是惊喜地说道，然后，三步并作两步，去了东稍间的卧室，果然见到大皇子梁梓，已经从床上坐了起来，看起来精神还算不错。

“梓儿，你醒了？可让母妃担心死了。”胡贵妃见状，几乎是喜极而泣。

“母妃，我怎么会在这里？”梁梓皱眉想了一下，觉得后脑有些疼，不由轻嘶一声，抬手摸了摸。

“梓儿，你之前从马上摔了下来了，昏迷了两天两夜，所幸我儿吉人天相，有真龙庇佑，到底还是醒了。”胡贵妃抹了抹眼泪，笑着说道。

“怪不得我觉得浑身无力，身上好几处地方都疼。”梁梓说道。

“醒了就好，你父皇十分但心里，这几天，天天都来看你呢！”就胡贵妃说道。

梁梓闻言，眼睛不由一亮，问道：“母妃，真得吗？父皇真得天天都来看我？”

“那还有假？你可是大皇子，陛下的第一个儿子，他如何不看重你？”胡贵妃笑着说道。

“娘娘，既然殿下已经醒了，那奴婢立即派人去通知陛下，若是陛下知道大皇子醒了，必定会非常高兴的。”素玉含笑说道。

“对对对，素玉姐姐，你快点去通知父皇。”梁梓一想到父皇会亲自来看自己，就觉得兴奋不已，他已经很久没有见到父皇了。

素玉应了一声，正要出去，就听胡贵妃突然喊道：“慢着——”

“娘娘？”素玉诧异地看着她。

胡贵妃皱眉思索了一下，说道：“通知陛下一事，暂且缓缓。对了，梓儿醒来一事，除了你我之外，还有谁知道？”

素玉虽然疑惑，但还是恭敬说道：“回娘娘的话，除了奴婢之外，还有华月，华风两个宫女，以及吴公公，除此之外，就没有人知道了。”

胡贵妃心里松了口气，这些都是她的人，不会泄露出去的，说道：“如此便好，大皇子醒来之事，不要再让任何人知道，更不能让陛下知道。”

“娘娘，这……”素玉有些迟疑地看着她。

胡贵妃道：“这你就不必管了，只需要记住本宫的命令就行。”

“是，娘娘！”素玉应了一声，就退到了一旁。

“母妃？”梁梓也惊讶地看着胡贵妃。

胡贵妃摸了摸他的头，说道：“梓儿，母妃这也是为你好，你若是病好了，你父皇恐怕又得像以前一样对你不管不问了，难道你甘心这样吗？”

梁梓犹豫了一下，“可是，我们欺骗父皇，岂不是更不好？”

“这怎么是欺骗呢？”胡贵妃道，“这只是善意的谎言而已，你只是太想念父皇了才会如此，陛下就算知道了，将来也不会怪你的。你昏迷的越久，你父皇才越发看重你。你放心，不会太久的，只要几天就好。”

梁梓听到这里，到底还是被说服了，说道：“好吧，既然如此，那儿臣就再‘昏迷’几天。”

“这就对了。”胡贵妃爱怜而又欣慰地说道。

“母妃，儿臣现在好饿，想吃东西。”梁梓说道。

“好，母妃这就让人摆饭。”

胡贵妃到底还是瞒住了大皇子醒来的消息，显德帝果然每天都来翊坤宫看望大皇子，这胡贵妃风头一时无两。

显德帝走的当天，苏婉就收到了显德帝派来的二十名护卫，并且，还派了小太监说明了大皇子的事情，还告诉苏婉这几天走不开，可能无法来看望她。

苏婉虽然失望，但也表示理解。

与此同时，苏婉被匪徒挟持的事情也传了出去，灵璧侯世子夫人余氏，还有定远侯世子夫人陈雅琴，也都亲自来探望苏婉了，知道苏婉没事，这才放心。

苏婉修养了两天之后，就亲自去了一趟灵璧侯府，免得灵璧侯夫人担心。

灵璧侯夫人见到苏婉之后，果然十分高兴，随后，便拉着苏婉上下打量了一番，直到看到苏婉果然没事，一颗提着的心才放了下来，拉着苏婉说话。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲们的支持，耐你们，挨个么么。\（^o^）/~。嘿嘿，晚上有二更。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十五章霸道（二更）

其他人也跟苏婉见了礼，说笑了一阵儿，灵璧侯夫人就让她们退下了，因为她想跟苏婉说几句私密话。

灵璧侯夫人拉着苏婉去了里间炕上坐下，又让人上了热茶，这才叹了口气对苏婉说道：“婉姐儿，你怎么总是多灾多难的？这让我如何放心？如果可以的话，我宁愿你嫁给一个普通人，平平淡淡地过一生。”

苏婉做了楚国夫人，她心里虽然为她开心，但是，到底还是有些不甘心，觉得委屈了苏婉。

苏婉微微苦笑，能走到这一步，也不在她的计划之中。

她正要说些什么，就听灵璧侯夫人话锋一转，又继续说道：“所幸，陛下还是宠爱你的，这让我也稍稍安心了一些，只是，单凭宠爱，到底不牢靠，谁也不知道陛下会宠爱你多久，所以，你也得抓紧怀个孩子才是。”

灵璧侯夫人担忧而有期盼地看着苏婉，语重心长地说道：“只要你生下了孩子，就算他将来不会封王，也必定会有个爵位傍身，你的后半生才算有依靠。”

说到底，灵璧侯夫人还是不肯相信男人的宠爱的，更不相信皇帝的宠爱。

更何况，苏婉还并非正经皇妃，依靠的就是皇帝的宠爱，若是连这个宠爱也没了，她这个楚国夫人也不过只剩下空架子罢了。

苏婉自是知道灵璧侯夫人是为自己好，可是，她自己的情况自己知道，怕是很难怀孕的，但是，这一点，她却不能对灵璧侯夫人说，便点了点头说道：“姨母说的这些，我都明白，只是能不能怀上孩子，还得看天意，强求不得。”

灵璧侯夫人道：“这话也不错，不过，事在人为。你可以去娘娘庙拜一拜，当初你大嫂子还去过呢，结果回来没多久，她就怀孕了。”

苏婉听了，便也点了点头，让她安心。

灵璧侯夫人见苏婉答应了，也露出了一个笑容来。

武清伯府，叶氏也正在跟陆婧颐说话。

叶氏满脸笑容地对陆婧颐说道：“颐姐儿，宫里的贵妃娘娘来消息了，说是明天就要召见你呢！”

“召见我？”陆婧颐脸上露出一丝惊讶，“难道娘娘准备让我入宫了？”

想到入宫，她的神色不免有些复杂，有些抗拒，亦有些欣喜和期待。

“我看八成是这样了。”叶氏笑道，心里微微叹息，宫里总算是有了消息，她还以为贵妃娘娘反悔了呢？

陆婧颐却是突然想起一件事来，说道：“这也不一定，难道母亲忘了，大皇子现在还昏迷不醒，贵妃娘娘哪有心思注意我的事情？”

叶氏听到她的话，脸上笑容一顿，但还是说道：“不管怎么说，只要你能进宫，就是一件好事，我听说，大皇子受伤后，陛下几乎天天去翊坤宫探望大皇子呢，你若是去了，未必不能碰到陛下，只要陛下见了你，还怕他不接你进宫？”

陆婧颐听到这里，突然眼睛一亮，说道：“母亲，会不会那大皇子根本就没事？如此一来，就能证明，为什么贵妃娘娘还会有闲暇想到我们了，甚至还想用这种方式，让我跟……陛下见面……”

说到显德帝，陆婧颐心里也不免有些羞涩，毕竟，从她接受了自己要进宫的消息之后，就已经做好成为皇帝女人的准备了。

武清伯夫人叶氏，听了这话，顿时拍了一下手，兴奋地说道：“肯定是这样，如此一来，可就说得通了，颐姐儿，机会难得，你可一定要把握住啊！”

陆婧颐点了点头，有点忐忑，也有点兴奋，但更多的却是自信，说：“母亲放心，女儿一定不会让你失望的。”

顿了顿，陆婧颐又道：“贵妃娘娘这么欺瞒陛下，真得没有关系吗？万一被陛下察觉了，岂不是连女儿也要受到迁怒？”

叶氏只是稍稍迟疑了一下，就说道：“既然贵妃娘娘敢这么做，肯定是万无一失的，你就放宽心吧！最重要的是，你要利用这个机会，让陛下看上你。”

见陆婧颐还是有点担心，叶氏又道：“你瞧瞧陛下对楚国夫人如此宠爱，她被挟持，还派了锦衣卫指挥使亲自去救人。而你将来的圣宠只会在她之上，只要你抓住皇上的心，这一点迁怒又算得了什么？”

陆婧颐原本就没有太过不安，只是下意识地觉得有些不妥罢了，听了叶氏的话，便放下心来，反正，此事她们并不知情，将来就是有错，也是胡贵妃的错。

最重要的是，她也迫不及待地想要进宫夺宠了，因为她不想被楚国夫人一直压在底下。

当初，楚国夫人连看都不肯正眼看她，那她就站在比她更高的高度，让她只能仰望自己。

……

苏婉从灵璧侯府回来之后，也不由轻轻松了口气，终于不用再继续讨论孩子的话题了。

虽然知道灵璧侯夫人只是关心自己，但苏婉却是有口难言，不知该作何解释，只能她说什么都听着，只希望她以后忘了这件事，不要再继续提了。

这次跟苏婉出府的人，也不是以前的那些人了，而是换上了显德帝送来的护卫，而那些泄露她行踪的车夫还有家丁，也都受到了相应地处罚，虽然没有撵了他们，但是，一些体面的事情，却不会安排他们去做了。

苏婉下了马车，进了福瑞堂之后，因为正在想事情，并没有看到菡萏欲言又止的表情，也没有发现周围安静地有些诡异。

直到她进了西次间，看到了正坐在炕上看书的显德帝，才一下子怔住了。

显德帝放下了书，含笑问道：“婉儿怎么现在才回来？朕都等了你好久了。”

苏婉眨了眨眼睛，这才回过神来，一边走过去，一边惊讶地问道：“陛下，您怎么会在这时候过来？”既然来了，为什么不让人去喊她呢？

待苏婉走过来之后，显德帝就直接伸手将她拉进自己怀里，然后将脸埋在她的脖子间，深深吸了口气，这才缓缓耳边说道：“婉儿，朕想你了。”

他温热的气息喷洒在她的耳畔、脖颈边，让她感到又麻有痒，简直就像是一直大型狗在向她撒娇一般，让苏婉忍不住笑出声来，忙伸出手去推他的脑袋，笑道：“陛下，你别这样，真得好痒。”

显德帝却纹丝不动，依旧将头埋在她的颈边，紧紧抱着她说道：“婉儿，这几天，朕真得很想你，你就让朕抱一会儿吧！”

苏婉听到这话，不由一愣，脸上的笑意也消散了不少，神色认真地问道：“陛下，可是发生什么事了？”

显德帝轻叹一声，从她的脖颈间抬起头，看着苏婉清亮又带着了点担忧的眸子，心中一动，忍不住凑过去，在她唇上吻了一下，又低低地笑了起来，一番动作，惹得苏婉简直有些莫名其妙，蹙眉说道：“你正经点，你再这样，我可就走了。”

说着，就要从他怀里起身，但显德帝又怎么会让她走，牢牢地将她按坐在自己的腿上，紧搂着她沉声笑了两声，说道：“好婉儿，别生气，朕也不知道自己怎么了，就是想要见你，想要抱你，想要吻你。”

这种话还是显德帝第一次说，而且，绝对不是以前那种带着点调笑意味的话，而是自然而然就这么说了出来。最重要的是，他对苏婉的态度，也跟以往大不相同，似乎越发自然，越发亲密了，不再像以前一样，就算说喜欢苏婉，也端着一丝皇帝的架子。

其实，这也不是他故意，只是，他还不习惯放下自己的身份，这让苏婉跟他相处时，也难以真正放开，更多的时候，她还是把他当成一个皇帝来看待，这或许也是他无法让苏婉对他打开心房的一个原因。

但是现在，他却做得自然无比。

以前的时候，倒是不觉得分开几天有什么不对，虽然也会想她，但也不是时时想起，但是互通心意之后，他却猛然察觉，苏婉在自己心中的地位，已经截然不同了，几天不见，就觉得心里空荡荡的，好像少了点什么。

其实，苏婉一举一动，他都知道，但是，这些干巴巴的叙述或者呈送上来的文字，却完全无法纾解他对她的想念，甚至因此，而让他越发坐不住了。

他知道苏婉在他回宫之后，闷闷不乐，连饭都用得少了，他知道她晚上的时候，会辗转难眠，白天偶尔会看着皇宫的方向发呆，他也知道，她心里其实也是在想着他的，甚至有些患得患失，但她却从没有问过，他什么时候会来。

这是以前的苏婉，从来没有过的事情。

他明白，这是因为，她的确是把他放在了心里。

他高兴、感动、愧疚，却又心疼无比，即便没有跟她见面，但是，她的心意，却也已经完完全全地传到了他的心里，让他的心也产生了一丝强烈的共鸣，这种思念之苦，他第一次品尝，却甘之如饴，甚至心里还升起了一丝庆幸——

还好，她跟自己的心情是一样的，并不是他一个人在承受这种甜蜜的折磨。

所以，他决定顺心而为，放下一切，过来见她，即便知道她现在不在府里，也没有丝毫迟疑。

婉儿都等了他几天，他为什么就不能等她呢？

这种心情，显德帝从来都没有过，但他却一点也不排斥，甚至还会用心去体会这种心情，偶尔想起来，便觉得回味无穷。

他从来都是个任性的人，喜欢就是喜欢，他不会去用各种借口，刻意去压制这种感情，

如果这个也不行，那个也不行，甚至连自己爱上一个女人都不行，那他这个皇帝做起来还有什么意思？

苏婉被显德帝这番表白，震得呆了一下，随后，她的神色便缓和下来，伸手搂住他的脖子，用同样的方式，在他耳边轻声说道：“其实我也想你。”

显德帝也没想到苏婉会如此直接，虽然知道她也想自己，但是听到她亲口说，心里难得升起一丝羞窘，但更多的却是心情被回应的喜悦，而被苏婉调戏的那只耳朵，竟也不受控制地增加了几分热度。

苏婉眼尖地发现了这件事，不免又是感动又是好笑，对他皇帝的这个身份的忌惮和惧怕，也随之消逝了。

她从一开始，就不敢相信这个人，只因为他是皇帝。

伴君如伴虎，因为皇帝大多都多疑，且薄情寡性，说不定上一刻还对你宠爱非常，下一刻就会赐你一杯毒酒，而且帝王的宠爱，如何能够相信呢？

她不敢去相信他。

就算后来，她不可避免地受到他的吸引，她依旧是压抑这自己的心意，克制着不肯放纵自己。

因为她身在这个时代，能够明确体会到皇权的可怕。

天子一怒，伏尸百万，绝对不是笑话。

他的一句话，就能轻易决定众人的生死。

她怕死，也怕受伤，她怎么敢爱上他呢？

但是，面对他对自己的好，她却还是忍不住心动了。即便此时，她的心里，依旧对他有所惧怕，甚至心存怀疑。

因为除了他，怕是没有人再会像他这样对自己这样好了。

他给予她的已经够多，难道她能够无动于衷？

她做不到，这对他何其不公？

所以，她回应了他的心意。但同时，她心里的担忧却不曾少过半分。

直到这一刻，她才放掉了所有的包袱，只将他当成一个普通的男人，而不是一个皇帝去看待。

她也从来没有像现在这样，想要彻底抓住一个人。

也没有哪一刻像现在这样确定，她喜欢他，她不想放开他。

她想让他成为自己一个人的。

她果然还是无法做到跟别的女人分享一个男人，即便他是皇帝。

她从来都知道，自己其实是个无比霸道的女人。

以前也就罢了，谁让现在她已经喜欢上他了？谁让他先招惹自己？

既然他已经在她面前放下了皇帝的面具和身份，那就永远不要再捡回去了。

－－－－－－题外话－－－－－－

其实，想要写5000字的，但是，看了看时间，觉得九点写不完，就算了吧，免得再拖延，谢谢大家支持，么么哒。O（∩_∩）O哈哈

其实，今天评论，确实受了点影响，不过，很快就调整过来了，O（∩_∩）O哈哈~，事情没有你们想象的那么严重啊，俺真是亲妈，你们难道忘了，婉婉性格里隐藏的霸道了吗？她是不会允许一些事情发生的。怎么觉得是色龙上了婉婉的贼船了呢？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十六章发现（一更）

显德帝觉得，今天的苏婉特别的热情，也特别的主动，非常放得开，甚至还会主动调戏于他，这在以前几乎是不可能的。

就算当初，她在他面前放肆，也是收敛之后的放肆，小心翼翼，斟酌着不要踩到他的底线。

但是现在，她却不是那样了，而是变得不再畏惧他了，也不再表面温顺，心存戒备了。

以前她跟他之间，好像永远隔着一堵厚厚的城墙，让他怎么也无法触到她的内心。而这次，她是真真切切地向他敞开了心扉。

对于这样的情况，他感到惊喜，也更加乐见其成。

他忍不住反思了一下，觉得很大一部分原因在自己身上。

因为这次他在她的面前，放下了所谓皇帝的架子，展露了最真实的自己，这或许让她感到安心和放心，对他的态度才发生了翻天覆地的变化。

显德帝自觉已经找到了缘由，便决定以后都这样跟她相处，免得她将来再恢复成以前那副模样。他喜欢她这样没有任何负担，毫无芥蒂地对待自己。

苏婉对他的抗拒、戒备，甚至是畏惧，他不是不知道，他也努力想要消除这些隔阂，只是，无论他向她保证多少次，她都无法真正放心防，没想到今天，他无意中的举动，却做到了他以往一直都做不到的事情。

这让他如何不感到惊喜？

“婉儿——”显德帝喊了她一声，微微转头，眼神灼热地看着她。

苏婉一点也没有退避，搂着他的脖子，凑上去主动亲吻他的唇，甚至用灵巧的舌尖挑开他的唇，探了进去。

显德帝被她的动作给惊到了，一时之间，竟然忘记了回应她。

苏婉亲了一会儿，发现他竟然没有回应自己，不由退了出来，唇角微勾，看着他挑眉笑道：“怎么？你不是想要抱我，想要亲我吗？怎么现在反倒不动了？”

显德帝被她的话拉回了心神，就看到苏婉这副眼角微挑，嘴角含笑的模样，妖娆中带着一点调侃，竟是无比地勾魂摄魄，心脏竟不由自主地狂跳起来。他从来没有见过她这副模样，也从来没有人敢对他如此。

但不可否认，他很喜欢这样的她，比起她以前的表面温顺隐忍，内心桀骜，此时的她，无疑更加让他心动，因为受到刺激，甚至身体都开始感到热血沸腾起来。

显德帝的眼神一下子变得幽深无比，他压下心中的悸动，看着苏婉低声笑了几声，说道：“婉儿，你可真会点火，看朕今天还会不会饶过你？”

苏婉笑着把玩显德帝垂在胸前的一缕长发，笑道：“我何曾说让你饶过我了？就怕你在别的女人身上使力太多，雄风不振呢！”

男人最忌讳被人说不行，何况，还是自己喜欢的女人。即便只是调侃也不行。

显德帝听了这话，简直觉得又好气又好笑，不免有种磨牙的冲动。

“婉儿，朕马上就让你亲身体验一下，朕的雄风到底还在不在？”显德帝说着，就将她抱了起来，要知道，他回宫之后的这几天，根本就没有碰别人，她竟然还敢如此惹火，他若是还会放过她，他就不是男人了。

“好呀，那我就拭目以待了。”苏婉搂着他脖子眯着眼笑，表情像是一只做了坏事的小狐狸，让显德帝看了，又是感到新鲜，又是悸动不已，迫不及待地抱着她进了里面的套间。

次日，显德帝走了之后，苏婉虽然感到全身都酸痛无比，但是想到昨晚事情，还是忍不住得意偷笑了起来。她就不相信，经过昨晚之后，他还有精力去找别的女人。

没错，她就是这么霸道的人。

既然他已经跟她互通了心意，向她表白，那就不要一边跟她谈恋爱，一边去睡别的女人了。

但她却不会明着对显德帝说让他为自己守身的话。

因为她知道，就算显德帝喜欢她，甚至是爱上了她，也不可能会有这种觉悟的，她就算说了也没用，甚至，还会引起他的反感。

幸好显德帝是个随性而为的人，其实，天下最不守规矩的恐怕就是他，他并不像霍渊一样，觉得要对那些妾室尽责，无论如何，都要抽出时间去陪她们，而是基本喜欢谁就宠爱谁。

所以，目前，她也只能用其他的办法，不着痕迹地保住他的贞操了，然后再潜移默化，让他再也离不开自己，以后再也不会看别的女人一眼。

虽然前路艰难，希望渺小，但苏婉也绝对不会放弃的。

不试一试，怎么会知道呢？

苏婉这招对霍渊那样的人，没有太大用处，对显德帝却是十分有用。

另一边，显德帝坐上了马车之后，他才忍不住揉了揉自己的腰。

真是要老命了，婉儿昨天所求无度，他又受不住她的诱惑，结果做了一次又一次，差点就丢了面子，今天起来之后，就觉得有些腰酸，看来必须修养一段时间了，必须得好好补一补，否则，下次见到婉儿，怕是真要雄风不振了。而且，天天这么纵欲过度，他的身体就算再天赋异禀，也承受不住。

比起历代皇帝，他是个格外注意养生的人，无论何时，都不会忽略自己的身体。

显德帝回宫之后，就立即宣了太医给自己调理身子。

如今，他年轻力壮，其实，倒也不用这么紧张，但是，将来若是年纪大了，可就不一定了，所以，还是要看得长远些。

他比婉儿大了十岁，若是将来年纪大了，力不从心了，到时候他颜面何存？

显德帝召见御医调理身体一事，没有特意隐瞒，自然瞒不过其他人的耳目，因此，显德帝去于太后那里请安的时候，当着一众后妃的面，于太后就问起了这件事——

“皇帝，哀家听说你召见了御医，可是生了什么病？你虽是皇帝，但也要注意身体，不要太过于劳累了。”于太后并不清楚显德帝是因为什么召见御医，只以为他身体不适，故有此问。

而消息灵通，已经知道显德帝为何召见御医的嫔妃，则是脸色十分难堪，几乎咬碎了自己的一口银牙。

显德帝是个脸皮厚的，若是旁人听了这话，就算不是羞得无地自容，恐怕也会觉得尴尬，但他却面无异色地含笑道：“让母后担心了，儿臣只是稍稍受了点风寒，并无大碍。”

于太后自然是知道显德帝昨天出了宫的，而且显德帝如此频繁地出宫，也让于太后心里对苏婉不免有些不满，便说道：“这几天天冷，你就不要经常外出，要注意保重龙体才是。”

显德帝倒是没有反驳她，说道：“母后说的是，儿臣记住了。”

于太后也知道，显德帝还稀罕苏婉，根本不会听她的话，便叹了一口气，不再继续说了。

请了安之后，显德帝马上就要离开，后妃们也大都跟着告辞了。

她们中绝大多数人，都是在跟太后娘娘请安的时候，才会碰到显德帝一次，甚至有时候还碰不到，所以，从某种程度上来说，她们都很愿意来为太后娘娘请安的。

显德帝刚走出慈宁宫，就听到胡贵妃跟上来，笑道：“如果陛下此时有空闲的话，可否跟臣妾一起回翊坤宫看望一下梓儿？”

昨天显德帝竟然没有去看望大皇子，这让胡贵妃稍稍有些心慌。

而且，显德帝昨天留宿在楚国夫人府这件事，让胡贵妃恨得牙都痒痒了，难道那个贱人在皇帝心里，比大皇子还要重要吗？

她觉得不能再这样下去了。

之前让陆婧颐进宫，她不是不介意，甚至在这之前，她还有点心酸，但是，现在，她却顾不得了，再不及时把皇帝的心拉回来，将来怕是就更难了，所以，陆婧颐进宫一事，绝对不能再拖延下去了。

今天她召了武清伯夫人和陆婧颐进宫，可不能功亏一篑，无论如何，都得让陛下去一趟翊坤宫才行。

显德帝想了想，觉得去看看大皇子也好，便答应了下来。

见胡贵妃拉走了显德帝，不说其他嫔妃，就连宁皇后都忍不住皱了皱眉头。

谁让事情涉及到大皇子呢！

以前，陛下对一众儿女都是一视同仁，就算对宁皇后所出的二皇子，也没有表现出有多看重的意思，如今，却这么看重大皇子，倒是让宁皇后也颇有些不满了，觉得胡贵妃是用大皇子来争宠，虽然手段下作，但是效果却也是显而易见的。甚至，其他嫔妃都有些蠢蠢欲动。

但她是绝对不会拿二皇子的身体开玩笑的。

因此，也没有说什么便离开了。

显德帝来到了翊坤宫，照样去了东稍间，看了看大皇子，坐在床边，替他拉了拉被子，但下一刻，他的手却是一顿，因为他突然发现他身体竟然颤动了一下。显德帝微微一怔，随后，就眯起了眼睛，又仔细打量了大皇子一番，然后眼神一凝，竟然在他的唇边，发现了一点点心粉末，显德帝不由暗暗挑了挑眉，表面却不动声色。

－－－－－－题外话－－－－－－

晚上有二更，么么哒。昨晚本来已经写了1000，以为今天能多更，结果只写了2000字，ORZ。

谢谢亲亲们的评价票，真得好多啊，感谢念念的大力支持，感谢所有投票票的亲们。（*^__^*）嘻嘻……

谢谢亲亲们的月票，让俺一直保持在第五名，没有掉下来，耐你们…

谢谢痴柔情、风中的云朵、淘蜜蜜、cynthiagung送的大钻石。谢谢liqi8161、月亮真的那么美吗、来生的蝶舞、茫茫碌碌的猪、丫就喜欢看言情、染烟14ss、念念情深等众位亲亲的花花。

niannian68　打赏了5000币

染烟14ss　打赏了188币

谢谢大家~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十七章挑剔（二更）

显德帝平静地收回自己的手，问胡贵妃道：“梓儿还没醒过来吗？太医怎么说的？”

胡贵妃不知道显德帝已经发现了大皇子的不妥，悲切地摇了摇头说道：“梓儿还没醒，太医也说不出个所以然来，陛下，臣妾好怕梓儿再也醒不过来了。”说着，竟是忍不住红了眼角。

显德帝见状眼神又冷了几分，站起身来面色淡淡地说道：“原来是这样，那些太医院的太医，果然都是没用的饭桶，连这点小病都看不好，朕还留着他们做什么？干脆都撵回家算了。”

胡贵妃怕显德帝真发作了太医院的太医，毕竟，这些太医里，有好几个都是她用熟惯了的，甚至还有的是她的人，便拿帕子擦了擦眼角，说道：“陛下息怒，其实也不能全怪那些太医，毕竟，他们也尽力了。若是陛下把他们都撵了，梓儿岂不是更加醒不过来了。”

“哦——”显德帝拉长了声音，看着她勾唇笑道：“朕竟是现在才知道，朕的贵妃，竟然还如此为别人着想，真是令朕刮目相看哪！”

胡贵妃听到显德帝的口气，似乎有些不太对，但是还没来得及多想，就听到吴公公在外禀报道：“启禀陛下，娘娘，武清伯夫人带着陆姑娘来给您请安了，正在殿外候着。”

胡贵妃听到这话，心里顿时一喜，也顾不得去猜想显德帝的心思了，笑着对显德帝说道：“陛下这次来巧了，臣妾正好请了武清伯夫人进来说话，顺便也请了那位陆姑娘，陛下不是对那位国色天香的陆姑娘极为好奇嘛？不如趁此机会见一见？”

显德帝闻言，看了看床上的大皇子，轻笑一声道：“贵妃还真是有闲心，如今，梓儿还在昏迷不醒，你竟然还有心思请人进宫说话，真是让朕怀疑，梓儿是不是你的亲生骨肉了。”

一番话说得胡贵妃脸色大变，正要解释，却听显德帝又道：“罢了，既然人都来了，那朕就亲眼见见这位陆姑娘，究竟是长得何等的国色天香，竟能得贵妃娘娘你如此盛赞。”

说完，也不去看胡贵妃，径直从她身边走了过去，将胡贵妃晾在了原地。

胡贵妃脸色刷地一下就红了，眉宇间闪过一丝懊恼，胸脯更是一起一伏的，显然情绪颇为激动。她不知道到底哪里出了错，怎么陛下对她竟然没一句好话，难道她为他找了一位绝色美人，还找错了不成？

胡贵妃不免觉得又是委屈，又是心酸，难免对显德帝产生了一丝幽怨和气愤。

“娘娘……”素玉上前轻轻喊了一声，提醒她，陛下已经走出去了。

胡贵妃这才回过神来，连忙收敛了神色，露出一个尊贵又矜持的笑容，疾步跟了上去。

事情已经到了这一步，也只能硬着头皮上了。

她就不相信，陛下见了那陆婧颐，还会无动于衷？

此时，武清伯夫人和陆婧颐，正在翊坤宫的外的台基上候着，低眉顺目，恭敬地不能再恭敬了。

因为她们刚才进来的时候，已经看到了皇帝的銮驾在外面，母女二人，当即就对视了一眼，眼里带着一丝隐隐地兴奋，因为她们知道自己猜对了。

在外面等候的时候，陆婧颐虽然脸色平静，但是，衣袖下的手却悄悄攥了起来，鼻尖都冒出了点点细微的汗珠，显示出了她心中的在意和紧张，

不过，她到底还是对自己极有自信的，很快就平复了情绪。

良久之后，吴公公才出来，笑着对两人道：“武清伯夫人，陆姑娘，陛下和娘娘召见，你们快咱家进去吧！”

“是，多谢公公。”武清伯夫人会跟陆婧颐谢过他之后，就走了进去。

翊坤宫的明间，正中设着地平宝座、摆着屏风、香几、宫扇，这个宝座原本是胡贵妃的，但是现在，却被显德帝占用了，胡贵妃只能在下首另设了一张椅子坐了。

武清伯夫人和陆婧颐进来之后，也不敢抬头，在地平前不远处跪了下来，叩首道：“臣妾叶氏，臣女陆氏，见过吾皇万岁，见过贵妃娘娘。”

陆婧颐的声音，虽然比不上郭嫦曦，那么令人难忘，但是，却也是极为好听的，尤其是，她的语调带带着一种特殊的韵律，特别勾人心弦。

显德帝一听她的声音，就忍不住微微挑眉，一双略显狭长的眼睛，已经落在了她的身上，上下打量起来。

他什么样的声音没有听过？甚至比郭嫦曦的声音更好听的，也不是没有，可是，听到陆婧颐的声音，他却依旧觉得十分特别，甚至是勾人，不由对她的容貌越发好奇了，想要一探究竟。

陆婧颐虽然跪伏在地上，没有看到显德帝的神色，但是，她却能感受到显德帝对自己的打量，那种视线，肆无忌惮，让从来没有遇到这种情况的陆婧颐，也忍不住心中羞耻，却又有一种难言的兴奋从身体里升腾。

胡贵妃见到显德帝显然对陆婧颐好似十分感兴趣，心里不由又是高兴，又是酸涩，但是，这事本就是她一手策划的，早就有了心理准备，因此，倒还是高兴居多。

陛下对陆婧颐感兴趣，总比对她不敢兴趣地好。

显德帝打量了陆婧颐好一会儿，才缓缓说道：“把头抬起来，让朕看看。”

武清伯夫人自然不会认为显德帝这话是对自己说的，因此一动也不动，而陆婧颐却忍不住心里一颤，压住心中的羞涩，缓缓抬起头来，只一双眼睛，看着斜视下方，不敢正视天颜。

见到陆婧颐的容貌，显德帝不由微微挑了下眉。

这种容貌，果然是清丽无双，恬淡绝尘，一点也不比郭嫦曦差，甚至风姿还在郭美人之上，看着好似不食人间烟火的仙女一般，却在不经意间，露出几分高雅媚态来，不会让人看低，却又勾人心魂。

虽然显德帝更喜欢那种清新自然不作伪的人，而不是这种不知被多少人调教出来的美人。

然而，对于以前的他来说，虽然有些倒胃口，但是遇到像她这种能稍稍勾起他兴趣的罕见美人，显德帝也不会轻易放过，怎么也得宠个一段时间，再另行处置。

只可惜，她出现得实在太不是时候了。

显德帝现在几乎大半的心神都在苏婉身上，对其他人的兴趣便淡了，即便她美若天仙。

更何况，他昨晚又跟苏婉折腾了一整夜，到现在还没缓过劲来呢，实在是提不起兴致来。这就好像刚刚吃了一顿美味的大餐，甚至还吃撑了，见到再好吃的东西，就算是平时最喜欢吃的东西，恐怕也没有兴趣再吃了。

而且，武清伯府，还触到了显德帝的逆鳞，是他必须要除掉的对象。种种因素加起来，不免让显德帝对陆婧颐的印象一降再降。

就算再美的容貌，若是带着一种偏见，甚至是带着一种恶意的挑剔去看，姿色恐怕也要大打折扣。因此，在显德帝眼中，这陆婧颐看起来也不过如此了，完全配不上胡贵妃的赞扬，甚至让他觉得有些失望。

显德帝收回挑剔的目光，心里默默地叹了口气来——

亏她们还有脸拿她跟婉儿相比，甚至还极力贬低婉儿来抬高她，也不想想，她算个什么东西，怎么配跟他的婉儿相比？

胡贵妃此时也已经调整好了心情，见显德帝好像已经从陆婧颐的美貌中回过神来了，便压着心中的醋意，笑着说道：“陛下，您是不是该让武清伯夫人和陆姑娘起来了？像陆姑娘这样娇滴滴的美人儿，您舍得让人家一直跪着？”

显德帝听了这话，似笑非笑地看了她一眼，说道：“贵妃可真是用心良苦。”

说完，也不看胡贵妃僵住的脸色，对跪着的两人说道：“行了，你们二人也都起来吧！”

“谢万岁！”叶氏和陆婧颐这才站起身来。

叶氏尽管跪了这么久，但是她心里却是十分兴奋的，因为她觉得，陛下已经被自己女儿的美貌给征服了，不然，怎么会盯着颐姐儿看了这么久？

而陆婧颐却是脸颊微红，一副春心大动的模样，越发显得丽色无双，美丽动人了。

这种喜欢的情绪，有一半是真的，有一半却只是演给显德帝看的。

胡贵妃很快就调整了神色，笑着问道：“陛下看陆姑娘如何？是不是像臣妾所说的那样国色天香？”

陆婧颐听到这话，也忍不住羞涩地微微抬头。

显德帝随意点了点头，说道：“是不错。”

胡贵妃闻言，顿时皱了下眉头，难道只是不错而已？不对，肯定是陛下碍于她在场，不好夸赞她。顿时，又笑道：“比起郭美人又如何？”

显德帝昨晚没怎么休息，已经有些乏了，打算早点回前殿休息一会儿，听到胡贵妃问个没完，实在不耐烦，而且，他对胡贵妃的小把戏早就看穿了，尤其是见她竟然连自己的亲生骨肉都如此利用，对她的印象已经跌落谷底，甚至连好不容易升起的一丝慈父之心，也因为她的欺瞒而彻底消失。

只是因为想要见识一下这位陆姑娘的美貌才留下来，如今见到了，也在心里挑剔完了，自然就没兴趣留下来了，听到胡贵妃地话，便说道：“贵妃你自己也有眼睛，自己去比较也就是了，何必再问朕？”

“陛下——”胡贵妃不敢置信地惊喊道。

就连陆婧颐的脸上也一下子失去了血色，竟然不顾规矩，猛然抬起头来，看向显德帝。

显德帝却没有看她，从宝座上站起身来，居高临下地看着胡贵妃，冷冷道：“你与其在这些歪门邪道上下功夫，不如在大皇子身上多多用心。如今，你不但连亲生儿子都利用，甚至还敢把朕当猴耍，谁给你的胆子？”

胡贵妃一听就知道事情泄露了，顾不得其他，立即跪下来，哭着为自己辩解道：“陛下，臣妾绝对没有戏耍您的意思，臣妾只是想要您多看看梓儿啊，难道这样也错了吗？”

显德帝冷笑一声，看了已经跪下来的陆婧颐和叶氏，说道：“若只是这样也就罢了，不过她们是怎么回事？你可别告诉朕这只是巧合？你敢说，你没有利用他？”

胡贵妃的哭声一下子停了，眼神呆滞。

不该是这样的，陛下怎么会是这种反应？难道连陆婧颐这样的美貌，都打动不了他的心？

但是现在，她却没有心思多想了，她现在只想保住自己在陛下心中的形象，连忙为自己辩解道：“陛下，臣妾冤枉啊，臣妾也只是被逼的而已，是臣妾的母亲交给臣妾的任务，臣妾也不想这样的啊……陛下您是臣妾的丈夫，难道臣妾愿意把您推到别的女人那里去不成……”

“朕没心听你说这些废话。”显德帝冷冷说道，“从今天起，你就待在宫里好好静养吧，以后也不要再协理宫务了。既然你如此看重这位陆姑娘，朕也满足你，让她进宫来陪你！想必你们会有很多共同话题。”

“陛下——”胡贵妃歇斯底里地喊了一声，跪在地上，一脸慌张地拉着显德帝地衣摆哭道：“臣妾错了，臣妾再也不敢了，还请陛下收回成命……”

她没有办法不慌张，她原本就不得宠，以前都靠大皇子和贵妃的地位，以及家世支撑着，如今，若是再被陛下收回协理宫务的权力，那她这个贵妃，面子里子可都要丢光了。

“父皇！”此时，大皇子听到外面的动静，也跑了出来，跪在显德帝面前叩首哀求道：“父皇，您就绕过母妃这次吧，因为儿臣想要多见父皇几次，母妃都是为了儿臣才会隐瞒父皇，如果父皇一定要罚的话，就惩罚儿臣吧！”

显德帝见到他，却没有丝毫动容，原本对他还有几分慈爱之心，现在也被他们的欺瞒给折腾没了，冷声说道：“现在你倒是不装晕了，嗯？”

梁梓羞愧地不敢抬头。

“行了，你也别在朕眼前碍眼，现在就回你的撷芳殿去吧！”显德帝倒是不会因为这点事，就重罚他，只是之前那点喜爱也没了。

陆婧颐静静地跪在地上，心情极为复杂，虽然她也算是勉强达到了目的，顺利进宫了，可她怎么就觉得一点都不开心呢！

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲们的支持，么么哒~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十八章幸运（一更）

显德帝发作了胡贵妃和大皇子之后就离开了，胡贵妃依旧怔怔地跪在地上，她不起来，其他人也不敢起身。

还是大皇子梁梓走过去，将她扶了起来，说道：“母妃，你也别难过了，父皇只是一时生气而已，他早晚会原谅您的。”

胡贵妃怔怔地看着他，好一会儿才点了点头，至少她还有大皇子不是吗？只要有大皇子在，她就还有希望。

胡贵妃擦干了眼泪，站了起来，又看了眼跪在地上的陆婧颐和叶氏，冷哼一声，转身就去了里间，同时吩咐宫人收拾大皇子的东西，等会就送他去撷芳殿。

叶氏和陆婧颐被晾在了外面，周围的宫人都是一副鄙视的目光看着她们。

叶氏气得脸色通红，反倒是陆婧颐悄悄扯了扯叶氏的衣袖，对着叶氏轻轻摇头。

虽然她也十分不齿胡贵妃这种利用完了就丢的态度，但是，对方毕竟是贵妃娘娘，她以后还要在她手底下讨生活，不能真得罪了她，而且，只要进宫就总有机会的。

她本来就没想过立即就得宠，如今，虽然也有些失望，但并没有受到太大打击，恰恰相反，她反而越发地斗志昂扬起来，毕竟这样才有挑战性不是吗？

她就不相信，皇上会一直喜欢楚国夫人，只要她耐心等待机会，总有一天，她会将皇上从楚国夫人手中彻底夺过来的。

胡贵妃闹出的笑话，不到一刻钟，就传遍了整个后宫，不知多少人在背后幸灾乐祸，之前的羡慕嫉妒，现在都变成了嘲笑，同时也有不少人打消了那个心里刚刚升起的那个念头。

还是不要学胡贵妃了，免得将来像她一样，闹出这么大的笑话来，到时候可就得不偿失了。

至于武清伯府的那位陆姑娘，也没有几个人将她看在眼里，就算她长得美若天仙又如何，还不是照样被皇帝厌弃。

倒是没有人去针对她，这对陆婧颐来说，也未尝不是件好事，可惜，陆婧颐是宁愿别人嫉恨自己，也不愿意被人无视的人，看到这种情况，想必心里会更加不痛快了。

苏婉自从决定要跟显德帝好好过日子之后，就一改之前对后宫漠不关心的态度，开始变得在意起来，让邱妈妈有意打听着宫里的消息。

邱妈妈是从宫里出来的，又出来没多久，人脉还是存在的，何况，她跟勤政殿的太监宫女也都相熟，众人都知道陛下对楚国夫人的态度，因此，倒也不会隐瞒邱妈妈，胡贵妃的消息，苏婉自然而然就知道了。

显德帝就算知道苏婉打听宫里的消息，也不会在意，甚至觉得这是苏婉更加在意他的表现，心里说不定还觉得高兴呢！

邱妈妈向苏婉禀报了消息之后，就感叹道：“贵妃娘娘真是走了一着臭棋，为了一点点眼前的利益，就心存侥幸，欺瞒陛下，却不想想，陛下岂是那么好糊弄的？”

也就是在苏婉这里，周围又都是自己人，邱妈妈才会数落胡贵妃，否则，她最多也只会在心里腹诽，而不是直接说出来，当然，她最主要的目的，还是要提醒苏婉，在陛下面前，千万别耍什么心机，否则，将来恐怕也离失宠不远了。

要知道，她现在已经是苏婉的人了，只有苏婉好，她才能更好，她自然更希望苏婉一直受宠下去。

苏婉听出了邱妈妈的警醒之意，笑着道：“邱妈妈就安心吧，我是永远都不会欺瞒陛下的。”

邱妈妈见苏婉说的实在，也不像是对她心存介意的模样，心里也是松了口气，她其实也怕苏婉嫌她多管闲事，觉得冒犯了她，刚才也是提心吊胆的，现在才放下心来，笑道：“夫人看得明白，倒是奴婢多嘴多舌了。”

“妈妈说得哪里话，你也是为了我好，我年纪轻，知道的事情少，需要你提点的地方多着呢！”苏婉说道。

邱妈妈脸上的笑容越发真切了，欠身道：“夫人实在太抬举奴婢了，可不敢说什么提点，只是竭尽所能辅佐夫人罢了，只要能稍稍帮上夫人的忙，就是奴婢天大的福分了。”

苏婉笑了笑，没再继续说什么，让邱妈妈去做自己的事情了。

虽然胡贵妃受到了显德帝的训斥，但是，那位陆姑娘，到底还是进宫了，想到陆姑娘的美貌，苏婉其实也不是不担心，毕竟，显德帝是个什么德性，她还是很清楚的。

而且，那位陆姑娘，着实不是个省油的灯，将来给她机会，未必不能爬上来，这让她不得不防。

想到这里，苏婉叹了口气，或许只有等到哪天陛下有了为她守身自觉，她才会放心，但苏婉知道，这的确很难。

转眼间，时间又过去了几天，比起前两天的阴沉寒冷，这天天气格外好，可谓是风和日丽，邱妈妈指着着丫头晾晒衣被，洒扫房间，苏婉则是让人将贵妃椅抬到外面院子里，铺上大狼皮褥子，靠枕等等，又拿了一本书来翻看。

山茶受了伤，这几天一直呆在房间里，苏婉就让人喊她出来走走，顺便晒晒太阳。山茶的伤势恢复地很好，其实已经不妨碍做事了，只是苏婉还是没有着急让她回来，只让她静养，这么多天无所事事，她早就憋不住了。

出来之后，山茶见到旁人都在忙，又忍不住上去帮把手，总之是坐不住的，苏婉见了，也只能随她了，只是不到半个时辰，苏婉见她还是到处乱窜不消停，还是让人将她赶回去了。

苏婉这才静下心来继续看书，也不知道过了多久，苏婉眼前突然出现了一片阴影，随后，一只手从他面前闪过，迅速抽掉了她手中的书，苏婉先是一惊，立即抬眼看去，就见到显德帝正拿着她的书，站在一旁看着她笑。

苏婉有些惊喜地说道：“陛下，你什么时候来的？”

显德帝笑道：“婉儿，你可真是不把朕放在眼里，朕都来了好一会儿了，你都没发现。”

苏婉从贵妃椅上站起来，将书从他手中抢过来，说道：“谁让你好几天都没来，我还以为你被什么绝色美人绊住了脚，早已经忘了我了呢？”

“哪有什么绝色美人？朕怎么不知道。”显德帝一边说，一边抱着了她，轻轻含了一下她的耳垂，低笑着在她耳边说道：“婉儿可不要冤枉朕。”

苏婉身体忍不住轻颤了一下，挣扎了一下，没有挣开，强忍着一丝羞意说道：“我何曾冤枉过你？是你一直不让我放心。”

听到这话，显德帝不由将她推开了一点，直视着她的眼睛，咬牙说道：“你这个小没良心的，朕的一颗心都落在了你身上，时时都牵挂着你，你还有什么不放心的？”连身体都被她榨干了，他哪有余力去想别人？

苏婉听到这话，唇角也忍不住翘了起来，挑眉说道：“真的？”

“真的。”显德帝亦是笑着说道，眼神却十分认真。

“好，那我就相信你了。”苏婉微微踮起脚，吻了一下他的唇，说道：“这是给你的奖励，以后还要再接再厉。”

显德帝顺势搂紧了她的腰肢，眼神灼灼地看着她说道：“只有这点奖励吗？可满足不了朕的胃口。”

说着就要亲吻她，苏婉眼疾手快地伸手挡住了他的唇，白了他一眼说道：“陛下，青天白日的，你这是想干什么？我晚上再好好奖励你，好不好？”

“好吧！”显德帝有些失望，他可是好好养精蓄锐了一番才过来，急着想要向她证明自己的“实力”，免得让她认为自己雄风不振。不过很快，他就开始暗暗地期待起来，今天他既然已经来了，晚上就没有打算走。

“婉儿刚才在看什么书？”显德帝放开了她，揽着她向里面走去，一边走一边问道。

苏婉犹豫了一下，还是说道：“陛下，我整日在家，无所事事，实在无聊，想要做点什么打发时间，又不知道该做什么，这才想要在书中找点头绪。”

显德帝道：“你若是觉得无聊，就设宴，召见几个人，陪你过来说话就是了。要不然，就找个戏班听听戏，你东院里的戏园子可不是摆设。”

两人回到了房间，坐下之后，菡萏很快就端上茶来，苏婉亲自接了递给他，这才说道：“陛下，您是知道的，我并不太喜欢这些。”

显德帝问道：“那婉儿想要做什么呢？”

苏婉说道：“陛下，我现在也只是小小的想法而已，只是不知可不可行。”

“说来听听。”显德帝来了点兴趣。

苏婉没有立即回答，而是沉默了一会儿，才说道：“陛下，其实，我真觉得上天对我不薄，让我遇到了陛下。因为陛下，我才得以新生，才有了现在这样养尊处优的生活，甚至还得到了陛下的喜欢和宠爱，我何其有幸。”

显德帝听到这话，不由微微一怔，但下一刻，心里就变得柔软无比，神色似乎也柔和了许多，他伸手握住苏婉的手，说道：“遇到你，也是朕的幸运。”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲们的支持啊。

谢谢亲亲们的各种票票，俺耐你们。O（∩_∩）O

长崎凉美　送了5颗钻石

yoyu2003　送了3颗钻石

茫茫碌碌的猪　送了1颗钻石

痴柔情　送了5颗钻石

影萝　送了3朵鲜花

vogue2999　送了49朵鲜花

liqi8161　送了5朵鲜花

茫茫碌碌的猪　送了5朵鲜花

风中的云朵　送了5朵鲜花

风中的云朵　打赏了1000币

hancaizhen　打赏了188币

谢谢大家，么么哒。O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十九章慈善（二更）

苏婉闻言，不由轻笑着摇了摇头，她何曾是他的幸运了？但是，她却会努力让这句话成为现实。

“陛下就不用拿好话来哄我了，我有自知之明的。”

显德帝但笑不语，遇到她，喜欢上她，就已经是他的幸运了。

苏婉轻轻叹了口气，继续说道：“我得到了这么多，却不想这样一直心安理得地享受下去，这让我觉得有愧于老天对我的厚爱。”

显德帝闻言，微微收敛了笑意，皱眉问道：“婉儿，是不是有人说你的闲话了，还是……”

“不，陛下你误会了。”苏婉连忙打断了他的话，说道：“不是因为这些，别人说什么也影响不到我。”

显德帝眉头却依旧皱着，劝苏婉道：“婉儿，这些都是你应得的，你现在的身份和地位，并不是只靠朕的宠爱，只凭你献出的两张方子，就可以受之无愧。”

苏婉心里苦笑，她是自家人知道自家事，虽然她献出了方子，可是，她这也不过是窃取了别人的成果而已，就算她献出的那个白药的方子，是外公研究了一辈子的未成品，但是也是因为别人先创出了这个方子的缘故，如今，她却靠着这个方子，得到了这么大的利益，她岂能如此心安理得？

而且现在，她的身份、地位甚至财富都有了，也是该做些事情回馈社会了，不然，一切都只想着自己，又怎么对得起老天对她的这份得天独厚呢！

苏婉从没又哪一刻像现在这样确定。

每天当个米虫，吃喝玩乐，固然是好，可是之后却会感到无尽的空虚，而且，她也不想无所事事的，整天只知道围着显德帝转，这样她早晚会失去自我。银子是赚不完的，与其留在库房中发霉，倒不如拿出来做点实事。

“陛下，我只是想要为自己找点事情做而已。”苏婉顿了顿，又继续说道：“我发现，历朝历代，都有各种惠及百姓的政策，尤其是咱们大乾朝，不但有收容孤儿和养老的养济院，还有可以让贫民都看得起病的惠民药局，不但药价低廉，对老人还有不少穷人还会免费，甚至还有免费安葬老人和穷人的施棺局和漏泽园等等。”

显德帝没想到苏婉会说这些，也从未跟她说过什么政治民生之类的事情，不觉有些新奇，笑道：“婉儿说这些做什么？”

苏婉微微一笑说道：“只是，即便陛下实施了如此多的惠民政策，依旧有更多的人，幼无所养，老无所依，流民、乞儿依旧不少，每年不知有多少人冻饿而死，若是遇到了什么天灾*，情况只会更加糟糕，所以我觉得，或许，我也可以尽一份力。”

显德帝听到这话，脸上的笑容渐渐消失了，用一种他看不懂的目光看着她。

苏婉见状，心中不免有些忐忑，因为她不知道自己这样做，是不是触到了显德帝身为皇帝的敏感神经。

显德帝回过神来之后，见苏婉不说了，不由笑道：“婉儿，你继续说，朕听着呢！”

苏婉只好整理心情，继续说道：“当然，我也不会不自量力的认为，觉得只凭自己一个人，就能改善这种情况，毕竟这绝对不是只凭一个人的力量可以做到的，恐怕就算陛下倾尽国库的财力，也不一定能做到。”

显德帝点了点头说道：“你说的不错，即便朕颁布了各种政策，也只是让情况稍稍改善而已，难道婉儿有什么办法？”

显德帝其实很关心民生疾苦，他也很明白，水能载舟亦能覆舟的道理，若不高度重视这些贫民百姓，万一他们过不下去，成了流民引起民众暴动反抗，早晚引起高度的动荡和政治危机。

其实，他登基以后，因为天灾*比较少，吏政清明，国力蒸蒸日上，可谓是四海升平，国泰民安，普通百姓也能混个温饱，然而，即便如此，也依旧有很多衣不蔽体食不果腹的穷困人家存在，这是杜绝不了的。

苏婉的话，已经完完全全地提起了显德帝的兴致，让他有些好奇，她到底能提出什么解决办法来，要知道，能想的办法，大臣们早就已经想到了，甚至实施下去了，她一个小女子，又会有什么好的办法不成？

不过，就算显德帝虽然好奇，心里也没有抱太大希望，神态十分轻松。

苏婉才不管显德帝心里怎么想，只要他没有对她的做法产生不满就好。

苏婉说道：“我想要设立一个慈善局，筹集银钱款项，帮助需要帮助的人。如此一来，不但是我，甚至是很多人都尽一份心力，一个人的力量有有限的，但是，很多人的力量却是巨大的。当然，这只是我初步的想法而已，具体如何实施，还是需要细细斟酌的。”

苏婉的话，显德帝也听明白了，不由就是一愣。

筹集银钱？难道婉儿还想让别人掏银子不成？这会不会太异想天开了些？要知道，之前发生什么灾祸需要赈灾的时候，他也曾让大臣们捐款，可惜，他们一个个都跟缩头鹌鹑一样，让他们拿出点银子来，简直就像是要了他们的老命一般，连大臣们都如此，何况于其他人？

若是这么容易就让旁人掏钱，他早就这么做了，难道还会等到现在？

他虽然是皇帝，除非那人犯了什么罪，他下令抄家灭族，否则，也不可能强逼着别人掏钱。

想到这里，显德帝说道：“婉儿，你的想法是很好的，可是，做起来却很难。”

其实，苏婉能想到这些，已经让显德帝很是吃惊，甚至是刮目相看了。

要知道，在他的印象里，那些女人除了相夫教子，孝敬公婆之外，然后就是想方设法的为自己捞钱了，甚至有的还会放高利以牟取重利，无论是为了家族迫不得已，还是为了留给儿女更多的银钱，却极少有能想到平民百姓的，她们不嫌弃那些穷人就不错了。

甚至，就连皇后，顶多也就是在发生什么灾祸的时候，带头缩减一下后宫里的用度罢了，但他很清楚，皇后做这些的目的，只是做给他看罢了，而不是真正为了黎民百姓着想。

而苏婉却会有这种念头，实在是让他感到不可思议。

苏婉微微颔首道：“陛下，我明白这会很难，但是，事在人为不是吗？”

而且，她总会有办法让人掏钱的。

一口气吃不成一个胖子，她会循序渐进，一点点地做大，将来帮助更多的人。就算最后失败，甚至散尽家财也没关系，至少，她努力过了，奋斗过了，就不会后悔。

显德帝眼神有些复杂地看着她，说道：“你这么做，说不定不但不会给你带来好名声，还有可能被人抹黑，泼脏水，甚至引来很大的麻烦，难道你不怕吗？”

毕竟，这种事跟钱财有关，很容易在上面做文章的，到时候，若是有人利用民心，煽动民愤，说不定她还会被千夫所指，被众人辱骂，吃力不讨好，到时候，好事也变成坏事了。

苏婉微微要摇头，看着他笑道：“我不怕，而且我也不是为了什么名声，我只是想要做点事而已。而且，不是还有陛下为我撑腰吗？因为我知道，无论什么时候，陛下一定会护着我的。”

看着苏婉那双明亮的、充斥着自信和信赖的眼睛，显德帝心里竟是前所未有的悸动，这种悸动来得如此强烈，如此迅猛，竟然他一时有些控制不住自己，他心跳加速，感觉所有的声音，在这一瞬间都离他远去了，只剩下了他咚咚咚的心跳声。

他的手不知何时摸上了她的脸，然后起身、弯腰，在苏婉惊诧的神色中，吻上了她的眼睛。

“陛下？”苏婉惊讶地喊道。

显德帝就这样将苏婉抱进怀里，随后就低低地笑了起来，好了好一会儿，他才说道：“你说的对，无论什么时候，朕都会护着你的，有朕在，就没有人会把你怎么样。”

“陛下？”苏婉又喊了一声，声音里带着一丝感动，忍不住鼻头微酸。

显德帝深吸一口气，缓缓放开了她，看着她的眼睛，说道：“你想要做什么就去做吧，不必担忧，也不要害怕，朕永远都是你最坚实的后盾。”

苏婉点了点头，直视着他说道：“谢陛下，我知道了，我也一定会做好的。”

“朕相信你，你有什么要求，尽管跟朕提，朕会尽可能的帮你的。”显德帝伸手摩挲着她的脸颊说道。

他有种预感，若是苏婉真能将这件事做起来，造成的影响力怕是会超出想象，无论是他还是她，说不定都能得到巨大的好处，何况，这还是利国利民的好事，他有什么理由拒绝呢？

不过，他更相信，苏婉绝不是冲着什么名利去的，她只是想做就做了。她相信他，他又何尝不相信她呢？

苏婉听到显德帝的这番话，如果一开始，她还有点忐忑、犹豫的话，那现在，就真的是一点顾忌也没有了——

既然连陛下都敢这么任性地支持她了，她还有什么好担心的呢？

她一定不会辜负他对自己的这番信任的。

－－－－－－题外话－－－－－－

噗~吐血ing~看到亲们那么多票票还有各种支持，我却只写了三千字，真是羞愧死了。

）︴…我…我…我明天一定万更，做不到我就……我就不要脸皮了。ORZ…

我以为这章会写得很顺利，但是写起来的时候，突然就发现好多问题，结果，就只写了这么点…Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十章赐婚（一更）

慈善，当然苏婉的首创，她敢提出来，也是因为，历史上早就有各种慈善机构了。

除了官方的，民间的也有不少，不说太远的，就说唐宋的慈善家，史上也有记载。

比如，北宋时期的大峰和尚，就是自己募捐筹集资金，以修桥为民造福为主，除此之外，还施棺、殡殓、救人、赠药、赈灾、恤困等，毕生不倦。

还有，宋朝著名理学家朱熹，在建宁府崇安县开耀乡创设“社仓”，备荒救灾，地方政府拨给一定的平价粮，由乡间人士负责经营管理。

“先天下之忧而忧”的范仲淹，则在苏州创设“义庄”，置良田十余顷，将每年所得租米，自远祖而下，诸房宗族，计其口数，供给衣食及婚嫁丧葬之用。

而到了大乾朝，民间也已经有了慈善机构，只是，却没什么大的发展，大都是以“会馆”的形式存在，地缘性、行业性很强，目的就是帮助同乡，同业者，比如捐资助学、助丧、施医、济贫等等。

苏婉就知道，在京城就有个同乡会馆，专门帮助同乡的，进京赶考的举子的。

只是一直以来，这些做慈善的大都是男人，甚至是非常有影响力的男人，而苏婉却只是名女子，甚至在很多人眼中，她的名声也算不上好，苏婉完全可以想象得到，如果她真得开始抛头露面做慈善，那些人会说出多么难听的话来，其中，绝对不乏那些只知道约束女人，让女人三从四德，相夫教子的腐儒酸儒们。

就算她有楚国夫人的名头，他们也不一定看在眼里，要知道这些人，不少都是只要名声不要命的，为了赢得身后名，甚至连皇帝都敢骂，何况是她？

尽管如此，苏婉也还是不想退缩。

她好不容易才有件想要做的事情，所以，无论遇到多少阻碍和刁难，她都要进行下去，她就任性这一次了，否则，也枉费也穿了这么一遭。

只是，想要做慈善，绝对不是那么简单的，要想真正实施，还需要好好谋划一番，细细斟酌考虑，列出个章程来。绝对不能马马虎虎地开始，潦潦草草的结束，这不是儿戏，只凭一时冲动，一时热血，是绝对不行的。

而想要做慈善，最重要的就是要筹集款项，这是一个问题。

见识过现代的各种慈善机构筹集资金的办法，苏婉也不是那么毫无头绪，只是到底能不能实施，还是要结合这个时代的实际情况而定。

因为显德帝是来放松的，苏婉也就没有再继续提这个话题。

用过午饭后，显德帝搂着苏婉歪在榻上说话，显德帝口才极好，又特意讨苏婉欢心，随口说了几件趣事，就让苏婉乐不可支，直喊肚子疼，连头发都乱了几分，过了好一会儿，她才缓过劲儿来。

苏婉歇过来之后，也不甘示弱，跟他说了几个自己曾经看过的非常好笑的古代笑话，可惜，显德帝笑点太高，苏婉笑话没说完，自己忍不住先笑了，显德帝却依旧老神在在，抿唇轻笑，气得苏婉再也不说了。

显德帝见苏婉生气了，又重新说了一个笑话，才将苏婉重新逗笑了。

苏婉最后笑得浑身无力，脸色潮红，趴伏在显德帝怀中直喘气，想起刚才显德帝说的趣事，还是忍不住想笑，让苏婉都怀疑是不是自己笑点太低了。

显德帝见了苏婉的模样，却是忍不住眼神微沉，但是，因为突然想起一件事来，却是让他不由打消了这份旖旎的心思。

“婉儿。”显德帝喊了苏婉一声。

“嗯？什么？”苏婉这才回过神来，从他的胸膛上抬起头来看向他。

她眼神晶亮，眼角眉梢犹自带着没有来得及退去的笑意，让她看起来愈发鲜活了，他好像从来没看过她这么高兴地样子。

显德帝心中爱怜无比，伸手替她拢了拢头发，说道：“婉儿，有件事，朕觉得应该告诉你一声。”

苏婉见他说得郑重，不由也收敛了笑意，心里有点好奇，也有点忐忑，问道：“陛下想要告诉我什么？”

显德帝却没有立即回答，看着苏婉，沉默了好一会儿才说道：“朕要为昌武侯赐婚了。”

在显德帝口中，骤然昌武侯这个三个字，苏婉有些措不及防，不由一下子愣住了。

显德帝见到苏婉的反应，心里顿时也升起了一丝烦躁之意，觉得十分不舒服——

难道直到现在，她还记挂着昌武侯不成？

显德帝之前不在意这些，是因为他对苏婉的感情还没到那种地步。但是现在，他却忍不住去在意了。

倒不是嫌弃苏婉的过去，否则，他也不会想方设法将她夺过来了，他不是那样迂腐的人。只是，随着他越来越在意苏婉，他作为男人的独占欲和嫉妒之心，就开始时不时的发作。若是苏婉对过去忘情还好，若是她还对霍渊有情，显德帝觉得自己肯定忍不住想要杀人。

他无法忍受苏婉的眼神在落到别的男人身上，也无法忍受苏婉心还想着别的男人。不管她以前如何，但是以后，她的眼里和心里，都只能有他一个男人。

所幸，苏婉很快就回过神来，见显德帝脸色微沉，心里先是咯噔了一下，但转念一想，就知道他定然是误会了什么，心里既觉得好笑，又觉得欢喜，忍不住扑哧一笑。

显德帝见苏婉竟然还笑，心中顿时酸涩无比，还有那么一点恼怒，他强硬地抬起苏婉的下巴，让她看着自己，唇角微勾笑道：“婉儿，这很好笑吗？”

显德帝脸上虽然带着笑，但他的语气中却充满了危险。

苏婉知道显德帝还是很在意这件事的，也不敢惹火了他，便忍住笑意，看着他的眼睛说道：“陛下不想让我笑，那我不笑就是了。”

见显德帝神色稍稍缓和，苏婉又继续道：“其实，陛下大可不必为了不相干的人吃醋。”

苏婉说着，握住显德帝放在自己颌下的手，贴在自己脸上，继续道：“陛下只让我相信你对我的心意，却不肯相信我对你的心意吗？”

显德帝听了苏婉这番表白的话，虽然极力想要控制自己，但是唇角还是忍不住微微上扬，不过他还是说道：“婉儿不要胡说，朕何曾吃什么醋了？”

在他看来，吃醋是女人才会做的事情，怎么能将这个词用到他的身上。

苏婉但笑不语。

显德帝有些受不住她的眼神，轻咳一声，继续问道：“婉儿难道就没有什么想要问朕的吗？”

苏婉微微摇头道：“我相信陛下这么做，肯定有你的道理。”

昌武侯对她来说，早已经是过去的事情了，无论他怎么样，她都不会再在意了。

显德帝见苏婉神情不似作伪，心里的那点介意，才算是烟消云散，稍稍放下心来。

就算他是皇帝，就算他一向自信，但是面对苏婉，他却忍不住有些患得患失，因为他从来没有像现在这样，如此在意一个人。

显德帝轻叹一声，对苏婉解释道：“其实，朕也没想过要给昌武侯赐婚，只是这桩婚事，却是英国公自己求来的。”

“英国公？”苏婉先是皱起了眉头，随后像是才反应过来一般，微微倒吸一口冷气，不敢置信地看着显德帝。

英国公现在可就只有宝铃县主，不，苏清雪这一个女儿了，他求皇上赐婚，岂不是让苏清雪嫁给霍渊？

“这怎么可能？”苏婉还是忍不住说道，“这苏清雪，就算已经被剥夺了宝铃县主封号，也是堂堂英国公府的嫡次女，想要嫁给谁不行，英国公为什么要委屈自己的女儿给别人当继室，甚至还亲自来求陛下赐婚？”

显德帝轻笑一声，说道：“这有什么好奇怪的？怪只怪寿宁大长公主当初行事太过嚣张，得罪的人不知凡几，除了几个姻亲之外，竟然没有一人说她的豪华，自从朕剥夺了她的封号之后，那些跟英国公府相熟的姻亲勋贵们，也都对他们敬而远之了，何况，英国公已经向朕上了呈上了辞表乞求致仕，打算卸任中军都督府左都督的职位，而英国公世子，能力有限，远远比不上英国公，朕也不可能会重用他，到时候，英国公府的衰落是必然的。”

苏婉听到这里，若有所思，说道：“英国公想要继续拉笼昌武侯府，所以，才打算将苏清雪嫁给霍渊。”

显德帝微微颔首道：“还有一个原因就是，苏清雪的名声在京城已经臭了，就算她是英国公府的嫡女，也绝对找不到很好的婚事。倒不如，给昌武侯当续弦。毕竟，续亲之事，十分常见，苏清雪嫁过去也算合情合理。”

若是以前英国公府权势滔天的时候，他们自然不会委屈苏清雪去做续弦，再加上苏清雪年纪小，所以才让苏婉代替她嫁了过去，而现在，苏清雪如今已经没有了县主的名头，英国公府也早已经大不如前，自然也就没有他们挑剔的余地了，说不定，昌武侯府已经成了他们目前最好的选择。

苏婉轻轻叹了一声，没想到，绕来绕去，苏清雪还是要嫁过去做续弦。

想道这里，苏婉突然诧异地问道：“英国公怎么不直接去跟昌武侯府商议婚事，偏偏要求陛下赐婚呢？他难道就这么肯定陛下就一定会答应？”

显德帝看着苏婉，有些意味深长地说道：“其实，英国公早就向昌武侯透过口风了，只是昌武侯似乎并不想续亲。而昌武侯太夫人，别说她不会同意这桩婚事，就是同意了，她现在她说的话，已经没有了太大的作用。英国无奈之下，只能向朕请求赐婚，毕竟，他很清楚你的身份。朕虽然对英国公揣摩朕的心思有些不满，但朕还是答应了他，因为朕实在不喜欢有别的男人觊觎朕的女人。”

苏婉听到这话，不由脸颊一热，却伸手搂住了他的脖子，凑上前去在他耳边轻声道：“陛下，我懂你的心情，因为我也不喜欢别人觊觎我的男人，你若是去找别的女人，我肯定会比你刚才更加难过。”

显德帝听到这话一愣，随后就低低笑了起来，下一刻，就用手托着她的后脑靠近自己，抵着她的额头，直视她的眼睛说道：“婉儿放心，朕也舍不得伤你的心。”

……

英国公府，一处精美的小院里。

即便是隔着一层厚厚的猩红毡帘，依旧能够清楚地听到里面传来一阵阵噼里啪啦，宛如瓷器破碎的声音，同时还夹着少女歇斯底里地尖叫声。

英国公世子夫人马氏站在院子里，不由嫌恶地皱了皱眉头。

若不是她和她那个胆大包天的娘，英国公府怎么会落到如此下场？没想到，直到现在，她还没有一点悔悟之心，竟然还有脸在这里耍脾气，真是令人讨厌，她怎么会摊上这么一个惹人嫌的小姑子？简直比扫把星还扫把星。

不过，想到苏清雪还有几分用处，马氏还是及时整理了表情，露出一丝与平常无二的笑容，走了过去。

站在门口丫头，见到马氏来了，忙手慌脚乱地替马氏打帘子，谁知道，她刚掀起帘子，就听到里面传出一个尖利的怒吼声——

“滚——”

马氏脸色一变，然而，还没来得及发怒，就见一个什么东西冲着自己脸砸了过来，马氏吓得呆立当场，幸好身边的丫头及时推了她一把，才让她看看躲过了攻击，接着，马氏就听身后传来“啪”地一声脆响，回头一看，竟是一只被摔得四分五裂的茶盏。

马氏的脸一下子就涨红了，被气得浑身发抖，她刚才差点就被这茶盏给砸中了，若是被砸中了，后果绝对不堪设想，此刻，她简直连杀人的心都有了。

偏偏罪魁祸首连一点愧疚之意都没有，还一脸不善地冲着马氏吼道：“滚滚滚，我让你滚你难道没听到吗？”

马氏气得差点一个仰倒，她就算脾气再好，现在也忍不住了，红着眼睛，愤怒地看着她，厉声呵斥道：“苏清雪，你这是在跟谁说话呢？”

苏清雪见到马氏呵斥自己，也是一愣，随即，愤怒更甚。

果然，她没有了县主的封号，连马氏都敢她大小声了，要知道，以前，马氏对她可谓是千依百顺，甚至比对亲生儿子还好，现在竟然也不把她放在眼里了。

想到这里，苏清雪冷笑一声，她就算没了封号，也是堂堂英国公府的嫡小姐，不是她可以轻辱的，便不屑地白了她一眼，说道：“你耳朵聋了吗？我自然是对你说的。”

“好，苏清雪你可真是好样的，枉费我往常把你当成亲妹妹来疼爱，你竟是如此待我的，真好极了。”马氏咬牙说道，“你最好希望你自己永远都这么硬气，以后被夫家欺负了，我可别指望我和你大哥为你出头。”

“呸！什么夫家？别拿这话来恶心我。我说过，我是不会嫁给霍渊当续弦吧，你们就死心吧！”苏清雪又激动了起来。

她真没想到，父亲竟然想要把她嫁给昌武侯做续弦，甚至还进宫请求陛下赐婚了，她可是堂堂国公府的小姐，怎么可能自甘堕落地给人当继室？若是真嫁过去了，她脸面何存？

马氏冷笑道：“父母之命媒妁之言，你就是不同意也得同意，何况还有圣旨，你敢抗旨不遵吗？你以为自己还是以前的宝铃县主？别傻了，除了嫁给昌武侯做续弦之外，你还能有什么好归宿？说不定，就是这样还是你沾了大便宜，真是身在福中不知福，不然，你以为昌武侯会看得上你？”

“你……你胡说……”苏清雪慌张而又愤然地看着她，“我去告诉母亲，母亲肯定会有办法阻止我嫁进昌武侯府的，等母亲出来了，我一定要让她先休了你这个毒妇。”

“休了我？好啊，我等着她出来，就怕她一辈子也出不来了。”马氏一脸恶意地说道，“就算她从佛堂里出来，她也不敢休我。而你，怕是早就嫁进昌武侯府，连孩子都生了好几个了。”

苏清雪恨恨地看着她，却怎么也说不出话来。

马氏慢悠悠地整理了一下衣服，说道：“我劝你还是老老实实地嫁给过去，想办法夺得丈夫的宠爱才是正经，否则，你就一辈子生活在小苏氏的阴影之下吧！那昌武侯如何宠爱小苏氏，你也是亲眼见过的，想当初，他甚至还为了小苏氏，得罪了我们英国公府，我就不相信，他这么快就能忘情。你如今这么不情愿，将来嫁过去之后，只会让昌武侯更加厌恶你，话已至此，你好自为之吧！”

说完，也不耐烦跟她说话了，直接扶着丫头的手走了。

见马氏走了之后，苏清雪一下子瘫坐在了椅子上，摇头喃喃自语道：“不，不是这样的，我怎么可能给人当续弦，我去求父亲，让父亲改变注意。”

说着，她就向外跑了出去，然而，刚到门口，就被守在外面的粗使婆子给拦住了。

“放肆！快放我出去，我要去见父亲，不，我要进宫面见陛下，让陛下收回成命。”苏清雪大喊道。

此时，英国公苏垚，就站在小院不远处，听到苏清雪的话，脸色却是丝毫不变，以前的宠爱，似乎一下子都不见了踪影。而他的样貌，也比几个月前，看起来苍老了许多，疲惫了许多，再也没有了之前的意气风发。

“将二小姐看得紧一些，千万别让她跑出来！”苏垚说完，微微叹息道：“真是一步错，步步错，如今，我们府里可是在是经不起折腾了。”

说起来，陛下赐婚的圣旨也该下了，希望昌武侯的反应不要太大，也不要因为这件事，就对他们英国公府心生隔阂，因为他也是逼不得已的。

次日，赐婚的圣旨就颁了下来，顿时一片哗然。

谁也没想到，陛下会颁布这么一个赐婚的圣旨。

还是将英国公的嫡次女，嫁给昌武侯做续弦，听说还是英国公去求的圣旨，这实在是出人意料。

不过，若是仔细想想，却也觉得不是不可能的。

毕竟，英国公府已经开始露出衰败之相了，正需要一个强大的姻亲扶持，而且，昌武侯府本就是他们的姻亲，小苏氏又已经死了，他们何必舍近求远。

原本，妻子死了，男人是要守制一年的。但是后来，很多男人并不提倡男人为妻子守制，甚至有人真得为妻守制一年还会受到嘲笑，所以，守制的就更少了，除非那人对妻子的确是情深意重。对于原配尚且如此，何况是继室，所以对于昌武侯这么快就另娶一事，没有人有什么意见，何况，他也是被逼的。

甚至有人暗搓搓猜测，若是关于楚国夫人的传言是真的，她果真是以前的昌武侯夫人，那陛下是不是因为夺了昌武侯的妻子，所以心存愧疚，这才将自己的表妹配给昌武侯？

虽然这只是不着边际地猜测，很多人也觉得不靠谱，但是，因为这种猜测太能满足人们的那种八卦心理了，所以他们也不管是不是真相，私下里，这种猜测以一种不可思议地速度在京城蔓延开来，说不定过不了多久，就该有什么野史或者小说问世了，只是内容距离真相，肯定是十万八千里了。

这些都是外话。

这道圣旨，对于外人来说，惊讶之余，只是添加了一些谈资，但对于昌武侯府来说，就不下于是晴天霹雳了。

这一天正好是休沐，赐婚的圣旨到的时候，霍渊也在府里。

接完圣旨之后，包括霍渊在内，所有人都懵了。

昌武侯太夫人，更是眼神呆滞地看向一旁的陶氏道：“这圣旨说的是什么？我耳朵不好使，没听明白。”

陶氏的神情也有些呆呆的，听到太夫人问话，便下意识地说道：“媳妇似乎是听到，陛下为侯爷给英国公嫡次女赐婚了。”

昌武侯太夫人听了之后，喃喃说道：“英国公嫡次女……英国公嫡次女……”

随后，她才仿佛刚刚反应过来似的，倒吸一口冷气，立即否定道：“这不可能，你肯定是听错了。”

陶氏也不敢相信自己的耳朵愣愣地点了点头，说道：“说不定真是媳妇听错了。”

昌武侯太夫人这才松了一口气。她就知道这是不可能的。

可惜，下一刻，就有人打破了她这种自欺欺人。

等传旨地公公走了之后，二太太洪氏就忍不住夸张地喊道：“老太太，三弟妹，这可怎么办哟，那苏清雪如此刁蛮任性，不懂规矩，若是进了咱们侯府，岂不是要闹得鸡飞狗跳的，到时候，哪里还有我们的活路？”

昌武侯太夫人一听真是苏清雪要嫁过来，顿时一口气差点没上来。

若是当初苏婉刚“死”，宝铃县主的封号还没有剥夺时，颁布了这种赐婚的圣旨，昌武侯太夫人一定会欣喜若狂，可惜，她现在躲避英国公府那堆烂摊子还来不及，怎么会主动凑上去跟他们结亲？更别说还是这么一个惹祸精，扫把星。

要知道，苏清雪已经把偌大一个英国公府败成那样了，他们昌武侯府又岂能幸免？

昌武侯太夫人越想越憋气，越想越难受，偏偏还不能说这个婚赐的不好，否则，就是对皇上的大不敬，一张老脸憋的通红，捂着自己的胸口直喘气。

除了昌武侯太夫人她们，就是昌武侯的几个妾室，还有儿女，也都震惊忐忑和不安，尤其是霍灵芸，心情更是复杂无比。

但是这个消息，对她们的刺激，远远比不上对霍渊的刺激。

霍渊自从接了圣旨之后，就没有说话，表情十分沉静。

过了好一会儿，他才微微吐了一口气，直接拿着圣旨向外走去。

“侯爷，你要去做什么？”昌武侯太夫人即便受到了极大的打击，精神萎靡，却依旧在注意着霍渊，因为她比别人更清楚，霍渊对小苏氏的在意，怕他受到的刺激过大，一时冲动，做出什么无法挽回的事情来。

霍渊头也不回地说道：“我进宫一趟。”

说着，就让人去备马。

“站住！不准去！”昌武侯太夫人大惊，连忙大声阻止道。

但霍渊哪里会听她的话，早已经走远了。

“完了，完了，这下真得完了。”昌武侯太夫人见状不由狠狠跺了跺脚，眼前一阵阵发黑，竟是再次晕了过去。

因为刚才接旨的缘故，霍渊身上穿着官服，倒是不用换，直接上马就向皇宫的方向奔去。

他实在忍不下去了，他要去向陛下问个清楚。

婚事他是一定要退的，就算因此而获罪，他这次，也不能再继续沉默了。

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴

）︴，赌上我的脸皮，零点前，码二更。我就不相信我做不到，╮（╯▽╰）╭，唉，真有可能做不到，0点前更不了，二更就要推迟到明早了。~（&gt_&lt）~ORZ…我先顶锅盖遁了…。二更完我再修改。Σ（°△°

Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十一章难忘情（二更，修）

皇宫，勤政殿。

前殿明间，设地平宝座、屏风、御案、宫扇等物，显德帝坐在御案后，刚批完一本奏折，就见到殿外的小太监，进来禀报道：“启禀陛下，昌武侯求见。”

显德帝闻言先是一怔，随后便皱了下眉头，想了想，还是说道：“宣！”

“陛下宣昌武侯觐见！”殿外的小太监里间喊道。

琉璃门外，霍渊整理了一下衣冠，这才沉稳而有不失恭敬地走了进去，一撩衣摆，跪下叩首道：“臣霍渊叩见陛下，吾皇万岁万岁万万岁。”

显德帝和颜悦色地说道：“霍爱卿平身。”

“谢陛下！”霍渊谢过之后，才站了起来。

“霍爱卿此时来见朕，可是有什么要紧事吗？”显德帝问道，“如果朕没猜错的话，霍爱卿现在应该已经接到圣旨了。”

“正是。”霍渊说着，忽然又上前一步，双膝跪地，双手将圣旨平举过头顶，恭敬地说道：“臣这次进宫面圣，是斗胆想要请圣上收回成命。”

显德帝闻言，眯眼说道：“霍爱卿，你知道你在说什么吗？”

霍渊道：“微臣明白。只是，就算陛下降罪于臣，微臣也没有办法接受这份赐婚的旨意。”

“哦？霍爱卿的意思是想要违抗圣旨了？”显德帝淡淡说道，“抗旨不遵，有什么下场，朕相信霍爱卿一定明白。”

霍渊沉默，他自然知道，抗旨不遵的下场，轻者砍头，重者灭族都有可能。

可是，他若是就这么接受了圣旨，连他自己都会瞧不起自己。

他不甘心。

所以，他才抛掉所有的理智，义无反顾的来了。

“陛下，微臣明白，只是……”过了好一会儿，霍渊动了动唇说道，但是，却觉得嗓音艰涩无比。

显德帝没有等他说下去，而是说道：“你既然知道，还想要抗旨，到底是想要做什么？还是说，你对朕有什么不满？”

“微臣不敢！”霍渊立即说道，顿了一下，他才深吸一口气说道：“微臣只是难忘亡妻，不想这么快另娶，所以，才想请陛下收回赐婚旨意。”

显德帝闻言，心中冷笑，他还真敢说。

“亡妻？朕记得霍爱卿似乎有两位亡妻，不知爱卿难忘的是哪一位？”

霍渊沉默了一下，还是打起精神说道：“臣……难忘小苏氏。”

显德帝闻言不由眯了下眼睛，随后似笑非笑地盯着霍渊道：“小苏氏？”

霍渊郑重地点了点头，将心一横，说道：“是，微臣忘不了她，也没有办法娶别的女人。”

霍渊这话，倒不是在说谎。

就算苏婉跟了陛下，就算会知道希望渺茫，他其实心里还是存在着一丝丝的奢望的，因为他知道陛下的性子，喜欢一个人是不会长久的，他早晚会腻的，到时候，说不定他可以立下军功向陛下要人，陛下未必不会将苏婉还给他。

但是，苏婉被封了楚国夫人之后，他就知道两人怕是不可能了，但他还是一直不愿意相信，或者说不甘心。

他怎么也想不明白，为什么只是几个月的时间而已，她就再也不是自己的了。

他知道自己错了，但是，她就不能给他一次改过的机会，非要做的如此决绝？

他一遍遍地回想他们以前的事情，一遍遍地去寻找导致这种后果的原因，然后，后悔、不甘、难过，屈辱、愤怒，以至于很多时候都彻夜难眠。

若是有机会可以从来，他绝对不会让将她送到庄子上去，不会给别的男人可趁之机。

是的，他已经察觉到了——

苏婉在庄子上的时候，就已经跟显德帝在一起了。

就算当初没有察觉，事后回想起来，也会察觉到不对，而且，那时，苏婉对他的态度，既敷衍又冷淡，甚至还用各种借口，拒绝他的亲近，可惜，那时候的他，对自己太自信了，竟然没有看明白，也忘了，苏婉跟其他女人的不同之处。

不，或许，他从来都没有真正了解过她。

他有时候都在想，那段甜蜜的日子，是不是都是她故意在做戏迎合自己。正因为她从来都没有喜欢过自己，所以，她这么快就变心了呢，这么快就投入别的男人的怀抱。

但即便如此，他还是忘不了那段美好的日子，每次想起来，对他来说，其实都是折磨，但他还是自虐一般的回想着，让自己更加忘不了她，让她成为了深深扎在他心里的一根刺，拔不掉，一动就钻心的疼。

他有时候，甚至恨不得苏婉真得死了，也不愿意看到她在别的男人怀里娇笑痴缠。

可惜，他再如何后悔，都来不及了。

他不愿意娶别的女人，因为他希望有一天，苏婉能够回来，他会一直把正妻的位置给她留着。

但如果，他娶了别人，苏婉恐怕就再也不会回来了。

他甚至连一丝奢望都不会有了。

听到霍渊竟然至今还惦记着苏婉，显德帝心里的确很不高兴，除此之外，还有那么一点小小的郁闷。

因为就算他知道对方说的人其实是苏婉，他也无法开口阻止，除非他把话说开了，但是，这可能吗？

就算他跟霍渊之间，对此心知肚明，也决不能点破，说是自欺欺人也好，但他们的确也需要这层遮羞布。

霍渊也正因为如此，才敢这么说。

他知道显德帝心里肯定不高兴，但那又如何？

他抢了他的人，难道还不准他小小报复一下？

显德帝道：“霍爱卿此言差矣，逝者已矣，生者当如斯，朕相信小苏氏肯定也希望你另娶新妻，开始新的生活，你何必如此执迷不悟，非要守着一段已经逝去的感情呢？”

霍渊闻言，顿时抬头来看向显德帝，眼神带了点惊疑，但更多的却是黯然和失落，难道他另娶新妻也是她的意思？

显德帝似乎知道霍渊在想什么，唇角含笑，微不可查地点了点头，说道：“朕相信，若是小苏氏还在的话，她一定也希望你能接受这份旨意，而不是为了她，就违抗圣旨，甚至牵连整个侯府。而且，就算你抗旨了又如何，她也无法回到你身边了。”

霍渊闻言不由一怔，缓缓放下了手中的圣旨，整个人都笼罩了一种沉重的气氛当中，他沉默了良久，好像终于接受了现实，这才重新抬起头来看向陛下，说道：“臣有个问题想要请教陛下，还请陛下能够为臣解惑。”

显德帝见霍渊似乎不执意抗旨了，神色也轻松了些，有些漫不经心地问道：“霍爱卿请讲，朕若是能回答你的，自然知无不言，言无不尽。”

霍渊看着显德帝问道：“陛下，微臣听说，楚国夫人跟臣的亡妻很是相像，不知……是不是真的？”

显德帝有些意外地扬了下眉头，他这不是明知故问吗？淡淡地道：“的确是有这种说法，怎么，难道霍爱卿听信了什么流言，也认为朕的楚国夫人是你的亡妻不成？朕恍惚记得，是你们昌武侯府，宣布了昌武侯夫人的死讯，莫非竟是假的吗？还是说，人死也能复生，这未免也太匪夷所思了些。”

显德帝说着不由笑了起来，看向霍渊的眼神里带着一丝不知是讥讽还是嘲弄的情绪。

霍渊听到这里，也不免感到有些无地自容，因为他做的这些事情，让他连为自己辩解两句都不可能。

“陛下说得是，人死不能复生。只是微臣太过思念亡妻，所以，总是幻想她有一天能够活过来，重新回到微臣的身边，倒是让陛下见笑了。”霍渊说道。

“朕可以理解霍爱卿的心情，但却不能赞成霍爱卿的做法，毕竟人都是要往前看的，何必对过去的人和事念念不忘。”显德帝说道。

霍渊沉默了一下，又问道：“陛下……很喜欢楚国夫人吗？”

虽然霍渊知道自己不应该再问了，若是再问下去，恐怕真会激怒陛下，可是，他还是忍不住想要问问苏婉的情况，因为他不知道自己以后还能不能见到她。他不想让给自己徒留遗憾。

显德帝脸色微沉，大臣向皇帝打听他的女人，无论出于何种缘由，都实在太僭越了，也太不懂规矩了。但转念一想，显德帝决定还是要让霍渊彻底死心为好，免得他一直对婉儿念念不忘，惹得他不痛快。

便说道：“朕当然喜欢楚国夫人，夫人是朕最爱的女人，谁也不能取代她的位置，朕会一直宠爱她，会将她放到朕的眼皮子底下看护着，朕更不会允许任何人打她的主意，霍爱卿你明白吗？”

霍渊听到这话，瞳孔骤然一缩，心里也不免愕然。

陛下他到底是是为了让他死心才特意说出这番话，还是说，这根本就是他的心里话？

但是，无论如何，他的确是明白了，苏婉在陛下心中的地位，也知道自己的那丝奢望，终究只是奢望而已，永远都不可能成真。

不过，这样也好，至少他知道她会一直活得好好的。

尽管心里依旧难受，但他的愧疚却少了一些，他……以后也能放心了。

这一刻，霍渊觉得自己好像轻松了一些，又好像缺了一些什么，心里空荡荡的，难受极了。

但他却没有泄露太多自己的情绪，回过神来说道：“陛下，臣愿意接受赐婚，臣刚才太过于放肆无礼，冒犯了陛下，还请陛下降罪！”

说完，就向显德帝叩首拜了下去。

显德帝见霍渊终于肯接受赐婚了，不由欣慰地点了点头说道：“知错能改善莫大焉，霍爱卿能够迷途知返，朕已经很欣慰了，就不追究你罪责了。只是可一不可二，若是还有下次，两罪并罚！”

“是，微臣谨记，多谢陛下不罪之恩。”霍渊叩首说道。

“起来吧！”

霍渊再次叩首谢恩之后，这才站了起来。

显德帝含笑请霍渊留下来陪自己用膳，霍渊刚刚惹得陛下不快，可不敢留下来惹他厌烦，显德帝也没有强留，很快便放他离开了。

霍渊刚走，显德帝的脸上的笑意就渐渐退去，喃喃道：“看来，朕还是得把他们的婚期提前一段时间为妙，免得夜长梦多。”

霍渊敢冒着抗旨的风险来求他收回成命，足以看出他的确对苏婉尚未忘情，看起来似乎还用情颇深，这让显德帝不痛快的同时，也感觉到了一丝危机。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，以后再也不勉强自己了，真是伤不起，修文时间比写文时间还长…。o（╯□╰）o

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十二章孩子

霍渊接到赐婚旨意后进宫一事，自然是瞒不过众人的耳目。

英国公府也收到了消息，英国公苏垚的心一下子就提到了嗓子眼，他真没想到，霍渊的反应竟然这么大，直到霍渊平安从宫里出来，他才放下了心，但下一刻，就微微皱起了眉头。

他是了解自己女儿的性子的，她本就觉得自己嫁给霍渊是委屈了，心不甘情不愿的，万一让她知道霍渊不愿意娶她，甚至还特意进宫退婚，她一定不会善罢甘休，恐怕就更不愿意嫁到昌武侯府去了，说不定还会闹出什么事情来，于是，他立即下令封锁消息，若是有人在二小姐面前胡言乱语，立即乱棍打死。

英国公下了命令，下面的人自然是噤若寒蝉，不敢吐露一个字，而苏清雪自然是被蒙在鼓里，暂时免却了一场麻烦。

苏婉没有太多关注这件事，反正，霍渊对她来说，已经是过去的事情了，她还是更关心自己将来要做的事。

她觉得自己不能一直待在家里，还是要亲眼出去看一看，只有真正了解他们的情况，她才知道该向哪个方向使力。

这几天，苏婉几乎是天天都坐车出去，内城，外城都亲自查看过，好好地逛了逛京城，对于京城人们的生活水平也有了一个比较直观的认知。

京城内、外城的贫富差距，虽然算不上是特别巨大，但的确是显而易见地存在的，内城的平民百姓，虽然他们的生活算不上非常富裕，但绝大多数人却也吃穿不愁。

而外城外城则是后来增建的，从未经过规划，大多是曲折狭窄的街巷相互交错，而且大部分居民都从外地迁徙而来的人，大都比较贫穷，而且。此时的外城，还有不少地方是荒野和坟地，只有靠近正阳门一带才比较繁华，那里毕竟是商业街，很多的商户居住其中，但是，外城食不果腹的贫民，的确要比内城多得多，能很明显感觉到内外城的差距。

苏婉在真正考察了几日，才发现自己还是小看了显德帝，他在这方面其实已经做的很好了，显德四年的时候，他就已经命令在北京五城各设养济院一处，尽数收养孤老，贫民，京城赡养的孤老已有上万人，每年都会供给的米粮、布匹。不止如此，全国各府县的这样的养济院也有不少，在这方面花费着实不小。

为此，苏婉还特意去南城的养济院查看了一番，发现都管理的都十分不错，苏婉觉得自己之前实在太想当然耳了，她自己在这方面未必就能使上什么力。

在坐马车回去的时候，苏婉一直在想，自己到底要做什么，总要有一个明确的方向，针对哪一方面。不过，她还没想出什么头绪，马车突然停了下来。

“孙婆子，发生什么事了？”跟苏婉同坐一辆马车的菡萏，打开车窗，问外面的婆子道。

此时，他们就在正阳门外的大街上，这片是商业街，熙熙攘攘的倒是十分热闹。

“菡萏姑娘，前面被一群人挡住了路，我去看看是怎么回事。”孙婆子说完，就急匆匆地过去看情况了。

没一会儿，那婆子就返了回来，说道：“启禀夫人，前面有一个弃婴，很多人都围着看呢。”

禀报完之后，那婆子就颇有些气愤地说道：“造孽哟，也不知这么孩子的父母怎么就那么狠心，竟然放到了路中间儿，若是被人踩上几脚，或者被车碾轧了，这孩子岂有命在？”

“弃婴？”苏婉听到这里，不由蹙眉问道：“弃婴这种事很多吗？”

其实心里已经有数，在她那个年代都有不少弃婴，何况于这个时代？

果然，菡萏说道：“现在是丰年还好些，若是到了灾年，被遗弃的婴儿那才多呢，甚至很多地方，一直都有溺婴的习惯，尤其是是女婴，奴婢的家乡，就有些人家一见生下来的是女孩，就立即溺死的！”

说道这里，菡萏神色有些暗淡，因为她自己就亲眼见过，也亲身经历过，她的小妹刚出生时，就差点被溺死。

苏婉闻言，若有所思，她这才想起来，本朝似乎并没有针对弃婴出台什么政策。

她曾经在书中看到过，两宋时就设立了慈幼局，婴儿局等，不但收养收养遗弃的新生儿，并置乳母喂养，无子女者可来领养，当这些孩子长大成人后，宋朝皇帝则会令他们互相婚配，并由官方出钱资助新郎新娘等等，在收养弃婴方面简直做到了极致。

但是从元朝直至本朝二百多年的时间，育婴这一方面似乎一直停顿，好似被遗忘了一般，苏婉觉得自己或许可以为这些孩子做点什么。

想到这里，苏婉豁然开啷个，觉得自己突然找到了方向，又问菡萏道：“那这些弃婴一般都会怎么办？”

菡萏说道：“有的会送到附近的寺庙里，有的被人收养，但是……”

菡萏没有继续说下去，但苏婉也明白她的未尽之意，那些弃婴活下来的怕是不多。

“先把马车停到一边，我下去看看。”

“夫人，这可使不得。”菡萏急忙阻止道，“这里有那么多人，万一被人冲撞了可怎么办？”

苏婉道：“无妨，我会小心的，不是还有你们吗？”

菡萏无奈，只能给苏婉拿了一件大红羽缎面灰鼠里子的斗篷，还连着雪帽，服侍她穿上，连雪帽也戴上了。

前两天刚刚下了入冬以来的第一场雪，虽然不大，但是，天气却是越来越冷了，而且，这大大的雪帽正好遮挡一下容貌。

等一切准备妥当，她这才扶着苏婉下了马车，护卫自动上前分开人群。

这里围观的人虽然多，却都是在一旁看热闹而已，苏婉刚靠近一些，就听到有人诧异地喊道：“奇怪，这婴儿怎么也不哭？”

其他人这才仿佛刚刚发现一般，露出惊奇之色。

可不是吗？

这孩子可是一直都醒着，按说到了陌生的地方，感受到陌生的气息，肯定会感到不安，继而大哭，可没想到，这小婴儿却只是微微闭着眼睛，不哭不闹，只微微咂巴着小嘴。

难道这孩子是个哑巴，所以才被遗弃了？

有好奇的汉子上前，捏了小婴儿一把，结果，众人就听到那婴儿猫儿似的哼哼了两声。

原来并不是个哑巴。

那穿着灰色裋褐的汉子有些怜悯地说道：“我看着孩子八成是饿得哭不动了，这孩子的爹娘可真是够狠心的，丢尽之前，也不知道先喂饱他，这还是个男娃呢！”

其他人也都纷纷感叹，不痛不痒地说两句可怜的话，却没有一个站出来说要收养如何。

其实也可以理解，毕竟大家也都不富裕，自己的孩子还养不过来呢，哪里替别人养孩子的道理？

别说是穷人，就算是比较富裕的也不会轻易收养一个孩子，不说收养之后的责任问题，长大了说不定还会分家产。而且，这孩子的父母说不定就在附近，等他们好不容易把孩子养大了，万一他们来要人怎么办？

苏婉见这孩子十分瘦弱，似乎是先天不足，看起来似乎还不到两个月大，裹着一身补着补丁的旧衣服，连个襁褓都没有，一张小脸已经冻得发青了，心里也不由一紧，若是再这样下去，怕是撑不了多久了。

那汉子也发现了这种情况，叹了口气说道：“这孩子身体这么弱，怕是连寺庙的和尚都不收，就算是收下了，这么病歪歪的，怕是也养不活。”

“孙婆子，你去把这孩子抱过来吧！”苏婉吩咐道。

“是，夫人。”孙婆子也没多问，直接过去跟那抱着孩子的汉子交涉，不一会儿，便抱着孩子过来了。

毕竟，这孩子身体虚弱，一般人收养还养不活呢，就算是拍花子的人贩子，对这样的看起来病歪歪的婴儿，也会不屑一顾，说不定卖出的钱，还不如给他治病的费用高，不划算。

众人也不觉得她们心怀恶意，毕竟，这么小的婴儿，又有什么可图的呢？

那孙婆子也没有报苏婉的名号，但是，只看她的衣服打扮，就知道她的主人也不是什么普通的人家，何况，大家已经看到了人群中的苏婉，所以，汉子没有犹豫，很快就把孩子给了孙婆子。

看到苏婉上了马车走了之后，那些人才开始议论起来。

如果刚才他们还在怜悯那个小家伙的话，现在他们却只剩下羡慕了，感叹这个小家伙的好运，竟然被贵人给看中，以后怕是有大造化喽，就算将来做个下人，也比现在就丢了小命强。

在人群中，有一个书生打扮的年轻人，看着苏婉那辆越走越远的马车，微微有些愣神，他怎么总觉得那女子的身形有些点眼熟呢？

苏婉并不擅长儿科，也不敢给孩子治病，所幸，附近就有医馆，苏婉就吩咐车夫先去医馆一趟。

医馆的老大夫说孩子只是有些先天不足，身体原本就瘦弱，饿了很长时间，又受了凉，所幸，他们来得早，孩子还没有发热，否则，孩子能不能熬过去还是两说，只是依旧不能马虎，等孩子病好了才能放心。

回府的路上，苏婉一脸紧张地抱着手中的孩子，连动也不敢动，看起来十分僵硬。

这是她第一次抱婴孩，这么小，这么软，这么柔弱，让她连大劲儿都不敢使，怎么抱都感觉不对劲，最后，还是菡萏看不过去了，手把手地教导苏婉如何抱孩子，怎么样抱孩子，他才不会觉得难受。

苏婉认真学了一会儿，很快就找到了诀窍，这才真正放松下来，因为紧张的缘故，她的鼻头上竟然还沁出了几丝汗珠。

此刻，裹着孩子的那身旧衣服，早已经扔掉了，现在孩子裹着的是苏婉的那件灰鼠里子的大红斗篷，所幸，马车里燃着银霜炭，温暖如春，倒是一点也不冷。

在苏婉去医馆给孩子看病之前，就命人先回去一趟，通知邱妈妈替孩子找个奶娘来。邱妈妈虽然疑惑，但对于苏婉的命令也从不怠慢。

苏婉回府之后，奶娘已经准备好了，而且还一下子准备了两位。

这两个奶娘也是府里的下人，正好都是刚生完孩子三两天月的。

她们照顾孩子，可比苏婉强多了，回来之后，苏婉就先把孩子交给了她们，让她们带孩子下去喂奶，暂且将孩子安排在了厢房里。

邱妈妈没有问苏婉是怎么回事，而是立即让人给苏婉摆了饭。

苏婉这次回来晚了，此时早已经过了午饭的饭点了。她折腾了半日，用饭的时候，竟比平时多用了半碗饭。

邱妈妈此时已经从菡萏口中知道了事情的经过，但是，她还是不明白夫人是怎么想的，难道还想要收养那个孩子不成？

虽然她也知道夫人很难受孕，但也不是没有希望，她身份又特殊，何必如此着急呢？

等苏婉闲下来之后，邱妈妈才回过神来，给苏婉禀报府中的事情。

苏婉虽然不大管事，但邱妈妈却依旧不敢马虎，照样会向苏婉禀报。尤其是大事，她更不会善做主张，都会征询苏婉的意见。

苏婉将这一切看在眼里，心里对她也越越发放心了。

等禀报完府中的事情之后，邱妈妈才顿了顿，说道：“夫人，请恕奴婢斗胆相问，不知夫人想要如何安排那个孩子？”

苏婉放下茶盏，她知道邱妈妈在担心什么，不由轻轻笑道：“邱妈妈不用担心，我并非想要收养那一个孩子。”

“那夫人是……”邱妈妈一听，眼睛骤然一亮，但随即就更加诧异了。

苏婉笑道：“我不是要收养一个孩子，我是要收养很多很多的孩子。”

邱妈妈脸上的笑容没展开就僵住了，怔了好一会儿，才明白苏婉想要说什么，不由倒吸了一口冷气，用不可思议地看神看着苏婉说道：说道：“难道夫人想要仿照宋朝那样，想要创建慈幼局收养弃婴？”

邱妈妈也识字，甚至还看过不少书，颇有见识，因此，倒也知道宋朝的慈幼局，再加上结合苏婉今天发生的事情，她便猜到了苏婉的打算。

苏婉点了点头说道：“对！我是有这个打算。”

“夫人，您可要三思呀！”邱妈妈回过神来，立即劝阻道，“您收养十几、二十个孩子，甚至一百个，或许您能负担得起，可是孩子却会越来越多，您就是散尽所有家财，恐怕也只是杯水车薪而已，改变不了多少，您何必去蹚这趟浑水？”

“邱妈妈，你的担心我明白，不过我意已决，你就不用在劝了。而且，只要我开了个好头，其他人未必不会跟着做，事情没有那么糟糕的。”苏婉笑道。

而且，她也可以跟陛下稍稍提一下意见。

只要官府鼓励民间办育婴堂，官督民办，收养弃婴的机构肯定会遍地开花的，到时候，无论是官府拨款，还是民间募捐都可以，如此一来，溺婴的事情也会大幅度减少。

邱妈妈轻叹一口气，她也知道夫人想要做的事，是积德的大好事，她心里也极其佩服和赞成的，只是为了苏婉着想，她还是忍不住相劝，也是为了尽自己的本分，但如果夫人已经下了决心，她也就不再继续劝了。

邱妈妈退下之后，苏婉也没有休息，而是直接去了东次间的书房，开始奋笔疾书，写自己想到的各种准备、条规等等，反正想到哪里就写到哪里，免得到时候忘了，最后再总结也就是了。

不知过了多久，苏婉终于停了下来，书案上已经摆满了写满字的纸张，苏婉轻舒了一口气，刚放下笔，就觉得脖子酸痛不已，正要伸手揉一揉，没想到已经有人先一步开始为她揉捏起了肩膀。

苏婉原本以为是菡萏，但是，他刚揉捏了两下，她就知道不是了，因为对方的劲道和手法都十分陌生，苏婉骤然一惊，但下一刻，她的神色蓦地缓和下来，因为她闻道了对方身上那股熟悉的龙涎香。

苏婉没有回头，而是伸手握住了他放在自己肩上的手，叹息般地说道：“陛下……”

显德帝也停下了手上的动作，反手握住她的手，笑道：“婉儿发现是朕了？”

苏婉毫不掩饰地翻了个白眼，说道：“陛下，你怎么每次都这么悄无声息的，真是吓死我了。”

显德帝低声笑道：“是婉儿你每次都太专注了，忽略了朕，朕没怪你，你倒是怪起朕来了，夫人，你的胆子真是越来越大了。”

虽然听到显德帝好似在责备自己，但苏婉却是一点也不怕，反而从椅子上起身，转过身来，眉毛微扬，对他笑道：“我就算胆子大，那也是陛下你纵容的，陛下要怪就怪你自己好了。”

显德帝哈哈一笑，将苏婉搂进怀里，“婉儿，朕怎么不知道你这么会说话了，说来说去，竟都是朕的错了。”

苏婉也笑了起来，主动双手搂住他的腰，将脸埋在他胸前，心里微微一叹，说道：“我说的可都是实话，正因为陛下对我才好了，我才敢跟陛下这样没大没小的，以后恐怕也改不过来了，所以……”

说到这里，苏婉抬起头来，看着他继续道：“你一定要一直对我好。”

否则，当哪天他不喜欢她时，或许就会是她的死期了。

她已经无法再像以前那样战战兢兢，谨小慎微的面对显德帝了。

显德帝也听出了苏婉的话外之音，脸上的笑意收敛，在苏婉的目光下，缓缓点了点头，“好，朕会一直对你好。”

说完，他低头吻了吻她的额头，他怎么可能舍得她死呢！他疼爱她都来不及。

两人又腻歪了一会儿。

显德帝走到南窗下的罗汉榻上坐下之后，才突然问苏婉道：“婉儿在写什么？朕仿佛看到你在写什么育婴堂？”

苏婉走到书案前，将自己写的东西整理好了，才递给显德帝道：“陛下自己看吧！”

因为外面的天色已经有点暗了，房间里已经点上了灯，将房间里照的十分明亮。

显德帝看得很认真，良久之后才抬起头来，看向苏婉，说道：“婉儿，你是认真的吗？”

苏婉点了点头，说道：“自然是认真的，陛下觉得我写的这些，是否可行？”

“当然可行！”显德帝道，随后轻轻一叹，道：“倒是朕疏忽了这一点。”

苏婉说道：“陛下做得已经够好了，育婴堂已经停顿了两百多年，陛下一时想不到也是有的。我这几天去京城的养济院看了看，发现陛下做的比我想象得好多了，我觉得根本不需要我画蛇添足。回来的时候，我正好碰到一个弃婴，这才动了要办育婴堂的想法。”

“所以，你便将那个弃婴带了回来？”显德帝问道。

苏婉点了点头，说道：“我实在不忍心看他就那样死了，毕竟，再怎么说也是一个小生命。”

他见苏婉说到孩子之后，神色略显黯然，想到苏婉的身体情况，心里突然就有点闷闷的疼。

因为他知道一个孩子对女人来说，究竟有多么重要。说不定正是因为她无法拥有自己的孩子，才想要办这个育婴堂。

想到这里，他更为她心疼了。

他握住苏婉的手，看着她说道：“婉儿，你想不想要个孩子？”

苏婉闻言楞了一下，有些呆呆地说道：“陛下，我还能有自己的孩子吗？”

“你当然可以有自己的孩子，不，你会生一个只属于我们俩的孩子。”显德帝说道。

苏婉听到这话，也忍不住勾起了嘴角，她其实以为陛下不喜欢孩子的，因为，他对那些皇子皇女们，并不亲近，也从未跟她提过这件事。再加上她自己又喝了绝育汤，很难受孕，苏婉也就不去奢望拥有一个自己的孩子了。

没想到陛下竟会主动提起这件事，她心里实在是很高兴。

但是——

苏婉忍不住用另一只手摸了摸自己的小腹，说道：“我怕自己会让你失望，你知道的，我……”

“朕知道！”显德帝打断她的话说道，“相信朕，肯定会有办法解决的。”

－－－－－－题外话－－－－－－

月底了，求张票票，被甩得越来越远了。昨天万更了都木人夸奖，桑心，感觉不会再爱了，再也不万更了，哼~迎风流泪ing~

O（∩_∩）O哈哈~，我刚刚发现，念念这个壕竟然成状元了，恭喜呀，撒花庆祝~（*^__^*）嘻嘻……

谢谢ant210300、盈盈英英、茫茫碌碌的猪、七烨如钩、七夜雪88、joy197610、风中的云朵、阳关月亮星星亲亲们的钻钻。

谢谢颖君、茫茫碌碌的猪　、1314荧、河北逍遥游、萧蔷筱雨、18505578885、13564661939　送的花花。

1048627527　打赏了188币

盈盈英英　打赏了200币

淘蜜蜜　打赏了564币，O（∩_∩）O哈哈~我算出来的。

niannian68打赏了8888币，2次啊，土豪。

爱你们，么么哒。嘿嘿。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十三章拍卖（一更）

听到显德帝的话，苏婉自己也有了几分信心。

其实，她除了担心自己不能怀孕外，显德帝对于孩子的态度，对她来说，也是十分重要的。如今，显德帝这番话，也算是打消了她心里的顾虑。

两人一起用过晚饭之后，苏婉让奶娘将孩子抱了过来。

所幸救护及时，孩子并没有发热，之前已经睡了一个下午了，现在刚刚吃过奶，看起来比之前精神多了，苏婉也放了心，便让奶娘抱下去了，只是依旧吩咐她们用心看护。

显德帝对孩子不怎么感兴趣，不过，出于爱屋及乌的心思，他也不会反对苏婉暂且收容孩子的举动就是了。

奶娘将孩子抱下去之后，两人又重新说起了育婴堂的事情。

苏婉写的条规中，不少都是参照了宋朝，结合她自己的一些儿见解，不过，到底能实施几条，还是需要斟酌的。

比如，在苏婉写的计划中，育婴堂有堂养、寄养和自养。

堂养，就是专辟场地，收婴雇入乳妇抚养。

寄养，则是由乳妇带于家中抚养，由育婴堂支给米粮。

自养，就是生母领养，悉心照料，依旧由育婴堂支给米粮。

还要每三个月送官验视，对抚养的弃婴，进行跟踪调查。

凡收养之弃婴，必须先禀报官府，由官府审核属实之后，方可以入籍支取钱米，若是小孩患疾，量给药费，倘若死亡，则支给埋殡钱。

凡想要领养为己子者，听任其便，但需官府出具凭证。

倘若遇到家贫，无力抚养幼婴寄送于堂，准许亲人探望，若是家境宽裕后，还可以认领回家等等。

不但如此，苏婉还写道，等孩子长大一些，可以聘请一些家境贫困的读书人教他们读书识字，或者学一些手艺，算数等等，将来也能有个谋生能力。

两宋时期，弃婴只会抚养到七岁，而苏婉又增加到了十来岁。

显德帝看完之后，对苏婉说道：“婉儿，你的想法很好，写出的条规也很成熟，除了几条需要调整、修改之外，其他基本没有问题。”

苏婉听到显德帝肯定了自己，心里也不免觉得有些激动，一脸期盼地看着他。

显德帝见状微微一笑，说道：“朕决定拿出官田五百亩，先在顺天府建立育婴堂，专门收养顺天府内各州县的弃婴，等发展起来之后，朕还会下令让全国各地官府在积极筹建育婴堂，到时候，再让官府出面聘请当地乡绅担任首事，轮流管理，你看如何？”

苏婉闻言，眼睛一亮，这就是所谓的官督民办了。

那些乡绅也是需要好名声的，以往也只是会捐钱建桥修路罢了，如今又有了育婴堂，这可是大大的善举，必定也会踊跃捐助资金，得了名，又能跟官府打好关系，何乐而不为呢！

不但如此，这一点，恐怕还会成为官员施政的政绩，他们不可能不上心。

苏婉忙点头说道：“这可真是太好了，陛下这条命令若是真能实施下去，这夭折的婴儿肯定会大大减少的，到时候，不但是我，就是天下所有的黎民百姓都会打心底感激陛下。”

她写的这些条规，本来就是把官府也扯了进去，若是显德帝不同意，她想要办起来，绝对是困难重重，现在得到了陛下的首肯，这可就容易多了。

而且，有了这些政策，那些孩子就多了条活路，他们的父母也必定不忍心再弃溺了。

显德帝闻言，含笑看着苏婉说道：“婉儿，你就不用给朕灌*汤了，你朕既然这么说了，就一定会实施下去，这可是利国利民的善举，就是最顽固的大臣，也不会反对的。”

“我哪里是在给陛下灌*汤？我是真心感激和尊敬陛下的。”苏婉说道。

稍稍顿了一下，苏婉又说道：“陛下，其实我还有一个筹钱的方法，只是不知可不可行。”

显德帝闻言，也不由来了兴致，问道：“婉儿说说看。”

苏婉说道：“无论是养济院，还是以后的育婴堂，需要花费的银钱都多着呢，只凭着官府拨付款项，还有民间的捐助，有时候可能依旧捉襟见肘，所以，我才想，要不要另外想个办法筹钱呢？”

显德帝扬了下眉头问道：“婉儿想到了什么方法。”

苏婉笑道：“陛下，与其半强迫别人捐助银钱，倒不如让他们争抢着捐助银钱。人活一世，无非名利二字，有些人要名，有些人求利。只要我们满足他们的需求，他们自然愿意掏钱。陛下，您看，我们做个拍卖行如何？”

显德帝皱了下眉头，问道：“何谓拍卖行？”

苏婉说道：“拍卖，就是用公开竞价的方式，将特定的物品让给最出价最高者，所谓的价高者得，便是这个意思了。而拍卖行，就是进行拍卖的一个机构，然而从中抽取佣金，成交价越高，佣金越高。”

显德帝反应很快，沉思一下，摸了摸下巴说道：“这跟牙行岂不是一个道理？”

苏婉一愣，随后笑道：“嗯，的确是差不多。”

牙行，就是为买卖双方说合、介绍交易，并抽取佣金的商行或者中间人，必须经过官府批准，而且还要缴纳课税的。

“只不过，拍卖行是要进行公开拍卖的，拍卖的都是非常珍贵的东西，需要很多人争相竞拍，最后价高者得，最重要的是就是要公开、公平、公正，若是能够有相关的律法，那就更好也不过了。”苏婉继续说道。

拍卖会，形成一个行业，还是十八世纪以后，首先从英国兴盛起来的事情。

所以，显德帝也是第一次听说，而且十分感兴趣。

“那拍卖什么东西最好呢？又如何让那些人高价竞争呢？”显德帝问道。

苏婉说道：“物以稀为贵，比如，名人字画、古董、珍宝等等都可以。”

说到这里，苏婉看着显德帝打趣地说道：“如果陛下随手写几个字，或者陛下偶尔用过的东西，拿出去拍卖，那些人还不得抢疯了。”

话未说完，就忍不住笑了起来。

显德帝闻言亦是哭笑不得，不过，他心里还真考虑了一下这种可能性。

笑完之后，苏婉又继续道：“拍卖行成立之后，我们可以先进行一场慈善拍卖，将拍卖所得的款项用于养济院和育婴堂等需要用要用钱的地方，也可以节省一下国库的开支，不是很好吗？”

“至于买拍的东西，这些勋贵之家，哪家没有几个古董字画之类的东西，若是谁肯拿出一、两件来拍卖，就不会一个小数目。到时候陛下命人做一个功德簿之类的东西，将这些人的名字，记到上面，大肆褒奖宣扬一番，那些人又扬了名儿，心里岂会有不高兴的？以后，再遇到慈善拍卖，他们只会更加积极了。何况，如今年景也好，国泰民安，巨富之家极多，但这些富商虽然有钱，但底蕴却浅，最爱附庸风雅，买一些高雅的玩意儿，还怕没有人争相竞拍吗？当然，何种慈善拍卖也不用经常进行，偶尔来一次就好了。”

显德帝听完之后，考虑良久，才颔首说道：“婉儿这个主意的确是极好，说实话，朕的确十分心动。”

“那陛下是同意还是不同意呢？”苏婉看着他问道。

显德帝伸手将苏婉搂进怀里，笑道：“婉儿出了这么一个好主意，朕岂有不答应的道理？”

说完，就捏了捏她的小鼻子说道，“朕以前怎么没发现，你怎么有这么多新奇的想法？”

苏婉微微扭头，躲开他的手说道：“陛下太高看我了，我也只是从书中看来的，不是我自己想的。”

“从那本书中看来的，让朕也瞧瞧。”显德帝玩笑着说道。

“已经丢了，反正你是找不到的。”苏婉挑眉说道。

显德帝低笑两声，说道：“既然你不说，那朕就别怪朕对你严刑逼供了。”

说完，就将她压在了炕上，并将苏婉到了嘴边的惊呼声也一并堵了回去了。

次日一大早，显德帝就动身回宫了。

若是在往常，显德帝怎么也得留下来陪苏婉大半天，但苏婉却一点也不觉得失落，因为她知道，正因为她昨晚的一番话，显德帝才会急匆匆地回宫，她心里感激他还来不及呢，怎么可能会责怪他？

苏婉刚用洗漱完毕，就听到丫头禀报说，奶娘宋氏求见。

苏婉立即皱了下眉头，难道是孩子出了什么问题？便立即让她进来。

宋氏一脸地焦急，见到苏婉就跪下来说道：“夫人，不好了，那孩子发了高热，额头很烫，连奶都吃不下去……”

苏婉闻言一惊，随后冷声说道：“既然你怎么不早点来告诉我？”

宋氏又是羞愧，又是自责，脸色通红，说道：“奴婢，奴婢……”

那时候陛下还没走，她怎么敢打扰夫人。

“行了，你不必说了，我先过去看看，邱妈妈，快派人去请太医。”苏婉也明白她的顾忌，直接打断了她吩咐道。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十四章皇后召见（二更）

苏婉立即起身去了厢房，走到卧室，见孩子裹着襁褓，还捂着一层厚厚的被子，立即就皱了下眉头。又见他几乎失去了意识，口唇、面部青紫，解开他的包被，四肢也有些抽搐。苏婉便知道他也只高热惊厥了，立即伸手按压他的人中，直到他“哇”的一下哭了出来，才停下了手。

这孩子长得瘦弱，发育也缓慢，看起来不到两个月，其实，已经快四个月了，哭声小的像只小猫崽。

屋子里点着炭盆，温度还是很高的，苏婉又让人端了盆温水来，让细心谨慎的菡萏给他用擦温水浴降温，孩子慢慢地安静下来，在太医来之前，又让人喂了几次水。

这次来的太医，是十分擅长为小儿治病的刘太医，宫里的皇子皇女们基本都让他看过病，就是一些勋贵大臣的孩子病了，第一个也是想到他，但是能请到他的却不多。

苏婉能请动他，也从侧面证明了她现在的地位。

尽管这不是楚国夫人的孩子，但是，能让她如此重视，刘太医也不敢怠慢，观察了一下孩子的状况，又看了看他的食指纹，这才不慌不忙地给他开了防惊汤，苏婉也看过了，他在用药剂量上简直登峰造极。

同样的方子，用药剂量不同，病人吃了之后，效果就大不相同，差之毫厘，谬以千里，在这方面苏婉跟人家差远了。

刘太医开完方子之后，对苏婉说道：“幸亏夫人之前替这孩子处理过了，倒是没有大碍，只要注意一些，应该没有太大的问题。”

刘太医说完，却在心里轻轻一叹。

他当初听说是楚国夫人献出了消渴良方，又替太后娘娘缓解了病症的时候，他其实不太相信的，因为他听说楚国夫人根本不会医术，当初进宫为太后治病也只是个幌子而已，目的只是为了勾引陛下，不过她运气好，才得到了那个失传已久的宫廷御方。

现在看来，这种言论，根本就是无稽之谈。

楚国夫人的确是会医术的，刚才甚至还问了他几个医术上的问题，问得很有水平，绝对不是初学者能够问出来的，他能感觉到，对方的医学基础还是很扎实的，若是继续下去，未必就比他们差。

只是可惜，以楚国夫人的身份，注定不会做这一行了。

苏婉却不知刘太医在想什么，只让邱妈妈给刘太医封了厚厚的诊金和药费，让人送他回去了。

苏婉请太医，并没有遮遮掩掩的，也不知道这件事，又引起了众人的猜测和八卦之心。

这楚国夫人又没有孩子，怎么会请刘太医上门呢？

难道楚国夫人怀孕了？

可是这也不对啊，楚国夫人就是怀孕，也不该请刘太医才是。

刘太医是擅长儿科，又不是擅长妇科。

后来经过多方打听，才知道楚国夫人府多了一个孩子。

宫里的那些后妃们，也大都关注着楚国夫人府，因此，也知道了这件事。

不过，她们关注苏婉也是逼不得已的。

当初，苏婉刚封了楚国夫人之时，她们中有些人还不那么在意，觉得苏婉只要不进宫，就威胁不了她们，但是现在，却没有任何人敢这么想了。

她们有眼睛有耳朵，自然也能看出，陛下对楚国夫人是越来越宠爱，越来越看重了。不但经常特意抽出时间去看望她，连陛下的很多日常用品，也陆陆续续地搬到了楚国夫人府，甚至她们都有些怀疑，皇帝是不是把楚国夫人府当成自己的家了。

而她们这些正经嫔妃呢，却是十天半个月都见不到皇上一面，这对她们未免也太不公平了些。

最重要的是，陛下对楚国夫人的恩宠，简直超出了她们的想象，这让她们很难不担忧，很难不嫉妒，把苏婉当成眼中钉肉中刺的人，绝对不在少数。

其实，不但众嫔妃心中难安，就连皇后娘娘都有些忧心。

她倒也不是嫉妒，只是，陛下对楚国夫人的好，实在是太反常了，仿佛陛下眼里，就只剩下了一个楚国夫人。

这可不行！

身为皇帝，怎么能专宠一个人呢？

皇帝就应该雨露均沾，只有这样，后宫才能平稳，后宫才不会多生事端。

而且，后宫的嫔妃很多都是大臣之女，跟朝堂是有一定的联系的，若是被皇帝过度冷落，朝臣难道不会向皇帝施压？

以陛下的性子，也可能妥协，如此，君臣之间便容易产生矛盾，这于国于民，都不是一件好事。

想当初，即便她身为皇后，即便她心中酸涩，也从来都不曾霸占着皇帝，而经常劝他去临幸其他嫔妃，正是因为这个道理。

宁皇后觉得，自己需要找苏婉好好谈一谈了。

如果她能主动劝陛下临幸后宫，而不是继续霸占皇帝，那就最好也不过了。

何况，若是一个女人太过受宠，便很容易被视为红颜祸水，祸国妖妃，将来也不会有什么好下场。

楚国夫人也不是笨人，应该懂得这个道理。

宁皇后对苏婉的印象还是不错的，在她眼中，苏婉还是很通情达理的，心性也是比较纯善，而且对她也十分尊重，想必能够听得进她的劝。

想到苏婉府里多出来的那个孩子，宁皇后问一旁的高嬷嬷道：“这楚国夫人到底是怎么想的？难道真想要收养这个孩子？”

一旁的高嬷嬷接过宫女手中盛满了褐色药汁的碗，稍稍一试，就知温度适宜，这才递给皇后，说道：“娘娘先把药喝了吧！”

宁皇后结果药碗，眉头都没皱一下，就将这碗药一饮而尽。

高嬷嬷等她漱口完之后，这才说道：“以奴婢的看来，这楚国夫人大概是想要收养这个孩子的，毕竟，她现在没有办法生育，应该是想要为自己找一条后路。又或许是楚国夫人也着急了，打算收养这个孩子，好为自己也带来一个孩子。”

宁皇后闻言，轻轻一叹说道：“本宫也是这么想的，不过这楚国夫人未免也太着急了些，那就用得着这样？说不定什么时候她就受孕了呢！”

高嬷嬷笑道：“娘娘多虑了，这喝了绝育汤的女人，又有几个会受孕的，就一万里头也没有一个，几率太小了，楚国夫人也不会是例外。”

宁皇后对于这点倒是非常同意，她也没听说那个女人喝了绝育汤又怀孕的。

对于后宫的女人来说，没有子嗣，就算宠极一时，但绝对不会是最大的赢家，到头来也不过是一场空罢了。

宁皇后说道：“如此，我就更应该劝解一下楚国夫人了，如果在受宠的时候不知收敛，只知道霸占皇帝，将来失宠，不知会有多少人落井下石呢！就算抱养了一个孩子又如何？到底不是圣上的骨肉，将来到底能不能依靠还是两说呢！”

“娘娘说的极是，奴婢相信，楚国夫人一定会明白娘娘的这一番苦心的。”高嬷嬷说道。

宁皇后微微一笑，说道：“无论如何，本宫都希望她能好好的。”

她还不希望失去这个强有力的盟友，若是苏婉失宠了，她也就没有跟她合作的必要了。

没过两天，苏婉就听到了显德帝建育婴堂的命令，为此，还拨了官田，还有不少款项。

对于皇帝的这个命令，朝中基本没有反对的。命令传开之后，普通百姓也是欢欣鼓舞，高呼万岁，毕竟，他们弃溺自己的孩子，也是迫不得已的，他们心里也是很难受的，如今，官府建了育婴堂，孩子也有了一条活路，他们怎么会不高兴？

苏婉同样也觉得很激动，很开心，为此，她还特意给小家伙起了个小名，就叫虎头，希望他长大了以后像老虎一样，威武凶猛健壮。

经过两天的治疗，虎头的身体已经好了很多了，瞪着一双黑溜溜地眼睛，看起来又精神又可爱，而且他很少有哭的时候，也不折腾人，越发让人喜欢了。

就在苏婉正跟丫头婆子们，一起逗弄虎头的时候，宫里又来人了。

苏婉以为是显德帝派人来传话，也没有在意，等让人进来之后，才发现对方竟是坤宁宫的人。

来人是坤宁宫的一个小太监。

向苏婉行礼之后，才恭敬地向苏婉传达了皇后娘娘的命令。

苏婉听完之后，稍稍楞了一下，竟是皇后娘娘想要召见她。

尽管皇后娘娘没有下懿旨，而是非常客气地派人请她入宫，但是，苏婉还是不可能违抗她的命令的，想了想便笑道：“皇后娘娘的命令，我自是不敢不听。公公先去厅里喝杯茶，等我换了衣服，就随你进宫。”

“不敢劳烦夫人，奴婢在外面候着就是了。”小太监十分恭敬地说完，果然退了出去。

即便他是皇后娘娘宫里的，可是，对于楚国夫人，他依旧不敢怠慢，谁让她现在最得圣宠呢！

进宫拜见皇后是要穿诰命礼服的，苏婉的国夫人诰命服，第一次派上了用场。跟其他国公夫人诰命的衣服没有太大区别，都是真红色大袖衫，深青色霞帔上是金绣云霞翟文，但是其他一二品的诰命凤冠上是没有凤的，而是不同数量雉，苏婉则是真正的凤冠了，皇后的凤冠是九龙四凤，而她却是六龙三凤罢了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十五章敲打（一更）

打扮妥当之后，苏婉才坐了轿子进了宫。

用的是八人抬的大轿，银顶、黄盖、红帷，其实算得上是亲王亲王妃的配制了，只是，苏婉的身份本就与众不同，她身上不合规矩的地方多了，谁也不会说她就逾制了。

不过，也有很多人不惯楚国夫人的嚣张，认为她如今如此受宠，竟也还不知道收敛，以后摔下来时就会更惨。甚至这些逾制的东西，就会成为她将来获罪的借口。所以，尽管楚国夫人风头正劲，但却极少有人看好她的未来，觉得她失势是必然，将来恐怕连小命都难保。

苏婉却不管这些，既然显德帝给她准备了这些东西，就代表了他对自己的一番心意，她可不会因为别人的眼光或者看法，就弃而不用。

坤宁宫。

宁皇后正在坐西暖阁的靠北墙的坐炕上，炕上只设着一个坐褥，明黄色的靠背、坐褥还有引枕，小面是脚踏，两边放着两个屏座式的灯架。

宁皇后手里拿着一个小瞧的手炉，她身虚怕冷，一到冬天就手脚冰凉，今天气温又低，即便房间温暖如春，手炉脚炉依旧是不可缺少的东西。

“怎么？楚国夫人还没到吗？”宁皇后淡淡地问道，她此时已经从太后娘娘那里请安回来有一段时间了，原本以为苏婉早就该到了，没想到，她到现在还没来。

高嬷嬷算了算时间，微微皱了下眉头道：“按说楚国夫人也该来了。”

话音未落，就听到小太监禀报说楚国夫人来了。

宁皇后顿时来了精神，跟高嬷嬷对视了一眼，立即就让人请楚国夫人进来，同时微微调整了一下坐姿，比刚才更加正襟危坐了些，脸上的表情亦是端庄大方又和善，让人恭敬之余，又忍不住想要亲近。

但是，当她看到苏婉的身影时，脸上的表情却不由一愣，但很快就恢复了正常，但高嬷嬷却是来不及收敛表情，忍不住倒吸了一口凉气。

苏婉却没有注意到这些，因为她的眼睛是微微低垂着的，见到皇后之后，郑重行礼叩拜道：“臣妾拜见皇后娘娘。”

“妹妹快快起来。”宁皇后和颜悦色地说道，“来人，给楚国夫人赐座。”

“谢皇后娘娘。”苏婉起身之后，便坐到了宫女刚刚搬过来的绣墩上。

见到苏婉对她十分恭敬，礼仪上也没有丝毫怠慢，宁皇后的脸色终于舒缓了些，虽然依然对苏婉的这身装扮有点膈应，觉得她挑衅了自己身为皇后的威严和地位，但是，想了想显德帝的任性，又觉得还真像他能做出来的事情，对苏婉的芥蒂这才去了一些。

宁皇后也没有在苏婉的这身礼服上多说什么，她能这么郑重地来拜见自己，已经足够说明她对她这个皇后的尊重和恭敬依旧不减，虽然，在很多人眼中，苏婉这种装扮有炫耀示威之嫌，但如果苏婉只是普普通通的家常服饰来见皇后，那才是是对皇后真正的不尊重。

“自从妹妹出宫之后，本宫就再也没有跟妹妹见过面了，心里着实想念，这才派人去请了妹妹过来陪本宫聊聊天，妹妹不会怪罪本宫吧？”宁皇后笑着说道。

苏婉含笑道：“娘娘说得哪里话？能得皇后娘娘召见，对臣妾来说，已经是极大的荣耀了，臣妾心里只会觉得荣幸，又怎么会对娘娘感到不满呢？”

宁皇后见苏婉如此谦逊，也不由露出满意的笑容，笑道：“妹妹果然是个谦逊温和的人，本宫没有看错人，不像某些人，一朝得宠，就完全不知道自己姓甚名谁了？”

苏婉听了这话，只是含笑垂头，并不答话。

宁皇后见苏婉不接话，也不恼怒，反而还有些欣慰，对于自己能够够劝服苏婉，又多了几分把握，在她看来，苏婉本性还是非常贤淑的，能走到这一步，也是逼不得已。

“妹妹，本宫听说，你前两天似乎收养了一个孩子，不知此事是不是真的？”宁皇后问道。

苏婉闻言一愣，有些不明白她为什么会问自己这个问题，但还是说道：“娘娘，那孩子原本是个弃婴，我碰到他的时候，他刚被狠心的父母抛弃，差点都要被冻饿而死了，我看着不忍心，一时冲动之下，才将他带回府中。”

“原来如此。”宁皇后轻轻一笑，赞叹道：“妹妹果然心地善良，怪不得陛下会这么宠爱你。”

不等苏婉说话，她突然皱了下眉头道：“陛下刚刚下令建立育婴堂，莫非就是因为妹妹的缘故？”

如果苏婉真能影响到陛下，甚至朝堂，那她的威胁未免就天大了些。

苏婉连忙否认道：“这怎么可能？娘娘实在是太高看臣妾了。是臣妾抱回这个孩子后，不知道该如何安排，便向陛下求救，陛下爱民如子，自然不会置之不理，可能是因为这个缘故，陛下才会下令建立育婴堂吧！此事与其说是臣妾的缘故，倒不如说是因为那个孩子。”

宁皇后淡淡一笑，尽管苏婉极力撇清自己，但是，她还是觉得，苏婉对皇帝的影响力到底是大了些。若是换了旁人，皇帝又怎么会因为见到一个弃婴就建立育婴？

“妹妹不必太紧张，本宫只是问问，并没有什么恶意。因为本朝太祖曾经下令，后宫与宦官不得干政，本宫也只是担心妹妹不小心触犯了忌讳而已。”宁皇后说道。

苏婉连忙起身，福身道：“多谢娘娘的关心和教诲，臣妾一定谨记教训，以后也会更加小心和谨慎，不再僭越犯忌。”

“妹妹快平身，本宫自然是相信你的。”宁皇后立即虚扶苏婉说道，又让苏婉坐下。

苏婉神色又恭谨了一些，她总算知道皇后娘娘为什么要召见她了，看来是对她最近的行为有些不满，想要借此机会敲打一下她。　　苏婉提议建立育婴堂，也只是顺心而为，想要做点好事罢了，并没有想要干政的意思，哪里知道，这样竟然就触犯了忌讳。

高嬷嬷听到苏婉的话，不由微微抿了抿唇——

还说不僭越？这身打扮就已经够僭越了。

不过，对于苏婉的识趣，她心里还是很满意的。

苏婉以为皇后敲打了一下自己，此事便也过去了，心里还松了口气，哪里知道，这根本就不是皇后召见她的最终目的。

宁皇后敲打完苏婉后，对苏婉的态度又和善了许多，还让人给苏婉上了茶点，放到绣墩旁边高几上，真是打一个棍棒给一个甜枣。

等苏婉放松下来之后，她才放下茶盏，用帕子按了按嘴角，说道：“妹妹可知，陛下已经有好一段时间没有进后宫了？”

苏婉心中一跳，表面却不动声色，微微摇头道：“娘娘，臣妾又不住在宫里，并不知道这些。”

宁皇后对此也不以为意，颔首道：“也对，你住在宫外，自然不知道宫里的情况。那现在你既然知道了，对此可有什么想法吗？”

“臣妾没有什么想法。”苏婉说完之后，又抬起头来，看向皇后娘娘，平静问道：“娘娘跟臣妾说这话，到底是什么意思？”

宁皇后见状，眉头微蹙，忽然觉得事情可能不如她想象的这般顺利。

果然，再通情达理的女人，遇到男人的问题，也会变得不可理喻。

不过，她还是有信心能够说服她的，她相信苏婉只是被陛下一时的宠爱蒙蔽而已，等她明白这宠爱只是空中楼阁，完全不牢靠之后，肯定就会改变想法的。

想到这里，宁皇后舒展了眉头，说道：“难道妹妹不认为，这是你的原因？”

苏婉轻轻一笑，说道：“皇后娘娘的话，臣妾不明白。陛下想要宠爱谁，是他的自由，难道我还能强迫陛下不成？臣妾可从来没说过，让陛下不进后宫的话，这又怎么是臣妾的原因。”

苏婉这话，当然是违心之言。她巴不得皇帝就此再也不进后宫了呢！虽然很对不起她们，但是，苏婉这次却是想要自私一把。

她其他的事情都可以答应，唯独这件事，她不想答应。

所以，皇后娘娘这次注定要失望了。

宁皇后也没生气，反而对苏婉有些怜悯，因为在她看来，苏婉已经彻底陷入了陛下编织的情网中了，将来怕是很难脱身，以为陛下的宠爱便是一切，不愿意跟人分享。所以，她很理解这这样的反应，却不想让他继续沉溺下去，而是想要点醒她。

于是，便语重心长地劝道：“妹妹，话可不能这么说。陛下现在喜欢你，所以才会独宠你，自然就将其他的女人抛在脑后。但是，当他不喜欢你了，早晚还是会回来的，没有一个女人会一直霸占陛下心，陛下的宠爱不会长久的。你与其在此时独占着陛下，得罪了其他嫔妃，倒不如卖她们一个好，主动劝陛下回来。等将来陛下对你的感情淡了，她们也会为你说句好话，不至于让陛下彻底遗忘了你。你若是将她们得罪狠了，将来受苦的可是你自己。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十六章相见欢（二更）

其实苏婉知道，皇后这番话，并没有什么恶意，甚至有可能还是为她好，虽然她也不明白，皇后为什么会为自己着想，但是，她的这番好意，她注定是无法接受了。

苏婉有些无奈地道：“皇后娘娘，我承认您说的很有道理，也明白您是为我好，可是，陛下想要宠爱谁，完全在于陛下自己，而不在于我。何况，我又不是陛下的嫔妃，又有什么资格去劝陛下呢！”

皇后笑道：“妹妹，你真是太小瞧自己了。你虽不是后宫嫔妃，但到底是陛下的女人，陛下又看重你，虽然本宫不想承认，但你说的话，甚至比本宫说话都有用。你你要知道，只有陛下雨露均沾，后宫才能和谐，你才不会成为众矢之的。”

苏婉闻言，不由沉默了。

皇后娘娘的话，实在让她无法认同。不在其位不谋其政，她不是皇后，也不会去考虑后宫到底和不和谐，那些跟她完全没有关系，她只想考虑自己，只想要把握现在，就算将来真得没有好下场，她也不后悔，说她目光短浅也好，不知好歹也罢，但她无论如何，都不会将显德帝让出去的。

宁皇后看着苏婉垂头思考，也不打扰她，便端茶来喝。

楚国夫人不是笨人，她一定会明白自己的这番苦心的，毕竟，她也是为了她好不是吗？

过了好一会儿，苏婉才抬起头来。

宁皇后见状，就将手中的茶盏，递给了一旁的高嬷嬷，说道：“妹妹想清楚了吗？”

苏婉颔首，脸上露出一个笑容来，说道：“皇后娘娘，请恕臣妾无法体谅娘娘的一番苦心了，因为我还是没有办法去劝说陛下临幸后宫。”

“妹妹——”宁皇后没有想到会是这种结果，顿时愣住了。

“我想，任何一个女人，恐怕也不会愿意把自己心上人推给别的女人，我也不例外。不是因为这样或者那样的缘由，只是因为自己做不到而已。”苏婉平静地说道。

“你知道你在说什么吗？”宁皇后皱起眉头，她不理解苏婉的做法，事在人为，只要想做，哪有做不到的？

她觉得苏婉有点不识时务，根本就是在敷衍她，亏她之前还这么替她着想。

“臣妾知道自己在说什么。”苏婉说道，“皇后娘娘，臣妾不会把陛下的恩宠往外推，但如果陛下去宠幸其他女人，我也不会阻拦，毕竟，这是陛下的自由，不是吗？”

才怪！她是绝对不会允许这种事情发生的。

“你的意思是说，各凭本事是吗？”宁皇后说道。

苏婉缓缓点头道：“也可以这么说，如果她们有能力，完全可以把陛下的宠爱从臣妾身上夺过去，而不是让臣妾把陛下的宠爱让出来。”

宁皇后岂会不知这个道理？问题是，其他嫔妃用尽各种手段，也没有把陛下的注意力从楚国夫人的身上夺过来，连宁皇后都觉得很不可思议，无奈之下，她才打算跟苏婉谈一谈，想在她身上找点突破口，让她退让一步。

没想到，说来说去，最终还是回到了原点。

“楚国夫人，你真得不肯退让一步？真得要把所有的后宫嫔妃都得罪光了才肯罢休？”事已至此，宁皇后的口气也强硬起来，甚至有了一点淡淡地不悦。

她希望看到苏婉受宠，但却不是这么受宠，因为陛下对她的恩宠，连她都感到胆战心惊了，更别说是其他人了。

她总算有些明白，胡贵妃为什么会针对楚国夫人了，甚至不惜让陆家的姑娘进来分宠了，她的确是让人感受到了极大的威胁性。

不过，即便宁皇后也同样感受到了来自苏婉的威胁，但她却依旧不看好她的未来，因为她太了解显德帝的性子了，绝对不是什么长情之人，只不过这次对楚国夫人更加上心罢了。

俗话说，捧得越高，摔得越惨。

她就不相信，楚国夫人会一直这么受宠下去。

如果苏婉还是执迷不悟，她决定要考虑跟她之间的合作了。

这样任性自我，又没有长远眼光的人，实在不配让她在她身上多费工夫。她将来不连累自己，就得烧高香了。

想到这里，宁皇后想要拉拢她的心思就淡了，甚至有种敬而远之的意思，不过还是存了最后一丝奢望，希望苏婉能够改变主意。

苏婉也感受到了皇后娘娘态度的转变，但是，她还是无法妥协。若是妥协了，她还有什么脸面去说喜欢显德帝，她以后还如何跟他相处？

她从来都不是那种牺牲自己，成全别人的人。

难得遇到一个自己喜欢又喜欢自己的人，她一定要牢牢抓在手里。

所以，苏婉摇了摇头说道：“皇后娘娘，我说过了，在这一点上，我是绝对不会退让的，如果这样就是得罪诸位娘娘的话，那我也认了。”

“你……”宁皇后这么好的涵养和脾气，也被苏婉的固执给气到了，她苦口婆心地说了这么久，没想到最后却得来这么一个结果，一腔好意也付诸东流，她岂能不生气？

苏婉不是不知道她对自己的好意，虽然这种好意，带着某些目的性，但苏婉却还是无法接受，她有自己必须要坚持的东西。

所以，对于宁皇后，她也只能抱歉了。

就在气氛陷入僵硬的时候，就听到守门的太监，忽然进来行礼说道：“回禀皇后娘娘，勤政殿来人了。”

宁皇后闻言，脸色顿时就有些难看，不用说，她就知道对方是因何而来——

皇帝这是明目张胆地过来要人了。

不过是稍稍留楚国夫人说会儿话罢了，他就这么火急火燎地过来要人了，难道他还怕自己吃了楚国夫人不成？竟然在意成这样。

但是，人都来了，她也不能不放人，何况，她跟楚国夫人已经谈崩了，没有什么可说的了。

她让勤政殿传话的小太监进来，果然，那小太监就说，陛下遣他来问问，皇后娘娘和楚国夫人说完了没，若是完事了，就让楚国夫人去勤政殿见驾。

宁皇后听了之后，脸上露出一个笑容来，只是这个笑容，比起刚才可就虚假多了，没有一点真心，对苏婉说道：“妹妹，既然皇上派人来接你了，那就你过去吧！可别让陛下等急了。”

“是。”苏婉恭敬地应道，她也不想继续留下来了，话不投机半句多，她们之间已经没有什么可说的了。

苏婉向皇后行礼告退之后，见她的身影走远了，宁皇后的脸才一下子拉了下来。

高嬷嬷更是说道：“娘娘，楚国夫人不识好歹，不明白娘娘您的苦心，目光短浅，又执迷不悟，您何必跟她一般见识？”

宁皇后疲惫地摇了摇头说道：“可惜了，真是可惜了。本宫原本以为，自己能找一个好盟友，如今看来却是不行了。所幸，胡贵妃刚吃了挂落，如今正安分着，大皇子也受到了冷落，倒是不用那么着急了。”

宁皇后是真得想要跟苏婉结盟的，可惜，苏婉偏偏不上道，竟然还对皇帝动了真心，简直嫌自己死得不够快！

这么多的例子在前，难道她还没得到教训吗？非要飞蛾扑火，将来早晚有她后悔莫及的时候。

苏婉出了坤宁宫就跟着那引路的小太监去了前面的勤政殿。

将苏婉引到勤政殿正殿明间之后，太监早就退了出去，还体贴地关上了门。

苏婉站在原地，好奇地打量了一下，这里应该是皇上批阅奏折，面见臣子的地方，不过她并没有在御案后发现显德帝身影，甚至连宫女和太监的身影都没有。

苏婉有点哭笑不得，喃喃自语道：“陛下这到底在搞什么？想要跟我捉迷藏吗？”

说着，就抬步去了东暖阁。

进去之后，迎面靠着东壁的地方就设着一个宝座，南面靠窗是一通炕，设着一对坐褥，中间还有一个炕桌，北面还有一室，用槅扇隔开，苏婉看不到里面的情况，苏婉走过去，往里面瞧了瞧，里面亦分了东、西两室，东室内设床，西室设了宝座，苏婉没有仔细看，见显德帝不在之后，便也就没有进去。

刚想要回过身来去西暖和瞧一瞧，突然就被人从后面给抱了起来，吓得苏婉差点尖叫出声，直到耳边响起熟悉的笑声，苏婉那颗备受惊吓的心，才平息了下来，颇有些无奈地说道：“陛下，您怎么越来越调皮了？快放我下来。”

显德帝没有为难她，果然将她放了下来，只是依旧抱着她说道：“朕只是想你了。”

苏婉身上穿着礼服，头上带着沉重的凤冠，难受极了，便说道：“你先放开我，让我先换身衣服再说，这凤冠真是重死了。”

显德帝放开苏婉，转过她的身子，上下打量了一番，点头说道：“不错不错，倒是很衬婉儿，看起来更加端庄大方了。”

苏婉挑眉笑道：“我以前不端庄，不大方吗？”

显德帝故意思索了好一会儿，才说道：“没有看出来。”

苏婉伸手捏住了他腰间的软肉，用威胁地口气说道：“你的意思是，我很小家子气喽？”

显德帝连忙笑着讨饶道：“朕不是那个意思，以前朕只觉得婉儿惹人怜爱，只想要好好呵护你，根本没注意这些。”

苏婉却还不放过他，问道：“难道我现在就不惹人怜爱了吗？”

显德帝真是哭笑不得，简直是怎么说都不对了，他以前怎么没发现，婉儿这么难缠。

不过，看到苏婉用这副态度对他，他心里不但不觉得冒犯和厌恶，反而觉得新奇，心里甚至还感到十分温馨，他觉得自己恐怕真要栽到她身上了。

想到这里，他的眼神不由柔和了几分，看着苏婉说道：“婉儿无论什么模样，朕都喜欢。”

苏婉扑哧一下笑了出来，一双好看的眼睛都弯了起来，大发慈悲地将手从他腰间收了回来，笑道：“行了，这次就暂且饶过你了。”

显德帝揽着苏婉在南窗炕上坐下，亲自提苏婉将头上的凤冠取了下来，又让宫女拿了衣服、首饰，给苏婉换上。

苏婉换了一袭赭黄镶领杏色色弟子的交领长袄，浅黄棉裙，头上戴着赤金衔珠凤钗，缠丝镶珠金簪，浅粉绒花等等，耳朵上带着金蝴蝶水晶耳坠。

不一会儿，苏婉就从端庄的诰命夫人，变成了现在的娇柔可人的模样。

换了衣服，苏婉顿时觉得自己身上轻了好几斤，那凤冠压得她脖子都疼了。

“皇后找你说什么了？还这么郑重其事地宣你进宫。”显德帝等苏婉换完衣服之后，才一把将她拉过来，贴着她的耳朵问道。

显德帝一开口说话，口中的热气便呵在她的耳朵上，让她的耳朵一下子就热了起来，带着一丝粉红，十分小巧可爱，显德帝见状忍不住轻轻含了一下她的小耳朵。

苏婉身体轻轻颤抖了一下，微微红着脸瞪了他一眼，说道：“好好说话，你再这样我就出宫去了。”

“出宫？朕可不允许。”显德帝笑道，“你好不容易进宫一趟，朕怎么会轻易放你回去呢！快说，皇后找你做什么了？”

苏婉斜睨了他一眼，说道：“陛下难道不知？”

“朕真不知。”显德帝抱着她，一边说，一边向下吻去，大手在她身上游移起来。

苏婉的呼吸也有些急促，忍不住搂住了他的脖子，轻喘着说道：“也没说什么，就是……就是不想让我霸占着陛下……”

“就这些？”显德帝忽然停下了动作，看着苏婉说道。

苏婉脸色绯红，眼睛水润，显然已经有些情动了，但她还是强忍着，轻轻咬着下唇点了点头，说道：“就这些，不过我拒绝了。”

顿了顿，她看着显德帝看不出喜怒的脸，试探地问道：“我拒绝了皇后娘娘的提议，陛下是不是有些不高兴？”

－－－－－－题外话－－－－－－

票票快到我的怀里来，月底了，不要浪费嘛，啊哈哈哈哈

ORZ，突然发现位置好像不是那么坚挺了，╮（╯▽╰）╭感觉不保险啊，千万别让俺在最后关头被爆了哈，色龙爱你们…么么么么

谢谢大家的票票，谢谢盈盈英英的钻钻，谢谢所有支持俺的童鞋，么么哒。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十七章奉旨逾制

苏婉是相信显德帝的，至少目前，她是相信他的。

因为两人的感情，一直都在渐渐升温，正是如胶似漆的时候，以显德帝的性子，他是愿意守着她一个人的。

但是，当这温度升到一定程度的时候，就会趋于平淡，热恋期过去了，以显德帝的性子，未必就不会将目光从她身上移开，去寻找新鲜的刺激和乐子。

其实，宁皇后没有说错，皇帝的宠爱的确不长久。

喜欢上皇帝，是一个不明智，甚至是愚蠢的举动，苏婉自己也明白。但是，有时候，感情是不受控制的，她只是想任性一次而已。

无论结果如何，她也不后悔。

但与此同时，她也有自己的底线，在两人的感情没有结束之前，她是不会允许他睡别的女人的，她会尽可能用各种方法留住他。

但是，如果他还是触到了她的底线，伤了她的心，那她也不会只守着他，她会及时抽身而退，她不会让自己继续受伤害的。

显德帝跟霍渊还不一样，她能忍受霍渊去睡小妾，却忍受不了显德帝去睡其他女人，即便他是皇帝。

见到苏婉眼中的热情消退，显德帝轻轻一笑，吻了吻她的唇道：“婉儿，你又胡思乱想些什么？朕何曾说过自己不高兴了？朕还不知道你的脾气吗？真是个小霸道鬼儿！”

“你知道就好。”苏婉抿唇笑道，虽后又道：“那你刚才为何要摆出那副表情来吓我？”

显德帝笑道：“朕只是在想，皇后为什么要跟你说这些？以前朕宠爱谁，她可是从来都不多言的，怎么唯独对你例外？”

还能是为了什么？无非就是看她太过受宠，想要敲打她一番罢了，当然，最重要的是为了要安抚后宫——

陛下不临幸后宫，嫔妃们肯定怨声载道，那些嫔妃无法去找陛下去闹腾，自然只能去给皇后娘娘施压了。

皇后娘娘会找她谈话，也不足为奇了。

不过，苏婉并未把自己的猜测，告诉显德帝，还是让他自己去猜吧！

显德帝对于后宫那些女人的心理和行为，也能猜个*不离十，这次也不例外，很快就想到了缘由，不由勾唇冷笑道：“皇后知道无法劝服朕，就打算在你身上下功夫，果然是又聪明又贤惠，朕还真没夸错她。不过，她未免也管得得太宽了些。”

此时，显德帝说皇后贤惠，可不是什么夸奖，而是讽刺了。显然对皇后越过自己，而去敲打苏婉感到不满了。

他一向护短，尽管皇后并未为难苏婉，他还是觉得有些不愉快。

苏婉对于皇后的行为，其实还是很理解的，毕竟，皇后有皇后的立场，她这么做其实并没有错，只是苏婉也有苏婉的立场，也是无法让步的，但她本身并不讨厌皇后，便说道：“陛下，皇后娘娘这么做也是为了整个后宫的稳定，何况，我虽然不是嫔妃，却也是命妇，皇后后娘娘如何管不得？只是，理解归理解，我还是不能答应她。”

显德帝闻言楞了一下，笑道：“朕还以为婉儿转性了，宛如果然还是婉儿。”

顿了顿，他又道：“那婉儿为什么没有答应呢？你就不怕得罪皇后吗？”

苏婉直视着显德帝的眼睛，含笑说道：“谁让我就是没有办法将陛下让出去呢！就算得罪了皇后娘娘，我也顾不得了。反正我得罪的人多了，虱子多了不痒。”后宫的女人，哪个不恨她？

显德帝看着苏婉认真的眼睛，也是忍不住心里一颤。

他是皇帝，从来只有他命令别人的份，没有人敢命令他，更别说是约束他了，苏婉的霸道，他也不是第一次感受到了，其实，他心里是有些哭笑不得的，却也并不太当一回事，权当是情趣，但是现在，他却明白，苏婉一直以来都是认真的。

显德帝其实并没有觉得生气，也气不起来，但他在心底深处，却也有几分抗——

难道他以后，就一直守着一个女人？那实在也太荒谬了。

他不认为自己能够做到。

但是，苏婉是他最爱的女人，也是毋庸置疑的事实。

至少目前，他还没有要去宠爱别人的念头，专宠她一段时间，也未尝不可，直到他腻烦的那一天。

但无论如何，他都会一直宠爱她的。

于是，他低头吻了吻苏婉的额头说道：“好，不让就不让，朕不去看她们，朕会守着你的。”

苏婉其实也感觉到了显德帝刚才的犹豫，那一瞬间，她的心几乎是提到了嗓子眼，但是，陛下到底还是没有让她失望，就算他说的不是那么坚定，她也觉得欢喜。

至少他开始正视这个问题了不是吗？

等他将来真想要去睡哪个嫔妃的时候，至少会犹豫一番，去考虑苏婉的心情，而不是毫无顾忌。

不过，苏婉也知道，显德帝的承诺是有时效性的，若是他不喜欢她了，照样会去宠幸别人。

她要做的，就是趁这段时间，彻底将他显德帝牢牢抓住。

因为已经到午时了，两人只是腻歪了一会儿，便停了下来。

用过午饭后，两人又一起去后殿睡了午觉，现在他们再也不用像以前那样遮遮掩掩了，可以光明正大的住在一起。

勤政殿后殿，是显德帝的的寝宫，共有五间，除了明间，东西次间外，东、西稍间都是卧室，可随意居住。后殿两侧，各有耳房五间，东五间，为皇后随居之所，西五间为贵妃等人随居这之所，不过，这里已经很长时间，没有人入住了。

但苏婉也不会住在耳房里，而是跟显德帝一起住在寝殿里，他们一向如此，能住在一起，绝对不会分开。

午休的时候，显德帝很没有节操的压着苏婉要了一次，但他到底知道分寸，没有在白天太过放肆。

下午，两人也没出去逛，毕竟现在外面天冷，又没有什么太好的景色，便一起游览了一下勤政殿，要么就你侬我侬地说些情话，最后，又谈到了即将建立的育婴堂和拍卖会上。

东暖阁里，苏婉问道：“陛下，育婴堂什么时候才能投入使用呢？”

“至少也得一个月的功夫。”显德帝说道，“不要急，事情都要一步一步地来。”

苏婉了点了点头道：“嗯，我只是觉得，若是早点建好，就能早点救助很多孩子了。不过，陛下颁布了建立育婴堂的命令，我想，顺天府所有州、县的百姓，听到这个消息后，想必不会急着要把孩子给丢弃了，毕竟，他们看都了希望。”

“希望如此吧！”显德帝道。

“陛下，我想要先捐助三万两银子建育婴堂，您看可以吗？”苏婉问道。

“婉儿真得要捐钱？”显德帝皱眉道，“这可不是一笔小数目，你总共才有多少银子？别忘了，你还有近百口人要养呢！”

苏婉笑道：“我知道，所以，我给自己留了一部分，反正银子还会再赚的。大不了以后再想办法办法赚钱也就是。对了，或许我可以鼓动那些官夫人们，为育婴堂捐助些银子款项。”

“好吧！”显德帝见苏婉说得坚决，也没有过于反对，反正只要有他在，苏婉就不会缺银子用，她喜欢就让她做。

苏婉果然十分高兴，又问道：“陛下，那拍卖会您打算何时举行？”

“朕目前已经让人着手准备了，只是，过几天就是冬至了，到时候肯定很很忙，所以，慈善拍卖至少也要过了冬至再说。”显德帝说道。

苏婉点了点头，冬至是不下于正旦的重要日子，皇帝会去天坛“祭天”，还会举行大朝会以示庆贺，民间也会祭祀祖先，到时候，上至帝王官员，下至贫民百姓，都会十分忙碌，的确不是个好时机。

“啊，对了，陛下，我忘记去拜见太后娘娘了。”苏婉突然才想起来这件事，惊呼道。

显德帝说道：“这倒是无妨，毕竟是朕先召见你的，你又不急着出宫，明天再去请安不迟，如今天色晚了，就不要打搅太后娘娘了。”

苏婉微微叹了口气，暂且也只能如此了，只是，于太后对她的印象，恐怕会一降再降了。

之后，显德帝又处理政事，苏婉便在一旁练字，如此，消磨了一个下午。

晚上，苏婉同样留在了显德帝的寝宫。

知道这个消息之后，众妃简直恨得牙根痒痒。

这根本就是区别对待！

陛下何曾让人留在他的寝宫过，而且还是直接住在那里了，皇后娘娘怕是都没这种待遇，这未免也太偏心了吧！那楚国夫人到底哪里好？

这天晚上，不知有多少后妃失眠了，第二天，都不约而同地将粉儿擦得厚厚，不敢让人看出来半点异色。

显德帝这天又去上朝了，苏婉则是梳妆打扮后，去坤宁宫给皇后行礼问安，之后，再随着皇后一起去慈宁宫。

既然来了宫里，自然也要遵守宫里的规矩。

苏婉这次进宫，没有带贴身丫头，显德帝给苏婉配了几个宫女太监。

苏婉到坤宁宫的时候，就见到大部分的人都已经到了，只剩下四妃还没到。

苏婉到的时候，其他嫔妃都不情不愿地站了起来，谁让苏婉的身份比他们高呢！只是眼神却不怎么友善。

苏婉无视一众暗含敌视的眼神，上前给皇后行了礼。

宁皇后见到苏婉之后，脸上笑容十分和善，仿佛什么是都没有发生过一般，对苏婉说道：“楚国夫人来了，快坐吧，还有几人未来呢！”

苏婉看了看两派的座位，左右前两个座位都没人，后面按照位份高低，坐了几个人，比如，丽嫔、纪婕妤，也就是以前的珍嫔，郭美人，杨才人等等，位份更低的嫔妃，则是连座位也不会有，只在后面恭敬地站着，像淑女、选侍这样最低等的嫔妃，甚至还不够资格进来请安。

那位杨才人，也是个清新脱俗的美人，以前只是个在勤政殿伺候的宫女，后来受到宠幸，生下了八皇子，才升为五品才人，住在储秀宫的配殿，而储秀宫的主位便是丽嫔，因此，她向来以丽嫔马首是瞻。

其实，陆婧颐也已经进宫了，堂堂伯父嫡女，只等了一个六品的贵人，就住在翊坤宫的配殿里，如今，她正病者，便没有过来请安。

除了四妃的座位之外，其他的座位都有人做了，苏婉却是不知该坐在哪里了。

见苏婉没有动，宁皇后才仿佛突然想起来似的，说道：“瞧我，竟是忘了为楚国夫人多准备一把椅子了。来人，给楚国夫人赐座。”

两名宫女抬着一把椅子上来，放到宁皇后左下手方，位子还在四妃之前，众人都目光灼灼地盯着苏婉，看她到底会不会坐下。

苏婉轻轻一笑，谢座之后，就走过去坦然地坐了下来，连一丝犹豫都没有。

既然她与众妃之间的矛盾不可调和，那她也不必假惺惺低跟她们客气，她们想恨就恨去吧！

何况，这是皇后娘娘赐的座，她敢赐座，她又有什么不敢坐的？

众妃见苏婉坐下之后，也都坐了下来，眼中依旧残留着震惊，甚至是幸灾乐祸。

她们就不相信，被楚国夫人压在头上，四妃会咽的下这口气！

郭嫦曦眼神复杂地看着苏婉，想当初，她自信满满，以为自己进宫后，必定会一朝得宠，甚至一度瞄准了皇后的宝座。

虽然发现了苏婉跟皇帝的那点事，但也只是口头警示了一番，其实并没有把她放在眼里，能被她看入眼的敌人，只有皇后和珍嫔而已，四妃的位置她都不屑，而看重珍嫔，是因为她是之前最受宠的人。

哪里知道，如今，正是这个不曾被她看在眼中的女人，却成了最大的赢家。因为她赢得了陛下所有的宠爱，虽然地位依旧比不上皇后，但谁又敢小看她呢？她对陛下的影响力，可是比皇后的多了。

这正是她当初想要达到，却没有达到的目标。

如果她也能跟苏婉一样，得到陛下如此宠爱，此时此地，哪里还有皇后的位置？

只是可惜了，以苏婉现在的身份，注定只能拥有陛下宠爱，而无法成为皇后了。

不过，这对她来说，却是个好消息。

她的目标从来都没有改变过，只是，她不会再像那样张扬罢了。

纪婕妤则是面无表情，好似心灰意冷的模样，形容也消瘦了不少，的内饰却丝毫无损她的姿容，越发脱俗了。

就在这时，四妃终于到了。

她们不是一起来的，却几乎是同时到达，这已经不是第一次了。

以前，都是胡贵妃来的最晚，现在，却是四人差不多到达。

胡贵妃在宫里的地位，到底还是受到了影响。

四妃进去之后，出了皇后和苏婉，其他人都站在了起来，向四妃行礼。

四妃神色寻常，但是在看到苏婉的时候，都忍不住脸色一变，尤其是胡贵妃和霍贤妃，两人脸色阴沉地几乎要滴下水来。

周德妃和孙淑妃，脸色虽然也不好看，但是却及时调整了过来。

她们向宁皇后行礼之后，苏婉这才站起身来，向她们稍稍欠了欠身。

重新落座之后，胡贵妃率先发难道：“哟，我还道这是谁呢？竟然大摇大摆地坐在皇后娘娘身边，原来是我们大名鼎鼎的楚国夫人，怪不得如此目中无人。”

霍贤妃也皮笑肉不笑地说道：“贵妃姐姐息怒，楚国夫人以前连长辈都敢顶撞，她还有什么不敢的？何况，人家逾制的地方多了去了，也没见有人怪罪，坐在皇后娘娘身边又算得了什么？谁让陛下宠爱她呢！”

胡贵妃冷笑一声道：“贤妃妹妹此言差矣，就算陛下再如何宠爱她，也不该拿祖制开玩笑，什么楚国夫人？本宫就一万个看不上眼，若是进了宫，甚至还比不上一个才人的头衔，没想到，有人还真把自己当一回事了。”

胡贵妃对苏婉简直恨之入骨，若不是她，她也不会落到如此下场，连累的大皇子也失去了圣宠。

苏婉对于胡贵妃的恨意，简直有点莫名其妙，她可没发现自己什么地方得罪她了，就算要恨，也该是她恨胡贵妃好吧！

贤妃恨她，她了解，但是胡贵妃对她的敌意到底是哪来的？

苏婉不知道的是，胡贵妃将自己倒霉的一切过错，都推到了她的身上。

胡贵妃认为，若不是因为苏婉，她根本不会自乱阵脚，更不会偷鸡不成蚀把米。

周德妃和孙淑妃，只含着笑意，坐壁上观。

苏婉淡淡一笑说道：“这是皇后娘娘赐我的座位，我如何不能坐？否则，岂不是太不识抬举了？而且，无论贵妃娘娘看不看得上我，我都是陛下亲封的正一品的楚国夫人，你们若是不满，尽可以去找陛下理论，跟我说是没有用的。还有贤妃娘娘，我跟你以前认识吗？你何曾见过我顶撞长辈了，饭可乱吃，话可不能乱说。还有，也别说我逾制了，我就算逾制，那也是奉旨逾制，这不是我自己能选择的。”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲们的支持。么么哒。O（∩_∩）O~零点之前，我试试第二更，写不完就明早看哈，最好不要等。

谢谢大家的月票，第五终究还是保住了。吼吼…

谢谢大家的评价票，唉，第一次竟然出现了一个2热度，o（╯□╰）o…。

［2015—03—31］痴柔情　送了10颗钻石

［2015—03—31］丫就喜欢看言情　送了10颗钻石

［2015—03—30］bodhi2014　送了8颗钻石

［2015—03—30］vogue2999　送了7颗钻石

［2015—03—30］香香公主　送了5颗钻石

［2015—03—30］猴子叉叉　送了1颗钻石

［2015—03—31］ljz20100618　送了1朵鲜花

［2015—03—31］hanxiu123　送了1朵鲜花

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十八章打压（二更）

听到苏婉的话，几乎所有人的脸色都变了。

“奉旨逾制？好一个奉旨逾制！”胡贵妃咬牙说道，神色却十分复杂，酸涩、不甘、甚至是嫉妒。连她这种宫里的老人儿都沉不住气，更别说那些年轻的嫔妃了。

丽嫔唇角微翘，用清冷的声音淡然说道：“楚国夫人这话说的未免也太霸道了些，就算你真得是奉旨逾制，也不该把逾制当成理所当然，你可以向陛下提议，收回这些特权，如此，才算本分。”

苏婉闻言，忍不住挑了挑眉，说道：“雷霆雨露皆是君恩，陛下赏赐了，难道还要我推拒不成？不推拒就是不本分？这是何道理？只要丽嫔娘娘你肯求陛下收回你头顶上的封号，我那就让陛下收回身上这些特权，也未尝不可。”

“这话可真是好笑，这怎么能够相比，本宫可是没有逾制。”丽嫔不甘示弱地说道。

苏婉轻笑道：“丽嫔娘娘没有逾制，那是因为陛下没有给你逾制的权力。”

丽嫔闻言，顿时被噎住了，被这句话刺得心都疼了。

她这是在向她们炫耀陛下对她的宠爱吗？简直让人忍无可忍。

但她又不想在苏婉那里继续受气，只能忍着气向皇后娘娘求助，从椅子上起身，深深地拜下去说道：“皇后娘娘，楚国夫人实在欺人太甚，还请皇后娘娘为嫔妾做主。”

其他人也都期盼地看向宁皇后，希望她打压一下苏婉的嚣张气焰。

胡贵妃更是用帕子抹着眼泪说道：“姐姐，你可一定要替我们大家做主啊，在这样下去，我们大家可没脸活了。”

其他人也纷纷附和。

看着众人殷殷期盼的眼神，宁皇后也忍不住轻叹了口气。

也不知该用什么态度对待苏婉了。

明明就已经如此受宠了，还如此强硬不肯退让，简直就是得理不饶人，众人本就对她不满了，如此岂不是火上浇油？

果然是被陛下给宠坏了，将来早晚受到教训。

宁皇后虽然叹息，但身为后宫之主，对此的确不能坐视不理。

她看了看跪在地上的丽嫔，说道：“你先起来吧！本宫自然会为你做主的。”

说完，她又看向苏婉，说道：“楚国夫人，得饶人处且饶人，这件事，的确是丽嫔不对在先，但她说的也的确有几分道理，你这样说她，的确是太过了些。”

苏婉闻言一愣，她只是实话实说，哪里说错了。不过，既然皇后娘娘发话了，她也不能不听，便微微欠身说道：“皇后娘娘说的是，臣妾知道了。”

说到这里，她顿了一下，又说道：“以后无论丽嫔娘娘说什么，臣妾不跟她计较也就是了。”

原本丽嫔听到苏婉想服软还很高兴，但是听到苏婉后半句，顿时气得鼻子都歪了。

什么叫不跟她计较？这说的是什么话？难道是她在无理取闹不成。

“皇后娘娘……”丽嫔忍不住委屈地喊道。

宁皇后听到这话，顿时有点哭笑不得。

这楚国夫人真是让人不知道说什么好了？

不过，她也能看出来，苏婉并没有什么恶意。

便不想再多生事端，便说道：“好了，此事到此为止，谁也不准再说了。你们若是对楚国夫人不满，就去找陛下讲理去！时间不早了，跟本宫一起去慈宁宫请安吧！”

皇后发话之后，众人只能不甘不愿地住了嘴。

苏婉也偃旗息鼓了，她本来就没有打算跟她们杠上，只是，不想被人奚落才出口反击，她不主动挑事，但也绝不怕事。

一众人等浩浩荡荡地去了慈宁宫。

慈宁宫的景物依旧如初，跟之前没有太大的变化。

苏婉见了熟悉的景色，有几分怀念，又有几分感叹。

通报之后，众人才被宣进了正殿。

于太后依然坐在明间的宝座之上，众人随着皇后，一起向太后行了礼。

于太后打量了众人一眼，正要叫起，突然眼神一顿，显然是看到了苏婉。

现在，她的眼神比以前好多了，又对她很熟悉，所以，才能一眼看清苏婉。

“原来楚国夫人也进宫了，哀家好像很久没有见到你了。”说完，也不等苏婉说话，就又说道：“好了，你们都起来吧！”

众人起身之后，于太后又问苏婉道：“楚国夫人什么时候进宫的？”

其实她已经知道苏婉昨天就进宫的消息了，但还是要问一问的。

苏婉恭敬地行礼说道：“回禀太后娘娘，臣妾昨天便已经进宫了，只是见时辰晚了，不太好来打搅太后，没有及时过来请安，还请太后娘娘恕罪。”

于太后让她起身，笑道：“无妨，你能有这份心，就已经不错了。”

“谢太后娘娘。”

于太后又让人赐座，于太后特意让人加了一把椅子，依旧是靠近于太后，众人虽然不满，但也不敢说什么。只是暗暗嫉妒苏婉的好运，连太后都如此维护她。

其实，她们并不知，苏婉心里却很是忐忑不安。

苏婉相信皇后的人品，除了有些沟通不良之外，对皇后还是好感更多，所以，对她不怎么设防。

但是，太后娘娘就不一样了。

她虽然为于太后治过病，太后也口口声声说感激她，但也只是碍于别人的目光，不敢对她不好，实际上，她对她的不喜绝对大于感激，甚至感激也没剩下多少。

于太后对她越好，越让她警惕。

“楚国夫人住在宫外可还适应？对府邸可否满意？”太后一脸慈爱地问道。

苏婉感激地笑道：“劳太后娘娘挂心，臣妾适应的很好，御赐的府邸也好，臣妾都很满意。”

于太后颔首道：“哀家也觉得你会满意，毕竟，那曾经是荣华公主的府邸。当年，荣华公主可是很受先皇宠爱，可以说，所有的公主府中，她的宅邸是建造的最好的。只可惜……”

于太后没有说下去，但众人都知道荣华公主的下场，都忍不住有些唏嘘。

“后来，这荣华公主府就被封了，没想到，陛下竟然将府邸赐给了你。”

苏婉面上带着淡淡的笑意，说道：“全是陛下和太后娘娘对臣妾的厚爱，臣妾真是受之有愧。若是当初，臣妾知道陛下御赐的是荣华公主的府邸，是万万不会接受的。”

于太后摇头道：“哀家也不知道皇帝竟然如此胡来。”

显然，她对于此事也是不同意的。

苏婉闻言，唇边含笑，难道赐给她的东西，还要收回去不成？

其实，于太后也早就看中了荣华公主府，打算找个机会，给显德帝要过来，赐给于家的。于家的小辈都长大了，府里也快要住不开了，荣华公主府建的又漂亮，娘家人不争气，她就打算自己在的时候，给于家争取一些好处。

可是，她一直都没有找到合适的机会跟显德帝说，谁知道，显德帝一转眼就将府邸赐给了苏婉。

这是她的一点私心，而另一方面，也是因为太后实在看不惯苏婉如此受宠了，后宫决不能一家独大。

此时，一众嫔妃也看出来了，于太后对于苏婉的态度，不免有些幸灾乐祸起来。

有郭嫦曦在，于太后就永远都不可能喜欢苏婉。

苏婉挡住了她们的路，何尝不是挡住了郭嫦曦的路？

于太后仿佛才发觉自己失言，忙自嘲似地说道：“哀家真是老糊涂了，怎么说起这种话来了？楚国夫人，哀家可不是说你不配用这个宅子，只是想到荣华公主，有些伤感而已，荣华公主是先皇唯一的嫡女，身份尊贵，也算是哀家亲眼看着长大的，实在是不忍心看到她以前的府邸就这么易主了。”说着，又忍不住叹了口气。

苏婉依旧微笑不语，只当自己没有听见她话中的意思。

说起来今天也好笑，这些嫔妃们一个个想让她将所谓的特权还回去，而太后又想要收回她的府邸，真是不知让她说什么好了。

若是她没了这些特权，没有了府邸，她这个楚国夫人还算什么？不过一个虚名罢了。到时候，谁还会把她看在眼里？

而且，皇帝御赐的东西，除了皇帝自己，又有谁能收走？

若是她不识趣的去找显德帝，想要将东西奉还，显德帝心里会怎么想？

她不可能为了去讨好太后和后妃，就惹得皇帝不快，她还没那么蠢，孰轻孰重，她还能分得清的。

而且，她早就已经明白了，除了亲人和朋友之外，这世上，她唯一能依靠的，就只有显德帝了，也只有他才会真心为她好。

以前，即便有显德帝的宠爱，她也总想要为自己多找几个靠山，因为她不相信皇帝，正因为如此，她会来替太后娘娘看病，想要得到太后娘娘的庇护。

结果呢，太后娘娘又帮了她什么？她什么也没有帮到她，就连寿宁大长公主的事情，她都没插上手，她不对她落井下石就已经不错了。

当初，显德帝想要赏赐她的时候，她三番五次地出来阻止，如今，又想将她手中的东西收回去，她就不明白了，她怎么就能张得开这张嘴？

她虽然算不上太后的救命恩人，至少怎么说也是对她有恩，结果，她口头上说的好听，一旦牵扯到自身利益，马上就将所谓的感激抛之脑后。

她对太后，早就不抱希望了。

见苏婉无动于衷，完全不上钩，于太后神色不变，眼神却冷了几分。

此时，丽嫔假惺惺地感叹道：“荣华公主的府邸，的确不是普通人能够住得起的，若是荣华公主泉下有知，得知自己的府邸竟然被人占据了，她心里不知道会有多伤心呢！”

胡贵妃亦是带着一丝嘲讽说道：“丽嫔妹妹说的对，可惜有些人就是没有自知之明，竟然真好意思住进公主的府邸，真是把自己当成金枝玉叶了，也不瞧瞧自己是个什么出身？自己配不配住进去？太后娘娘，您说臣妾说的对不对？”

于太后笑道：“贵妃和丽嫔的话，还是有些道理的，只是，宅子既然已经是楚国夫人的了，如今再感叹这些也没什么用了。”

贤妃说道：“这座荣华公主府本就是陛下御赐的，如果太后娘娘觉得不妥，建议陛下收回宅邸也就是了。”

周德妃也道：“当初，陛下赏赐楚国夫人时，臣妾并未想到，陛下竟然如此出格，否则，臣妾誓死也不会同意的。”

孙淑妃也心有戚戚焉地点了点头，说道：“对，连连逾制，这实在太过了些，也太没有规矩体统了。还请太后娘娘一定多多劝解陛下呀！”

众人也纷纷附和，只当苏婉不存在一般。

于太后摇头道：“只怕皇帝不肯听哀家的劝。”

顿了顿，她又看向苏婉道：“楚国夫人，你怎么看？”

苏婉似乎一点都没生气，面色平静恭敬地说道：“回太后娘娘，臣妾没有看法，陛下给臣妾恩宠，臣妾就恭恭敬敬地收着，陛下若是想要收回去，臣妾也没有怨言。”

这话跟没说一个样。

于太后显然有些不满，冷淡地说道：“难道你就没有一点自知之明？这么多的恩宠，你承受得了吗？”

苏婉微微一笑说道：“太后娘娘的话，臣妾有些不太明白。陛下既然赏赐给臣妾了，臣妾又有什么承受不了的呢？”

于太后见苏婉完全不上道，直接看向宁皇后道：“皇后，你来跟楚国夫人说。”

宁皇后看了苏婉一眼，想了想，说道：“母后，此事，还是由陛下来决定比较好，毕竟，我们谁都无法替陛下拿主意。”

“果然不愧是贤后。”于太后怒极反笑道，她本来就不喜欢皇后，甚至屡屡在众人面前下皇后的面子，因为皇后根本就不听她的话，如今就更加不喜欢了。

“好，既然如此，那就问问陛下的意见，哀家倒要亲自问问他，到底要置礼法规矩于何地？”于太后铿锵有力地说道。

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O哈哈~，二更写了4000字，相当于昨天更了9000了，吼吼。

谢谢大家的月票，让俺守住了第五名，泥萌实在是太厉害了。

谢谢大家的评价票，么么哒。痴柔情亲亲，你是受什么刺激了，一下子送了50张评价，惊呆了好么？O（∩_∩）O哈！

solo19830401　送了5颗钻石

永卟言弃　送了11颗钻石

天蒼澪　送了5朵鲜花

谢谢大家。么么哒，O（∩_∩）O~。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十九章本末倒置

于太后做了决定之后，就让宫人去勤政殿通知显德帝，让他下朝后，就立即来慈宁宫一趟。

胡贵妃等嫔妃见状都颇为高兴，她们不敢对陛下提，难道太后娘娘还不敢提吗？再说了，太后娘娘的意见，显德帝无论如何也要考虑的。

就算不可能让楚国夫人失宠，也剪掉她大半羽翼，打掉她的嚣张气焰。

皇后则是依旧带着端庄的笑容，神色没有丝毫异常。

苏婉亦是神色如常，不见半点担忧和慌张，这让不少暗暗观察她的人，不免有些失望。

不知她到底是真有自信，还是故作淡然。

其实，苏婉本身并不太在意这些东西。

只要陛下对她的心意不变，就算真收回了她的特权，也没什么大不了的。

但是，这不代表她愿意被人将特权强夺回去，这对她来说，何尝不是一种屈辱？对她的名声和地位，也是一个极大的打击。

所以，无论如何，她都不会妥协。

至于陛下，她不认为他会听从她们的意见，即便那人是太后。

陛下没来之前，后妃们自然都不会走。

在这段时间里，于太后又跟众妃聊起天来，将苏婉撇在一旁。

直到觉得显德帝应该快来了，于太后又对苏婉说道：“楚国夫人，哀家再问你一次，你真得要继续执迷不悟下去？”

苏婉恭敬说道：“太后娘娘，臣妾怎么做才不算是执迷不悟呢？”

于太后闻言，以为她有意服软，缓和了语气说道：“只要你不逾制，安安分分做你的楚国夫人，不要老想着独占皇帝，就可以了。”

苏婉微微一笑说道：“太后可愿望臣妾了，臣妾自认一向本分，从来不做多余的事。就算逾制，也是陛下的意思，难道要臣妾抗旨不成？”

于太后噎了一下，其实，她是自然知道这是皇帝的意思，但这不不意味着苏婉就没错，便说道：“就算你抗旨一次又如何？难道陛下还会因此怪罪你不成？依我看，就是你打心底不想要推辞。若是换成了皇后，她宁可得罪皇帝，也绝对不会接受的。”

于太后虽然不喜欢宁皇后，也很不想要夸奖她，但也不得不承认，宁皇后这个皇后的确十分称职，为了打压苏婉，她也顾不得这么多了。

皇后闻言不由谦虚道：“母后实在太过奖了，臣妾可从不敢违抗陛下的旨意，只是偶尔会提点小小意见而已，否则，臣妾又岂会站在这里？何况，陛下是九五至尊，一言九鼎，若是人人都抗旨不遵，那陛下的圣旨还有什么威慑力？所以，臣妾相信，楚国夫人也是身不由己的。”

于太后听到皇后竟然拆自己的台，心里顿时恨得牙痒痒，暗骂皇后不识好歹，气极反笑道：“皇后，你这是在维护楚国夫人吗？”

宁皇后恭敬地道：“母后，这是臣妾的真心话，并非是要维护谁。难道母后认为，陛下的圣旨是可以违抗的吗？”

于太后闻言脸色大变，就算她是太后，也不可能违抗圣旨，正要否认，就听到显德帝的声音在殿外传来——

“怎么，谁想要违抗圣旨？”

众人听到显德帝的声音，立即站起身来，恭敬地迎接陛下。

显德帝所到之处，太监宫女跪了一地。

“臣妾参见陛下。”宁皇后亦是率领众妃向显德帝屈膝行礼，苏婉也不例外。

“皇后免礼。”显德帝抬手虚扶，让宁皇后起来，又对众妃道：“你也都平身吧！”

“谢陛下！”众妃谢恩之后，就直起身来。

而几个最年轻貌美的妃子，则是露出自认为最美的笑容，正斟酌要说些什么，好让陛下注意到自己，突然就见到显德帝正扶苏婉起身的情景，还未完全展开的笑意，就这么一下子僵在了脸上。

刚才陛下对皇后，也只是虚扶一下而已，但是对楚国夫人，却是真得伸手将她扶了起来，看得众人眼热不已，简直醋海冲天，对苏婉又嫉恨了几分。

于太后的脸色阴沉，往常显德帝一来，都会先给她行礼，再让众人平身，而这次，他竟然先去扶了楚国夫人，将她撇在了一旁。

所幸，显德帝还是有分寸，扶起苏婉之后，就对于太后躬身行礼道：“儿臣给母后请安。”

于太后压下心中的怒火和不满，露出一丝笑容道：“皇帝免礼。”

显德帝直起身，转身坐在一旁的御座上，又让众妃坐下，这才有点漫不经心地说道：“朕刚才好像听说，有人想要违抗甚至，到底是怎么回事？”

口中问着，眼神却是落在了苏婉身上，苏婉察觉到他的目光，微微抬头瞪了他一眼。显德帝见状，眼睛里忍不住闪过一丝笑意。

于太后并没有察觉他们的眼神交流，直接说道：“是皇帝听错了，没有这样的事。”

显德帝听到这话，才将目光从苏婉身上收回来，说道：“原来如此，那母后这次特意宣朕过来，可是有什么要事要说吗？”

于太后点头道：“的确是有件事想要对陛下说。”

显德帝眉毛一挑，眼中闪过一抹沉思，但还是说道：“母后请讲！”

于太后心里显德帝其实也有点犯怵，毕竟，她只是显德帝的养母，不过好在，显德帝除了不怎么听她的话之外，对她还算不错，她刚才又已经放下大话，也不想在众妃面前丢了老脸，而且，她也是打心底为了皇帝好，更是为了后宫的和谐，所以，她没有错。

想到这里，于太后也有了底气，说道：“皇帝，哀家听说，你已经有一段时间没有进后宫了，反而一直在专宠楚国夫人，这是不是真的？”

“哦？这话母后是听谁说的？”显德帝听到这里，唇边的笑意，顿时又扩散了几分，他顿时明白太后是冲着谁来的了。

于太后声音大了几分，语气坚定地说道：“哀家既不是聋子也不是瞎子，自然会知道这件事。皇帝，你宠爱楚国夫人，哀家可以理解，毕竟哪个皇帝没有几个宠妃，以前你宠爱谁，哀家何曾多说过半句？只是，你就算再宠爱她，也该有个度才是，你这样实在太过了些，这段时间，后宫怨声载道的，皇帝难道看不到？”

“怨声载道？”显德帝冷笑，扫视了众人一眼，说道：“朕想宠爱谁，便宠爱谁，难道还有人埋怨朕不成？”

一众嫔妃听得心中一颤，也听出显德帝口气不善，立即将头垂得更低了些，恨不得让显德帝看不到自己。

于太后道：“皇帝，话可不能这么说。这些后妃们，才是你的妻妾，你却不理睬她们，却去宠幸宫外的楚国夫人，她们心里岂会好受？”

听到于太后这话，不少嫔妃，都忍不住红了眼圈落下泪来。

显德帝冷笑道：“难道为了让她们好受，就要让朕不好受才行，莫非在母后看来，她们竟是比朕还要重要，非要让朕牺牲自己的喜好，去迎合取悦她们？呵呵，母后不觉得自己本末倒置了吗？要知道，朕纳妃可不是为了讨她们欢心的。”

一番话说得于太后哑口无言。

显德帝这话说的没错，皇帝纳妃，出了要传宗接代之外，最主要的目的，就是让她们取悦皇帝，让皇帝在沉重的政事之外，可以得到放松。

虽然，有时候皇帝纳妃也需要考虑到政治因素，但对于大乾朝来说，这点却不是最主要的。

其实，在大乾朝第二任皇帝，也就是太宗皇帝时期，为了防止外戚专权，势力过大，他就曾经下令，不得纳权贵重臣之家的女儿为后为妃，以后都从平民中选后妃。

但是，又经过一任皇帝之后，却发现，从平民中选的妃子，外戚方面是解决了，但各方面素质不够高，对皇子的教养不足，且皇子大都不成器，很容易被宦官教唆、把持，皇权旁落。

所以，先皇登基后，又撤销了太宗皇帝的命令。不过，他到底也是担心外戚专权的，也不想让自己的后宫成为前朝的缩影，因此，他自己的后妃中，除了个别几个外，出身都不算特别高，身世大都比较清贵，教养又极好，而且绝不重用外戚。就算后来，为显德帝选的宁皇后，出身也不算高。

显德帝除了未登基之前，需要拉拢重臣，掌握兵权，巩固实力，所以才纳了几个勋贵重臣之女外，坐稳皇位之后，就不怎么重视这些嫔妃的出身了，更多的却是才貌和品性，那几个重臣之女，就是现在的四妃了。

这也是为什么四妃的出身比皇后，甚至其他宫妃都高出一截的原因，所以，即便四妃一直以来都不如何受宠，也照样地位超然。

半晌之后，于太后才深吸一口气，才语重心长地说道：“皇帝，话虽如此，但是身为皇帝，就该雨露均沾。你只专宠楚国夫人，难道就不怕她担上红颜祸水，祸国殃民的骂名？到时候，楚国夫人又能落到什么好？哀家这也是为了她好。”

苏婉听到太后这话，忍不住抬头来，看向显德帝。

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴，今天写得超慢，╮（╯▽╰）╭，还有一更，零点前肯定写不完了，明天上午九点后更新。

Σ（°△°

谢谢亲亲的月票，月初的票票真得好珍贵啊。

谢谢亲亲们的评价票，O（∩_∩）O哈！看到了，都是5热度，么么哒。

谢谢亲们的礼物——

﹡﹏颜若漓ゝ　送了5颗钻石

淘蜜蜜　送了3颗钻石

guashan　送了1朵鲜花

1314荧　打赏了100币

niannian68　打赏了8888币

染烟14ss　打赏了188币

谢谢大家，╮（╯▽╰）╭愚人节要过去了，但还是要祝大家节日快乐。么么哒。

\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十章心中有佛（二更）

不止苏婉看了过去，就是胡贵妃等人呢，也都将殷切期盼地目光落在了显德帝身上。

对于显德帝如此看重苏婉，她们虽然心有不甘，但毕竟得到实惠才是最重要的，跟这相比，其他的都不重要。

但显德帝却只是眯了眯眼睛，没有说话。

于太后见状，以为他听进去了，心神一松，又说道：“还有一点，皇帝对于楚国夫人的恩宠，也实在太过了些，公主的府邸，贵妃的凤袍，皇后的凤冠，亲王的车驾，这件件都逾制，你这样做，不是在宠爱她，而是在害她。你若是真为了她好，就不该让她出这个风头，成为众矢之的。”

于太后人老成精，对显德帝的性格也是十分了解，她自然不会强硬的命令显德帝如何如何，但她知道显德帝看重苏婉，所以，她口口声声都是在为苏婉打算，仿佛一心为苏婉着想，因为只有这样，显德帝才能听得进去。

然而显德帝却没有立即说话，而是默默看向苏婉。

苏婉也只是静静地回望着他，眼睛里没有担忧、没有恐慌，更没有焦虑，似乎一点都没有受到太后那番话的影响。

在一开始。苏婉其实心里有些惊怒的，因为太后是在太阴险了。

打着为她好的旗号来劝服显德帝，看似都是在为她好，但其实句句都饱含恶意，她的真实目的，不过是为了自己的私心来打压她罢了。

但是，苏婉很快就平静了下来，她能发现的事情，显德帝如何发现不了？

比起太后，她当然还是更相信显德帝。

她不相信，显德帝就从来没想过这些问题。

可他依旧是这么做了。

不是因为别的，而是他想要将自己所能给她的最好的东西都给她。

当初显德帝这么做的时候，那些大臣们都没有反对，太后又何必操这个心？

何况，她的身份和封号，本来就是本朝的首例，是唯一的，特殊的，根本就不能以常理推断。

楚国夫人，到底该用何等礼仪规制，本来就没什么参照，只要不超过皇后就好。

就连显德帝赐给苏婉的礼服、凤冠，也都是似是而非的，就算严格追究起来，也根本不算逾越。太后娘娘说的这些问题，自然也都不复存在了。

至于太后所说的红颜祸水的问题，苏婉根本不在乎。

就算被所有人唾骂又如何，她只当听不见就是了，反正她是绝对不会妥协的。

现在，大乾朝国力强盛，百姓安居乐业，皇帝既不昏庸，也不残暴，她哪来的祸国殃民？她也没这种能耐，太后未免也太高看她了。

自古以来，只有那些无能的男人，才会把所有的过错，都推到女人身上，现在，竟然连女人也如此认为了。

苏婉看着显德帝，虽然一句话也没说，但他的眼睛，却传达了她心里的想法。

她不怕，她也不在意。

苏婉虽然不能确定，显德帝会不会一直爱她，但她相信，他一定不会伤害她的。

对于这一点，苏婉深信不疑。

显德帝微微勾起了唇角，没有什么比自己喜欢的人相信着，更让人感到愉悦的了。

他当初既然敢这么做，自然一切都想好了，就算有人出来弹劾苏婉，他也有理由反驳，不会落人口实，也不会让苏婉真正置于危险之中。

他如今已经是个成熟的帝王，是一个成熟的男人，想事周全，不会像少年时那样毛躁了，就算任性，也不是毫无根据的任性，否则，他又如何能够管理好这个国家呢？

他刚才看向苏婉，除了想要安抚苏婉之外，也是想要看看她的反应，看她是否真如她所说，那样相信这自己。

果然，她并没有让他失望，她值得他为她做的这些。

想到这里，显德帝唇边的笑意不由越来越大，最后，竟是低声笑了起来。

“皇帝？”于太后惊愕地喊道。

一众后妃也是惊疑不定，面面相觑——

陛下这是怎么了？难道是受刺激了。

苏婉也忍不住微微一笑。

显德帝很快就收敛了笑意，说道：“母后，朕没事，只是想到了一点有趣的事。”

于太后的脸色有点发黑，难道她刚才的话很好笑吗？

只听显德帝又道：“母后的话，朕心里都明白。不过，朕还是那句老话，朕是皇帝，朕想宠爱谁，是朕的自由，也别说什么祸国殃民之类的话了，朕就不明白了，楚国夫人到底哪里得罪了太后，竟让太后说出这样诛心的话来？”

“皇上误会了，哀家并非对楚国夫人不满。只是，楚国夫人勾引圣上，妄图独霸皇帝是事实，何况，她还惹得后宫怨声载道，将来说不定还会引起民愤，难道还不算红颜祸水？”于太后沉静说道，似乎真得只是就事论事，不带一点私心。

其实，于太后更想说，显德帝受到苏婉迷惑，说不定就会昏庸无道，做出引起民愤的事情来。不过，显然，于太后不敢说这些话。

如果她真说了，她这个太后恐怕也做到头了。

显德帝闻言，脸上的笑意冷了下来，淡淡说道：“太后此言差矣。朕宠爱楚国夫人，自然是因为她值得朕喜欢。母后也别说楚国夫人勾引朕的话了，哪个妃子没有勾引过朕？尤其是您的那位好外甥女，您究竟给她制造了多少机会，她勾引朕的次数，可比楚国夫人多多了，你怎么就不怕她勾坏了朕的身体，反而只盯着楚国夫人呢？若是朕如今只宠爱郭美人，太后怕是就无话可说了吧！”

“皇帝——”于太后闻言，不由又惊又怒地喊道，显德帝这是明晃晃地在打她的脸。

其实，她刚才话中的含义，显德帝又如何听不出来？心里岂会高兴？

显德帝却充耳不闻，依旧说道：“朕只是专宠一个女人而已，如何就能引起民愤了，难道在太后眼里，朕就如此昏聩？还有，楚国夫人做了这么多为国为民的事，就算她罪大恶极，也足以抵消这些罪过了，更别说，她根本就没有做过什么恶事，反而做了不少善事。”

于太后压住心中的怒火，冷笑道：“哀家知道皇帝喜爱楚国夫人，但是陛下身为一朝天子，有些话还是不要乱说的好，她不过一个内宅夫人，如何能做得了利国利民的善事？”

胡贵妃此时也忍不住开口道：“陛下，太后娘娘所的对，您就是再如何喜欢楚国夫人，也不能如此吹捧她呀！利国利民这四个字，岂是楚国夫人一介女流能够承受得起的？”

霍贤妃、丽嫔等人也纷纷说道：“陛下，您这样偏袒楚国夫人，实在让臣妾心里不服。”

宁皇后虽然什么也没说，但是也忍不住微微蹙眉，脸上若有所思。

苏婉听到这些人的话，心里顿时觉得悲凉——

女人怎么了？女人难道就不能为国为民做点事情吗？

太后、贵妃她们也是女人，为什么偏偏也要如此贬低女人？

“不服？”显德帝挑眉冷笑，“你们是以为朕在夸大其词，还以为朕在说谎？朕还没这么不知轻重。但在这种事上，朕根本无需说谎。既然你们想要知道楚国夫人做了什么事，那朕就告诉你们。”

众人忍不住一愣，难道楚国夫人还真做了什么天大的好事？

显德帝看着于太后，唇边带着一丝意味不明的笑容，说道：“不说别的，就说母后的病情之所以会好转，楚国夫人当居首功，这一点，母后不会反对吧！”

于太后忍不住皱了下眉头，不过是给她看了一个月的病而已，值得这样拿出来天天说吗？再说，石嬷嬷和王太医也是出力不小，也没见他们以她的救命恩人自居。

但是，于太后怎么不想想，苏婉既不是太医，又不是她的下人，甚至，她还不是一个大夫，太后就算病了，那也不干苏婉的事，苏婉完全可以不插手。

何况，苏婉还是于太后下旨请进宫的为她治病的，她救治太后不是所谓的本分，而是情分。她自然不能把她当成普通的医者来看待。

苏婉献出了治病良方还有很多药膳方，甚至还劳心劳力地照顾了她一个月，于太后的身体也越来越好，就凭这一点，难道她不该感谢苏婉吗？

就算是太后，也不能把一切都当成理所当然。

于太后有点不情愿地淡淡点头道：“楚国夫人的确是出力不小，哀家也很感激她，所以，才不看到她将来被千夫所指。”却不肯说苏婉居首功。

顿了顿，于太后又道：“就算楚国夫人救了哀家，陛下也都赏赐过了，足以抵消她对哀家恩情了。”她早已经不欠她了。

显德帝好整以暇地点了点头道：“母后说的不错，朕是赏赐了楚国夫人。因为楚国夫人除了替母后治病之外，还无偿献出了一个失传已久的宫廷御方，只凭这个方子，就不知道能救多少人，所以，朕对她的赏赐绝对不过分。”

于太后淡淡说道：：“皇帝，你不会认为，楚国夫人只献出了这个方子，就配得上你刚才的称赞吧？”口气重却带着几分讽刺。

显德帝亦是轻笑道：“这怎么可能！楚国夫人做的远远不止这些。”

“哦？”于太后却是不肯相信，说道：“既然，那陛下就说说，哀家和皇后她们都洗耳恭听。”

其他人，则是带着心酸和不服，看向显德帝，看他怎么吹捧苏婉。

显德帝道：“母后应该知道白药吧？”

于太后先是一愣，随后，就倒吸了一口气冷气，有些不敢置信地看向苏婉道：“难道这白药也是她……”

其他人也都震惊地看向苏婉，她们真不知道这个方子是苏婉提供的。白药问世时间虽短，但是名声却早已经传遍全国上下。

白药在惠民药局卖的并不贵，平民也能用得起，几乎每家都会买上一些备用，在军中，那更是必不可缺少的东西。

可以说，有了白药之后，绝对是活人无数。

这份功德，可真是大了去了。

不止是于太后震惊，就连所有后妃们也都震惊地看向苏婉，眼神中带着不信，懊恼、嫉恨等等，只恨此方怎么不是自己敬献出来的，说不定就能让陛下对自己也另眼相看了。

苏婉没想到显德帝竟然会把这件事公布出来，也稍稍有些错愕，但是想想，也不觉得是什么大事，别人知道了就知道了，以她现在的身份，想要低调也低调不起来，名声再大也不怕。

出好名儿，总比出恶名要强。

当然，还有些人抱着一丝侥幸，希望显德帝否定这个猜测。

却见显德帝点了点头说道：“母后猜的没错，白药的方子，的确是夫人奉上的，只是后来，又经过了太医院的改良，才有了现在的白药，但楚国人在里面所起的作用，绝对占了八成以上。

于太后听了这话，心里像是憋着一口气，却是怎么都吐不出来，又好像是一拳落在空处，不但没有打伤人，反而让自己给跌伤了，总之是气得内伤。

有了宠爱、地位，甚至是名声，以后还有谁能撼动她的地位？

其他人心里同样是五味杂陈，一时之间，大殿里竟一瞬间陷入了沉默，没有一个人说话。

显德帝却还嫌刺激不够，又说道：“不但如此，楚国夫人还提议建立育婴堂，收养弃婴，甚至为此还特意捐献了三万两银子，你们敢说，朕是在有意追捧楚国夫人？”

听到显德帝这话，宁皇后看了苏婉一眼。

她早就怀疑，陛下是因为苏婉才建立了育婴堂，没想到，真被她猜中了，不过，苏婉捐出三万两银子，还是让她有些意外，甚至亦感到危机感。

若是苏婉声望太大，同样会威胁到她的地位。

不过，她也因此，想到了一个提升自己声望的办法，倒是也不必太过担忧。

当众人还沉浸在震惊中的时候，宁皇后开口笑着赞叹道：“原来，育婴堂竟然真是楚国夫人的主意，真是本宫也是打心底佩服。如此看来，楚国夫人的确配得上陛下的称赞，也配得上陛下的另眼相看。”

苏婉连忙欠身道：“皇后娘娘过奖了，臣妾也只是一个提议而已，当不得娘娘如此夸赞。”

胡贵妃此时皮笑肉不笑地说道：“楚国夫人这话倒是没说错，你虽然提议了这件事，但是，真正动手实施的却是陛下，就连你捐献的那三万两银子，恐怕也是陛下的赏赐，楚国夫人借花献佛，自己什么也没损失，却为自己赚取这么多名声和好处，果然是一桩好买卖。”

苏婉听到这里，冷笑道：“心中有佛，看人即佛。原来做好事做慈善，在贵妃娘娘口中，竟然只是一桩买卖？不知娘娘心里有的是什么呢？”

“你……你放肆！谁给你的胆子，让你竟敢辱骂本宫。”胡贵妃也知道苏婉说的那句话——

心中有佛，看人即佛；心中有屎，看人即屎。

她这是讽刺她心中有屎，还是讽刺她是个上不得台面的商人？

“胡贵妃，放肆的是你！”苏婉还未反驳，显德帝就率先斥责道。

胡贵妃一惊，回过神来，见显德帝发怒，立即跪了下来。

显德帝看着她冷冷说道：“朕上次让你反省自己的过错，你都反省了什么，朕看你根本没有丝毫悔改之意。你若是对楚国夫人不服气，倒是也捐出十万八万两银子来，少在这里说风凉话。楚国夫人捐赠的银子，都是她自己挣得，决非是朕的赏赐。”

胡贵妃跪伏在地上，满脸通红，心里又恨又羞，终究还是收敛了神色，说道：“陛下，臣妾知错了，是臣妾被嫉妒蒙蔽了眼睛，并非有意针对楚国夫人。”

顿了顿，又咬了咬牙说道：“臣妾愿意捐献五万两银子，用来建造育婴堂，还望陛下能够饶恕臣妾这次无心之失。”

显德帝似笑非笑地说道：“既然贵妃都如此说了，朕若是不答应，倒是不近人情了。行了，你先起来，以后注意自己的口德，再有下次，朕绝不只是敲打这么简单了。”

“是，谢陛下。”胡贵妃心里疼得滴血，五万两，可不是个小数目，但是，事已至此，也只能破财消灾了，同时，她心里，却是更恨苏婉了，若不是她，她何至于此？

宁皇后此时，笑道：“陛下，臣妾出身不高，也不像胡贵妃那样，有那么多的私房银子，但臣妾却也想尽一份自己的心力，，所以，臣妾打算设宫宴，宴请一众诰命，劝解她们慷慨解囊，为育婴堂贡献自己的一份力量，陛下意下如何？”

虽然是楚国夫人提议建里育婴堂，抢了先机，但是她也不能示弱，无论如何，都要在其中添上浓重的一笔，让人一想起育婴堂，就想起自己这个皇后，而不是楚国夫人。

何况，这种事，也只有她这个皇后做起来才名正言顺不是吗？

显德帝听了皇后的话，不由微微一怔，下意识地向苏婉看了过去，因为苏婉早就有这个打算了。

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴

O（∩_∩）O，五千字，终于写完了，呼~。Σ（°△°

谢谢亲亲们的各种票票，么么哒。

感谢——

痴柔情　送了10颗钻石

素苒送了3朵鲜花

yulanlansz　送了2朵鲜花

yulanlansz　打赏了100币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十一章众叛亲离

苏婉闻言也是一怔，但是看到显德帝看向她的目光，却忍不住微微一笑，微不可查地对他点了点头。

反正这种功劳，她本就不想要。之前想要设宴筹款，也只是想要尽一份心而已，既然皇后想要代劳，那就让她接受好了。毕竟，皇后比她更加名正言顺，其他人未必肯卖她的面子，却一定会卖皇后的面子。她何必非要跟皇后抢了风头？

显德帝见到苏婉点头，便知道她无意跟宁皇后争抢，微微一叹，心里却是有些心疼，甚至苏婉感到不值，不过，这倒也是符合她的性子。

罢了，若是让婉儿的风头彻底压过皇后，的确是不太好。何况，筹集款项本就不是什么好相与的事，很容易得罪人，何况，苏婉又是个这么敏感的身份，说不定就会落人口舌，被人憎恨。当初，苏婉提出来时，他心里就不怎么赞同，只是不忍心看苏婉失望，才松了口。

但如果是皇后来做，就没有这么多顾虑了。

皇后既然想要抢功，那就去抢吧！有他在，总不会抹消了苏婉的功绩。

因此，显德帝便对宁皇后点了点头，说道：“既然皇后有这份心，朕当然不会拒绝，此事便这么说定了。”

宁皇后闻言，忙屈了屈膝道：“臣妾在此先谢过陛下了。”

起身之后，她又看向一众嫔妃说道：“贵妃和楚国夫人已经做出了表率，诸位妹妹也得有所表示才是，无论多少，都是一点心意。”

皇后都已经这样说了，皇帝又在场看着她们，她们敢不同意吗？只能压下心中的憋屈，面上含笑称是，淑妃、德妃、贤妃当场就捐献了四万两银子，比贵妃略低一筹，比楚国夫人又多了一万两。

其他人也有捐献一万两的，有五千两的，有一千两的，也有几百两，这些都是位份比较高的。而位份低的，捐献的就少了，大都是几十两的，即便如此，也让她们疼得心肝颤。

即便同为嫔妃，但是贫富差距也是极大的。

虽然在宫里不缺钱，用的、吃的都有定例，甚至还有例钱，但是，即便如此，低等嫔妃手中，也没有多少银子。尤其是出身低的，家里帮不上忙，没有钱财来源。若是受宠还好，赏赐多如流水，手里自然宽裕，一点钱根本就不看在眼里，但大多数却是不受宠的，赏赐寥寥无几，只靠例钱过活，甚至还要打赏宫人，手中的银钱就更少了，能拿出几十两银子就已经很不错了。

因此，宁皇后的提议，让不少人心中升起了几分不满之意——

皇后想要抢功劳，想要好名声，凭什么要让她们拿钱，她们又得不到什么好处，如此，岂不是要为他人做嫁衣？

当然，也有几人埋怨苏婉的，觉得她实在太多事了，若不是她提议建什么育婴堂，她们也不会如此破费。

宁皇后管理后宫这么多年，也知道她们的情况。所以，事后，让人给了那些低等嫔妃们不少补贴和赏赐，才算是稍稍平息了她们心中的怨言，只是心里到底有了个疙瘩。

显德帝对于太后说道：“母后，直到现在，您还认为楚国夫人是红颜祸水吗？”

于太后闻言，淡淡地说道：“皇帝，哀家的看法还是没有变。莫非皇帝忘了，太祖皇帝早就下过命令，后宫不得干政。你听从楚国夫人的意见，建立育婴堂，岂不是女人干政的典范？她都能影响到你的决定和判断了，万一有一天，她又撺掇你建这建那，劳民伤财，难道你也会听吗？这难道还不是红颜祸水？”

“太后娘娘，臣妾有话要说。”苏婉没等显德帝说话，站起身来说道。

于太后眯了眯眼睛，掩饰自己心里的不悦，淡淡说道：“楚国夫人有何话要说？”

苏婉先向太后屈膝行了一礼，这才说道：“太后娘娘，您的话，臣妾不敢苟同。”

“哦，你这是在质疑哀家的话？”于太后冷声道。

苏婉轻轻一笑，不卑不亢地说道：“太后娘娘口口声声说臣妾是红颜祸水，难道就不准许臣妾自辩一下吗？”“自辩？”于太后浑浊的眼睛中，闪过一丝轻蔑，似乎根本就没把苏婉放在眼里，“好，你说，哀家洗耳恭听。”

苏婉也不在意她的轻视，说道：“太后从一开始就对臣妾心存偏见，似乎陛下宠爱臣妾，就是罪大恶极，就是为祖宗礼法所不容。但臣妾想说的是，太后娘娘未免也太高看臣妾了，臣妾只是个平凡的女子，没有倾国倾城的样貌，至少远远比不上郭美人，也没有那狠毒的心肠，更从未撺掇陛下做过什么残暴的事情，怎么就成了所谓的祸水了？臣妾未免也太过冤枉了。何况，臣妾只是提议了建立育婴堂而已，这算哪门子干政？这本是功在千秋的好事，怎么到了太后娘娘嘴里，就成了劳民伤财的事情了？”

于太后闻言，正要呵斥她大胆，苏婉却没有给她这个机会，继续说道：“太后娘娘是看着陛下长大的，应该了解陛下的性子，陛下登基这么多年来，何曾做出过什么昏聩的举动？若是臣妾真得撺掇陛下，建这建那，残害忠良，干涉朝堂政治，陛下怕是第一个就容不下我。你就算不相信臣妾，也该相信陛下才是。”

“俗话说，一个巴掌拍不响，就算真有什么祸国殃民的妖妃，那也是帝王本身就昏庸好色的缘故。莫非在太后眼中，陛下是那种贪爱美色，优柔寡断，又没有丝毫判断力的昏君？”

显德帝或许好色多情，但女人对他来说，只是情趣，是调剂品，他从来都是极有理智的，更不可能被女人玩弄在鼓掌之间。优柔寡断，没有判断力，那就更不可能了，于太后对这点自然那心知肚明，否则，她早就将显德帝彻底控制住了。

她当然不会认为显德帝会被苏婉给把持住，那番指责苏婉的话，不过是冠冕堂皇的借口罢了，目的就是让苏婉失宠。

但她以为，苏婉就算受了委屈，也只会忍着，没想到她会如此反驳自己，这不由让于太后又惊又怒。

显德帝看着苏婉，眼中带着一丝柔情，一丝赞赏，唇边不知什么时候已经带上了笑意。

苏婉不卑不亢，向太后自辩的模样，真是让他稀罕死了。

自信又不失恭敬，更没有丝毫畏惧和怯懦，在那一刻，他似乎觉得她整个人都在发光一般，让他觉得新奇，甚至心动不已。

他的小野猫，果然还是跟以前一样没有变，惹急了她，照样会伸出爪子挠人。

“苏氏，你实在太放肆了，你就是这样跟哀家说话的吗？如此没有教养，怎么配进我们皇家的门？”于太后恼羞成怒之下，竟然不顾显德帝在场，厉声怒斥苏婉。

“够了——”显德帝一抬手打断了于太后的话，一双略显狭长的眼睛，冷冷地看着她，带着一丝责备和厌烦。

于太后倒吸一口冷气，下一刻，就伸手捂住了自己的胸口，眼睛圆睁看着皇帝。

仿佛不敢相信显德帝竟会为了苏婉呵斥她。

显德帝站起身来，走到苏婉身边，先是安抚地看了苏婉一眼，这才语气不悦地对于太后说道：“太后，明明是你让楚国夫人自辩的，如今无法反驳了，倒是开始拿身份来压人了。如此，便是太后的气度和教养吗？何况，太后也是学佛多年的人了，怎么就没一点宽容、慈悲之心，竟然连自己的恩人，都如此污蔑侮辱呢！”

于太后的脸色一阵青，一阵白，却是完全说不出话来。

显德帝继续道：“太后也别说什么不欠楚国夫人的话了，那些赏赐是朕的，跟太后无关，只为了那两个方子，再多的赏赐，她也受得起！太后你又拿什么感谢过她了？朕只看到你为了一点私欲，一次次地刁难楚国夫人。”“有些事，朕不说，并不代表朕不明白，往日，看在你算是抚养朕一段时日的份上，只要你做的不过分，朕都是睁一只眼闭一只眼，甚至一直对你恭敬有加，而你呢，却三番两次挑战朕的底线，实在让朕忍无可忍。”

于太后听到这里，终于脸色大变，忙我自己辩解道：“皇帝，你这是在说什么胡话？哀家也是为了你好，你可不要被那个女人给迷惑了。难道你为了她，就要对自己的养母不敬？你这么做，对得起我这么多年的养育之恩吗？”

她不说这些还好，她一提这事，显德帝心中更怒了，脸上却笑道：“太后，你也好意思跟朕提什么养育之恩？当初，朕还未被父皇看入眼中之前，你是如何对朕的，你我都心知肚明。不过，朕登基之后，还是立了你为太后，让你养尊处优这么多年，甚至多次照拂于家，可你依旧不满足，想尽办法在朕这里为于家谋夺好处，只要是不过分的，朕都答应了，无论怎么说，当初，你的确是为朕提供了庇护。但这么多年来，朕为太后，甚至为你们于家做了这么多，早就能将欠你的还清了。”

于太后闻言，脸上的怒气顿时消散了，反而多了几分心虚和茫然，嗫懦不能言语。

显德帝说到这里，也忍不住深吸了一口气，再次说道：“朕不想有人在打着为朕好的名义，对朕指手画脚了，朕已经厌烦了。不过，你放心，朕不会废掉你的太后之位。太后病重，从今天起，就在这慈宁宫好好养病吧，如今，慈宁宫花园也差不多建造好了，相信太后以后也不愁没地方去玩，朕也会吩咐众人，不让他们来打搅太后静养的。”

于太后面色灰败，嘴唇颤抖，似乎想要说什么，却怎么也说不出来。

虽然她还是太后，但若是被软禁了，她这个太后也不过是个空头名号罢了，过不了几天就会被人遗忘，根本没有什么作用，她这个太后做着还有什么意思。

于太后下意识地向人群中望去，想要让人帮自己说说话，劝解一下显德帝。

她先是看向苏婉，想让苏婉替她求情，但苏婉又怎么可能答应？她既不是以德报怨的圣母，也不是被人打不还手骂不还口的受虐狂，她早已经看清了于太后的人品，可没想去再被人恩将仇报一次。

于太后又看向宁皇后，但宁皇后只是微微一笑，露出一丝爱莫能助的眼神，也移开了目光。

就连胡贵妃她们也不想去触显德帝霉头，更不可能为了太后，被显德帝迁怒。

于太后最后的目光，落在了郭嫦曦身上，郭嫦曦脸色有些难看，但很快就恢复了过来，淡淡地移开了目光，仿佛没有看到于太后求救的目光一般。

郭嫦曦对于太后早有心结，即便知道她是自己在宫里的靠山，也无法真心跟她亲近，更别说，此刻她尚且自身难保，怎么会帮她呢？她躲还来不及呢！

于太后的眼神，这才彻底暗淡下来。

她没想到，自己到头来，竟是没有一人为她说话，可谓是众叛亲离，不由心如死灰。

“太后好好在慈宁宫修身养性，若有时间，朕还会来看你的。”说完，就揽着苏婉离开了。

其他后妃也不愿意再在慈宁宫多呆一刻，也跟着走了。

郭嫦曦淡淡地看了怔忪的于太后一眼，红唇微动，但到底还是没说什么，毫不留情地转身离开了。

刚才还热闹无比的慈宁宫一下子就变得寂静无比，看起来空荡荡的，大得吓人。

于太后回过神来，打量了一下周围，以前熟悉又舒适的宫殿，此刻看起来，既然一下子变得陌生、可怕了起来。

苏婉随着显德帝回了勤政殿，刚进了殿门，尚未说话，苏婉就被显德帝一把抱住了，他在苏婉耳边喃喃说道：“婉儿，给朕生个孩子吧！”

－－－－－－题外话－－－－－－

这一卷快完结了。O（∩_∩）O~

谢谢亲亲们的支持，上个月月票第五，真是个了不起的成绩，不过，泥萌敢

让俺月初就上月票榜吗？给点动力嘛~打滚ing…

谢谢大家的各种票票，非常爱你们，俺都看到了，重点感谢谢念念的二十张

评价票。

谢谢影萝、13524822603、luanyefei　的花花。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十二章名声（一更）

“孩子？”苏婉怔怔问道。

“对！”显德帝语气坚定地说道，他现在比任何时候，都期望婉儿给他生个孩子。

苏婉所以担忧自己的身体，但还是点了点头道：“好！”总归还是有希望的不是吗？何况，她也一直以来都没有放弃调理自己的身体。

听到苏婉答应了，显德帝也忍不住露出笑容。

既然说定了，显德帝完全不想拖延，立即宣太医院的太医为苏婉调理身体。

但凡擅长这方面的太医，都被他宣了来，轮流替苏婉诊治，同时，他还命人在民间暗暗寻找神医。但是，并未张榜，因为他不想让苏婉难以受孕的事情，传得人尽皆知。

但即便如此，一番动静也的确是不小，至少该知道的都知道了，心里是什么滋味，也只有他们自己知道。

苏婉在宫里又待了两、三天，便出宫了，因为冬至快到了，宫里从上到下都很忙，显德帝同样如此，她不想打扰了他。还有一点就是，她也不想再继续面对宁皇后了。

一直以来，宁皇后对她的敌意并不大，甚至还会为她说话，这些她都能感受得到，也相信、佩服宁皇后的人品，但是，这都是在她没有危及到宁皇后的地位和利益的前提下，然而，一旦她触犯到了宁皇后的利益，让她感受到了威胁，她对她的态度，自然发生了本质的变化。

皇后对她虽然依旧礼遇，和颜悦色，但是，她看她的眼神却冷冰冰的没有温度。不过，因为她毕竟还没怀上身孕的缘故，皇后才没有跟她撕破脸皮，维持着表面的和气。

苏婉其实知道，自己若是怀孕之后，定然会引起皇后的猜忌，甚至忌惮，但是，她不能因为这样，就真得不要孩子了，何况，她已经答应了显德帝。

其实，她不觉得自己生下孩子后，会影响到皇后的地位，毕竟，她的身份就是一大短板，并非皇帝的正经嫔妃，她也从来都每想过要自己的孩子登上帝位，只要他们平平安安的长大，再有个爵位傍身，她就心满意足了。

苏婉刚回来没两天，就听到了宁皇后在坤宁宫设宴款待一众诰命的消息。

据说是宾主尽欢，皇后更是一举筹措到了将近二十万两银子，最重要的是，宁皇后的贤后之名一下子就在京中传开了，而且以极快的速度向外扩散，想必，用不了几天，就会传遍整个顺天府。

这可是实打实的好名声，不知多少百姓听到这个消息后，立即跪拜宁皇后，甚至有人为她立长生牌位，口称皇后是菩萨下凡，着实为宁皇后立下了不可估量的好名声。

更别说，宁皇后还发了话，希望地方乡绅，商人踊跃捐赠善款，尽早在全国各地也都建立育婴堂。其实这本来就是显德帝的本意，圣旨中也如此说了，宁皇后不过是顺水推舟罢了，但是，宁皇后着实分走了不少功劳，百姓们都称她不愧是一国之母，宽厚仁善，爱民如子，果然是一代贤后。

之前，在后宫甚至朝堂中，都有人夸赞宁皇后是贤后，但这只是针对宁皇后善待后宫诸妃，不嫉不妒的份上，但她本身并没做过什么利国利民的善举，黎民百姓不知道宁皇后的名声，更别说夸赞她了，但是这一次，宁皇后却彻底在民间扬名了。

虽然可能得罪了以一些人，但是，以宁皇后的身份，完全无须在意，这名声可是实打实的，用多少银钱也换不来的。

对宁皇后来说，没有什么比名声地位更加重要了。她的儿子是嫡子，在加上她现在的名声，将来立为太子，甚至登基也是众望所归。就算她将来死了，显德帝顾忌她的名声，如果不想引起民愤的话，立太子时也不得不考虑这一点。

坤宁宫，高嬷嬷听到宫外传来的消息，顿时笑得合不拢嘴，对宁皇后说道：“娘娘这一招棋，走得果然极妙，那些黎民百姓可是一直都在夸赞娘娘呢，有了这些名声，娘娘的地位，可谓是稳如泰山，二皇子也离太子之位更近了一步。”

宁皇后心里也很激动，她也没想到，会有这么好的效果，给她带来的好处，几乎是无法估量的。

当然，这里面肯定少不了有心人的引导，否则，她也不可能独占鳌头，肯定会被人分了不少功劳。

宁皇后压下心中的激动，含笑道：“嬷嬷，稍安勿躁，这才只是刚开始呢，等全国各地的育婴堂都建立起来，本宫的名声，才会更上一层楼。”

到时候，谁会记得这育婴堂是楚国夫人的手笔？一想到育婴堂，众人第一个想到的只会是陛下和她这个皇后。

“只是本宫担心，楚国夫人会有什么情绪。”宁皇后皱了下眉头说道，“万一，她去找皇上哭诉，皇上为了讨她欢心，未必不会把功劳转到她的身上。”

高嬷嬷脸上的笑意也顿了一下，随后说道：“娘娘太多虑了，毕竟娘娘已经先入为主，大家已经相信育婴堂是娘娘的手笔，如果陛下真会将功劳转给楚国夫人，百姓们也未必会买账，甚至觉得楚国夫人迷惑圣心，想要厚颜无耻的抢娘娘的功劳，她的名声还好得了吗？到时候，她可就真的成了人人喊打的妖妃了。”

宁皇后想到这里，也忍不住点了点头，淡淡说道：“奶娘说的极有道理。希望楚国夫人能够安安分分的，不要自讨没趣。”否则，她可是不会对她手下留情的。

因为现在，她已经用不着去借苏婉的力了，更不需要跟她合作了。

想到了外面所传的流言，宁皇后唇边的笑意又扩大了一些，这次，就算皇帝再如何偏袒她也没用，就是不知道楚国夫人会怎么做了。

楚国夫人府，苏婉身边的人，包括邱妈妈，都很是为苏婉鸣不平。

认为她劳心劳力，策划了这么多，提出了这么好的建议，又捐出了大半家财，结果，却被宁皇后摘了桃子，实在太不值也太委屈了。

而宁皇后又做了什么？育婴堂的建议不是她出的，她自己也没出多少银钱，只是筹措了一些款项，可是，好名声却全都被她给占据了，使得所有人都只知道宁皇后，而不知楚国夫人。

何况，这宁皇后也未免太厚脸皮了，她怎么就能光明正大的抢功劳，又心安理得地接受呢？

苏婉心里其实也觉得有些别扭，让出功劳也没什么，她本来就不是求这个，可是，就连那些捐钱的诰命夫人甚至于宫妃，也没让出半点好名声，宁皇后这副吃相，就未免就太难看了。

她不相信，长此以往下去，还有谁会心甘情愿地捐献银钱，简直就是杀鸡取卵。

邱妈妈说道：“夫人，奴婢知道您不在意这些名声，可人争一口气，佛争一炷香，宁皇后此时做的不地道，欺人太甚，您可不能坐视不理！”

“对呀，夫人，这明明是夫人的功劳，凭什么要让给皇后娘娘呢？何况，她还……”山茶也气愤地说道，然而说到一半，她却像是被掐断了舌头一般，突兀地停了下来。

苏婉诧异地看了她一眼，问道：“皇后还怎么了？”

“没……没什么……”山茶自知失言，眼睛看左看右，就是不敢看苏婉。

她如此表现，更让苏婉疑惑了，笑道：“好了，你就别卖关子了，难道还有什么话是我不能听的不成？”

说到这里，苏婉像是突然想到了什么，皱了下眉头问道：“难道你听道了什么关于我的不好的流言？”

山茶支支吾吾地，就是不肯说。

这两天，她出门了几次，一直就听到所有人都在夸赞皇后娘娘，那些人还说什么，皇上是听到皇后的提议，才建立了育婴堂。

如此也就罢了，可他们竟然在捧高皇后的同时，极力贬低楚国夫人。

比如说，楚国夫人的府邸多么漂亮，花费了多少人力财力才修建好，楚国夫人的衣服和车驾都逾制，堪比皇后和贵妃，还有什么楚国夫人太嚣张，仗着皇上的宠爱对皇后娘娘大不敬，忤逆太后了等等，惹得不知多少人为皇后鸣不平，楚国夫人的名声，简直快向那些历朝历代的妖妃们看齐了。

其实，就算大家知道楚国夫人逾制也没什么，宠妃对皇后不敬这种事也是时常发生，百姓们也只当个乐子来听，完全不会放在心里，毕竟这不关老百姓什么事。

但是，此刻却不行，因为皇后的好名声正是深入人心的时候，众人心里都正感激皇后，此时，再听到楚国夫人对皇后不敬的消息，自然就觉得楚国夫人罪大恶极，不可饶恕了，口中自然也就毫不留情了。

山茶听到之后，自然是气得半死，但又不想让夫人听了难受，就没有告诉她。

何况，那些太医说了，要保持好的心情，才能更有希望怀上龙子，所以，她们都尽量不让夫人感到糟心。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十三章甜蜜（二更）

见到山茶还有其他人的表情，就算她们不说，苏婉也猜到了几分，说道：“没关系，你们就说吧，我还没有这么脆弱，何况，你们想瞒也瞒不住，我早晚会知道。”

山茶求救似地看向邱妈妈，邱妈妈先是瞪了她一眼，这才调整了表情，笑着说道：“夫人，外面的确是有点不利于您的流言，不过，那只是那些好事之徒在瞎说而已，夫人千万不要当一回事。”

苏婉笑道：“既然知道是瞎说，我又怎么会放在心里呢？你们说就是了。”

邱妈妈这才叹息一声，将外面听到的传言说了一遍。

而苏婉的神色，也从一开始的好奇和不在意，渐渐变得凝重起来，脸上的笑意也消失了。

她虽然猜到或许会有些对自己不利的流言，但也没想到这么严重，竟然将她跟你那些妖妃相提并论了。

但随即，苏婉却是扑哧一笑，引得邱妈妈等人讶然相望，面面相觑，不知她在笑什么。

“夫人？”邱妈妈小心翼翼地喊了她一声。

苏婉笑着摆了摆手说道：“没什么，我只是觉得有点好笑而已。”

随后，叹了一声，又道：“你们也别生气了，生气也没用，你又不能跟那些人去解释，就是解释他们也未必相信，反而觉得你在狡辩，徒惹人笑话而已，认真你就输了。”

“可是……”邱妈妈依旧有些不甘心，“难道我们就这样任凭他们污蔑夫人？”

苏婉摇了摇头说道：“清者自清，事实胜于雄辩。不是咽下这口气，而是这个时候，说得越多，错的越多，何况……”

苏婉翘了翘嘴角，“被抢了功劳的又不是我一个人，总有人会坚持不住站出来的，咱们静观其变就好。”

比如说，那位捐了五万两银子的胡贵妃，淑妃等人也不是什么省油的灯。虽说，不会对皇后的名声有太大的影响，但也会让人对皇后产生一丝质疑。

至于她的那些流言，只要不理睬它们，早晚会过去的，那些人可未必会一直维护宁皇后。

所以，她现在只需要做自己的事情，该做的善事，还是要做，她不会因为被人辱骂了，就半途而废。

她一开始就不是为了这些虚名儿。

邱妈妈闻言，眼睛一亮是，点头说道：“还是夫人想得透彻，奴婢以后一定会严格约束下人，不会让他们跟别人起冲突的。”

苏婉点了点头，笑道：“麻烦邱妈妈了。”

不过，山茶的脸上依旧是怒气未消，说道：“可是奴婢一想到皇后抢了夫人的功劳，这心里就难受，简直咽不下这口气，夫人何不让陛下为您出口气呢？”

“陛下现在这么忙，我也不好去打扰他，何况，这也不算什么大事，何至于此了？”苏婉笑道。

山茶听了这话，虽然还是有些不甘心，到底没继续说什么。

下午的时候，显德帝忽然来了，苏婉对他的到来，显得很是惊喜，急忙迎了上去说道：“陛下不是很忙吗？怎么有空过来？”

显德帝笑着揽住苏婉的腰，说道：“朕想你了，就算再忙，忙里偷闲的时间还是有的。万一朕好几天不来，怕是你又要多想，不想要朕了。”

苏婉闻言，脸色一红，说道：“这是多久之前的老黄历了，陛下怎么还记得？我现在对你放心的很，才不会多想。”

苏婉指的是在郊外的庄子那次，显德帝多日没来见她，苏婉以为他对自己失去兴趣了，跟他闹了一次，不愿意再继续跟他来往了。

“朕记得什么了？朕怎么不知道。你看你又多想了吧？”显德帝嘴上虽这么说，脸上却带着打趣地笑意。

“你……”苏婉知道他在逗自己，心里简直又是好笑，又是恼怒，恨恨地道：“我才发现，原来堂堂圣上，竟然这么小心眼，一点小事，还记这么久。”

显德帝揽着苏婉走到南窗炕上坐下，习惯性地让苏婉坐到自己腿上，才轻叹一声说道：“那对朕来说，可不是一件小事，也是从那时起，朕才知道，婉儿的脾气竟然那么大，那么决绝，你那时候，是真得不想跟朕在一起了吧？”

苏婉想起当时的心情，将头枕在他的颈窝间，缓缓说道：“嗯，我当时是真得以为你已经厌弃我了，毕竟，那时，你也已经得到我了，再大的新鲜感，得到之后，也该消失了。”

显德帝低头吻了吻苏婉的额头，笑道：“你那时就是这么想朕的？觉得朕跟你在一起，只是贪个新鲜，找点刺激？”

苏婉从他肩膀上抬起头来，看着他挑眉笑道：“难道不是吗？”

显德帝又低声笑了起来，伸出另一只手摩挲着她的下巴，直视着她的眼睛说道：“婉儿说得没错，朕当初，的确是有这种想法，但这已经是很久以前的事了，但那时候，朕的确也是喜欢着你的，可不单纯只是新鲜而已。可惜，你竟然不懂朕的心，不敢相信朕。”

显德帝的这种做派，又让苏婉想到了以前两人相处的时候，跟现在简直是天壤之别，那时的他，对自己的态度，总带着一股居高临下的意味，而且十分强势霸道，基本没有让她拒绝的余地，那时的她，虽然表现得好像很放松，甚至还会不痛不痒地跟他开玩笑，打情骂俏，心底深处却还是在忌惮着他，畏惧着他，甚至是不敢违抗他的。

但是现在，她对他早没了当初的敬畏之心，取而代之的是喜欢，是亲近，是想念，他不知何时，已经走进了她的心里，成了她心里最重要的人，她怕谁也不会害怕他。

苏婉伸手啪地一下，打掉他的手，说道：“谁让你当时那么……我若是敢相信你才怪！”

显德帝也不以为意，笑问道：“那现在呢？”

苏婉闻言就伸手勾住了他的脖颈，凑近他的耳边，吐气如兰道：“你说呢？”

显德帝看她的眼神，顿时变得深邃无比，连气息都乱了一拍。

苏婉却依旧不肯放过他，另一只手在他的胸前画着圈圈，笑得诱惑无比，说道：“陛下，我这几天，一直都在想你……”

然而，话未说完，唇瓣便被人给堵上了，将她未说出口的话，也一并堵在了口中。

两人吻了好一会儿，才分开了唇，气息都有些紊乱，两人对视着，喘息着，都看到了对方眼中的情意、思念和情动。

但显德帝却忍住了，反而将她搂进怀中，在她耳边轻叹一声说道：“婉儿，朕也想你。”

顿了顿，又道：“何况，朕还要努力让你给朕生个孩子呢！”

苏婉心里的那一丝感动，顿时化成了笑意，道：“去你的，好没正经，谁要给你生孩子。”

显德帝笑道：“婉儿不是已经答应了吗？难道现在还想要反悔？”

苏婉开玩笑道：“那还真说不准，谁让那些药实在太难喝了，弄得我浑身上下都是药味，你可不要嫌弃我。”

其实，事情也没有苏婉说的那么夸张，毕竟，苏婉前世就是在药罐中泡大的，她早就习惯了。只是，她想让显德帝更加心疼一下而已，不能把她的付出，当做理所当然，要让他知道，她为了怀上孩子是多么的不容易。

显德帝一直都是被女人捧着，爱慕者，她可不能继续惯着他，她要让他知道心疼自己，知道为自己着想。

有些东西，你不告诉他，他就永远不知道。

显德帝眼中果然露出一丝心疼和愧疚之意，他只想要苏婉给他生个孩子而已，倒是忘了这一茬，跟孩子相比，他还是会更看重苏婉，便说道：“朕怎么可能嫌弃你，朕心疼你还来不及呢！要不然，我们不要孩子了，朕突然想起来，生孩子对女人来说，就相当于经历一场生死劫，万一你……那朕岂不是后悔莫及。”

苏婉没想到显德帝竟然真动了不要孩子的念头，连忙说道：“哪有你说得这么夸张？只要养好胎，请好稳婆，又有太医坐镇，只要没什么意外，肯定会顺利生产的。我刚才只是在跟你开玩笑而已，你可不能有这种念头。何况，我已经喝了这么多天的药了，怎么能半途而废？否则，这些药岂不是白喝了。”

显德帝听到这里，神色也放松了些，但还是无法完全释然，说道：“朕还是有些不放心。”

苏婉听了这话，动了动身子，竟是直接跨坐在他的大腿上，双手搂着他的脖子，直视着他强硬地说道：“堂堂皇帝陛下，什么时候成了胆小鬼了，我都不怕，你怕什么？还是说，你根本就不行了，所以才找借口推辞？”

说最后一句话的时候，苏婉唇角微勾，眉毛轻挑，带着一丝挑衅，一丝暗示，显得嚣张而有妖孽，与平时大不相同。显德帝也从来没有见过这样大胆的女人，就算见过仅有的一两次，也是在苏婉身上见识的，但那远远也没有今天给他的冲击大。

在但此刻，他却忍不住心跳如鼓，口干舌燥，刚刚压下的火气，顿时又升了起来。

这次，他不想再忍耐了，轻喘一声，用低哑的嗓音咬牙说道：“婉儿，这可是你自找的。”

说完，竟是顾不得去里面的套间，直接在炕上就跟她缠绵起来。

在厅里伺候的邱妈妈，听到里面的动静，连忙对侍立在厅里等待召唤丫头们，挥了挥手，把她们都赶了出去，自己则是忍不住轻轻摇了摇头——

真是的，陛下怎么每次跟楚国夫人一起时都这么急色呢？好像多久没见过女人似的。

不过这样也好，陛下这么喜欢楚国夫人，想必她很长时间，都不用担心夫人失宠了，等夫人以后生下了龙子，以后也能有个保障了。

想到这里，邱妈妈也露出一丝笑意，轻手轻脚地走了出去，又吩咐人烧热水。

两人一直闹到华灯初上才停了下来。

苏婉身上盖着显德帝的大氅，窝在他怀里，轻笑着说道：“若是被人知道了我如此勾引陛下，祸国妖妃，红颜祸水名头，怕是真要坐实了。”

显德帝眼角眉梢间都透着一股满足和笑意，闻言，低头吻了她的红唇一下，说道：“朕就是喜欢你勾引朕，就是乐意被你勾引，他们又能如何？”

随后，他又想到了皇后这几天所做之事，冷笑一声道：“婉儿放心，朕不会让你真坐实这个恶名的，该你的就是你的，朕绝对不会让人夺走的。”

苏婉抬起头来，看向讶然道：“陛下知道了？”

显德帝轻抚着她的长发说道：“这天下间，又有什么事是朕不知道的？皇后抢了你的功劳，又如此污蔑你，朕岂能坐视不理？”

苏婉沉默了一下，说道：“陛下，此事还是从长计议比较好。皇后毕竟是您的发妻，虽然有抢功之嫌，但她的确是筹集了很多款项，也是有不小的功劳的。我也不是以德报怨，我心里也气她让人污蔑于我，只是，我不想你为了我，就对皇后大动干戈。我已经从她手里抢走了你，你再为了我对付她，我心里很不是滋味。”

苏婉对宁皇后，其实一直都很愧疚的，否则，她也不会一直都对宁皇后如此恭敬了。

显德帝没想到苏婉会说出这话来，顿时愣住了，但很快他的神色就冷了下来，有些不悦地抬起苏婉的脸，说道：“什么叫你从她手中抢走了朕？朕是皇帝，朕想喜欢谁，便喜欢谁，谁也管不着！对朕来说，她只是皇后而已，替朕打理后宫便好，朕也从始至终都不是她的，你可别再让朕听到这种话了，朕真的会生气的。婉儿，朕真不知道你这种结论是怎么来的？朕早就发现了，你一直对她有愧疚，对她比朕还恭敬，她说一句话，比朕还管用，原来竟是因为这个原因吗？”

他堂堂九五至尊，还会成为某个女人的所有物不成？真是笑话。对他来说，更是一种侮辱。

不过……若是那个人是婉儿的话，好像也不是不能接受。

苏婉察觉到显德帝是真得有些生气，心里不知是释然，还是感动，但当务之急，还是要安抚他。

苏婉半直起身，看着显德帝，娇声道：“陛下，我错了还不行吗？我再也不会说这样的话了，您就别生气了，好不好？”

显德帝还是第一次见到苏婉跟自己撒娇，觉得很是新鲜，也很享受，但他却依旧紧绷着脸，好似完全没有消气的意思。

苏婉咬了咬唇，便凑上去吻他，额头、眼睛、鼻子、嘴唇……将他对自己做过的事情，全都返还给了他。

显德帝身体紧绷，呼吸略显急促，几乎要忍不住时，才制止住了她，说道：“好了，婉儿，朕不生气也就是了，你再点火，今天的晚饭就别想吃了。”

“陛下不生气了吗？”苏婉从他的胸口处，抬起头来，问道。

显德帝眼睛幽深，喉头微动，但还是尽量平静地说道：“朕不生气了。”

苏婉这才轻舒一口气，笑道：“陛下刚才真是吓死我了。”

“婉儿也会害怕吗？朕还以为，婉儿永远你都不会怕朕呢？”显德帝平息了一下自己的冲动，缓缓说道。

苏婉说道：“我害怕陛下，不是怕冒犯你，也不是怕你处置我，而是怕你误会我，怕你生我的气。”

“朕怎么会真得生你的气！”显德帝摸了摸她的脸说道，“天色都黑了，我们起身吧！”

说着，就要喊人进来伺候。

苏婉说道：“陛下，关于皇后一事……”

“婉儿放心，朕不会胡来的。”显德帝说道这里，唇角微勾，带着点肆意和嘲讽，说道：“既然她想要名声，那就给她好了，朕倒要看看她如何收场？”他只是不会让她这么得意罢了。

皇后的心思，他清楚的很，她所做的一切，不就是想要要逼他立二皇子为太子吗？得到贤后的名声，对她太有利了。

可他又怎么能够忍受皇后这种隐形的威胁呢？

何况，他如今正值壮年，春秋鼎盛，可从未想过退位让贤，她就如此迫不及待地想要二皇子取而代之，简直让他无法容忍。

因为前朝前车之鉴的缘故，他不会过早立太子，也不会一定要立嫡子为太子，他只会选出最合适的继承人，就算他退位，也不能是被人逼迫，这简直犯了他心中的大忌。

苏婉不知道显德帝在想什么，只以为他跟自己一样，想要以静制动，放任皇后去折腾，便也放了心，总有人会忍不住跳出来拆台的。

两人洗了澡，换了衣服，天色已经很晚了，早已经过了晚饭的时辰，但两人并不在意，甜甜蜜蜜地用过了晚饭。

次日一大早，显德帝便离开了。

但苏婉却不觉得失落，因为她现在已经不像以前那么患得患失了。

外面的流言，愈演愈烈，很多人都在等着看楚国夫人的笑话，但苏婉却岿然不动，让不少人都很失望。

转眼间，已经到了冬至。

冬至这天，显德帝去了天坛祭天，次日，命妇们却是要进宫向皇后朝贺了，苏婉也不例外。

－－－－－－题外话－－－－－－

我今天用了小黑屋码字，定了5000字，写不完退不出来，怎么写够了字数之后，不解锁呢。晕死了，又写了几十个字才解开。ORZ…

先发了，一会儿修改…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十四章功劳（一更）

冬至，盛大、隆重的祭天大礼之后，日次，百官上表朝贺皇帝。同时，皇太后亦要接受命妇朝贺。

但是，因为病重，无法参与此次朝贺，今年便是由皇后接受嫔妃和命妇的朝贺。

这一日，宁皇后身穿袆衣，在交泰殿接受一众嫔妃和三品以上命妇朝贺。

之后，宁皇后在坤宁宫赐宴。

宁皇后独坐于明黄色的宝座之后，面带笑容，脸色红润，意气风发，似乎显得越发雍容华贵了。

没了太后的压制，又得了贤后的名声，无论是朝堂还是百姓，都对她交口称赞，如今，又在冬至这么重要的日子里，代替太后，接受命妇们朝贺，喜事一个接一个来的，她又如何不精神百倍？

就连看向苏婉的眼神，都柔和了许多。

苏婉的座次是排在一众武官勋贵命妇之首，而不是在后宫嫔妃那一排，她的对面，就是胡贵妃。

不过，此时，胡贵妃虽然依旧没有好脸色，但是也没有向往常一样，针对苏婉。

排在苏婉下首的，是理国公夫人，也就是胡贵妃的母亲，然后便是申国公夫人，曹国公夫人，至于英国公夫人，则是因为被圈禁，无法进宫朝贺，还有诸位侯夫人，伯夫人等，连昌武侯太夫人都来了。

文官诰命，则是以首辅大臣张文和之妻柳氏为首。

不过，这位柳氏是张阁老的继室，张阁老已经年过半百了，而柳氏看起来也就三十多岁。

听说这位柳氏一向泼辣，张阁老被她管得服服帖帖的，就连去睡个小妾，也得征求她的意见，只有她准了，张阁老才敢去，当然这只是传言，不过，既然有这种传言，甚至还流传了这么多年，想必也不会是空穴来风。

不过，这个柳夫人，看起来倒是柔柔弱弱的，只能说人不可貌相。

皇后赐宴也就那么回事，大家也就是象征性地动动筷子，何况，菜品虽然做的精致好看，但大多数都已经凉了，如今，天气又这么冷，人人都穿着沉重的诰命服侍，哪里吃得下去？

所幸，苏婉来之前，就已经先垫了垫肚子，还都是高热量的东西，倒是也不觉得饿。

宁皇后此时举起酒杯说道：“本宫在在这里，要多谢大家积极捐献银两，正因为有了你们的慷慨解囊，育婴堂才能建得更好、更多，甚至就能救更多婴儿，这是一份天大的功德，所以，本宫要替天下所有的弃婴，谢众位夫人，本宫敬诸位夫人一杯。”

“敬皇后娘娘！”一众诰命也都不约而同地举起了酒杯，苏婉也端起了酒杯喝了，里面的酒都是热过的，喝下之后，五脏六腑都暖和了。

此时，有人笑着恭维道：“娘娘实在太客气了，臣妇可当不得皇后娘娘一个谢字。何况，这可是功在千秋的好事，臣妇等人能够参与其中，已经是天大的荣幸了。”

话音刚落，又有人接口道：“正是如此，皇后娘娘母仪天下，恩慈待人，竟然能够想到重建育婴堂，只凭着一点，就由不得我们不敬佩娘娘。我们捐献一点银钱，又算得了什么？”

这两位明摆着就是想要拍皇后马屁，抱皇后的大腿，一番做派，令人不少人都暗地里皱了皱眉。

但宁皇后却听得十分高兴，笑容虽然那依旧端庄，但眼角眉梢却透着一股欣然笑意。

她此时，已经将育婴堂当成了自己的功劳，楚国夫人就是想抢都抢不走，所以，听到别人说育婴堂是她的提议，她也一点心虚之意都没有。

当她看到苏婉微笑着，却不发一言的时候，就更放心了，楚国夫人到底是个聪明人，还是很识时务的。

这两位恭维宁皇后的夫人，是一位侯夫人，一位伯夫人，可惜，都只剩下了空头爵位，并没有实权，说话并没有太大的分量。

宁皇后说道：“两位夫人实在过誉了，本宫身为一国之母，做这些事本就是应该的。”为了不落人口实，宁皇后到底没有亲口说，育婴堂是自己提议建立的，但意思却已经很明显了。

此时，见到宁皇后势大，想要投靠皇后和二皇子的，也不止那两家，文官夫人也有这样的人，工部左侍郎之妻，不由赞叹道：“皇后娘娘果然爱民如子，臣妾以往常常听到别人说皇后娘娘如何贤德，却不曾亲眼见过，如今，臣妾才总算是见识到了。”

听到这里，胡贵妃终于忍不住冷笑一声道：“诸位夫人说得都没错，咱们这位皇后娘娘，的确是一代贤后，可惜，她的好名声，却都是抢夺别人的功绩得来的。”

宁皇后早就知道胡贵妃会闹出点事来，因此，也不慌张，淡淡说道：“胡贵妃此言从何而来？本宫就算再好性，也是容不得你在这里肆意污蔑的。你说本宫抢夺别人的功绩，你倒是说说，本宫抢谁的功绩了？你若是说不出个一二三来，就不要怪本宫治你个诬蔑之罪了。”

胡贵妃冷笑道：“皇后也不用在这里吓唬本宫，本宫既然敢说，你就怕你惩罚。不说远的，就说在场的诸位夫人，可是都捐献了银子的，结果呢，却是皇后一个人得了好名声，我们这些人则是根本没有人提起，所有的好处，都被皇后给占了，你这就不是拿我们的银子，给自己收买名声吗？”“原来贵妃说的是这件事。”宁皇后有些失笑道，“妹妹可真是误会本宫了，本宫可从来没想过要独占功劳，只是，百姓们并不知道实情，才将这一切功劳都安放到了本宫头上，其实本宫受之有愧。所以，本宫正打算做一个功德簿，想要将所有捐赠银两的诰命夫人们，都记在上面，好教所有人都看到。只是还没来得急做好，妹妹就跑来指责本宫了。不过贵妃妹妹放心，妹妹捐的银子最多，肯定在功德簿地最前面。”

宁皇后这么做也是逼不得已的，皇上说她筹款一事做的不错，继续把任务交给她，育婴堂不是建起来就完事的，就是以后，也要花很多银钱的，筹集款项一事，肯定不会只有这么一次，所以，她也不能将这些诰命夫人们都得罪光了，还是要给她们一点甜头的，何况，她就是不做功德簿，陛下也会做的，倒不如她来卖这个人情。

最重要的是，大家已经先入为主，认为是她建立了育婴堂，就算是写上其他人的名字又如何？在百姓们看来，这些人都只是被动捐款而已，心中感谢之人，依旧是她这个发起人，正因为有了她的提议，她的带动和劝导，这些人才会捐献银钱，育婴堂才建得起来。

众人听到皇后这么说，心里也觉得好受了一些，至少，那些银子也不算是打了水漂，对皇后的不满也少了一些。

当然，也有不少人对此无动于衷，显然看透了宁皇后的小伎俩。胡贵妃先是一怔，她虽然不算聪明，但同样也不傻，不由冷笑道：“皇后娘娘真是打得好算盘，一点甜头就想要打发我们了，可惜，本宫还真不稀罕。”

说到这里，胡贵妃突然看了一眼苏婉，别有深意地说道：“其实，我们这点功劳倒是无所谓，抢了也就抢了，本宫也从来都不在乎，只是心里咽不下这口气而已，我想众位夫人也不是那么小气之人，否则也不会因为皇后一句话，就捐了这么多银钱了。要说有人觉得委屈，那也应该是楚国夫人，您可是彻彻底底地将楚国夫人的功劳给抢走了，如今，面对别人的奉承，竟也受之坦然，真是让本宫大开眼界。”

宁皇后闻言，脸色骤然一变，但很快就恢复了正常。

其他人听到胡贵妃的话，不由面面相觑，窃窃私语，不敢相信这是真的。

宁皇后经营多年，名声极好，如今，又更上一层楼，众人就算对她有些不满，但对于她的品行还是比较相信的，再加上，最近，楚国夫人的名声，的确算不上好，她们对苏婉的感观和认知，肯定也受到了一定的影响。

在她们看来，楚国夫人就是个只会勾引皇上的狐媚子罢了，虽然她地位高，又受宠，别人不敢对她说什么，但绝大多数人，还是对她看不过眼的，对她只是表面上的恭敬，实际上却是敬而远之，否则，苏婉也不会整日都这么清闲了，早就有人宴请她去吃酒听戏了。

说是楚国夫人提议建立了育婴堂，她们第一反应就是不信，觉得是皇上在故意给楚国夫人抢功劳，好改善她的名声。

就算此刻胡胡贵妃说出来，除了灵璧侯夫人，定远侯夫人等几个跟苏婉交好之人，竟是没有几个人是相信的。

宁皇后扫了一眼众人的表情，心中十分满意，正因为考虑到这一点，所以，她才会这么无所顾忌，就算皇上真将建立育婴堂的功劳安放到苏婉头上，大家恐怕也不会相信，说不定还会更加认定楚国夫人是个妖妃，为她这个皇后鸣不平。

这种心怀天下的慈善之事，只有她这个皇后做来，才名正言顺，别人才会更加信服。

在众人的目光的注视下，宁皇后平静地笑问道：“本宫怎么听不懂妹妹的话呢？什么叫本宫抢了楚国夫人的功劳？”

随即，她不等胡贵妃回答，又笑着问苏婉道：“楚国夫人，你来告诉大家，本宫到底有没有抢了你的功劳？”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲们的票票。耐你们，么么哒

痴柔情　送了10颗钻石

vogue2999　送了49朵鲜花

qquser8234856　打赏了188币

淘蜜蜜　打赏了200币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十五章反击（二更）

听到皇后的问话，所有人的目光，都落到了苏婉身上。

昌武侯太夫人也不例外。

她自从见到苏婉之后，这心情就从来都没好过，甚至之前，她还跟其他诰命夫人，向苏婉行了礼，当时，她心里那种不甘和恨意，几乎破胸而出，直恨得不将苏婉抽筋拆骨。

可惜，她知道她不能，不但不能，还要对她恭恭敬敬，客客气气的，最好是降低自己的存在感，让她忘记自己。

她可不相信，苏婉心里会不恨自己。

所以，尽管两人碰了面，却也并没有发生什么剑拔弩张的事情，两人都表现地好似不认识对方一般。

但是，此刻，昌武侯太夫人却忍不住有些快意。

她自是奈何不了苏婉，但是有人却可以，比如皇后娘娘。

在皇后娘娘面前，小苏氏这个楚国夫人又算得了什么呢？

她就不相信，苏婉敢拆皇后娘娘的台，除非她连名声都不想要了。

灵璧侯夫人和定远侯夫人则是担忧地看着苏婉，心里对皇后如此咄咄逼人的态度，感到颇为不满。

事情是胡贵妃挑起来的，话也是胡贵妃说的，皇后凭什么为难楚国夫人？

这不是明摆着欺负人吗？

其他人尽管心里认为胡贵妃说的是假话，只是想要膈应皇后而已，但她们还是想看楚国夫人如何回答。

苏婉微微一笑，站起身来，欠身说道：“皇后娘娘为育婴堂筹集善款，这是众所周知的事实，这份功劳是娘娘您应得的，您受之无愧，这一点，臣妾深信不疑，相信也没有人会否认。”

宁皇后听到这话，不由含笑点了点头，很满意苏婉的识趣，便看向胡贵妃说道：“贵妃，楚国夫人已经回答了这个问题，你现在满意了吗？”

胡贵妃先是狠狠地瞪了苏婉一眼，觉得她是在太不争气，然而，下一刻，她就发现，苏婉根本就没有回答到点子上，便笑道：“皇后娘娘，难道您没发现吗？楚国夫人根本就是在避重就轻，这足以说明，她心里还是同意本宫的话的，只是碍于皇后娘娘您的威势，才不敢说实话。”

宁皇后忍不住眯了眯眼睛，也发现了这个问题，一双眼睛利箭一般射向苏婉，说道：“楚国夫人，你老老实实地回答这个问题，不准再含糊其辞，让大家都听个清楚明白。”

宁皇后自认还是了解苏婉的，苏婉对她又一种莫名的愧疚之意，虽然她心里觉得有点好笑，但也乐见其成，而且，一直以来，对她也十分恭敬，除了在关于皇上的事情上，不肯退让之外，其他的都不怎么在意。

所以，她对苏婉的印象，是一个看重爱情，大过名利地位的蠢女人。

她早就明白一个道理，爱上谁也不能爱上皇上，即便他是你的丈夫。

这么多年来，她冷眼看着一个又一个女子受宠，她们之中，很多都是把持不住真心爱上皇帝的，但结果如何，那些人有的进了冷宫成了疯子，有的则是直接惨死，还有人在失去皇帝的宠爱后，无法接受事实，不到两年就郁郁而终。

但事后，显德帝，又何尝再想起过她们一次？

爱的越深，死得越惨，越是痛苦难言。

所以，她从始至终都十分警惕，从来都紧紧守着自己的心，不让自己爱上皇帝。

她最重的只是她的地位，还有她的一双儿女。

当然，皇帝也从来都没爱过她，或者说，他根本谁都不爱，是个彻头彻尾的孤家寡人。

可惜，有些人就是看不穿，包括这个楚国夫人。

在她爱上皇帝的那一刻，她的结局就已经注定了。

她可不相信，皇帝会真得爱上一个人。

就算看到显德帝如此宠爱楚国夫人，她这个念头，也从未动摇过。

因为，皇帝的看似多情，实则薄情寡性的形象，早已经深深地扎根在了她的心里，不可动摇。

所以，在得知苏婉不可用之后，她也懒得去拉拢她了。就算她抢了她的功劳又如何？反正她也用不到。

就凭她对自己的那份愧疚之心，她也不敢当众下她的面子。

所以，宁皇后的神色十分笃定，就连语气也是用的命令的口吻。

可惜，她还是不够了解苏婉。

苏婉从来不是逆来顺受的女人，否则，她当初就不会跟昌武侯作对了。

别人欺负了她，她不会一直忍受，她会反击，即便对方是大长公主，甚至是太后和皇后。

就算她对皇后的愧疚和尊敬之心，也在皇后对她所做的这些事情中，渐渐消退了，更别说，显德帝还说了那么一番话，让她对皇后最后一点愧疚，也消失殆尽了。

如今，又怎么还会像以前那样，对她尊敬有加呢？

她对皇后的尊敬，向来是发自真心的，从来都不是因为她的皇后之位，而是因为她的人品让她敬佩，当然，还有一些是为了皇后曾经对自己表示出的些许好感。

可惜，现在这些统统都被她自己打碎了，甚至，皇后的厚颜无耻，让她顿生恶心之感。

苏婉抬起头来，平静地看向宁皇后，轻笑一声道：“皇后娘娘，不知您到底想让臣妾说什么？臣妾有点不明白。”

宁皇后没想到苏婉会这么说，顿时一愣，下一刻，一股恼怒就从心里升了起来，莫非她还想违抗她的命令不成？还是，说她刚才的态度，让她心里不高兴了？

想到这里，宁皇后很快就调整了表情，露出一丝与平常无异的温柔端庄地表情，说道：“楚国夫人，刚才胡贵妃问本宫，是本宫抢了你的功劳，你怎么说？”

苏婉脸上露出一丝惊讶，看了胡贵妃一眼，说道：“贵妃娘娘此话从何说起？皇后娘娘到底抢了臣妾什么功劳了？臣妾怎么不知道。”

宁皇后听到这话，心里先松了一口气，她差点以为楚国夫人不肯听她的话了呢？又看向胡贵妃，唇角微勾，压抑着心中的那意思得意，尽量维持着端庄地表情，淡淡说道：“胡贵妃，现在你可听清楚了？”

胡贵妃不理宁皇后，有些恨铁不成钢地对苏婉说道：“楚国夫人，这建立育婴堂的事情，可是你向陛下提议的，甚至连银子，也是你先捐助的，这么大的功劳，难道你就想这么拱手让人？”

“胡贵妃，你可不要胡说八道！”宁皇后冷声说道，“楚国夫人刚才的话，你难道没听到吗？建立育婴堂一事，可是本宫亲自向陛下提的。”

胡贵妃气得要死，正要说话，却听苏婉惊愕说道：“原来皇后娘娘也向陛下提议建立育婴堂了吗？”

宁皇后的脸色一下子僵住了。

胡贵妃闻言，先是一怔，随即，便露出一丝幸灾乐祸地笑意，她就说嘛，楚国夫人怎么可能忍得下在这口气，原来竟是在这里等着呢？轻瞥了脸色难看的宁皇后一眼，便笑着说道：“刚才不是已经有人提过了吗？楚国夫人难道没有听到？”

苏婉脸色微红，含笑说道：“我刚才正在走神，的确是没有听到。”

苏婉刚才那个‘也’字，用得意味深长，她虽然好像什么也没说，却也好像什么都说了，不由让人猜测纷纷——

楚国夫人这到底是什么意思？难道她真想抢皇后娘娘的功劳？还是，的确如同胡贵妃所说，是她向皇上提议建立育婴堂的？

此时，申国公夫人问道：“楚国夫人的意思是，设立育婴堂竟是您的提议？”

苏婉看了一眼宁皇后，才微微笑着摇了摇头道：“我并没有说过这话的话。”

随后，便低下头不说话了。

但宁皇后的脸色，却越发冷了。

苏婉虽然没有承认，但这副做派，却更加让人怀疑了。

果然，内阁首辅张文和之妻柳氏问道：“臣妾冒昧问皇后娘娘一句，您可有向陛下提出过什么建设性地意见吗？比如，建立育婴堂后，要如何运作，如何照顾婴儿等等，总要有条规、章程，娘娘既然向陛下提出了建议，想必心中早有腹案。”

若是别人问这句话，宁皇后肯定两三句就含混过去，或者直接呵退，可偏偏问话的人是内阁首辅大臣之妻，百官之首，就算她是皇后，也不敢怠慢，虽然嫌她多事，但还是露出一个和善的笑容，说道：“本宫只是向陛下提了个小小的意见而已，建立育婴堂，以及设立条规等等，都是陛下和众大臣拿主意，何况，太祖早就规定，后宫不得干政，本宫又如何会明知故犯呢？”

柳夫人点了点头，说道：“皇后说得极有道理，后宫的确不得干政。”

宁皇后脸上的笑容，越发真实了些。

但是，柳夫人又道：“只不过，皇后娘娘身为建立育婴堂的提议人，若是心里没有章程，又是如何说服陛下的呢？”

建立育婴堂可不是一件小事，她可不相信，陛下只听皇后随意提一句，就会轻易答应。

宁皇后闻言，脸上的笑意有些维持不住了，勉强笑道：“陛下心怀天下，即便不用本宫多说，陛下也会同意的。”

柳夫人笑着点了点头，说道：“陛下果然圣明。”

说完之后，柳夫人又看向苏婉，说道：“请问楚国夫人可有什么好的建议吗？”

苏婉闻言，忍不住笑了起来。

这位首辅夫人，虽然口中没有提出质疑，但是，她的行为，实际上已经算得上是一种试探了。

若是其他人来做这件事，皇后都有办法驳斥，可惜，她却独独无法忽略柳夫人的话。

苏婉没有去看宁皇后刺过来的眼神，笑着说道：“好的建议不敢说，只有一点浅显的想法而已，说出来，众位夫人可不要笑我。”

柳夫人眼睛一亮，说道：“楚国夫人请讲，我们洗耳恭听。”

苏婉微微颔首，将她列出来的条规又说了一遍，比如说，何谓堂养，何谓寄养、何谓自养，以及孩子所受到的待遇，还有送官验视，跟踪调查，财产透明等等。

经过苏婉的解释，众人对育婴堂顿时就有了一个清晰的轮廓，也知道自己的钱要用到哪里去了，都不由自主地点头，不像以前那样，对育婴堂的概念如此模糊了，而且，楚国夫人所说的条规，也十分详尽、严谨，十分令人信服，也能感受到她满满的诚意，想必没少花心思。

跟皇后之前的含糊其辞相比，简直是天差地别，到底是怎么回事，众人心里也有数了。

宁皇后气得浑身发抖，虽然没有一个人说，她抢了楚国夫人的功劳，就连苏婉自己都没承认，可是，很明显，绝大多数人，已经开始相信楚国夫人，并向她倾斜了。

刚才宁皇后强硬命令苏婉的样子，众人还历历在目，如今看来，竟然像是威胁，让不少人都对宁皇后的印象大打折扣。

胡贵妃见状，心中畅快不已，也不落井下石了，只要大家心中有数就好，逼急了皇后反倒不好。

她就是看不得皇后好，跟苏婉相比，她更恨皇后，毕竟，皇后才是她的生死大敌。

在这之后，众人对苏婉的态度，有了明显的改变。不仅对她的偏见不见了，甚至有不少人还对产生几分佩服之意，有意跟苏婉结交，说话之间，也真切了不少，不再纯粹是恭敬客气了。

赐宴结束之后，苏婉没有在宫里多做停留，很快就出宫了。想起当时皇后那张乌云密布，阴沉欲滴的脸，苏婉心里就感到畅快不已。

这次进宫的收获，好的出乎意料。虽然看上去好像对皇后没有造成什么实质性的打击，但其实，众人对皇后的品性却产生了极大的质疑，贤后之称摇摇欲坠，她再也无法让人打心里感到信服了。

若是皇后抢夺功劳，又厚颜无耻地威胁出楚国夫人的事情，传了出去，这对皇后的名声，绝对是一个极大的打击。

次日，京城里，果然就有关于皇后抢功的消息流传了出来。

可惜，此时，宁皇后的形象在百姓心里深入人心，怕是没有多少人会相信。

不过，苏婉也不觉得失望或者可惜，要知道，站得越高，摔得越狠。不属于自己的东西，就是抢过去了，早晚还是会露馅的。

她现在有多得意，将来就有多狼狈。

所以，苏婉很快就将这件事抛到脑后了，只专心调养身体。

离京城几百里外的一处精致的宅院里。

吕琛正在跟曾三石和钱妈妈说话，当时跟他们在一起的程四，为了掩护他们，已经被锦衣卫给杀死了，他们又有了佛母派来的人接应，才总算是逃离了锦衣卫的追捕，东躲西藏了好一阵子，最终在此处落了脚，暂且安顿下来。

尽管如此，吕琛却依旧让人在打听着京城里的情况。

“钱妈妈，被抓住的蔡秀玉如何了？能够救出来吗？”吕琛面前的桌子上，摆满了精致的采菜肴，但他却连看都不看一眼，眉头微皱地问道。

钱妈妈恭敬地说道：“少主，我们京里的人传来的消息说，根本打听不到蔡姑娘的下落，极有可能已经被古佛度化返回天界了。”

钱妈妈此时提起蔡秀玉，已经没有了以前的不舍，反而十分淡漠。

蔡秀玉是为了信仰而死的，她已经去天界享福了，以后再也不会在人间受苦受难了，她只会为她高兴，又怎么会伤心呢？

吕琛闻言，颔首道：“如此也好，总比在牢中受尽折磨好。”

顿了一下，他又问道：“那陆家的姑娘，可得到圣宠了？”

钱妈妈微微摇了摇道：“陆姑娘已经跟进宫了，但还是没得到皇帝另眼相看，据说，皇帝现在还在宠幸楚国夫人，陆姑娘根本入不了皇帝眼。”

“真是废物！”吕琛不屑地说道，“亏本少主还对她寄予厚望。”

钱妈妈和曾三石都低头不语。

过了好一会儿，吕琛才叹了口气，说道：“算了，只凭她自己，怕是无法成事了。本少主已经不想继续等下去了，还是让我们助她一把吧！”

说完，就拿出一个小匣子出来，里面放着一些瓶瓶罐罐。

曾三石见状，眼睛骤然一缩，震惊说道：“少主，这是……”

吕琛伸手拿出一个小瓷瓶来把玩，勾唇笑道：“这是能够让她受宠的好东西，只要有了这东西在，皇帝就永远也离不开她。此乃蛮夷之物，只是太过稀少，价格昂贵堪比黄金，你们想办法将这东西送到陆婧颐手里，上面记着用法，希望她可不要再让本少主失望了。”

说完，就将小瓷瓶重新放了进去，递给了曾三石。

“是，少主。”曾三石双手接过，郑重收了下来。

此时，钱妈妈又道：“少主，京里传来消息说，皇帝正在派人四处寻找神医，据说是要为楚国夫人看病，您看，我们是不是派个人去，若是楚国夫人身边真有我们的人，那对我们就是在太有利了。”吕琛闻言，忽然大笑两声说道：“如此甚好，本少主恰好有一个合适的人选，真是人天助我也。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一章失宠？

显德九年，春。

此时正值初春时节，乍暖还寒时候，天气忽冷忽热，今天刚脱了厚厚的衣裳，明天天气又冷了，因此，不少人都受寒生了病，就连苏婉也不小心中了招，染上了风寒。

其实，苏婉已经很久没有生过病了，经过这么长时间的锻炼和精心的调养，她的身体比以前不知好了多少。正因为很久没生病，所以，这次生病，颇有些来势汹汹之感。

福瑞堂，苏婉半趟在西套间卧室里的靠窗一张贵妃榻上，苏婉接过菡萏双手奉上的，盛着药汁的玉碗，毫不在意地一口气喝完。刚喝完，就忍不住坐起身来，用帕子捂着嘴咳嗽了几声。

菡萏见状，立即将玉碗放到一旁小丫头手中的托盘上，急忙替苏婉拍了拍背，苏婉有咳了几声，才对抬手阻止道：“好了，我没事。”

声音里带着几分鼻音。

苏婉接过茶盏，喝了一口，漱了漱口，就吐到丫头捧着的漱盂里。

此时，苏婉里面穿着睡衣——浅白偏襟，鹅黄色绵绸长裙，外面披着一件葱绿色织锦皮袄，长发披在身后，身上盖着柔软的锦被，苍白的脸色，让她看起来有些憔悴。

“你们都下去吧，我休息一会儿。”苏婉说道。

“菡萏和黄梅向她欠了欠身，这才带着几个小丫头轻手轻脚地退了下去，只留下两个丫头在门口听候使。

菡萏和黄梅从房间里退了出来之后，站在用游廊下，不由对视了一眼。

黄梅叹了一声，轻声说道：“也不知陛下今天会不会来看望夫人，若是夫人见到陛下，说不定一高兴，这病就好了呢？”

菡萏眼中也闪过一丝忧虑，但她很快就隐藏了起来，言语肯定地说道：“放心吧，陛下这两天肯定会看望夫人的。”

夫人病了，陛下不可能不知道，以陛下对夫人宠爱，必定不会漠视不理的。

黄梅点了点头，眼神却不怎么确定，犹豫了好一会儿，她才轻声问道：“菡萏，陛下已经好几天没来了，你说，陛下是不是被什么狐媚子绊住了脚？”

“住口！”菡萏闻言顿时转过头来看向她，沉声喝斥道，眼神极为锐利，冷冷说道：“这种怎么说出这种混账话来？这是绝对不可能的。”

菡萏虽然也有些担忧，但是，她却相信，陛下跟夫人之间的感情，绝对没有那么脆弱，陛下也绝不可能因为别的美人儿，就忽略了夫人。

只是，陛下多日没来也是事实。

她知道，夫人虽然嘴上不说，心里其实也有些在意的，毕竟，也没听说朝中有什么大事，何况，以前，就算再忙的时候，陛下也会抽出时间来看望夫人，怎么这次就……

菡萏极力阻止自己往不好的地方去想，但是，却依旧是忍不住心里猜测。

黄梅没想到菡萏的态度如此严厉，虽然有些害怕菡萏板着脸的模样，但还是忍不住为自己辩解道：“我不是在瞎说，只是府里的下人们也都是这么猜测。而且……”

“而且什么？”菡萏打断了她的话，皱眉问道。

黄梅的眼神略显躲闪，咬了咬牙，还是说了出来：“而且大家都说得头头是道，由不得我不相信。据宫里传出来的消息说，陛下最近宠上了那位陆才人……”

菡萏脸色顿时大变，话未听完，就立即呸了一声，道：“到底是哪个在乱嚼舌的在乱说，邱妈妈怎么也不管管？”

被菡萏三番两次打断话，黄梅亮色也不好看，翻了个白眼说道：“下面的人都在传，邱妈妈管得过来吗？”

“我怎么没有听到过？”菡萏脸色难看地问道。

“你是夫人最信重的人，你知道了，夫人也就知道了，他们怎么敢让你听到？何况，邱妈妈也不准这些闲言碎语传到夫人的耳朵里。”黄梅说道。

听到连邱妈妈都这么郑重其事的嘱咐了，菡萏越发觉得事情不简单了，可是，这怎么可能呢？陛下怎么会……

菡萏觉得有点心慌，心里更是缩成一团，若是陛下真的宠上了别人，那夫人怎么办？

好容易平复下来之后，菡萏问道：“那个陆才人又是谁？”

黄梅撇了下嘴，面带不屑地说道：“还能是谁，就是武清伯家那位小姐呗。”

“原来是她。”菡萏顿时恍然，喃喃说道。

她也是听说过陆婧颐的大名呢，据说，那位陆姑娘的美貌，比起夫人来，有过之而无不及，若那人是她的话，陛下还真有可能被迷惑。

“不，不会的，这绝对是不可能的。”菡萏立即摇了摇头，想要甩掉这种想法，可是，心里那种不好的预感，却越发深了。

菡萏正要说话，突然看到一个中年妇人，带着两个小丫头，从角门里走进了院子。

菡萏立即压下了所有的情绪，脸上露出一丝看起来恭敬却不失热切的表情，说道：“房妈妈有事吗？夫人吃了药，才刚刚睡下。”

房妈妈看起来不到四十岁，长相很圆润，脸上常年带着笑意，看起来很是平凡，属于搁在人堆里就找不到的，不过，她的医术却很不错，尤其擅长治女人病，最重要的是，她最擅长治疗女人不孕无子，在京城的贵妇圈里也有些名声。

在年前的时候，她就被皇帝的人找来专门伺候苏婉了，什么时候苏婉怀了孕，她才能功成身退。

对于房妈妈，菡萏敬重却不亲近，毕竟不是自家的人，又是客人，当然，要敬重客气一些了。

至于喊她房妈妈，则是她自己要求的，觉得更好亲近。

房妈妈笑道：“也没什么事，本打算陪夫人说说话，解解闷的，既然夫人已经睡下了，那我也就不打扰她了。”

不过，她也没走，反而笑着问道：“你们刚才在聊什么？”

“就随便聊聊。”菡萏笑道，“对了，房妈妈，我们夫人的身体，到底调养的如何了？什么时候才能怀上身孕？”

菡萏以前其实是不怎么着急的，反正，夫人还年轻，只要调养好了身子，早晚能怀上身孕，但是，现在，她心里却起了一丝紧迫和不安，觉得夫人还是赶快生个孩子才好，至少以后也算有个保障和依靠。

房妈妈笑着道：“其实，夫人的身体早就已经调养的差不多了，只是受孕的几率还是要比其他人要低许多，所以，具体什么时候能怀上身孕，我也不太确定。”

菡萏闻言，不由有些失望，但还是笑着感谢了房妈妈。

房妈妈又跟她们说了一会儿话，突然感叹一声道：“说起来，陛下已经有六、七天没来看夫人了，也不知道是个什么缘故。”

菡萏闻言，脸色又是一变，动了动唇，但到底还是没说什么。

……

夜晚，皇宫。

宁皇后坐在梳妆台前，钗环俱都已经摘了下来，长发披散，身上只穿着大袖衫，她看着对面镜子里，自己眼角的细纹，微不可查的叹了口气，说道：“本宫真得老了。”

眼中闪过一丝黯然。

没有女人不注重容貌的，即便是她，也不例外。

她比皇帝还要大一岁，身体不好，常年吃药，再加上操心过度，再美丽的容貌，也经不过如此摧残。

想到后宫里那些年轻貌美的嫔妃，宁皇后也是羡慕和嫉妒的，但她却知道自己年华老去，已经失去了争宠的利器，她就是再不甘也没用，只能故作大度，尽量看待这些宠爱。

她虽不爱皇帝，但不代表她不想得到宠爱。

因为，只有得到皇帝另眼相看，她的地位才会稳固，她说的话才有分量，才会有权势和地位。正因为如此，才有那么多人奉承皇帝，千方百计的讨皇帝欢心，

高嬷嬷一边替宁皇后梳理头发，一边说：“娘娘又说笑了，您可是一点也不老呢！”

宁皇后闻言笑道：“奶娘你就别再安慰我了，本宫老没老，难道我自己还不知道吗？”

“娘娘在奴婢心里，永远都只是个孩子。”高嬷嬷说道。

宁皇后笑了笑，没有说话。

过了好一会儿，她才起身，扶着高嬷嬷地手，走到一旁雕龙画凤的床上坐下，高嬷嬷亲自服侍她洗脚，宁皇后将脚放进有些微烫的铜盆里，舒服地叹息一声，这才问道：“陛下又去翊坤宫陆才人那里去了？”

翊坤宫是贵妃的寝宫，陆才人就住在翊坤宫的配殿里。

高嬷嬷的动作顿了一下，随后说道：“是。”

“这都已经是第几次了？”宁皇后又问道。

高嬷嬷不假思索地说道：“第四次了。”

宁皇后闻言，不但不怒，反而轻笑道：“陆才人还真有本事，竟然能将皇上从楚国夫人手里夺过来，又能连续几天受宠，只凭这一点，本宫就该赏赐她了。楚国夫人独占皇帝这么长时间，也该知足了。”

高嬷嬷说道：“可不是吗？陛下这都多久没进后宫了。如今一宠幸陆才人，整个后宫都欢欣鼓舞，再也没有之前死气沉沉的模样了，这几天，御花园里可又开始热闹起来了。”

宁皇后颔首道：“一枝独秀不是春，百花齐放满春园，这样的后宫才是正常的。”

想到楚国夫人，宁皇后就满心不爽。

若不是她，她的名声，又岂会受到如此大的影响？

不但让她在诰命夫人面前出丑，威信大失，让她在民间的声望也受到了不小的冲击。

而且，她现在的名声，只局限在顺天府，根本就没有向她当初想的那样，遍布全国上下。

何况，楚国夫人还提议建立了拍卖馆，年前就已经举行过了慈善拍卖，所得善款，全部用于帮扶穷苦之人，养济院和育婴堂等等，更别说，显德帝还将她贡献出白药方的事情公布了出来，楚国夫人的声望，此时，已经远远超过她了。

虽然依旧有人对楚国夫人有些质疑，但外面攻击她的那些流言，却早已经销声匿迹了。

她原本的大好局势，就这么付诸流水了。

她岂能不恨，岂能不怨恨？

但是，皇帝宠爱她，她拿她毫无办法。

只能耐心地等待她失宠。

如今，陆才人受宠，就意味着楚国夫人失宠，她简直比任何人都高兴，甚至还特意在显德帝面前夸赞了陆才人几句，还建议过几天给陆才人升位份呢！

高嬷嬷说道：“娘娘，这次您可一定要抓好机会，千万不能让楚国夫人再复宠了。”

宁皇后笑着点了点头，道：“肯定不会的，陛下向来喜新厌旧，如今正稀罕陆才人，哪里还记得楚国夫人？你放心就是了。”

翊坤宫。

西配殿里传来阵阵丝竹之声，一名身形极美的绝色女子，穿着一袭精美的舞裙，在一众舞女间翩翩起舞。

她的舞姿极美，每一个动作，每一个眼神，甚至每一个笑容，都勾魂摄魄，只让人感觉到极致的美，似乎时间所有的赞美之词，都不足以形容她。

显德帝坐在椅子上，以手支颐，眼睛似闭未闭，另一只手似乎还敲打着节拍，在他不远处，立着一座青铜鎏金双龙戏珠三鼎熏香炉，香气弥漫，大殿里仿佛又多了几分旖旎色彩。

不知过了多久，丝竹声依旧，绝色女子的舞姿却停了下来，

她看到显德帝一动不动，似乎是睡着了，她先是咬了咬嘴唇，似乎觉得有些委屈，这才轻移莲步，缓缓走了过去。

走近之后，看着显德帝那张极为俊美的脸，陆婧颐心跳顿时忍不住加速了，脸色也忍不住红了起来。

随后，她便深吸一口气，平复了一下心跳，轻轻喊了一声——

“陛下？”

显德帝没有说话，陆婧颐又喊了一声，显德帝还是没动。

陆婧颐先看了看熏炉，才仿佛下定了决心一般，伸出手来向显德帝的衣领伸了过去。

然而，她的手还没碰到他的衣服，手腕一下子就被人给捏住了。

“你在干什么？”显德帝不知何时睁开了眼睛，正似笑非笑地看着她。

－－－－－－题外话－－－－－－

噗~吐血，没想到会拖到现在，开卷不好写，可能要修改一下，我先发了。

还有一更，明早九点之后，么么哒。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二章挣扎（二更）

“陛……陛下……”看着显德帝那双放佛洞悉一切地眼睛，陆婧颐一下子就慌了，竟是前所未有的结巴起来。

“爱妃这是想要非礼朕吗？”显德帝轻笑道。

陆婧颐听到这话，十分不知所措，简直不知道自己是该哭该是笑了，因为她还从来都没见过显德帝这样的男人。

但是，想到这几天，陛下几乎天天来看自己，便也大着胆子，红着脸娇嗔道：“陛下好坏，竟然取笑妾！”

说着，就想往他怀中靠去。

显德帝却突然冷下了脸，直接扣着她的手腕，向前扯了一把，陆婧颐不设防之下，扑到在了前面的地面之上，陆婧颐痛呼一声，脸色惨白，回过头来，惊疑不定地看着显德帝，口中惊呼道：“陛下——”

显德帝眼神冰冷，居高临下的看着她，面无表情的样子，看着有些吓人。

陆婧颐顿时噤若寒蝉，心里更是忐忑不已，不知道自己到底做错了什么，让陛下如此对待自己。

之前不是还好好的吗？经过几天的相处，陛下对她的态度也越来越好了，她本以为，陛下今晚总该留宿了，她都已经做好了献身的准备，为什么陛下却又突然变脸了？

显德帝从椅子上站起身来。此时，早就看情况不对的杨永，立即走过来问道：“陛下，可是要起驾回寝宫？”

显德帝颔首，看也没看陆婧颐一眼，直接走了。

“恭送皇上！”所有人都跪了下来，恭送皇帝。

杨永离开的时候，回头看了陆婧颐一眼，见陆婧颐虽然趴在地上，却依旧怔怔地看着显德帝的背影，神色怔忪惶然，好似还没有回过神来。

杨永唇角微勾，唇边露出一丝冷笑，急忙跟了上去。

显德帝走到门外，被外面的冷风一吹，顿时觉得头脑清醒了不少，身体里的那股冲动，也随之减轻了不少，只是，觉得有些头疼。

“陛下，外面冷，可要坐暖轿？”杨永立即问道。

显德帝摆手道，道：“不必，朕走着回去。”

走出翊坤宫之后，显德帝的脚步突然停了下来，说道：“去查查陆才人用的是什么香？从哪来的？还有继续派人监视武清伯府，一定要知道，他们在跟什么人联络，朕总觉得，武清伯府不止是跟废太子有关。”

废太子的势力，当年差不多就已经连根拔出了，就算有侥幸逃脱的，也只会夹着尾巴做人，难成大事。所以，显德帝尽管知道武清伯府跟废太子的人有联系，却也没在意，但现在，他却不能掉以轻心了。

对方竟然能将手伸到皇宫里来，甚至还能让武清伯府为其办事，实在不容小觑，也不知道宫里有多少人被收买了。

想起自己当初跟陆才人的偶遇，想必也不是侥幸，而是有人特意安排的。

“是！”杨永先应了一声，随后问道：“陛下，难道那香也有问题？奴婢闻着很香甜很舒服呀，有种飘飘欲仙之感，奴婢好似从来都没有这么满足过了。”

杨永的脸上，不由自主地露出一丝梦幻的，回味的笑容。

显德帝冷笑道：“这才是最大的问题。而且，这东西是很容易上瘾的。”想用这种下三滥的东西来控制他，真是是痴心妄想。

显德帝曾经见识过这种东西的厉害，印象十分深刻。

就算起初能没分辨出来，但是，几次之后，他再分辨不出来那就太傻了。

杨永回神之后，很快就想到了关键点，不由倒吸一口冷气，顿时大惊，随即，便眯起了眼睛，里面闪过一丝阴狠说道：“陛下，如此看来，那这陆才人，果然是所图甚大，其心可诛！”

显德帝先是点了点头，随后说道：“朕也只是猜测而已，还要等太医查过才知道。”

其实，这种东西，还能助兴，闻多了之后，便很容易产生兴奋和冲动，所以，他当初以为只是助兴的香而已，觉得无伤大雅，才没有太当回事。

“陛下英明无比，明朝秋毫，任何阴谋诡计在陛下面前，都无所遁形，陛下的话，是肯定不会猜错的。”杨永发自真心地说道。

“好了，别拍马屁了，去做事吧！”显德帝说道。

“是，陛下。”杨永应了一声，又暗暗观察了一下显德帝的神色，这才犹犹豫豫地提醒道：“陛下，您已经有六天没有去楚国夫人府了……”

其实，杨永原本以为，楚国夫人会失宠的，甚至会被陆婧颐取而代之的，毕竟，陛下突然对陆婧颐产生了兴趣，但现在，他又发现，好像不是这么一回事，便有意提醒道。

显德帝的脚步顿了一下，微微眯了下眼睛，神色竟是有些复杂。

他当然知道自己已经几天没见苏婉了，而且，这还是他有意为之。

甚至，他一直都在故意忽略苏婉的消息。

因为他已经意识到了，自己对苏婉，实在太过于在意，这种在意，几乎超出了他的想象。

就像他不认为自己能为一个女人守身，可是，这几个月来，他却真得没有碰别的女人。

这让他也感到十分不可思议，甚至震惊不已，同时，心里也升起一丝反射性的抵触情绪——

这是他身为皇帝的一种下意识的反应——

因为他从小所受到帝王教育，还有他作为皇帝的尊严，都让他不可能只守着一个女人。

就算他之前答应苏婉，说只守着她一个人，但他又何曾真心放到心里过？

他太了解自己了，而且，他的身份也注定了这根本不可能。

只是当时，他见不得苏婉伤心失望，这才应了她，打算专宠她一段时间，直到他再也坚持不住。

如今，他真得做到了，却反而让他自己受到惊吓，以至于让他对苏婉，产生了一丝别扭心理。

也就是在这种时候，陆婧颐突然就闯进了他的视线。

所以，他才起了兴致，想要试试，自己到底能不能对别的女人产生兴趣。

结果，陆婧颐的确是让他产生了一点兴趣，但这种兴趣，却并非是针对她这个人。

即便如此，也足够让他在她身上花费一点心思了。

然而，他却发现，即便是跟陆婧颐相处时，他的心里，依旧牵挂着苏婉，而且，每当他想要留下来时，脑海中就不经意地闪过苏婉的影子，想起苏婉曾经对他说的那话。

她的语气是那么认真，那么决绝，每次想起来，都让他忍不住心颤。即便那种特殊的香气，让他产生了冲动，他也没有办法去抱别的女人。

因为他怕自己真得这么做了之后，会无法再直视她双清亮透彻的眼睛。

所以，他一而再再而三的犹豫、退缩，跟陆婧颐相处了几日，竟是什么也没发生过。

说来好笑，他身为皇帝，竟然也会怕一个人到如此地步。

可越是如此，就越是有些不甘心。

此时，他的心里，可谓是极为矛盾的。

一个代表了是他的本心、自我，让他顺心而为，安心地守着苏婉一个人；另一个则是皇帝的本性，却让他无法心甘情愿地接受这个事实。

两种想法，在他脑海中争斗不休，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风，到最后也没有个结论。

这还是他有生以来，第一次这么犹豫不决。

今晚，陆婧颐靠近他的时候，他反射性地就出手阻止了她，因为他发现，她的靠近，让他极度的反感和抗拒，他实在是无法忍受。

显德帝不是个会勉强自己的人，何况，现在，他已经发现了那让他感兴趣的东西，到底是什么。所以，他毫不犹豫的离开了。

此刻，听到杨永提起苏婉，这个被他刻意忽略了六天的名字，一直被压抑地思念，骤然就爆了发出来，宛如开了闸的洪水，倾泻而出，浩浩荡荡，几乎将他整个人都淹没。

在这一刻，他突然就不想再挣扎，也不想再抗拒了，因为，他发现，自己就算再抗拒也没用，倒不如老老实实地接受这个事实。

想通之后，显德帝迫不及待地想要去见到苏婉，想要听到她的消息。

若不是现在天色晚了，他恐怕立刻就要出宫，去楚国夫人府了。

但此刻，他却只能暗暗压制自己的情绪，尽量平静地问杨永道：“楚国夫人这几天都在做什么？”

杨永回道：“楚国夫人还是像以前一样，先是去看望了灵璧侯夫人，又去了定远侯府和申国公府一趟，又去了郊外的育婴堂，不过……”

“不过什么？难道婉儿出了什么事了？”显德帝听到，不由皱了下眉头，问道。

他是知道，苏婉经常去育婴堂的探望虎头还有其他的孩子，还经常带着一些衣服，玩具，每次都带一大车，大都是别人家穿旧、用旧的衣服玩具等，不过，与苏婉相交的都是富贵人家，旧也只是相对来说，东西肯定都不差就是了。

而且，育婴堂除了婴儿之外，七岁之下的孤儿也会收养，穷人孩子早当家，大点的孩子，都十分懂事，还会帮助照顾更小的孩子。

杨永偷眼看了显德帝一眼，不由暗暗抹把汗，他是真怕自己会迁怒，不由暗怪自己多嘴。

但陛下问了又不能不说，只好硬着头皮说道：“楚国夫人在育婴堂回来的时候，染上了风寒，如今已经卧病两天了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

~（&gt_&lt）~，好想让婉婉虐色龙一把怎么办？要不要呢？要不要呢？要不要呢？……无限循环中……

没票票我不开心，不开心就心情不好，心情不好就想做后妈，你们看着办吧！哼~╭（╯^╰）╮。

同意虐的请投票票，不同意的也请投票票，（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三章放你自由

坤宁宫。

刚刚睡下的宁皇后，一下子从床上坐起身来，看着跪在地上的宫女，平时温和的双眼，此刻却利如冰剑，她压抑着胸口翻腾的情绪，咬牙问道：“你说什么？皇上连夜出宫了？”

那宫女头也不抬，压抑着心中的恐惧，尽力用平稳地口气说道：“是，娘娘，陛下的确是出宫了。”

宁皇后怔忪了好一会儿，才喃喃道：“这不可能！这怎么可能？陛下不是留在陆才人那里了吗？”

众人皆是沉默不语，怕是惹恼了宁皇后。

半晌之后，宁皇后才反映过脸，脸色有些狰狞地说道：“去查查，陆才人那里到底发生了什么事？陛下是不是去楚国夫人府了？”

宫人退下之后，宁皇后才仿佛一下子失去了力气，慢慢地倒在床上。

直到现在她犹自不敢相信，她跟陛下十年夫妻，对他的性格和作风，不说了解十分，五、六分总是有的，她怎么可能会猜错？

一定是哪里出了问题。

陛下不一定是去楚国夫人那里了。宁皇后这样安慰着自己。

除了宁皇后外，其他嫔妃也都收到了消息，原本蠢蠢欲动打算争宠的嫔妃，一下子就变得萎靡不振起来。

这一晚，不知有多少人难以入眠，也不知有多少人大发雷霆。

……

楚国夫人府。

此时，天色已经很晚了，大多数的人，都已经进入了梦乡。

府里值夜的门房老吴，则是做了点小菜，喝着小酒，自得其乐。

正惬意间，忽然听到有人在敲门。

老吴虽然诧异这么晚了还有人来，暗地里嘟哝了两句，还是起身出去查看。

但却没有立即打开大门，而是，直接问道：“谁啊？”

话音刚落，就听到外面一个嗓子尖尖的人说道：“不要多问，快开门！”

老吴顿时一个激灵，之前的一点点酒意也顿时没了。

身为楚国夫人府的门房，若说跟谁打交道的次数最多，宫里的太监绝对要占首位，所以，他一听他说话，就知道是宫里的太监，不敢耽搁，立即就上前打开了大门。

看到门外的小太监，他刚堆出笑脸，正要问个好，就见到小太监立即退到了一侧，露出了后面的人。

老吴的声音一下子就被掐住了，简直目瞪口呆，然而反射性地就跪了下来。

显德帝心里正着急得很，哪里会注意到他，直接越过他，疾步往里面走去。

直到显德帝带着人走远了，老吴才战战兢兢地站起很来，脸上的神色，又是茫然又是震惊。

半晌之后，他狠狠地掐了自己大腿一下，疼得他龇牙咧嘴，但是，尽管疼，他的脸上却忍不住露出了惊喜的笑容，喃喃说道：“这不是在做梦，皇上真得来了。我早就知道，夫人是不会失宠的，果然被我猜中了……”

被震惊到的绝对不是老吴一人，那些值夜的丫头婆子，莫不是又惊又喜，就连已经睡下的，也都睡不着了，起来之后，不免议论纷纷，满脸喜色。

好像府里多日来的阴霾，一下子就一扫而空了。

今晚是菡萏值夜，而邱妈妈一向是睡得最晚的，两人都还没有睡下，见到皇帝来了，两人也是极为惊喜，立即上前行礼。

显德帝让她们起来，压低了声音问道：“你们夫人呢？”

“夫人已经睡下了。”菡萏亦是轻声回道。

显德帝点了点头，直接就去了西套间的卧室。

卧室里透着昏黄的灯光，显得极为静谧，显德帝下意识地放轻了自己的脚步，轻手轻脚地走了过去。

“咳咳咳……”就在这时，拔步床中传来一阵压抑着的咳嗽声。

显德帝的脚步一下子就停了下，心蓦地就被揪成了一团，脸上露出一丝后悔和心疼，暗怪自己为什么没事瞎折腾？结果连婉儿病了都不知道。

若是他早知道了，哪里会拖到现在才来看她？

听到苏婉咳嗽，菡萏就已经进来了，立即给苏婉倒了一碗温水，进了拔步床，走到床边，掀开床帐，对苏婉说道：“夫人，您先喝杯水吧！”

苏婉点了点头，坐起身来，接过来暗花莲卉纹茶碗，小口小口地喝了起来，喝完之后，苏婉才将茶碗递给了她。

“夫人还喝吗？”菡萏问道。

苏婉摇了摇头，顿了顿，突然问道：“刚才我听到外面有点动静，是有人来了吗？”

刚问完，苏婉就忍不住唾弃自己，怎么直到现在还不肯死心，依旧对他抱有希望。

苏婉虽然早早就睡下了，但却一直没有睡着，或者说，这两天，她都有点失眠。

除了白天睡得比较多，身体不适之外，最重要的是，显德帝这几天的反常，也让她不得不在意，病了之后，更是胡思乱想，寝食难安，房妈妈说她忧思过度，对身体恢复不利。

这点，她又岂会不知？可她没有办法。

那些下人的议论，她并非不知道，邱妈妈等人看她的眼神，也经常带着一丝担忧，只是，她一直都装作不知道罢了。

女人的第六感很准确，尤其是事关自己男人的。

他若是发生了一点改变，女人总能很快就能察觉。

更何况，显德帝还表现得如此明显。

就算府里的人瞒着她又如何，别忘了，她前几天可是一直出在出去交际走动，总会听到别人的议论。

当初她听到显德帝宠幸陆才人时，她只是一笑而过，并没有相信。因为经过这几个月的表现，她已经十分相信显德帝了。

可是渐渐的，她却感到事情的确有些不对劲了。

当然不只是因为显德帝多天没来的缘故，还因为宫里对她的态度。

显德帝以前就算不来，也经常派人来通知一声。但是，这次却没有。

还有，每次宫里有了什么好东西，无论是吃的、用的，还是把玩的珍稀物件，根本不用皇上吩咐，那些宫人们就会自觉地挑选出最好的东西，第一时间送到她这里。

这几天，宫里虽然依旧会往这边送东西，但是能明显感觉到，那些小太监的态度，就不像以前那般殷勤了，送的东西，虽然也好，却不是精挑细选出来的。

比如说，以前送的南海珍珠，珠圆玉润，几乎没有瑕疵，极具美感，一看就是被人精心挑选出来的。

而这几天，送来的一匣子珍珠，虽然质量也不错，但跟以前送得就没有办法相比了，有瑕疵的不在少数，也不那么圆润有光泽了，一看就十分敷衍。

宫里这些人，向来都是见风使舵，捧高踩低之徒，最会看上面的眼色行事，若不是显德帝对她的态度发生了改变，他们又岂会如此对她？

她极力不让自己多想，为此，她还特意让自己忙碌起来，转移自己的注意力。

然而，当一个又一个的事实摆在她面前时，当她生病之后，她却不得不相信这个残酷的事实了。

——若是显德帝还在意她，听到她生病的消息，又怎么会像现在这样无动于衷？

要知道，以前她稍微有点不舒坦，显德帝就会很紧张，就算再忙，也会抽出时间过来探望她。

生病的人，要比平时更加敏感和脆弱，苏婉也同样如此。

尽管苏婉心里已经确定了此事属实，但她心里还是忍不住带着一丝期待和侥幸，只希望这件事是她的误会，希望一切都是谣传。

但她知道，这是不可能的。

菡萏正要回答，苏婉却有些心灰意懒地挥了挥手说道：“算了，你不用说了，下去吧！”

说完，苏婉就重新躺了下来，背过身去。

菡萏回头看了一眼已经进了拔步床的显德帝，又看了眼背过身去的苏婉，犹豫了一下，不知该不该说，却见显德帝对她挥了挥手，她这才向显德帝屈了屈膝，悄无声息地走了出去。

显德帝走到床边，将床帐挂在两旁的金钩上。

苏婉听到动静，以为菡萏还没走，便说道：“菡萏，你不听我话了是不是？我让你退下。”

显德帝听到苏婉的声音里似乎带着一丝哽咽之意，心里一惊，连忙握住苏婉的肩膀，将她的身体扳了过来，面向自己。果然见到她眼睛微红，脸上已经布满了泪痕，不由神色大变，顿时心如刀绞，惊痛不已，无尽的悔意扑面而来，让他的心脏一下子就揪成一团。

“婉儿……”

苏婉一见是他，立即就想要转过身去，不想让他看到自己这副模样。

但是，显德帝又怎么会允许呢？

他坐在床边，看着苏婉，心疼地伸出手来去擦她脸上的泪，那些眼泪，冰冰凉凉的，但却灼得他的手刺痛无比。

苏婉被他压制住，躲不开，动不了，便也不再躲避了，任凭他为自己拭泪，只是微垂着眼帘，不肯看他。

显德帝见苏婉不理自己，心里顿时难受极了，难受得让他嗓子干涩发疼，眼睛发酸，几乎说不出话来。

但他一点也不怪苏婉，因为他知道，这是他自找的，因为他最近的所作所为伤透了她的心，他宁愿他打自己，骂自己，就是不要像现在这样不理自己。

过了好一会儿，显德帝才平复了情绪，勉强露出一丝笑容，说道：“婉儿，此事是朕错了，是朕一时糊涂，朕向你道歉，你就是打朕骂朕也不要紧，至少不要不理朕，好不好？朕发誓，以后再也不会这样了。”

显德帝是说，自己之前想不通，瞎折腾，以至于忽略了苏婉，连她生病都没注意到，让苏婉伤心难过，却不知，听到苏婉耳朵里，却是另外一个意思。

以为他真得把持不住自己，宠幸了陆才人。因此，苏婉不听他的道歉还好，一听他的道歉，顿时整颗心都凉透了。

不过，苏婉再有这种猜测的时候，已经伤心过一次了，甚至已经做好了心里准备和决断，只是心里一直心存侥幸，但是现在，他却连她的最后一丝希望也打破了。

但是，这一刻，她还是觉得心里难受无比，觉得堵心，堵得她几乎喘不上气来。

她闭了下眼睛，不想再在这种时候看到他，便微微向里侧过头去，不去看他，淡淡说道：“皇上，臣妾染了风寒，您若是继续待在这里，怕是会被我过了病气，到时候，臣妾万死也难辞其咎，所以，请恕臣妾不能伺候您了。”

“婉儿，你这是说得什么话？”显德帝闻言，又是焦急，又是无措，急忙说道：“朕若是怕被过了病气，又怎么会来看你？只要你肯理朕，就算真被过了病气，朕也甘之如饴。”

苏婉闻言，心里微动，显德帝对她的好，她会一直记得他的好，也永远不会很他，只是，她只要一想到，他去抱了别的女人，就无法继续面对他。

她控制不住，她也没有办法。

“陛下！”苏婉轻喊了一声，终究还是回过头来看着他。

“婉儿？”显德帝见苏婉终于看他了，不由喜不自禁，脸上露出一丝笑容来。

但是，当他见到苏婉神色坚定，目光清澈却决绝时，他心里莫名就是一慌，却又不知道自己在慌什么。

这是他从来都没有过的情绪。

从来都只有他让别人慌乱，他何曾这般慌乱过？

只见苏婉看着他轻轻说道：“陛下，我早就说过了，你对我的好，我永远记得，我也永远也心存感激，就算你做了什么让我无法接受的事情，我也不会恨你。但这不代表我不会伤心，不会难过。”

“婉儿，你……”显德帝听到这里，皱了下眉头。

“陛下，你先听我说。”苏婉打断了他的话，继续说道：“我知道，让陛下守着我一个人，的确是强人所难，您毕竟是皇帝，三宫六院实属正常。但是，谁让我喜欢你呢？我一直以为，喜欢，是两个人的事，绝对容不得背叛，也容不下第三、第四、第五个人，所以我……”

说到这里，苏婉的情绪有点激动，眼睛微红，她轻喘了一口气，平复了一下心情，才继续说道：“之前是我强求了，我一直在用爱的名义绑架你，强制你做你不喜欢的事情。所以，以后，我都不会再约束你了，我放你自由。”

－－－－－－题外话－－－－－－

先发了，一会修改。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四章来日方长

“放朕自由？”显德帝喃喃咀嚼着这句话，竟是忍不住痴了。

没错，他之前的确觉得苏婉霸道了些，有时候看到苏婉对自己表现的出来的那种独占欲，他既觉得新奇甜蜜，又觉得好笑，甚至于抗拒。

只因为他爱苏婉，他对她的兴趣，远远超过其他女人，所以，他才会守着她一个人。

其实，他内心深处，还是有一丝不甘心的，否则，也不会发生之前陆婧颐的事情。

但是，为什么在他好不容易想通之后，她又要放他自由呢？

他该感到高兴的不是吗？

从此，再也不用顾忌她的心情，又可以像以前那样，游戏花丛，片叶不沾身。

可他却感觉不到丝毫高兴，他茫然无措，他惶惑不安，他甚至觉得心里空荡荡的，好像有人将他的心挖走了一大块，瞬间便痛彻心扉。

在这一刻，他已经明白了——

她不是要放他自由，而是要彻底放开他。

她……不想爱他了。

显德帝是被苏婉压抑的咳嗽声拉回注意力的，此刻，他也来不及多想了，连忙伸手给苏婉拍背。

但苏婉咳得却越发厉害了，最后经是忍不住干呕了一下，苏婉立即伸手捂住了嘴。

显德帝见状，顿时有些慌了，不知道自己该不该继续拍了。

苏婉用另一只手，指了指不远处的痰盂，显德帝急忙起身，将痰盂拿了过来凑到苏婉面前，颇有些手忙脚乱的。

他刚把痰盂拿过来，苏婉就吐了。

只是，苏婉晚上本来就没怎么吃饭，虽然看似吐得厉害，却也没吐出多少东西来，即便如此，这味道也不太好闻。

但是，显德帝却是连眉头都没有皱一下，只是心疼地看着苏婉，口中焦急问道：“婉儿，你怎么样了？朕让人去喊太医。”

说着，就要喊人。

苏婉府里可是常驻着一位太医，更何况还有一位房妈妈，他们虽然最擅长妇科，但是，医术掌握得却很全面，什么病都能看。

但苏婉却直接拉着了他的衣袖，说：“不要去，我没事的。”

苏婉只是刚才过于激动了，情绪波动过大，再加上咳嗽地厉害，这才会吐了，其实没有大碍。

显德帝现在是最没有办法拒绝苏婉，但还是担心地道：“婉儿，你的身体……”

苏婉咳得满脸潮红，她抚了抚胸口，平息了一下呼吸，说道：“陛下，我只是受了风寒而已。”

说完，又忍不住咳了两声。

“别说了，你先躺下。”显德帝扶着苏婉躺下，给她盖好被子，免得受凉。

又让人进来伺候。

此时，邱妈妈和菡萏等人，早就在外间候着，听到动静，立即带着丫头进来，有的端了水盆给显德帝净手，有得倒茶让苏婉漱口。

“婉儿，再喝点水吧？”显德帝接过丫头递过来的瓷碗，对苏婉说道。

苏婉摇了摇头。

“喝点吧，朕听太医说，多喝水身体好得快。”显德帝劝道。

苏婉无法，只好又喝了一点，刚才喝的水都吐了。

苏婉喝完之后，显德帝便将碗递给丫头，让她们都退下去。

此刻，两人却是相对无言。

苏婉该说的话，刚才都已经说过了，也没有什么可说的了。

显德帝则有满腹的话要说，但却不知从何说起。

半晌之后，还是苏婉说道：“陛下，夜深了，您还是去休息吧！有话明天再说。”

“婉儿想让朕去哪儿休息？”显德帝说道。

苏婉微微笑说：“陛下，我如今有病在身，实在不宜留您在这里过夜，您就去东边的卧室去睡吧，那里的被褥都晒过了，也很舒适的。”

“朕哪也不去！”显德帝一边说，一边替苏婉掖了掖被角，语气平稳却坚定，“朕就在这里陪着你！”

苏婉闻言，唇边的笑意浅了几分，反而带了几分无奈，“陛下，您这又是何必呢？我真得不需要您陪。”

“朕知道。”显德帝看着她的眼睛，有些自嘲地笑道：“你都已经不要朕了，又怎么还会稀罕朕的陪伴？”

听到显德帝这话，苏婉忍不住窒息了一下，心也忍不住隐隐作痛，一直被压抑的不舍和难过，又占据了她的心。

苏婉鼻头一酸，却不想让他看到，不由垂下眼帘，尽量用轻松地口气说道：“陛下说笑了，陛下是九五至尊，臣妾怎么敢不要您？再说，您就是没了臣妾，您宫里还有那么多绝色佳丽，个个都比我强，您又何必在乎我要不要您呢？”

“可她们都不是你。”显德帝立即说道。

他修长的手覆上苏婉的脸，让她看着自己。

他的眼睛，黝黑深邃，他的眼底似乎隐藏着无数的情绪，复杂难辨，宛若迷宫，苏婉几乎要迷失在他的眼睛里了。

然而，下一刻，这双眼睛里的情绪却全部消退，只剩下了心疼、愧疚、自责，痛苦，最后却都化为一抹坚定。

“婉儿，你别这样说了，朕真得无法承受，朕已经知道错了，难道你非要用这种方法来惩罚朕吗？”

苏婉静静地看着显德帝，说不动摇是不可能的，但是，她已经决定了事情，向来无法轻易改变，何况，他宠幸陆婧颐的事情，始终是她心里的一根刺，最终还是轻轻摇头道：“陛下，您没有错，也不需要向我道歉，错的人是我。您对我已经够好了，便是史上那些宠妃的待遇，怕是也不及我半分，只是我贪心不足，竟然还要求陛下只守着我一人，简直是痴心妄想，荒谬至极，滑天下之大稽。”

说到这里，苏婉的眼泪忍不住再次滑落，泣不成声：“我不是不要陛下，而是……爱不起……也要不起……请陛下原谅我的自私……”

显德帝见到苏婉哭成这样，又是心酸，又是心痛，眼睛微微发热，他用手替她擦了擦眼泪，轻声叹息说道：“傻婉儿，谁说你要不起？谁说你爱不起？朕愿意只守着你一个人。到底朕怎么做，你才肯相信朕？”

苏婉有些怔然，只是不由自主地小声地抽噎着，依旧没有说话。

显德帝见状，也没有再劝。

他知道苏婉目前是不肯轻易再相信他，向他敞开心扉了。

心里越发痛悔起来，同时，亦迁怒了陆才人和武清伯府，恨不得立即将他们抽筋扒皮。

何况，他们本就该死，是他原本就想要除掉的人，如今只不过是加上了一些他的私人感情罢了。

苏婉正生着病，又哭了两次，发泄了心中的情绪，心里放松了下来，不一会儿，眼睛就有些睁不开了。

显德帝没有打扰她，只静静地守着她，等她睡着之后。

他才出去喊人进来，用温热的毛巾，轻轻地给苏婉擦了擦脸，

苏婉虽然有所察觉，却只是睁眼看了一下，就继续睡了。

显德帝被丫头服侍着洗漱之后，这才轻手轻脚地脱了外衣上了床，小心翼翼地苏婉搂到自己怀里。

苏婉此时睡得迷迷糊糊的，落到熟悉的怀抱里，并没有怎么反抗，甚至还主动往他怀里靠了靠，习惯性地蹭了蹭他的颈窝，反而睡得更香了。

显德帝爱怜地看着怀中的人儿，唇边不由露出一丝满足而有欣慰的笑容，忍不住低头吻住了她的额头，甚至还停留了好一会儿，满腔的爱意和怜惜，几乎要满溢出来。

能够重新抱她入怀，这种感觉太好了，此刻，除了满足之外，心里竟有一种莫名的感动。

他就这么怔怔地看了苏婉，仿佛永远也看不够一般，直到困意袭来，才慢慢地闭上眼睛，睡了过去。

次日，显德帝很早就醒了，看着依旧窝在自己怀中的苏婉，笑意在唇边缓缓展开，但下一刻，他却突然皱起了眉头，立即伸手摸了摸她的额头，滚烫无比。

显德帝大惊失色，顾不得其他，立即喊道“来人，快去宣太医。”

说完，又焦急地喊起苏婉来。

“婉儿，你醒醒，快醒醒。”

若是被其他人看到，在众臣面前，一向处变不惊，善于伪装，且控制力极强的显德帝，露出这种惊恐焦急之色，怕是下巴都要掉地上了。

苏婉睁开了眼睛，却只觉得四肢疲乏，浑身无力，头痛欲裂，亦是嗓子干涩无比，此时她的脑袋昏昏沉沉地，几乎是忘了这几天的事情，见到显德帝，就不由自主地露出亲近依赖之意，向他怀里凑去。

“陛下……冷……”

显德帝闻言，立即将被子给她裹得更紧了些，然后将她抱到自己怀里，说道：“这样就不冷了，你忍一忍，太医马上就要来了。”

常驻在楚国夫人府的孙太医是第一个到的。

“微臣，拜见陛下。”孙太医一进来，就跪下行礼道。

“行了，别磨蹭了，快过来给夫人诊治。”

“是，陛下。”孙太医是小跑着过来的，先擦了擦自己额头上的汗，这才走了过去。

此时，显德帝依旧坐在床上，怀里抱着像个蚕蛹似的苏婉，不肯撒手。

见孙太医过来，才让苏婉露出了一只手，菡萏立即拿了一张丝帕，盖在苏婉的手腕处。

孙太医此时也平静下来了，摒弃杂念，用心诊脉。

此时，房妈妈也过来了。

见到显德帝，瞳孔骤然一缩，不过很快就恢复了正常，默默地行了礼，就悄悄地退到一旁，降低存在感。

“夫人怎么样了？”等孙太医把脉完了之后，显德帝立即问道。

孙太医说道：“回陛下，之前楚国夫人只是受了点风寒，吃上几剂剂桂枝汤大概也就能好了，只是，夫人忧思过度耗伤精血，再加上没有注意休息和饮食，昨晚可能又受了凉，情绪起伏过大，这才使夫人病情加重，发起了高热。只要夫人能够心情舒畅，注意休息，肯定很快就能好的。”

显德帝一直提着的心才放了下来，立即让孙太医去开方子。

他也没回宫，一直在这里守着苏婉。

孙太医一走，邱妈妈菡萏等人，立即跪下来向陛下请罪。

邱妈妈说道：“陛下，奴婢等人照顾夫人不利，以至于让夫人生了病，都是奴婢等人的错，还请陛下降罪！”

显德帝的确有点迁怒她们，但他知道，事情的起因却是在自己身上，苏婉身体一直好好的，为什么突然生病，为什么会忧思过度，他心里可清楚得很，他才是真正的罪魁祸首。

越是意识到这一点，他心里越是难受。

不过，邱妈妈等人的确也有失职之罪，显德帝还是斥责警告了她们一番，并罚了两个月例钱，小施惩戒。

被教训之后，邱妈妈等人反倒是松了口气，这种惩罚已经算是轻的了，而且，惩罚过后，这件事就过去了，她们也就放心了。

药很快就煎好了，显德帝喊醒了苏婉，让她趁热喝了。

苏婉却不太想喝，或者说，她什么也不想吃，什么也不想喝，更不想动，只想要睡觉。

但显德帝又怎么会允许呢？

看了看散发着热气的汤药，他思索了一下，竟是直接喝了一口，然后唇对唇渡给了苏婉。

苏婉皱了下眉头，想要躲避，却被显德帝紧紧地箍牢了，动弹不得，没有办法，她只能一点点地咽了下去。

苏婉睁开了眼睛，其实，她已经恢复了些甚至，想要自己喝药，但显德帝却不肯，因为他想要跟她同甘共苦，何况，他很享受这喂药的过程。

药喂完了之后，他甚至还觉得有点可惜，甚至是依依不舍。

他将药碗递给了丫头，这才将苏婉放平在了床上，他自己也躺在另一侧，以手支头看着苏婉，脸上的神色有些凝重。

他真得没想到，自己之前的行为，竟然让婉儿如此伤心难过，不由又自责又是心疼。

怪不得婉儿会对他说那番话，想必她心里也是挣扎了很久，才做好的决定。

婉儿疏远她，冷落他，不想再爱他，他一点也不怪她，这一切都是他自找的。

他早就后悔了，可是后悔有什么用？他现在能做的，就是竭尽所能对她好，消除她对他芥蒂，再恢复到以前甜蜜的日子。

以前相处时，那些习以为常的情节，如今回想起来，竟也带着丝丝甜蜜。

那时，他的心里是满足的，是快乐的。

这样就足够了不是吗？

他当时为什么会觉得不甘心，竟然做下这等糊涂事，还为此忽略了婉儿这么多天？

所幸，他及时悔悟，没有铸成大错，一切都还来得及。

想了一会儿，显德帝见苏婉微微有些发汗，就拿了枕头边的帕子轻轻地替她擦了擦额头。

苏婉其实已经清醒了，她睁开眼睛，看向显德帝，欲言又止。

“陛下，我……”苏婉脸色有点微红。

“怎么了？”显德帝柔声问道。

苏婉犹豫了一下，还是说道：“陛下可不可以先避开一下？”

显德帝脸上的笑意，微微一僵，随即就若无其事地说道：“你生病了，让朕陪着你不好吗？”声音里隐藏着意思紧张。

苏婉面露尴尬之意，目光轻移动，轻声道：“我只是想小解。”

显德帝先是暗暗松了口气，原来不是想要真得撵他走。随即，又是一愣，其实，他并不觉得这是什么大事，毕竟，两人最亲密的事情都做了，但是见到苏婉有点窘迫的样子，觉得又是可爱，又是想笑，但他知道自己不能笑，便压了下去，尽量平静地说道：“五谷轮回，人之常情，朕是你最亲近之人，这有什么不好意思？朕抱你去。”

跟套房相连接的耳房就是净房，而且，拔步床离也放着马桶。

“陛下——”苏婉有点恼羞成怒，向他怒目而视。

“好好好，婉儿你别气，朕退避还不成吗？”说着，显德帝果真起身下了床，又对苏婉微微一笑，去了外面的西次间，顺便并让人服侍自己更衣。

苏婉见他出去了，脸上的恼怒之意这才没了，反而露出一丝笑容来，但下一刻，又忍不住轻轻一叹。

即便他是皇帝，但他却总是将她照顾得很好，让她忘了他身上的那些不好，让她依靠他，信赖他，她是真的舍不下他。

既然，他昨晚说只守着她一个人，为什么之前却非要那么做，来伤她的心呢？

苏婉想到这里，心又硬了起来，即便他痛改前非，决心只守着她一个人，她也绝不能就这样原谅他。

她一日心结不解，两人就无法回到从前。

显德帝这两天都没上朝，甚至连皇宫都没回，只让人将折子送过来批阅，大多时间是在陪苏婉。

尽管苏婉对他比平时多了几分客气和疏远，但他却毫不气馁，每天晚上都死皮赖脸地赖在苏婉这里，搂着她睡觉。

苏婉见他老老实实的，也不对他动手动脚，便也由他了。

两天后，显德帝必须要回宫了。

只是令他遗憾的是，苏婉还是没有松口的意思，这不免让他感到失望和沮丧。

如今，他总算是知道苏婉的性子又多倔强了，决定了的事情，简直八匹马都拉不回来。

不过，他也没有灰心，反正来日方长。

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O，这次没断到关键点，写前半段和后半段的心情截然不同。O（∩_∩）O哈哈~

…今天是万更，晚上还有一更。

谢谢亲亲们的支持，么么哒…

谢谢亲们各种票票，耐你们\（^o^）/~。

［2015—04—06］stanyia　送了1朵鲜花

［2015—04—06］红尘一笑2　送了5朵鲜花

hancaizhen　打赏了188币

［2015—04—06］13524822603　打赏了100币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五章摆正自己（二更）

皇上待在楚国夫人府，两天没有回宫，使得宫里诸位人心惶惶。

就连一向镇定的宁皇后，也有些坐不住了。

差点就要派人去楚国夫人府请人了，所幸，皇帝第三天清早就回来上朝了。

显德帝一回来，所有人都松了一口气。

后宫里的气氛，也由之前的死气沉沉，变得开始开始活跃起来，又开始关注着皇帝的行动，希望皇上可以像几天前一样，召人侍寝，无论是谁都好。

她们都已经打听过了，皇上连夜去楚国夫人府，不过是楚国夫人病了。

当然，她们都一致认为，这只是她争宠的一点小把戏而已。

皇上宠幸陆才人的事情，人尽皆知，楚国夫人不可能听不到，她产生了危机感，就想方设法地吸引陛下的注意力了。

陛下虽然开始宠幸陆才人，但对她到底还是有些情意，自然就迫不及待地去看楚国夫人了。

这也就罢了，问题是，她竟然还一连霸占皇帝两天，实在是让人忍无可忍。

因此，在众妃给皇后请安的时候，都忍不住提起了这个话题，话里话外都想让皇后惩罚楚国夫人一番，让她不要那么嚣张，总是霸占着皇帝。

宁皇后听到众妃的意见，淡淡说道：“你们以为，本宫没有找她谈过她？可惜，她根本不卖本宫面子，何况，陛下又护着她，本宫又能拿她怎么样？”

众妃听到这里，也不由一阵默然，有几个却是忍不住在咬牙切齿的，暗骂苏婉是狐媚子。

“那我们不能总是这样，任由她压在我们头顶上吧？”孙淑妃亦是插嘴道。

因为苏婉的缘故，一众嫔妃都不约而同的放下彼此之间的恩怨，开始同仇敌忾起来。

陛下几个月不进后宫，已经让她们按捺不住了。

如今，好不容易等到陛下又开始宠幸后宫了，那个楚国夫人又来搅局，她们岂能容忍？

听到孙淑妃的话，所有人都点了点头，然后期待地看着宁皇后。

宁皇后轻轻一叹道：“这也是没有办法的事情，谁让陛下宠她呢！”

言罢，宁皇后顿了一下，看向沉默不语的陆才人道：“陆才人，你现在可是承载着我们所有人的希望，可一定要争气有些，尽力笼络住皇上的心。皇上既然宠幸你，那必定是喜欢你的，你现在做的，就是让陛下更加喜欢你，若是有一天超过楚国夫人，那可就是皆大欢喜了。”

陆才人闻言，立即起身应是。

其他人心里虽然也不舒服，但是现在不是计较这些的时候，就连胡贵妃都道：“陆才人，本宫千方百计地帮了你进宫，可不是让你进来当个摆设的，你可要担起责任来，不要让我失望。”

淑妃等人也都点了点头，对她寄予厚望。

却不知，陆才人此刻也是有苦难言。

她直到现在，也没弄清楚，陛下到底喜不喜欢她。

若说不喜欢她，为什么前几天，陛下几乎天天都来看她，但若说喜欢她，为什么又肯召她侍寝？

而且，她非常在意，那天晚上的事情。

陛下看她的眼神，极为冰冷，似乎连她全身的血液都冻僵了，每当想起来，她都忍不住浑身发抖。

她还是第一次如此害怕一个人，但她想要受宠，想要往上爬的信念，还是占了绝对的上风，将恐惧给压了下来。

此刻，听到皇后和贵妃的话，想要夺宠的心就越发坚定了，甚至升起了一丝豪情万丈。

她一点也不比楚国夫人差，楚国夫人能做到的事情，凭什么她做不到？

“是，嫔妾一定竭尽所能，不让皇后娘娘和贵妃娘娘失望。”陆婧颐恭敬地说道。

宁皇后闻言，不十分满意，又说道：“只凭我们，怕是还不够。若是连前朝大臣，也去劝解陛下的话，那就更加万无一失了。”

众妃闻言，俱都点了点头。

事已至此，她们已经无法再容忍下去了，无论如何，也不能让楚国夫人继续专宠。

胡贵妃却是轻嗤一声道：“本宫早就想到这一点了，你们放心，今天的朝堂上，必定会有人拿楚国夫人说事。”

……

回到勤政殿之后的显德帝，神色就有点不太好看，一众太监宫女，都不由自主地放轻了呼吸，深深地低下了头。

不过，显德帝坐到宝座后面，让司礼监的人，将重要的奏折都呈送上来。

然而，刚打开这次看了一会儿，显德帝就冷笑道：“一群老不死的，正事不干，只会盯着朕的私事，朕看他们年纪大了，也都该到退的时候了。”

这些奏折，大都是上书指责他不该专宠楚国夫人，还要求他早早册立东宫。今天早朝上，显德帝就已经听过一轮了，不过，显德帝却驳退了那几个上前谏言的，毕竟，他的后宫不缺子嗣，他进不进后宫也无所谓，何况，皇子皇女多了，也并非福气，前朝皇子足够多，但最后又如何？杀了杀，圈禁的圈禁，既然如此，又何必生出这么多皇子来。

何况，如今，皇室子弟，已经越来越多了，就藩之后，又得增加国库开支，何必呢？

驳斥的一众臣子哑口无言。

还有不依不饶的，显德帝则是让他们先管好自己的后院，再来指责他。

所幸，蹦跶的都是几个勋贵，还有几个言官、文官，不过文臣里的头头脑脑，比内阁的首辅、次辅，还有六部尚书、侍郎等，大都保持沉默。

对他们来说，只关心皇帝有没有继承人，什么时候册立东宫，其他的，并不放在心上，再说了，皇帝是真得不缺儿子。

何况，显德帝后宫的嫔妃，只有了两个文官的女儿，一个是郭嫦曦，一个是丽嫔，皇帝宠爱谁跟他们没有关系。

再说了，楚国夫人在民间的名声不错，贡献了两个药方不说，也没撺掇陛下做什么损民利己的事，做下的也都是善事，绝非祸国殃民之流，既然如此，对皇帝专宠楚国夫人的事情，他们也都睁一只眼闭一只眼，否则早就开始死谏了。

这类上书奏请册立东宫的折子，显德帝一律留中不发，以后，就没有人提了。没想到现在，竟然又有不长眼的凑上来了。

显德帝自然知道是谁搞的鬼，因为这些人，或多或少都跟后宫有些关联。

“杨永，朕让你查的事情，你查出来了吗？”显德帝既然知道是怎么回事了，便默默地记在心里，又开始问起了他关心的事情。

杨永躬身道：“启禀陛下，陆才人用的香，其实就是所谓的阿芙蓉，也叫阿片，一直都是当做药物来用，有的制成丸剂，有的制成散剂，也有制成香的，因为从番邦进来，价值堪比黄金，不过，却有一个极大的缺点，就是容易上瘾，一旦产生依赖，就再难离开这种东西。”

显德帝点了点头，他其实早就已经料到了，又问道：“陆才人从哪里弄到的这种东西？”

杨永说道：“应该武清伯夫人给她的，而且，武清伯府的确是跟一股势力相交甚密，只是，目前还不清楚，那股势力到底是什么人？不过，依奴婢猜测，还有各种证据表明，那股势力极有可能是白莲教。”

“白莲教？”显德帝喃喃道，眼中露出一丝杀意，白莲教虽然一直在蛰伏，但是它的势力，却几乎是遍布全国，杀不尽，灭不绝，就算一时败退，修养一段时间，不知什么时候有开始冒头了，最重要的是，太祖时期，甚至还有白莲教反贼称帝的事情发生，这岂不让他们心中忌惮？

“废太子的女儿？白莲教？”显德帝眯了眯眼睛，冷笑说道：“这武清伯府果然是所图不小，说不定，他们是在在觊觎朕这坐着的这把椅子呢？”

杨永闻言，顿时忍不住出了一身冷汗，这……这武清伯府是嫌自己死得不够快还是怎么地？陛下的皇位也是他们能觊觎的？

真以为白莲教真能动摇陛下的江山，简直荒谬至极。

现在，已经不是本朝刚刚建立的时候了。

“杨永，你继续让人监视武清伯府，不准打草惊蛇，密切注意白莲教的动向，将跟武清伯府交往甚密的势力，全部记下来，到时候一并算总。”

“是，陛下。”杨永顿时明白，陛下这次恐怕要大开杀戒了。

显德帝的登基很顺利，毕竟，先皇早就为他铺好了道路，就算是朝中势力的变动，也不是大刀阔斧，而是悄无声息地完成了换血，并没有死多少人，这一次，是陛下第一次要痛下杀手了。

想起当初，废太子逼宫造反案的那一个月里，几乎每天都死很多人，空气中似乎都能闻到血腥味，那可真是暗无天日的一个月。杨永那时还小，但是对这件事的印象却很深，一想起来，就忍不住寒毛直竖。

显德帝处理了一些政务，接近傍晚的时候，竟是再次出宫了。

这让一众宫妃，简直恨得咬牙切齿，皇后和四妃更是脸色大变，陆婧颐就更加失望甚至愤恨了，浓浓地不甘占据了她的心，让她当场就摔了一个茶盏。

若是以前她没有得到还好，但是现在，她已经尝到了陛下宠爱的诸多好处，自信心和野心正极度膨胀的时候，结果，陛下又被楚国夫人勾走了，她岂会甘心？她怎么受得了？

不管宫妃如何怨气冲天，总之，显德帝又出现在了楚国夫人府。

她到的时候，苏婉正在西次间的炕上看书，此刻，她的身体已经好了许多，除了咳嗽之外，已经没有什么大碍了。

显德帝没有惊扰她，挥手让下头退下之后，走过去伸手将苏婉的书从她手中抽出来，放到炕桌上，说道：“天色黑了，你就不要再看书了，免得伤了眼睛。”

苏婉见到显德帝来了，神色不变，起身屈膝向他行礼道：“臣妾拜见陛下。”

只是还未拜下去，苏婉就被显德帝搀扶了住了。

显德帝皱着眉头看着她，说道：“婉儿，你何必跟朕如此生分？”

苏婉垂眸平静说道：“陛下，礼不可废。臣妾反省过了，以前臣妾对陛下太随意，太无礼了，幸亏陛下宽容，没有跟妾计较，否则臣妾怕是是个脑袋也不够砍。臣妾已经反省过了，以后一定痛改前非。”　显德帝闻言，胸口顿时觉得有些憋闷，甚至堵心，还有点想要咬牙，但他偏偏对苏婉却是无可奈何，因为他就算是对自己生气，也无法对苏婉生气。

他很快就调整了情绪，握着苏婉的手，若无其事地笑着问道：“婉儿，你的病好些了吗？可还有哪里不舒服？”

苏婉依旧微微垂着头，恭敬说道：“多谢陛下关心，臣妾已经好多了。”

显德帝听到这里，脸上的笑意消退了，叹了口气说道：“婉儿，你一定要这样跟朕说话吗？”他真得无法忍受她用这种态度来对待自己，这让他心里很难受。

苏婉沉默了一下，没有回答，恰好菡萏在此刻奉上茶来，苏婉抽出被他握住的手，亲自端起茶盏，放到显德帝跟前的炕桌上，说道：“陛下，请用茶！”

显德帝见苏婉一时半会也不会改变态度，也只能坐了下来，见苏婉还在站着，便说道：“婉儿，你也坐。”

“臣妾不敢。”苏婉说道。

“朕让你坐。”显德帝语气强硬地说道。

苏婉这才谢了座，在另一边坐了。

只是，身体却没有像往常那样放松，反而正襟危坐，就像其他人在显德帝面前一般恭敬守礼。

看得显德帝头疼不已，简直不知道自己该怎么对她才好。

眼看到了用饭的时辰了，苏婉立即命人摆了饭，就摆在了炕桌上。

两人沉默地用过了晚饭，只是两人用的都不多。

用过晚饭，碗碟都撤下去之后，显德帝才问道：“婉儿，你到底是怎么了，前两天不是还好好的吗？为什么现在就……”

苏婉微微笑道：“陛下不必多想，臣妾只是想要将规矩重新捡起来罢了，陛下宠爱臣妾，是臣妾几辈子修来的福气，陛下对臣妾好，臣妾却不能恃宠而骄，甚至得寸进尺，否则，臣妾就实在太不知分寸了。这样，无论是对陛下，还是对臣妾，都很好。”

“朕怎么可能不多想？”显德帝听了这话，突然有点牙根痒痒，“朕允许你恃宠而骄，朕巴不得你得寸进尺，你这样知分寸，懂规矩的样子，才是朕最不喜欢的。”

苏婉闻言也不在意，轻轻说道：“既然如此，那陛下就不要再喜欢臣妾了吧！”

“婉儿……”显德帝闻言，顿时愕然，带着点惊怒和不信看着苏婉，“你……你是认真的？”

显德帝的手臂越过两人中间的炕桌，禁锢住苏婉的手腕，紧紧盯着她的眼睛说道：“婉儿，你跟朕说清楚，什么叫让朕不喜欢你了？”

她偷走了他的心，勾走了他的魂，摄走了他魄，如今又说不让他继续喜欢她了，天下哪有这么便宜的事？

她到底让他怎么做，才肯原谅他。

苏婉回视着他，静静说说道：“陛下，臣妾想说的话，早在那天就已经说过了，臣妾也不是在开玩笑。”

显德帝一下子愣住了，但很快就回过神来，忍着心里的酸痛，语声艰涩地道：“就因为你要放朕自由，就因为你不想要朕了，所以你也不稀罕朕的喜欢了？”

苏婉沉默了一会儿，到底摇了摇头说道：“不，陛下。臣妾依旧是喜欢着您，感激着您的，只是，臣妾想要摆正自己的位置，就不能像以前那样对您了。”

显德帝却没有丝毫被安慰到，他忽略心里那股越来越强烈的疼痛和不甘，看着苏婉说道：“婉儿，你就不用骗朕了。你说过，感情是两个人的事情，既然你想要放开朕，让朕去宠幸别的女人，那就说明，你已经做好了放弃朕的打算。朕承认，朕之前的所作所为，的确是让你伤心难过了，还害你生了病，可是，朕已经知错了，也是一直在弥补自己的错误，你为什么就不肯给朕一个机会？难道朕就真得那么得罪无可恕，让你即便放弃朕，也不肯原谅朕？”

－－－－－－题外话－－－－－－

先发了，一会儿修改下。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六章找死的来了

显德帝的话，让苏婉的心稍稍有些刺痛，她张了张口，想要解释，却又不知自己该说什么。

说自己原谅他吗？可她到底是觉得不甘心。可是说要放弃他，她也做不到。

所以，她只能用这种方式，表达自己心里的不痛快。

她知道他难受，可她心里又何尝好受？

见苏婉沉默不语，显德帝的心，一直不断地往下沉，眼中那丝期待之色，也渐渐消退。

但是，他并不怪她，谁让是他先做错了事？他只是觉得自责，只是心里难受。

就算她真得放弃了自己，他也不会放弃的。他对她的感情，还没有那么脆弱。

想到这里，显德帝起身，来到苏婉面前，在苏婉诧异地目光中，半蹲在她的面前。

“陛下？”苏婉见状，几乎是大惊失色，反射性地就要起身，想将他扶起来，却被显德帝稳稳地拉住了。

“婉儿，你别慌，你看着朕。”显德帝拉着苏婉的一只手说道。

苏婉有些惊慌失措地看着他。

显德帝微微抬头，紧盯着她的眼睛，说道：“婉儿，就算你不肯原谅朕也没关系，朕愿意等，你一天不原谅朕，朕等你一天，你一年不原谅朕，朕就等你一年，直到你肯原谅朕的那一天。”

听到这话，苏婉的眼睛慢慢睁大了，不敢置信地看着显德帝，但是，下一刻，她的眼睛里，迅速凝聚起了层层水雾，一颗心脏，仿若被重锤敲击了一下，疼痛又震撼，继而便是无可遏制的动容和感动。

她立即用另一只手捂住了自己的嘴，不想让自己哭出声来，但终究还是无法控制，眼泪簌簌而落。

“婉儿，别哭！”显德帝见状，心里仿若松了一口气，因为他知道，苏婉心里其实还是爱着他的，但随即，这丝放松，便被心疼取代，立即出声安慰道。

苏婉却只是摇了摇头，过了好一会儿，她才停了下来，眼圈红红，哽咽着说道：“陛下，你快起来吧，我……我原谅你了。”

无论他之前做错了什么，她都原谅他了。

除了他，这世上还有谁会这么在意她，喜欢她，甚至……愿意等她？

已经足够了。

她真得不介意在意了。

显德帝仔细观察苏婉的神色，发现她的确是原谅了自己，而并非敷衍之后，他才总算放了心。

苏婉见到显德帝脸上的笑意，想起自己哭成那样，莫名觉得脸色有些发烫，心里又羞又气，道：“你还不起来？难道还要我亲自扶你吗？”

显德帝这才悠然地站起来，伸手苏婉搂进自己怀中，说道：“若是早知道此法有用，朕早就向婉儿负荆请罪了。婉儿脾气这么大，朕以后可真不敢惹你生气了。”

苏婉闻言，唇角不由翘了起来，但是想到之前他做的事情，还是忍不住心里酸涩，说道：“不是我脾气大，谁让你去宠幸别人了，这次也就罢了，若是还有下次，你便是真得来负荆请罪，我也绝对不会再原谅你了，可一不可二。”

显德帝听到这里，眼中不由闪过一丝诧异，他放开苏婉，低头看着她说道：“婉儿，你是不是误会了什么？朕什么时候去宠幸别人了？”

苏婉闻言也呆住了，眨了眨眼睛，愣愣地说道：“可是陆才人……”

“朕的确是去见过陆才人，但是，朕并没有宠幸她。”显德帝突然觉得有点无奈，还有点好笑。

怪不得苏婉这么大的气性，原来竟是认为他宠幸其他人吗？

苏婉依旧没有回过神来。

这算什么？现在她都原谅他了，他却告诉自己，他没有宠幸陆才人，这是要闹哪样？

“婉儿若是不相信的话，朕可以将文书房内侍记录的《内起居注》和彤史所记录的《钦录簿》拿来给你瞧瞧，你就知道，朕是否清白了。”

这可都是记录宫闱之事，《内起居注》记录皇帝言行，而彤史所记，则是宫闱秘事皇帝最私密的事情，包括宫妃被临幸的时间，地点，还会记录嫔妃月事等等。

只是，苏婉虽然属于皇帝的女人，却不属于六宫嫔妃，并没有记录在册，若是苏婉生下了皇子，若是皇帝不认，也没有办法，因为根本没有记录，自然也没有证据。

不过，显德帝肯定不会这么做就是了。

显德帝敢将这种私密的东西都给她看，苏婉又岂会不相信他？心里十分感动，不由含笑说道：“我又没说不相信你，都是你，一开始不跟我解释清楚，反而一来就道歉，我当时病着，又在钻牛角尖，自然而然就认为那些传言是真的了。”

显德帝想起当时的情景，也忍不住笑道：“朕听那天晚上才知道你已经病了两天，本就已经十分后悔了，又见到你哭了，这心里就慌了，除了道歉之外，实在不知该怎么对你了。”

说到这里，他又轻叹一声，又看着苏婉认真地说道：“婉儿，其实朕的确是该向你道歉，因为，朕这几天有些想不通，便一直故意忽略你的消息，连你病了都不知道，也的确是想要利用陆才人转移注意力，只是，朕发现自己还是做不到。”

苏婉眉峰微微蹙起，思索了一下问道：“陛下有什么想不通的？莫非是因为我的缘故？”

显德帝微微颔首，靠着苏婉坐下，将她搂进怀中，缓缓说道：“朕从来没想过，自己真能守着一个女人，所以，朕心里很是不甘，甚至为此感到抵触，便控制自己不去在意你的事情，试图改变这种情况。”

苏婉虽然知道这是之前的事情了，但是，现在听到，心里到底还是有点难过。

现在她也只能庆幸他想通了，否则，他就是去宠幸别人，她又能怎么办？她所依仗的，不过就是他对自己的爱罢了。

显德帝见苏婉神色黯然，连忙说道：“婉儿不必多想，不是朕并非不喜欢你，而是朕无法坦然接受这件事，你就当这是朕是临死前的挣扎吧。”

苏婉回过神来，轻‘呸’了一声挑眉道：“说什么死不死的，哪有这样诅咒自己的？还有，难道在陛下心里，跟我在一起，就是让你去……吗？”到底还是没有说出那个‘死’字。

显德帝连忙笑着安抚道：“朕都不在意这些，你倒是在意起来了，何况，朕只是打个比方而已，朕巴不得跟你一起在一起呢！”

顿了顿，又道：“朕这几天去找陆才人，也就只是听听琴，看看舞而已，最多赏赐了一点东西，并没有宠幸于她。”

即便如此，苏婉心中依旧觉得有点不爽，心里冷哼一声说道：“你这是出轨未遂。”她去找陆才人，就是打算想要出轨的，只是没能做到罢了。

果然还是欠教训，不过看在他没有犯下大错，又认错及时的份上，勉强原谅他这次。

显德帝耳尖听到了，好奇问道：“什么未遂？”

苏婉笑着再次说道：“我说你是出墙未遂。”

“婉儿你又说错了。”显德帝这次倒是听明白了，轻笑一声说道，“红杏出墙怎么能够形容男人？那明明是形容女人的词。而且，朕这不是及时醒悟了吗？朕以后都不会了，婉儿就别放在心里了，好不好？”

“这还差不多。”苏婉这才满意地点了点头，随后，又打趣他道：“陆才人弹的琴好听吗？跳的舞好看吗？”

显德帝见苏婉这么打趣他，就知道她心里其实已经放下了，不由凑到她耳边，沉声道：“若是婉儿想看的话，等那日朕让她跳舞给你看，弹琴给你听，你就知道好不好了。”

苏婉听到这里，也是忍不住勾起唇角，说道：“陆才人是您的嫔妃，又不是舞姬，我算是个哪个名牌儿上的人，怎么配让人家跳舞给我看？”

“若是你都不配，这天下还有谁配？她既然学舞，不就是跳给别人看的吗？她若是不愿意，那双脚干脆也就就别要了。”显德帝温和的声音里带着几分冷意和不屑。

苏婉又好气又好笑地看着显德帝，问道：“陆才人是不是得罪您了，您竟然不怜香惜玉了，还下这么重的狠手？”

显德帝点了点她的鼻头，笑道：“你这个小没良心的，朕还不是为了你？有了你这么一个小醋坛子，朕怎么还敢怜香惜玉？到时，你怕是要吃了朕的心都有了。”

那陆才人，他的确是不打算留着，只凭她用下三滥的手段，妄图控制他这个皇帝，就已经不可饶恕了，更别说，武清伯府做的事情，彻彻底底地触到了他的逆鳞，他是一个也不打算留的。

不过，在那之前，用她给苏婉出气也不错。

对于自己不在意的人，显德帝一向都这么渣。

苏婉被他打趣成小醋坛子，也不生气，因为反正她本来就小心眼，爱吃醋，甚至还笑着吻了他的下巴一下，说道：“你知道就好。”

显德帝见状，眼神有些幽深，低头就要去吻苏婉，苏婉却眼疾手快地伸手挡住了他凑过来脸，笑道：“陛下，你就再忍两天吧，等我病好了再说。”

“朕不怕过病气。”显德帝眼神幽幽地看着她说道。

“那也不行！”苏婉斩钉截铁地说道。

“好吧！”显德帝对此很是失落，要知道，他已经差不多十天没有碰她了。其实，他心里更担心苏婉的身体，所以，他还是继续忍着吧！

这天晚上，显德帝果然没有碰苏婉，两人相拥而眠，经过这一件事，他们都觉得离对方的心更近了一步。

而苏婉一直有些焦虑不安的心，也是彻底平静了下来。

如此，又过去了几天。

苏婉每日就是吃吃睡睡，晒晒太阳，要么就去西花园走走，显德帝几乎是天天来看她，让那些盼着楚国夫人失宠的人，都大失所望，有的甚至憋屈只想吐血。

当初，苏婉刚病的时候，陈雅琴和灵璧侯世子夫人余氏，都亲自来探望过她，甚至连灵璧侯夫人，都亲自来了一趟。虽然她们也听到了宫里的传闻，但是，她们都没有在苏婉面前提起，还尽量劝慰苏婉不要多想，陛下肯定国事繁忙，才没有来看她。心里，却也为苏婉的处境感到忧虑。

毕竟，当时的传言，对苏婉来说，实在是太不利了，几乎所有人都认为，楚国夫人失宠是板上钉钉的了。

楚国夫人门前，颇有些门可罗雀，送帖子来请她赴宴听戏的也少了，当然，还有一些人对她的态度不变，比如内阁首辅夫人，还有申国公夫人等等。

恰恰相反的是，武清伯府却是水涨船高，一扫几个月前的颓废和沉寂，一下子变得炙手可热起来。

那几日，武清伯府，真可谓是得意洋洋，热闹非凡。

武清伯府认为，既然显德帝已经宠幸了陆婧颐，想必以后也离不开陆婧颐，成为宠妃指日可待。他们也不必太过于低调了，因此，很是风光了一把，甚至利用这个机会，频繁跟各大世家走动，建立人脉，若是能将他们拉到自己的阵营里来，将来起事就更加有把握了。

没想到，他们才刚得意了几天，就被泼了一盆冷水。

陛下竟然又开始宠爱楚国夫人了，而且还一连两天都待在楚国夫人府，这让武清伯府一下子就傻眼了，但是依旧心存侥幸，觉得陛下可能只是难忘旧情，毕竟，楚国夫人“病”了，等她好了，以后肯定还会继续宠幸陆才人，他们按捺心情，继续等待。

结果，好几天过去了，也没见皇帝再入后宫，更没有召幸陆才人，他们这才开始着急了。

武清伯夫人叶氏，再也忍耐不住，很快就递牌子进宫了。

毕竟陆婧颐，也是他们计划中最重要，甚至是最关键的一环。

宁皇后立即就准了，她现在正需要陆婧颐夺楚国夫人的宠，有意卖她个好，何况，她也知道，武清伯夫人进宫，必定是为她女儿支招而来了。

武清伯夫人进宫，先去拜见了皇后和贵妃，这才去见陆才人。

翊坤宫，配殿。

武清伯夫人一见陆婧颐，也不先安慰她，便皱眉数落她道：“颐姐儿，你这到底是怎么回事？之前不是好好的吗？怎么陛下又被楚国夫人那个狐媚子给勾走了？”

此时，陆婧颐的神色略显憔悴，眉宇间也没有了以前的云淡风轻和笃定，而是带了几分焦虑，听到也是的数落，立即委屈地红了眼圈，哽咽道：“母亲，女儿也不清楚，明明之前陛下很喜欢我的，每日都来看我，可是，自从楚国夫人病了之后，陛下就再也没有召幸过女儿了。”

陆婧颐一直故意忽略那天晚上发生的事情，毕竟，那对她来说，不是什么愉快的记忆，同时也忽略掉了一些疑点，因为她现在只想要夺宠。

武清伯夫人叹了口气。要想皇上对阿芙蓉上瘾，彻底无法离开它，那可是需要很长一段时间的，短短几天，根本没有什么效果。

于是，她便说道：“无论如何，你都得让圣上宠幸你两、三个月，等他形成了依赖，你以后就永远都不用愁了。”

“可是，陛下不召幸我，我有什么办法。上一次能成功遇到皇上，已经很不容易了，若是再来一次，陛下肯定会怀疑的。”陆婧颐皱眉说道。

“那你甘心自己一辈子在宫里虚度年华？”武清伯夫人恨铁不成钢地道。

“女儿不甘心。”陆婧颐擦干了眼泪，眼中一丝坚定和决绝，“女儿绝不会就这么放弃的。”

武清伯夫人这才露出了笑意，说道：“好，这才是我的好女儿。既然陛下已经开始对你感兴趣了，那就说明圣上对楚国夫人已经有点厌烦了，只要你再接再厉，还怕自己不能将陛下从她手中夺过来？更别说，宫里的诸位娘娘娘也都对你寄予厚望，为你撑腰，你根本就不用怕，要大胆去做才是。”

陆婧颐认真地点了点头，说道：“母亲，你说得对，女儿之前的确是太过于谨慎小心了，这也不敢做，那也不敢做，反倒是错过了很多机会。”

武清伯夫人欣慰地笑了，又道：“楚国夫人‘病’了这么多天，也该好了，若是再霸占着皇上，谁也看不下去，陛下肯定也不会经常去她那里了，到时候可就是你的机会了。”

陆婧颐坚定地点了点头。

武清伯见她又恢复了信心，这才叹道：“不过，这楚国夫人也的确是厉害，竟然能够专宠这么长时间，难道你就没有从她身上取取经？”

陆婧颐说道：“母亲，这我当然知道，不只是她，还有以前非常受宠的那个珍嫔，现在的蒋婕妤。我也一直在观察，而且还从她身上学到了不少东西。但是楚国夫人，我见她的次数有限，也从未见过她是怎么跟陛下相处的，又谈何取经？而且……”

“而且什么？”武清伯夫人问道。

陆婧颐眼中闪过一丝不甘和轻蔑，甚至还带着一点傲然，说道：“而且，这楚国夫人真得很寻常，除了一点医术外，女儿从来没发现她还有什么能耐，据说，琴棋书画，诗词歌赋，样样都不行，性格也不是能讨人欢心的，我真不明白，陛下怎么会喜欢她。”

话中之意就是，楚国夫人，不过尔尔，甚至还不如珍嫔。

武清伯夫人不由惊讶地说道：“这是真的？”

随即，就摇头道：“不不不，应该不至于如此。那楚国夫人，给我的感觉，就跟其他人十分不同。”但是，哪里不同，又说不大上来，总是感觉她说话、做事就是跟旁人不一样。

“颐姐儿，我知道你心高气傲，但是你可千万别小看了她。”武清伯夫人警告道，“她能受宠这么长时间，绝对不简单。何况，这育婴堂和这拍卖馆，可都是她的主意。”

陆婧颐有些不快地说道：“母亲，您怎么尽说她好话？这育婴堂明明是皇后娘娘的主意。至于，拍卖馆，也不过是她胡乱出主意，误打误撞罢了，哪像您说得这么厉害？依我看，她也就只会耍这点小聪明了。”

她真不明白，她怎么会受宠？

口中这么说，心里却是又嫉又妒，若是这些东西都是她想出来的，何愁陛下不对她另眼相看？

武清伯夫人知道自己这个女儿，虽然看着十分沉静淡然，好似什么都不在意，但其实，自视甚高，什么都要做到最好，最是容不得别人超过自己，而且，她也的确有骄傲的本钱，只是，有时候，未免太骄傲了。

有些无奈地说道：“颐姐儿，我说这番话的意思，是想让你也学一学她，也想出几个新点子来，若是能够惠及天下百姓，那就更好了。”

可陆婧颐从小学得都是各种技艺，以及如何取悦男人，只看诗词歌赋，从不看各种史书和杂书，更不关心民生，让她出点子，简直就是在难为人。

听到武清伯夫人的话，不由脸色有点难看，说道：“可是这些好点子已经都被楚国夫人和皇后娘娘抢先了，我又有什么办法？”

“所以，我才让你另想。”武清伯夫人说道。

陆婧颐有点烦躁地说道：“那我试试吧！若是母亲有什么点子，也告诉我。”

武清伯夫人一听顿时噎住了，她若是有新点子的话，早就告诉她了，哪里还用等到现在？

两人顿时相顾无言，陷入沉默。

武清伯夫人又坐了一会儿，就离开了。

去皇后娘娘那里磕头的时候，宁皇后却留下了她说话，还让人给她赐了座。

“叶夫人，本宫其实是很想帮陆才人的，只是你也看到了，陛下只专宠楚国夫人，本宫这个皇后在陛下的眼中，怕是还不及她一根小指头，所以，也是有心无力。”宁皇后说道。

武清伯夫人恭敬笑道：“娘娘的这份心意，臣妾岂能不知？心里着实感激娘娘。”

宁皇后叹道：“本宫以前不是没劝过楚国夫人，让她不要一直霸占皇上，可惜，她跟本宫之间有点误会，根本不听本宫的话，本宫也无可奈何。不过，若是叶夫人出手的话，或许还有点转机。”

说到这里，她停了下来，轻抿了一口茶。

武清伯夫人问道：“娘娘这话是什么意思？”

宁皇后轻笑一声说道：“本宫的意思是，叶夫人不妨在楚国夫人身上用点心思，楚国夫人一句话，可是比我们这些人加起来都管用。只要她肯松口，一切都好办了。”

武清伯夫人尴尬笑道：“娘娘说笑了，楚国夫人连娘娘的面子都不买，难道还会听臣妾的劝不成？”

“所以，本宫才让你想办法。”宁皇后放下茶盏，用帕子按了按唇角，淡淡地说道，“无论是晓之以情，动之以理，还是诱之以利，只要能让楚国夫人在陛下面前，替陆才人说一句好话，陆才人必定能够恢复圣宠。”

“娘娘，这……”武清伯夫人虽然觉得很不靠谱，但是转念一想，或许可以想办法一试，反正无论是否可行都不会有什么损失，万一会成功呢？那可就赚大了。何况，是人就有弱点，楚国夫人也不例外。此事，虽然看似不太可能，却也有操作的空间。

宁皇后笑道：“本宫只是个提议而已，反正本宫已经有了皇子，得不得宠都无所谓，谁也威胁不了本宫的位子，本宫的的确确只是为了陆才人，还有宫里的诸位姐妹着想。”

“娘娘说的是，所以，臣妾才一直说，娘娘是我们大乾朝的第一贤后，心里一直都钦佩不已。只是此事不同寻常，臣妾还是需要斟酌一下。”武清伯夫人说道。

“这是自然。”宁皇后颔首笑道。

武清伯夫人走后，高嬷嬷道：“娘娘，武清伯夫人到底会不会答应？”

“她一定会做的。就是现在还在犹豫，等过几天，见到陛下依旧不宠幸陆才人，她一定会着急的。”宁皇后笃定地说道。

武清伯府前段时间如此高调，若是陆才人依旧不受宠，刚刚建立气起来的人脉关系，怕是一下子就要散了，而且，还会使武清伯府的颜面大失，被人耻笑，陆才人不受宠，武清伯府肯定比任何人都着急。

所以，在她为他们指出了一条道路之后，他们肯定坐不住。

一年之计在于春，进入仲春之后，显德帝就忙了起来，既要率领百官去先农坛，祭司先农神，并且到耕台前的一亩三分地上亲耕，往返犁地四趟，同时，今年二月，还有春闱，还有各种新政的颁发等等，不过，显德帝再忙，每隔两三天也会来一趟，甚至有时候只是看看苏婉就走。

苏婉很是心疼，让他不要挂着自己，等忙完再说。

这天，灵璧侯世子夫人余氏，带着汤灵玉和汤慧玉来做客了。

苏婉稍稍有些诧异，因为余氏从来都不带她们来的。不过，苏婉也不以为意，既然来了，自然就好好招待。

苏婉在花厅里接待了她们，让人奉上了茶果。

汤慧玉姐妹俩看着这富丽堂皇，处处彰显皇家气象的场所，个个面露惊叹艳羡之意，只是汤慧玉隐藏得极好，而汤灵玉则是毫无掩饰。

苏婉入住之后，这里也慢慢填充了很多东西，都是宫里的珍稀物件，何况，显德帝还经常住在这里，这里的摆设、布置自然也都按照他的喜好来了。

苏婉是习惯了，也不觉得有什么大不了的，余氏也已经见识过了，只有汤氏姐妹震惊不已。

余氏正跟苏婉说话，见到汤灵玉有点失魂落魄的，她又是个不太省心的，怕她在苏婉这里闹出事来，便对苏婉说道：“慧姐儿和灵姐儿都十分想看看夫人的花园，她们又刚刚定下了人家，所以，太太才让我们带她们来看看，不必太约束了。”

苏婉诧异道：“原来两位姑娘竟是相看好人家了吗？我竟是不知道。大嫂子怎么不通知我？”

余氏道：“这才多大点事，哪里还需要劳烦你？何况，只是小定而已，你那时正病着，我们不好打搅你。”

苏婉恭喜了她们两句，就让两个丫头带她们去逛花园。

汤氏姐妹走后，苏婉就问余氏道：“怎么这么快就定下了？”

“恰好有合适的人家，就定下了呗。就是看在楚国夫人你的面子上，那些媒婆也快要把我们府上的门槛都要踏破喽。”

余氏这话倒是不假，虽然对苏婉的身份依旧有所争议，但是，她现在却是灵璧侯府人的外甥女，又一直盛宠不衰，两府一直走得很近，灵璧侯也很受皇上看重，汤氏姐妹虽然是庶女，但是身份依旧是水涨船高。求亲的无论是质量还是数量，都比前几个出嫁的姐姐要强。

“她们定下的是哪两家？”苏婉问道。

于是说道：“慧姐儿定的是成阳侯的庶子，虽然是庶子，小小年纪就已经中了举人，今年正要参加春闱，将来未必没有前途。而灵姐儿定的则是永新伯的嫡次子，虽然没有什么特别拔尖的地方，人品却是不错，跟二弟一样，也是勋卫散骑舍人，算是亲军。”

勋卫散骑舍人，就是选公、侯、伯、都督、指挥诸人的嫡次子组成亲兵，既是笼络，也算是人质。

苏婉点了点头道：“这两家的家风还算不错，嫁过去也不会太辛苦，姨母和大嫂子的确是费心了。”

余氏却轻哼一声道：“我也不求她们感激我，只要她们不怨恨我跟太太就好。”

苏婉诧异道：“大嫂的意思是，慧姐儿她们并不满意？”

余氏撇嘴说道：“人家眼光高得很，可是一直向你看齐呢。幸亏这几天陛下忙，没有来你这儿，否则，我可不敢带她们过来。”

苏婉微微一笑，没有放在心上。反正她们都已经定了人家，难道还能起什么幺蛾子不成？

此时，汤灵玉和汤慧玉两人正在游览花园，满脸惊叹和羡慕。

最后，两人在一个亭子里坐了下来，汤灵玉艳羡地道：“若是我有这么一个园子就好了。”

汤慧玉淡淡说道：“你别做梦了，这园子可就只有楚国夫人有。”

汤灵玉翻了个白眼道：“这我当然知道了，我这也是随口说说而已。”

汤灵玉看了看刚被她支开的两个丫头，小声问汤慧玉道：“你说，陛下今天会来吗？”

汤慧玉皱眉看了看她道：“你问这个做什么？陛下来不来，与我们有什么相干？何况，陛下就是来了，也不是来看我们的。”

汤灵玉皱了皱鼻子，轻哼了一声，随即，眼睛一转，又道：“四姐，难道你满意这门亲事？”

汤慧玉冷冷道：“满意又如何，不满意又如何，我们都得嫁。”言外之意，就是不怎么满意了。

“四姐你说话就是不干脆。”汤灵玉很是看不惯她，“我早就说自己不满意了，姨娘为此还去找了太太理论，结果却被太太骂了一顿。就连这次来楚国夫人府，也是我缠着太太要求来的呢！”

“来了又如何？不过是平添不甘罢了。”汤慧玉叹了口气说道。

汤灵玉道：“四姐，我不想嫁到永新伯府去，我不甘心。”

“那你想怎么样？”汤慧玉问道。

“我看太太就是看我们不顺眼，若是她能替我们找个能继承爵位人的嫁了也就罢了，我也不会这么不甘心。但是，既然她不仁，也别怪我不义。”汤灵玉说道。

“难道你想……”汤慧玉满脸震惊，但震惊之余，又带了点激动之色。

“没错，就是你想的那样。”汤灵玉道，“她身份还不如我们呢，都能做楚国夫人，我们也不能差太多。”

“不行不行。”汤慧玉立即摇头道，“这根本行不通，谁不知道陛下如今专宠楚国夫人，连陆才人都不行，何况是我们？”

“你怕什么？”汤灵玉笑道，“我们又不是想要取而代之，我们甚至不需要进宫，只要楚国夫人肯让我们留下来伺候陛下，何愁得不到圣宠？我们比那些宫妃有先天的优势。只要将来怀孕了，就不怕没有位份。”

“可是楚国夫人会同意吗？”汤慧玉不确定地说道，看了看周围，这才小声说道：“很多人都说她善妒呢？”

“她肯定会同意的。”汤慧玉自信满满地道，“楚国夫人虽然受宠，但是陛下前段时间却宠幸了陆才人，她心里肯定会产生危机感，就怕陛下又被陆才人给勾走了。我们年轻又漂亮，又自愿帮助楚国夫人争宠，她岂有不同意的？”

若在平时，汤慧玉肯定不会同意这么做，可是现在，她却不由自主地被汤灵玉给说服了。因为她本就不想嫁给一个侯府的庶子。尤其是现在，她被楚国夫人府的华丽震惊到之后，她忍不住动摇了。何况，汤灵玉描述的前景，也的确让她心动神驰。

不过她还是有点犹豫，忐忑地说道：“太太恐怕不会同意的。”

－－－－－－题外话－－－－－－

在小黑屋里写了九千字，虽然晚了，但还是觉得自己萌萌哒，你们觉得呢？嘿嘿…

稍后修改~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七章下场

“她当然不会同意，我们也不需要让她同意。”汤灵玉冷哼一声说道，声音却是小了许多。

就算对灵璧侯夫人积怨已久，但是她多年来对她们的威慑，也不是那么容易就打破的。

“只要出楚国夫人同意了，太太就一定会同意的。”汤灵玉继续说道。

汤慧玉还是有点犹豫不决，她虽然更加聪明沉稳，但同样的，她考虑的也比汤灵玉多，做起决定来就十分小心谨慎，不会那么干脆。

汤灵玉皱眉道：“你还犹豫什么？我们只有这一次机会了，若是错过了这次机会，以后怕是要后悔终生了。”

汤慧玉听到这里，终于下定了决心，缓慢而又用力地点了点头说道：“好，就听五妹的。”

“这就对了，不努力搏一搏，我们怎么知道行不通呢？”汤灵玉笑道。

汤慧玉既然已经决定了，就变得积极起来，说道：“我们还得着个机会，避开大嫂才是。”

“哼，大嫂跟太太是一条心，对我们这些庶女，可是一百个看不上眼，我们的确得想办法支开她才行。”随即，就皱眉思考起来。

汤慧玉看了汤灵玉一眼，试探地道：“要不然，我装病缠住大嫂，你趁此机会去跟楚国夫人说。”

汤灵玉也没有想到什么好办法，因为余氏可不是那么好糊弄的，见汤慧玉自告奋勇，便同意了。

花厅。

余氏跟苏婉说了一会儿话，突然站起来说道：“行了，时候不早了，我也该走了，府里还有很多事呢！”

苏婉连忙笑着挽留道：“大嫂子何必要急着走，你好不容易抽空才来一趟，若是连午饭都不用，若是被人知道了，岂不是让人取笑我小气。”

余氏大笑道：“夫人说笑了，这天下间哪有人敢说你，除非他们活腻了。何况，我们都是自家人，何须这么客气，等我有空再来，我这回去还有事呢！”

苏婉正要说话，突然，之前带着汤氏姐妹去花园游玩的三等丫头海香，急忙忙地过来禀报道：“夫人，不好了，汤四姑娘突然晕倒了。”

“什么？”余氏顿时大惊，人是她带出来的，若是出了事，她也脱不了干系。

苏婉也有些担忧地问道：“到底是怎么回事？”

海香气喘吁吁地摇头道：“奴婢也不知道，就是突然就昏倒了。”

“夫人，你看这……”余氏焦急地看向苏婉道。

苏婉先是安抚了她两句，这才吩咐道：“黄梅，你去找几个婆子，先用春凳把人抬到西厢房。白菊，你让个机灵的小丫头去前面请房妈妈过来。”

黄梅和白菊立即应是，匆匆下去安排了。

尽管如此，余氏还是有点焦急，不由在厅里走来走去的。毕竟是自己的家人，又相处了几年，虽然有些看不惯她们，但也是有感情的。

没过一会儿，汤慧玉就被抬到西厢房去了。

苏婉和余氏去了西厢房，房妈妈此时也到了，上前看了看汤慧玉的脸色，又替她拔了把脉。

等她把脉完之后，余氏立即迫不及待地说道：“这位妈妈，慧姐儿怎么样了？”

房妈妈神色平静，淡淡笑道：“夫人不必着急，这位姑娘的身体并没有大碍，等她醒来问问应该就知道是怎么回事了。”

“可是慧姐儿她……”

余氏还要问，苏婉却打断了她，说道：“房妈妈有办法让她醒过来吗？”

房妈妈的笑容里带着几分深意：“那是自然。”

一旁的汤灵玉闻言，脸色顿时一变，她竟是忘了这楚国夫人府，可是有医女还有太医的，不由紧紧盯着房妈妈的动作。

然而，还不等房妈妈做什么，就听到床上传来一声嘤咛，接着，就见汤慧玉缓缓睁开了眼睛。

余氏就在床边，见状不由欢喜地拍了一下手，喜道：“哎呀，醒了。”

苏婉笑道：“醒了就好。”神色间却带着几分疑惑，眼睛不着痕迹地打量着她。

“慧姐儿，你这是哪里不舒服？”余氏急忙问道。

汤慧玉先是一脸迷惘地看了周围众人一眼，这才说道：“大嫂，我头好晕。对了，我之前不是在花园吗？这又是在哪里？”

“这还是在楚国夫人府，你现在感觉怎么样？还能坐马车吗？”余氏又问道，怎么也不能将她留在这里。谁知道皇上什么时候过来？

汤慧玉犹豫了一下，还是点了点头，说道：“大嫂，没关系的，我可以坐车走的。”

说着，就试图想要起来，结果起到一半，突然就重重地摔了一下，一脸地难受之色，但她却还是咬牙要起身，结果，还是如此。显然是不能做马车了。

“好了，你别起身了，继续躺着吧！”余氏见状，有些无奈地说道，看她的情况，就知道现在是走不了了。

然后，带着一丝歉然和尴尬说道：“夫人，看来这次，我们真得要留下来了。”

苏婉闻言，微微回神，笑道：“我求之不得呢！你早该答应了。”

说完，她又看了房妈妈一眼，房妈妈只是垂着眼皮，微不可查地点了点头。

苏婉顿时明白，这汤慧玉必定是在装病。联想到之前余氏对她说的那番话，唇角轻轻勾了勾，心中甚至还起了一点兴致，想要看看，她们葫芦里卖的什么药。

“慧姐儿，你好好养病，不要着急，有什么不舒服的，尽管告诉房妈妈。”苏婉一脸关心地说道。

汤慧玉闻言，一脸感动，眼睛似乎都有些湿润，点了点头道：“是，只是太麻烦夫人了。”

苏婉笑道：“一家人别说两家话，有什么麻烦不麻烦的。”

汤灵玉闻言，眼睛里立即透出一丝精光，唇边的笑意更深了。

楚国夫人若是真能这么想就太好了，她说服她的把握就更大了。

余氏替汤慧玉提了提被子，说道：“慧姐儿好好休息，不要想要太多了。”

说着，就要起身跟苏婉离开。

但下一刻，她的衣袖，就被汤慧玉给拉住了，余氏诧异地看着她。

汤慧玉带着一丝虚弱地道：“大嫂，你再多陪我一会儿吧，一会儿就好。”

见她这副可怜的模样，余氏到底不忍心拒绝，只好留下了下来。

而且，她对汤慧玉看法，可比汤灵玉好多了。汤慧玉安分稳重，可不是汤灵玉那个惹事精。

苏婉离开厢房的时候，汤灵玉也悄悄地跟了上去，她虽然看到了，却也没说什么。

一直到了花厅，苏婉坐在暖榻上之后，才笑着打量了一眼站在自己面前的汤灵玉，说道：“灵姐儿是不是有话要跟我说？”

汤灵玉被苏婉这样看着，心里其实也是有点紧张不安的，手心都有些冒汗，而且她也怕苏婉不答应，甚至怪罪于她。

但是，在她心里，到底还是贪婪和野心占据了上风，再加上，她反反复复地告诉自己，她这是再帮助楚国夫人，是双赢的事情，楚国夫人只要不傻，就肯定会答应的。而且，她实在太喜欢这里了，若是能成为皇帝的女人，这一切都唾手可得。

若是，她能抢在楚国夫人前面怀了身孕，说不定会更得陛下看重，将来未必不能占据上风，将这里据为己有，想到这里，她心里就激动不已。

所以，她又怎么能半途而废呢？

想到这里，汤灵玉就平静了下来，再也没有了之前的忐忑和畏惧。

苏婉看着汤灵玉的神色由忐忑变得坚定，便知道，她此时已经做好了决定，只是不知她是幡然悔悟，悬崖勒马，还是继续执迷不悟，不过，苏婉看来，却极有可能是后者。

果然，就听汤灵玉带着了少女的羞涩说道：“婉儿表姐，小妹的确是有点事想要对你说，表姐可以让这些下人都退下吗？”

听到汤灵玉的称呼，一旁的菡萏和山茶等人的脸色都有点难看，夫人的名讳是她能喊的吗？你看有哪个人敢称呼宫里娘娘们的名讳，便是她们的亲生母亲都不敢，她区区一个侯府的庶女，怎么敢这么样喊夫人？夫人允许她这么称呼了吗？

山茶正要说什么，却被苏婉一个眼色给制止了。

对于称呼，苏婉倒是无所谓，反正，按照身份来讲，她们的确算是她的表妹。

苏婉说道：“她们都是我的心腹，嘴巴都很严，你不要顾忌她们，想说什么尽管说就是了。”

汤灵玉闻言，也只能作罢，反正被这些下人听到也没什么，只是有点难为情罢了，毕竟，她还是个未嫁女。

她犹豫了一会，直到脸上浮现了一丝红晕，才缓缓说道：“婉儿表姐，其实这件事，我不知道当说不当说，因为我怕表姐会误会我，或者恼了我。”

说完，还偷偷拿眼睛觑了苏婉一眼，一副想要说，却不好说的样子。

苏婉轻笑一声道：“既然你知道可能会惹恼我，那就不要说了。毕竟，我的脾气不算好，人又有点冲动，万一控制不住，冲你发了火，反倒是伤了两府上的情分。”她这也是最后一次给她机会，好让她知难而退。

可惜，汤灵玉早已经认定了这条路，甚至可以说，她被权势和富贵迷了心窍，正做着当皇妃的美梦，何况，眼前就有苏婉这么一个活生生的例子，她岂会因为苏婉的一句话就退缩？

因此，汤灵玉只是暗暗咬了咬唇，又继续说道：“原本，我也是不想说的，只是，这件事，关乎着婉表姐的未来，也关乎着我的未来，所以，就算是您要怪罪我，我也是要说的。”

“关乎着我的未来？”苏婉顿时失笑，她的未来，是需要她自己走出来的，哪里需要别人决定未来？

听到苏婉的笑声，汤灵玉顿时有点恼羞成怒，猛然抬头看向苏婉说道：“我知道表姐对我的话，有些不以为然，毕竟，表姐集三千宠爱于一身，要风得风，要雨得雨，又怎么会听我一介小女子的话？但是，我要说的是，表姐你只看到了眼前的风光，却没有看到你背后的危机。若是你继续这样下去，早晚会……”

“放肆！”汤灵玉话未说完，就被菡萏一口打断了，她冷冷看看着她道：“还请汤五姑娘慎言，夫人怎么做，还不需要你来教导！”

她算个什么东西，也配说这种话，真把自己当回事了？

一众丫头，都眼神鄙视地看着她。

汤灵玉闻言，却是十分不服气，梗着脖子，冷哼道：“我这是在跟表姐说话，表姐还没说话，你区区一个丫头，竟也敢训斥我？谁给你的胆子？”

说完，她又气愤地对苏婉说道：“表姐，像这样不经你允许，就擅自开口的丫头，就不能留在身边，实在太没规矩了。”

“我的丫头若是没规矩，这天下间就没有规矩的人了。”苏婉冷笑，“宰相门前六品官，何况菡萏是我的心腹大丫头，是我极为信任之人，她说的话，就代表了我的意思，她就是训斥你，那也是理所当然，你说谁给她的胆子？”

汤灵玉没想到苏婉会为了区区一个丫头，训斥她这个表妹，不由感到十分难堪，心里愤恨难当，一张脸顿时火辣辣的，不由微微垂下头去，精致的脸庞顿时变得有些扭曲。

苏婉却没有放过她，继续道：“菡萏说的对，我的事情，还轮不到你来插嘴。行了，你既然知道我不会听，那你也不用说了，先退下吧！”

随后，就示意两个丫头请她出去。

汤灵玉闻言顿时惊愕不已，见丫头越走越近，生怕她们真把自己请出去，慌张之下，竟是噗通一声跪下，哀求道：“表姐，不，楚国夫人，我知错了，以后再也不敢放肆了，我要说的话真得很重要，我求你听我说完，等说完之后，您再发作我不迟啊……”

苏婉见她直到现在还执迷不悟，不肯放弃，心里的最后一点耐性和好意也磨光了，也不想再警告她了。

人想要找死，谁也拦不住。

便挥手让丫头退下，道：“好吧，那我就再给你一次机会，你说吧，我听着呢！”

说着，便将手肘搁在引枕上，微微歪着身子，一副看好戏的模样，同时，又对山茶点了点头。

山茶会意，悄悄地从苏婉左后方的落地花罩里退了出去，穿过前面的南厅，去西厢房喊余氏去了。

汤灵玉此时却不敢抬头，她的心里，也终于生出一丝惊慌之感，心里惊悸不安，不知该如何开口。

苏婉好意提醒道：“你刚才说，本夫人只看到自己表面风光，却不知道背后危机重重，是也不是？”

汤灵玉这才回过神来，打起精神，咬了咬牙说道：“是，夫人您现在的确是危机重重。不说别的人，只宫里的皇后娘娘，四妃，还有其他嫔妃等，恐怕都对夫人恨之入骨。”

苏婉闻言，却只是笑着点头，道：“我知道，你继续说。”

汤灵玉定了定心，又道：“若是她们联和起来，对付夫人，就算夫人有陛下庇护，夫人怕是也招架不住，毕竟夫人只有一人，孤掌难鸣。”

“你说的没错。”苏婉说道。

汤灵玉以为苏婉被自己说动了，终于开始兴奋起来，说道：“还有，宫里的陆才人，一直都试图撼动夫人的地位，想要跟夫人争宠，夫人就算现在占据了上风，但谁又能保证将来呢？所以，现在，夫人最需要的就是就是盟友和帮手。若是有人来助夫人一臂之力，夫人的赢面可就更大了。”

略显兴奋地说完，汤灵玉就有等着苏婉的称赞，毕竟，她为她指出了一条路不是吗？

可是，等了好一会儿，都没见苏婉开口，直到她等得有点不耐烦了，由兴奋转为忐忑，才听到苏婉说道：“你说的很有道理，那你告诉我，我也找谁做盟友和帮手比较好？你也知道，宫里的那些人，跟我都不对付。”

汤灵玉闻言，立即松了一口气，依旧低着头说道：“夫人自然是要找自己人比较合适了，只有自家人，才会上下一条心。”

此时，汤灵玉并不知道，余氏已经到了苏婉身边，见到这种情况，哪还有不明白的？心里尴尬无比，但更多的却是愤怒，气得脸都红了。

气她们的贪心不足，气她们不识好歹，竟然提出这种意见来，亏她之前费心费力地为她们寻找好人家，结果，她们竟然还嫌弃，真是狼心狗肺，她以后若是再替她们操心半分，她就不姓余。

最重要的是，她们怎么能厚颜无耻地说出这种话来，这让她以后如何面对苏婉？

但是，她却忍住了怒气，想听听汤灵玉还能说出什么无耻的话来。

“自家人？比如说呢？”苏婉的声音里带着几分漫不经心。

“夫人您看我跟四姐如何？”汤灵玉压抑着激动小声说道。

“你们？”苏婉的语气有点意味深长。

“是，夫人，就是我们。”汤灵玉深吸了一口气，向苏婉叩首道：“夫人，我们愿意替夫人争宠。”

“哦？替我争宠？”苏婉眯了眯眼睛，“你们的意思是想要伺候皇上喽？”

汤灵玉依旧跪伏在地上，用诚恳地声音说道：“我们只愿追随夫人，唯夫人马首是瞻，只会听夫人一个人的话。”

“这是你们俩的意思，还是灵璧侯府的意思？还有，你们不是已经定亲了吗？”苏婉问道。　　汤灵玉犹豫了一下，还是说道：“这是我们的意思，我们还没有告诉太太。而且，只要夫人一句话，就算订了亲，也照样可以退，太太也不会说什么的。”

余氏已经气得脸红脖子粗了，简直浑身都在颤抖。

婚事岂是儿戏，若是真退了亲，灵璧侯府名声可就坏了。她们是去攀高枝了，可是，以后灵璧侯府的姑娘们可就难嫁了。

灵璧侯府到底养了她们这么多年，她们怎么能这么自私？为了一己之私，置整个侯府于不顾。

何况，她们也不瞧瞧自己那副模样，不说楚国夫人，宫里的那些嫔妃，她们也是一个也比不上，凭什么替楚国夫人争宠？

她还让楚国夫人替她们说话退婚，她们哪来这么大的脸，这简直就是往楚国夫人身上抹黑，到时候，少不了又是一个嚣张跋扈地头衔安放到楚国夫人头上，就连灵璧侯府的人怕是都会对楚国夫人不满。

幸亏余氏早就知道，苏婉不会答应她们，否则也不会派人来喊她了，这才勉强压下了胸中的怒火，只是心却冷了。

她回去之后，一定要将事情原原本本的告诉太太。

苏婉忽然轻笑了起来。

笑得汤灵玉有点莫名其妙，心里突然就点慌乱起来。

苏婉很快就停了下来，对她说道：“灵姐儿，你抬起头来。”

汤灵玉闻言，缓缓抬头，正要绽开一个笑容，忽然见到一旁对她怒目而视的余氏，绽开一半的笑容，一下子就僵在了脸上，结结巴巴地问道：“大嫂，你怎么在……这儿……”

余氏冷着脸没有说话，她现在已经彻底厌了她，一句话都不想跟她说了。

苏婉回答了她的话，笑意盈盈地说道：“大嫂子当然是我让人请过来的。”

“为什么？”汤灵玉怔怔问道，“我明明是在帮你。”

“帮我？”苏婉冷笑，“你可太会往自己脸上贴金了，我何曾说过要你帮忙，你做的这一切，不过为了你自己的私欲罢了。”

“我承认，是有一点私心，但我的确也是为了夫人好。我们这样合作可是双赢，难道夫人就不怕失宠，不怕皇上宠爱其他人？”汤灵玉此时有恼怒，但更多的却是又害怕，因为她知道事情暴露后，她一定落不了好，但还是想要做最后的挣扎，希望苏婉能够“回心转意”，采纳她的意见。

苏婉摇头轻轻一笑，语气十分笃定地说道：“你放心好了，除了我之外，陛下绝对不会宠爱其他人的，所以，真得不用你好心来‘帮’我。”

“不，这怎么可能？”汤灵玉倒吸一口冷气，不敢置信地说道，“你一定是在骗我，皇上不可能专宠你一个人的。”

“我也不怕实话告诉你。”苏婉懒得跟争论这些，只看着汤灵玉，一字一句地说道：“我这个人，最讨厌别的女人觊觎我的男人，无论她是谁，若是只动心思便罢，我也管不着，但若是谁敢付诸行动，那就是触到了我的逆鳞，就是我的敌人，无论她是什么人，我绝不会手下留情，你听明白了吗？”

汤灵玉一下子瘫坐在了地上，口中却不敢言语，额头上甚至还沁出了豆大的汗珠。

因为，此时的苏婉气势实在太可怕了，就好像是护食的野兽一般，冷酷，凶猛，极具攻击性，让她也不敢不听，不敢不信。她甚至觉得，如果她敢拒绝，她的威胁一定会成为现实。

不但汤灵玉感到害怕，就连一众丫头也是心中一凛，心中巨震。

她们中间，不乏长得漂亮聪明，动小心思的。

毕竟，那可是皇帝，只那个身份，就让人趋之若鹜了，更别说，他还年轻俊美，极有魅力，对楚国夫人的宠爱，她们都看在眼里，记在心里，她们又是正是花儿一般的年纪，情窦初开的时候，有这么一个男人经常在眼前晃荡，怎能不春心大动？

而且，她们还是楚国夫人的丫头，万一哪天楚国夫人身体不舒服，说不定就会让她们伺候了，这几个月来，做这种美梦的不在少数。

若非邱妈妈敲打了几次，她们中，恐怕早就有人行动了。

但是，此刻听到苏婉的话，那些做白日梦的，一下子就清醒了过来，虽然也有不甘心的，但是，此时，也不得不将自己的小心思压下去，毕竟，小命才是最重要的。

苏婉扫视了众人一眼，对于这种效果可是满意，她早就知道有人动心思，但是，只要她们安分守己，她就睁一只眼闭一只眼，但是必要的敲打也是有的。

说完之后，苏婉看向余氏，比起平时的热络，苏婉此刻的表情略显平淡，她说道：“大嫂子，看在姨母的面子上，我这次就不跟她们计较了，但是，我希望不会再有下次，还有，我这楚国夫人府，再也不会欢迎她们来了。”

余氏听到这话，顿时大松了一口气。

只要苏婉不计较就好。倒不是在意汤氏姐妹，而是万一苏婉真得计较起来，对灵璧侯府的名声肯定不好。

毕竟，汤慧玉她们已经定亲了。

余氏一脸自责地说道：“楚国夫人，这次是我的不对，我不该带她们来的。你放心，无论如何，我们灵璧侯府都会给你一个交代的。”

她的声音里带着一股子杀意，对于这样不识好歹，又自私自利，完全不管家族死活的白眼狼，留着也是祸害。

汤灵玉的脸色一下子苍白如纸。

她知道，这次她是真得完了。

苏婉先是点了点头，随后又道“大嫂子无需自责，我知道此事跟你无关，是她们自作主张。你放心，我不会迁怒灵璧侯府的，也让姨母不要太过生气，免得伤了身子。”

“嗯。”余氏重重地点了点头，眼睛有点酸涩，道：“夫人放心，我知道的。今天到底是不能留在这里用饭了，夫人等我的好消息吧！”

苏婉也没有过于挽留。

余氏这才冷冷地看向瘫坐在地上的汤灵玉道：“还愣着做什么？还不给我起来！”

汤灵玉想起来，却发现自己腿软了，余氏暗骂了一声废物，让自己带来的婆子拖着她走，自己则是跟苏婉告辞之后，去了西厢房，看着还躺在床上装病的汤慧玉，“啪”地一下，狠狠扇了她一巴掌，将汤慧玉打了个晕头转向。

“大嫂，你打我做什么？”等汤慧玉反应过来之后，立即捂着自己的脸，怒视余氏。

“打得就是你！”余氏眯眼说道，“你自己做了什么，自己清楚，等回府之后，你自己跟太太说去吧！”

汤慧玉还想再说，但下一刻，她就明白，一定是她们的计划暴露了，刚想为自己辩解两句，就见余氏转身走了，一个婆子则是直接粗鲁地将她从床上拽了下来，拉扯着走了。

这件事在苏婉看来，只是一件小事，并不需要惊动显德帝，她也没有要闹大的意思，灵璧侯府肯定会处理好的。

但显德帝还是知道了，不但知道了，他甚至还出手了。

次日，他就命太监去灵璧侯府下了一道旨意。

以汤慧玉、汤灵玉不懂礼数，以下犯上，顶撞、欺骗楚国夫人，对楚国夫人不敬为由，命宫中太监，对她们鞭笞十次，掌嘴二十，以示惩戒。

虽然惩罚不算太重，死不了人，但却真是丢人啊！丢人丢到天上去了。

虽然灵璧侯府也有点丢脸，但也只是被人说不会养女儿，何况，那只是两个庶女而已，陛下对灵璧侯府依旧看重，所以，并没有受到什么影响。

而那两家与汤慧玉和汤灵玉定亲的人家，也同样觉得丢人。

很快便要透露了要退婚的意思。

不是他们不厚道，而是，实在没有办法接受这么两个不懂礼数的女人嫁过来。

她们两个连出宫夫人都敢顶撞，都敢不敬，那肯定也是不会孝敬公婆的，说不定将来还会惹出什么事来。

灵璧侯府本来就有意退婚了，他们也不愿意自家的女儿去祸害别人家，那不是结亲，而是结仇，甚至还打算让她们病了，好借机退婚的，如今见到成阳侯府和永新伯府都退婚了，灵璧侯府很痛快就答应了，倒是让两府对灵璧侯府心存愧疚，跟灵璧侯府的关系，不但没有受到影响，反而越发亲近了一些。

至于汤慧玉和汤灵玉两人，若是普通人，遇到被皇帝派人鞭笞这种事，怕是早就寻死觅活了。但她们自觉还有后路，毕竟她们已经订了亲，虽然也觉得难堪，但到底还有希望。直到知道被退亲之后，她们才开始大闹起来，怎么都不肯接受这种结果。

汤灵玉的姨娘也是成天哭闹不休，灵璧侯能留她们在府里，已经是很顾及父女之情了，如今见她们还闹腾，终于忍无可忍，直接将汤灵玉和汤慧玉送到郊外的庵堂里去了。

－－－－－－题外话－－－－－－

噗，今天在小黑屋订了8000字，结果相同的时间，比昨天少写1000字。吐血~

先发了，一会儿修改。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八章内贼

过了两天，余氏后来又专门过来向苏婉道歉，同时也告诉了苏婉，侯府对于汤慧玉俩姐妹的处置。

苏婉知道两姐妹被送到庵堂里去了之后，不由轻叹一声，对余氏说：“这个惩罚着实重了些，毕竟，她们也没有真正地犯下大错，就算有错，也已经受到了惩罚。等过个一年半载，事情平息之后，你们再为她们定两门好亲也就是了。她们年纪还小，一辈子就这么毁了，我也于心不忍。”

余氏听到苏婉的话，不由感激地点了点头，谢了苏婉一番。

虽然汤慧玉她们是庶女，但是，毕竟也是灵璧侯的女儿，灵璧侯对她们虽然生气和失望，但其实也心疼她们，送她们去庵堂，也是想让她们修身养性一段时间，最重要的是避避风头，等这件事过去，便将她们远远地嫁出去，只怕这么做了之后，楚国夫人不高兴。

现在听到苏婉这么说，她就放心了。

只是，不知何时，京城里竟然悄悄传出了关于楚国夫人霸道、善妒不容人、残忍的传言，一开始还只是小范围内传播，但是渐渐地，流言却传得越来越广，而且还传得有鼻子有眼，活灵活现的，仿佛他们都亲眼见过一般。

比如说，汤氏姐妹年轻貌美，去楚国夫人府做客的时候，被陛下给看中了，陛下有意要纳她们为妃，结果引得楚国夫人醋意大发，竟然当场威胁了她们，说什么要独占陛下，谁勾引陛下，谁就是她的敌人，绝对不会手下留情，让汤氏姐妹好自为之。

汤氏姐妹离开之后，她犹不解气，还在陛下面前故意诬陷她们顶撞自己，对自己不敬。

虽然陛下也喜爱汤氏姐妹，但是到底还是更喜欢楚国夫人，再加上楚国夫人对她们说了很多坏话，惹得陛下对她们由喜欢变成厌恶，这才派人惩处了汤氏姐妹一番。

虽然这种猜测，跟当天的情况，相差甚远，简直就是胡诌，但是很多细节却描绘的很清楚。

比如苏婉警告汤灵玉的那番话，几乎是一字不差地传了出去。

苏婉其他的一些话，也被添油加醋一番，变成了*裸的威胁，就连余氏打了汤慧玉的那一巴掌，也被张冠李戴，算到了苏婉头上。

几个月来，无论是民间还是贵族圈，苏婉名声都已经极为不错了，但经过这么一传，虽说对苏婉的名声也没有太大的影响，毕竟，这只是私事，跟老百姓无关，大家只是凑个热闹，但却也让不少人对她的印象差了些。

比如那些迂腐自大的文人们，又比如那些，一向自诩“贤良淑德”、“宽容大度”的贵妇们，都苏婉颇有不满之意。

文人们杞人忧天，觉得楚国夫人太善妒，手段又狠辣，觉得陛下不该宠幸于她，否则，将来又是一个苏妲己。

而贤妇们，则是觉得楚国夫人这么做，是犯了七出之罪，是在女人脸上抹黑。虽然她们不敢明着说，但是，但是私底下却经常表示对楚国夫人行为的不满，将她当成个反面例子，时不时地都要提出来讽刺两句，好像不这么做，就不能证明她们的宽容大度一般。

这一天，一众相交极好的勋贵夫人们的宴会上，一众夫人说着说着，又说到了楚国夫人身上。

实在是楚国夫人太具有话题性了，无论是她的身份来历、封号、名声、还有她的专宠，都让人津津乐道。

一名三十岁左右的夫人说道：“要我说呀，这女人就是不能嫉妒，一旦开始嫉妒，那离失宠也就不远了。天下哪个男人喜欢善妒的女人呢？”

“说的也是，那位夫人这么善妒，如此嚣张跋扈，连自己的表妹都容不下，早晚得吃苦头。”一位年轻的夫人说道。

“这可不一定，历代的宠妃，比如苏妲己，赵合德姐妹之流，有哪个不善妒的？不是照样迷得男人晕头转向的。”有人反驳。

一人叹道：“怪不得陛下这么长时间不入后宫，原来身边竟是有这么一个大醋坛子，争宠也不是这么个争法，竟是连一口汤也不肯分出去，这可苦了宫里的娘娘们喽，这样的日子，也不知道什么时候才是个头。”

“我看应该不会太久了，陛下前段时间不是还宠幸陆才人了吗？如今，又看上了汤氏姐妹，我就不相信楚国夫人会一直这么独宠下去，皇后娘娘和四妃可不是吃素的。”

说到陆才人，旁边的一位夫人拉扯了一下她的衣袖，又往另一个方向努了努嘴，说话的那位夫人才有点讪讪地停了口，她倒是忘了武清伯夫人也在场了！

武清伯夫人叶氏只是淡淡一笑，看似毫不在意，其实心里却有些忧虑。

离上次出宫已经差不多半个月了，可是，她却一直没有下定决心去找楚国夫人，因为她心里实在是没底了。等她好不容易下定决心想要去试一试时，结果，又发生了汤氏姐妹的事情，她自然也听到了苏婉说的那番话，顿时就更加犹豫了。

眼看着陛下总是不进后宫，她心里简直一天比一天着急，同时，还不往出来走动交际，扩展人脉，半个月下来，人瘦了好几圈。

宴会过了之后，叶氏在坐车回去的路上，终究还是在下定了决心，去一趟楚国夫人府。

——她还是想要试一试，否则她实在是不甘心。

传言一向都十分夸大，很多都是添油加醋，断章取义来的，不一定是真的，她不能因为听了几句流言就退缩。

何况，这对她来说，未必不是一个机会，她已经知道，用什么方法让楚国夫人松口了。楚国夫人府。　　这几天，苏婉的心情十分不好，连带着整个侯府的气氛，都有些阴沉沉的。

苏婉生气，倒不是因为那些流言和指责，她生气是因为，府里有内鬼。

否则，外人不可能知道得这么详细。

她不认为是汤灵玉或者余氏说的，汤灵玉自顾不暇，根本没机会这么做，而余氏肯定不会这么做。

所以，一定是府里出了内贼。

苏婉当初跟汤灵玉谈话的时候，留在身边的，都是她的心腹丫头，并没有其他人。

她其实不太相信她们会背叛自己，菡萏、山茶她都信得过，就连邱妈妈挑选的梅、兰、竹、菊四人，还有云青、云碧也都算忠心，当初，绿竹和墨兰不在，在场的就只有她们六人了。

苏婉仔细回想了一遍六人平时的言行，并没有发现什么不对的地方，所以，也就没有大张旗鼓地排查，对她们的态度依旧不变，但是，六人也知道自己的嫌疑最大，心情也比较低落，甚至是自责。苏婉不得不安慰了她们几句。

但是邱妈妈就不一样了，她的心情只会比苏婉更差，毕竟，苏婉身边的人，大都是她安排的，她挑选的人出了问题，她也得负很大责任，因此，很是用心地去查这件事，除了菡萏和山茶，其他六人，包括不在的绿竹和墨兰，全都让她给教训，甚至排查了一遍，结果，还是没有查出什么不对的地方。

苏婉便让邱妈妈缓一缓，不要急，除非那人偃旗息鼓，否则，早晚会露出狐狸尾巴。

她们现在已经有了防备，多加注意就好。

下午的时候，显德帝过来了，看到苏婉坐在后院的石凳上，托着腮不知在想什么，不由走过去，扶着她的肩问道，“怎么，是谁惹婉儿不开心了？”

苏婉发现显德帝来了，身子没动，有气无力地说道：“没人惹我不开心。”

“是不是因为外面那些传言？”显德帝问道。

“才不是！”苏婉暗暗翻了个白眼，“我若是计较那些，早就气死了。”

此时，显德帝接过菡萏刚刚送过来的披风，给苏婉披上，说道：“你身体才刚好没多久，还是要注意保暖，别吹太长时间的凉风。”

苏婉心里一暖，拉过显德帝坐在自己旁边铺着绣垫的石凳上，说道：“你而别光顾着我，你最近这么忙，还总是来看我，也要注意自己的身体才是。”

显德帝反握住她的手，放在唇边亲吻了一下，笑道：“放心吧，朕省得。”

两人相视而笑，一切尽在不言中。

青梅给显德帝奉上茶后，就悄悄退下了下去，其他丫头，还有跟着苏婉来的小太监，都垂头侍立在不远处。

“陛下既然也听过外面的那些传言，心里可有什么想法没有？”苏婉眨了下眼睛，略显调皮地笑着问道，道，“会不会也觉得我是个妒妇？”

显德帝没有立即回答，而是喝了一口茶，才慢悠悠地说道：“你当然不是妒妇……”

苏婉闻言一笑，正要说他识相，只听显德帝又道：“你只是个小醋坛子而已。”

以后说不定还会变成醋缸。

“好呀，你竟敢戏弄我，让我白高兴了一场，看我怎么收拾你。”

苏婉说完，正要故技重施，去掐他腰间的软肉，就被早有预料的显德帝握住了手，一用力，就将他拉到自己腿上坐着，环抱着她，在她耳边沉声笑道：“婉儿，朕这次可不会再上你当了。”

苏婉哼哼两声，才大发慈悲地说道：“好吧，我这次暂且放过你，就不跟你计较了。”

说完，就将头埋在他的颈间，开心地笑了起来，一脸的放松和满足。

“陛下现在不忙吗？”苏婉问道。

显德帝没有正面回答，只是说道：“会试已经考了两场了，下面还有一场，然后便是考官们阅卷了，倒是跟朕没有太大关系，朕只要等结果就好了。”

不过到了四月份的殿试，就需要显德帝亲自主持和阅卷了，还要排除名次，选出状元、榜眼和探花，当然，还有阅卷大臣、读卷大臣，协助皇帝评阅试卷。

说到这里，显德帝忽然像是想起了什么似地说道：“朕听说，你这里出了内贼，可查出来了。”

苏婉摇了摇头，道：“还没有。”

“既然查不出来，干脆把人都换了，要不就让锦衣卫的人挨个来审一审，不信就找不出来。”显德帝眯这眼睛说道。

周围几个丫头，闻言，均是脸色惨白，却咬着唇不敢吭声。

“不过是出了一个吃里扒外的东西罢了，何至于就这样了？你可别乱来。”苏婉有点哭笑不得，连忙警告地说道。

她身边的人，都是已经用惯了的，换了又得重新适应，最重要的是，相处了这么久，都有了一些感情，可不想因为一个内贼就换掉。

“好好好，朕听你的就是了。”显德帝脸上虽然笑着，眼中却闪过一丝寒光，她不让大张旗鼓地查，那他悄悄地查，顺便把所有可疑之人都清理出去。

苏婉见他这么听话，不由心花怒放，先是左右看了一番，发现太监还有丫鬟们都低着头，这才双手捧住他的脸，嘟着嘴在他的唇上碰了一下。

听老婆话的男人，就该给奖励，以后也好再接再厉。

苏婉正离开他的唇，后脑就被一只大手给按住了，刚刚离开的唇，再次稳稳地压到了他的唇上。

良久之后才分开，只是眼睛都还看着对方，舍不得移开。

他们已经好几天没在一起了，或者说，这段时间，他们都没有像现在这样，好好在一起说话了，有时候显德帝来了之后，见她一面就走，有时候来的是晚上，他们心里都很想念对方。

虽然显德帝很想现在就跟苏婉去卧室，但他还是忍耐下来了，心急吃不了热豆腐，等晚上再说。

次日，显德帝依旧是很早就走了，苏婉懒懒地不愿起床，又正大光明地赖床了一次。

直到收到了武清伯夫人的拜帖，苏婉才打起了精神。原来是武清伯夫人明日想要过来拜访，问苏婉方不方便。

“夫人，要不要拒了她的帖子？”邱妈妈问道。

苏婉考虑一下，还是摇头说道：“不用，两府之间有没有什么大的仇恨，拒了到不好，何况，我也想知道武清伯夫人到底想做什么？”

－－－－－－题外话－－－－－－

明天早上九点多二更。今天又卡了。ORZ…。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九章怀疑（二更）

次日。

武清伯夫人叶氏果然早早上门拜访了。

苏婉知道武清伯夫人叶氏到了之后，就让人先将她请到了前厅候着。

等苏婉换好了衣服，去了前面中厅之后，才让人将叶氏请了过来。

中厅明间只设着屏风，待客间在左、右次间。东、西次间跟明间都是用落地花罩隔开，西次间和东次间都是打通的两间房，极为宽敞明亮。西次间靠东墙设着宝座，下首设着两排桌椅，若是举办宴会，听戏什么的，也可以重新布置，东次间也设着桌椅。

次间和稍间之间用槅扇隔开，里面夹着纱，阻挡了外面的视线，东、西稍间都是比较隐秘的地方，设着炕和床榻等，可以供人洗漱换衣服，也可以喊比较亲密的人进来说话，里面还有耳房，不过是单开门，跟稍间并不相通。

苏婉在西次间的黄花梨嵌牙木雕山水宝座上坐了，前面设着脚踏，后面是配套的山水屏风，宝座旁边，香几、宫扇等物，其实跟苏婉福瑞堂待客厅里的摆设差不多，不过，那里设置地更加富丽堂皇，坐垫、引枕都是明黄色的，即便如此，这里的摆设，也是四妃以上才有的待遇。

武清伯夫人也是第一次来楚国夫人府，进来之后，就发现自己连连被震惊，果然是各种逾制，明目张胆，一点都不加以掩饰，绝对不只是一个国夫人才会有的待遇，只凭这点，就凭后宫那些女人嫉妒个半死了。

——怪不得楚国夫人在宫里如此不得人心！

但是，见到苏婉所坐的宝座之后，还是忍不住惊愕一瞬，但她很快就反应过来，恭敬地向苏婉福身行礼——

“见过楚国夫人。”

“免礼，请坐。”苏婉笑着说道。

“谢夫人。”武清伯夫人说完之后，这才小心地坐在了左下首第一张椅子上，含笑抬头看向苏婉。

此刻苏婉只是一袭鹅黄色四喜如意纹妆花褙子，葱绿盘金彩绣棉裙，头上戴着金凤垂珠步摇，鎏金如意簪，五彩宝石金步摇等首饰，比起以前的盛装打扮又是另一番清新模样，让人见了不免又多了几分惊奇和惊艳。

而且她皮肤细腻如脂，且白里透红，一看就气色极好，一点也不像是被流言所扰的模样，也不像前段时间所传的病重的模样。

果然，之前的病的是装的，目的就是为了吸引陛下的注意力。叶氏暗暗沉思。

苏婉仿佛没有看到对方的打量一般，很平静地让丫头上茶。

两人客气寒暄了一阵之后，叶氏终于忍不住开始道明来意了。

“楚国夫人，其实这次，我是特意来求夫人帮忙的。”

“求我帮忙？”苏婉闻言，不免觉得有点好笑，看向她的眼神里带着一丝讶异。

“是。”叶氏心里觉得有点难堪，但是说出来之后，却莫名地觉得送了一口气。

“我也不会让求夫人白白帮忙，只要夫人能够帮我这一次，我愿意奉上夫人最渴望的东西。”叶氏狠了狠心说道。

“我最渴望的东西？”苏婉挑眉，她最渴望什么，她自己怎么不知道？

叶氏又道：“夫人有什么是现在千方百计想要得到，却总是求不到的，比如，一个孩子……”

说到这里，叶氏偷偷觑了苏婉一眼，果然发现苏婉脸色微变，眼中闪过一丝喜色。

“孩子？”苏婉很快就压下了脸上的惊容，疑惑问道。

“没错，我们府上偶然得到了一粒得道高人所炼制的生子丹，女子吃下之后，必生贵子。只要夫人您肯帮我这一次，这生子丹，便是夫人的了。”叶氏道。

她比任何人都清楚，孩子对女人来说到底有多重要，后宫的女人尤其如此。

她就不相信，楚国夫人不上当。

果然，就见苏婉沉默了好半晌之后，才好像轻舒了一口气似地问道：“你想让我帮你什么？”

上钩了。叶氏顿时心中一喜。

她极力压抑着心里的激动说道：“我也不求别的，只求夫人能在陛下面前，替陆才人美言几句就好。”

苏婉心中冷笑，她果然还是没有猜错。

不过，脸上却是平静中带着一丝激动说道：“让我美言几句也没什么，只要你那丹药是真的，别说让我说几句好话，就是说一百句好话，我也愿意。”

叶氏闻言更加高兴了，忙点头道：“楚国夫人放心，我的丹药肯定是真的。不信，您可以让你们府上的房妈妈过来验证一下，您就是不信我，也该相信她房妈妈才是。”

苏婉闻言，眼敛微垂，抿唇笑道：“叶夫人的消息果然灵通，连我府上的房妈妈也知道。”

叶氏解释道：“房妈妈在京城里颇有名气，我以前也请房妈妈看过病，所以，一直都很关注她的动向，后来才知道，房妈妈她进了夫人您的府里。”

苏婉微微颔首，好像已经相信了她的说辞，又问道：“那什么丹，你可是带来了？”

“为了表示我们武清伯府的诚意，所以，我已经将生子丹给带来了，还请夫人过目。”武清伯夫人说着，便将起身将一个白色小瓷瓶，递给了站苏婉身侧的菡萏，菡萏先是打开开了看，闻了闻，发现没有什么不对之后，才递给了苏婉。

苏婉接过之后，顿时感到一股浓浓的药味扑面而来，那味道顿时让她感觉有点恶心，很想干呕，连忙屏住呼吸，将瓶子移远了一些，又盖上了塞子，即便如此，那种味道仿佛一直残留在她的鼻端，让她打心底感到不舒服，厌恶。

说也奇怪，苏婉对草药一点也不排斥，再难闻的药她也闻过甚至喝过，早就习以为常了。但是，闻到这个生子丹的药味时候，她却觉得很难受，很是接受不了。

“夫人？”菡萏见苏婉用帕子捂住口鼻，眉头微皱，好似有点难受的样子，连忙询问道，同时眼神很是不善地看了武清伯夫人一眼。

叶氏其实也觉得很奇怪，这药不但不难闻，闻得久了，还会有一点奇特地药香。而且，这药可是真的，且价值不菲，她原本是想要留给自己的儿媳妇吕氏的。因为吕氏这次十月怀胎，生下的还是一个丫头片子，若是有了这个生子丹，下一次生得肯定是儿子。

不过现在，她也只能忍痛将它献给楚国夫人了，只为了给陆婧颐求得一个侍寝的机会。

因为现在最重要的，就是要颐姐儿受宠，否则，一切计划都免谈。

苏婉摆了摆手说道：“没关系，我只是有点不适应这个味道，你先收起来，等房妈妈来了之后，让她辨别真伪再说。”

其实，无论真伪，她都不打算服用，她只是好奇，这东西到底是不是真有这种效果而已，只是医痴犯了。

而且，她觉得就算是真得，恐怕也有很大的缺陷。

世上哪有那么便宜的事？一粒丹药，就能让人生男孩，若是这样的话，那女孩的数量岂不是要大大减少？

何况，她也从来没有听说过有这种东西，绝对是歪门邪道，不是正经医家会研究的。

她怎么可能会让这种来历不明地东西入口？

房妈妈很快就过来了，进来之后，就先向苏婉行了礼。

苏婉客气地让她免礼，赐了座，这才说道：“其实，这次我找你来，是想要让你帮我验证一下这个丹药的真伪。”

说着，菡萏就将手中的小瓷瓶递给了房妈妈。

房妈妈接过之后，打开闻了闻，眼中顿时闪过一丝精光。

“房妈妈知道这丹药的来历？”苏婉一直观察着房妈妈的表情，见她似乎若有所思，不由出身问道。

房妈妈摇了摇头道：“不知道，不过，我却是猜到了几分它的功效。”随后一脸敬佩地感叹道：“我只是没想到，世上竟然还有这种奇药。”

苏婉闻言一怔，她可没说这丹药是做什么用的，只闻了一下，就知道这药是什么功效了吗？

“哦？这药到底有什么功效呢？”苏婉声色不动地问道。

“回夫人的话，这丹药是用各种精贵药材，用道家的特殊手法炼制的，不但能够使人容易受孕，而且，很轻易就能怀上男胎，实乃奇药也，我自叹不如。”房妈妈赞叹着说道。

苏婉见状，眼神微动，脸上却笑道：“原来是这样。房妈妈虽然不会炼制这种丹药，但是，只凭您闻了一下，就能知道这药的效用，这份道行，足以让我等仰望了，我这辈子怕是都无法企及了。”

房妈妈闻言不由一愣，不知是自己想多了，还是楚国夫人话中有话。

她是知道苏婉会医术，但也认为她会的只是皮毛而已，她从来都没有跟苏婉交流过医术，苏婉曾经有意跟她交流一下，不过房妈妈却以各种理由推脱了，几次之后，苏婉也只能放弃了。

其实，这是房妈轻视苏婉的一种表现，她不认为苏婉的医术，已经强到了能跟自己交流地地步。而且她觉得自己若是跟苏婉交流医术，那就实在太吃亏了，简直相当于收了一个学生。

不过，她还是更相信自己想多了，因为苏婉平时表现地还是很信任她的，从来都没有怀疑过她。

房妈妈硬是挤出几分笑容，说道：“夫人太过奖了。”

“夫人，房妈妈都这么说了，这下，您总该相信了吧？”武清伯夫人一脸笑容地问道。

苏婉点了点头，道：“我自然是相信房妈妈的判断的。菡萏，你先把药收起来吧！”

武清伯夫人顿时如释负重，又问道：“那夫人，我拜托您的那件事，您看……”

苏婉闻言，轻叹一声道：“我既然答应了，自然会做到。怕只怕陛下不会听我的。”

“夫人多虑了，陛下那么宠爱您，您说一句话，甚至比任何人说话都管用十倍，陛下又怎么会不答应呢？”武清伯夫人笑道。

苏婉笑道：“叶夫人您实在太过奖了。我只能说，尽力一试，陛下答不答应，就不是我能控制的了。”

尽管苏婉没把话说满，但是武清伯夫人心里照样很高兴，觉得心里有了希望，嘴巴都裂开了，连忙说道：“夫人出马，一定可以成功的。”

武清伯夫人放下了心，态度也轻松了。

或许是因为心情好的缘故，她看苏婉的时候，就觉得她比以前顺眼多了。

觉得传言果然不可信，这楚国夫人也不是那么善妒啊！

房妈妈也没有离开，在这里陪客。

三人聊了好一会儿，武清伯夫人才满脸笑意地告辞离开。

苏婉象征性地挽留了两句，挽留不住，就任由她离开了。

等叶氏走了之后，房妈妈立即对苏婉说道：“夫人打算什么时候服用丹药？”

苏婉一点也不着急，轻笑着瞥了房妈妈一眼，才慢悠悠地说道：“房妈妈急什么，等事情办妥了再说。”

房妈妈笑着说道：“我这不是为夫人着急吗？夫人早一天怀孕，便能少受一天的罪。”

苏婉笑道：“让房妈妈费心了，我会尽快服用的。”

房妈妈得到答案之后，很快就告退了，苏婉也动身回到了后面的福瑞堂，在西次间的坐炕上坐了下来。

等房间里没其他人了，菡萏才悄声问苏婉道：“夫人可是怀疑房妈妈了？”

苏婉笑道：“也算不上怀疑，就是觉得有点不对劲。”

“既然夫人觉得她不对劲，那她肯定有不对劲的地方，夫人，咱们要不要派人监视她？”菡萏说道。

特殊时期，只要有一点怀疑，就绝对不能放过。

苏婉说道：“也不要特意去监视，否则，被她发现了，我们脸上也不好看，只要让下人们都打起精神，擦亮自己的眼睛，多注意一下，平时谁跟房妈妈接触最多，就可以了。”

“嗯，好。”菡萏点头说道，顿了顿，又问道：“夫人，那这生子丹……”

“收起来就好，不用管它。”苏婉神色随意地说道。

菡萏微微一怔，这丹药可是夫人的希望啊！怎么夫人一副完全不在意的样子？

－－－－－－题外话－－－－－－

写完昨天的二更了，亲亲们，么么哒。（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十章有了？

叶氏满心地回了武清伯府，她先去看了看还在坐月子的武清伯世子夫人吕氏。

虽然吕氏连生两胎儿都是女儿，她心里也很失望，但也不敢拿这个儿媳妇怎么样。

除了她是废太子的女儿之外，还因为她母亲的身份，还有她背后的势力。

就连那生子丹，也是因为有了吕氏的缘故才能得到，虽然花了大价钱，却也是值得了。

除此之外，这吕氏十分通情达理，善解人意，即便她决定要把丹药敬献给楚国夫人，也没有不高兴，非常识大局。

因此，她对吕氏可谓是十分满意，从楚国夫人府回来这之后，就直接来看在吕氏了。

“母亲怎么这么快就回来了？事情还顺利吗？”吕氏见到武清伯夫人，立即坐起身来问道。

“没事，你躺着就好，身体要紧。”叶氏立即上前说道，“事情很顺利，多亏了那生子丹，楚国夫人几乎是没怎么考虑就答应了。”

吕氏闻言也露出一丝笑意，说道：“这就好。母亲最好尽快把这个消息告诉才人，好让她早早做好准备。”

“放心，我省得。”叶氏笑容满面地说道，“你也要赶快养好身体，尽快生个大胖小子才是正理儿。”

吕氏点了点头，她心里其实也很在意。

若是她没有儿子，将来这江山，还不知道会被谁占去呢！她可不能为外人做嫁衣。

“那生子丹，还能弄到吗？”叶氏问道。

吕氏脸色微不可查地僵硬了一下，随后，就若无其事地微微摇头道：“生子丹实在太珍贵了，能得一颗，就是承天之幸了，哪能再肖想第二颗？。”

叶氏即便知道她说的有道理，也觉得有些遗憾，想起送出去的那颗生子丹，顿时有些心疼，叹息道：“原来这生子丹是要留给你的，可惜……”

吕氏连忙笑道：“母亲放心，媳妇还年轻，身体又没什么毛病，就是不用那药，也能下儿子。”

叶氏这才高兴起来。

“母亲可见到房妈妈了？”吕氏又问道。

“见到了。”叶氏重新打起精神说道，“楚国夫人看起来很信任她，也很看重她。”

“这我也就放心了。”吕氏说道，“希望房妈妈能在楚国夫人府待得久一些，将来说不定会起到至关重要的作用呢！”

叶氏缓缓点了点头，对此深以为然。

宫里的陆才人很快就得到了武清伯府想方设法传进来的消息，可谓是又惊又喜，急忙命令贴身宫女给自己梳妆打扮，等候陛下临幸。就算不知道陛下什么时候回来，但早早准备准没错，同时，她也不忘用银子收买勤政殿的小太监，打听陛下的消息，花钱如流水，一点都不心疼。

宁皇后听到这个消息后，不由淡淡一笑，到底还是年轻，沉不住气。

不过，其他人对陆婧颐的行为却是有点莫名其妙了，但是，联想到武清伯夫人刚刚拜访了楚国夫人府，又见

陆婧颐那副积极准备地模样，也猜到了是好事，心里不由又嫉又羡。

可惜的是，显德帝一直都忙，苏婉也还来得及告诉他这件事，当然，就是说了也没用。

反正，她从一开始就只是答应在显德帝面前，为陆才人说几句好话而已，至于显德帝会不会宠幸她，那就不关她的事情了，她可没做过承诺。

她之所以收下这颗生子丹，只是因为好奇，想要研究一下而已。

转眼又过了几天，三场会试早已经考完，只等四月份的杏榜发放了，若是中了贡生，就可以参加尔后的殿试定下排名了，不过这些都跟苏婉没有关系。

俗话说，春困秋乏夏打盹，苏婉亦是觉得如此。

这段时间，她明显感觉自己困的时候多了，懒懒地没有精神，每天早上起得比以前晚了一些，连晨练都暂且放下了。

苏婉不是没往怀孕的方面去想，她也为自己把过脉，只是脉象不明显。这有两种原因，一个是她多想了，根本就没怀孕，另一个原因则是月份太浅，毕竟，连那位孙太医前两天为她请脉的时候，也没说她怀孕了。

不过，苏婉的心里还是有些激动。因为她发现自己的月事，已经推迟了好几天了。可惜，她的月事也不是很准，所以，她怀孕的几率只有一半。

即便如此，她心里也很高兴，至少已经有希望了不是吗？

苏婉激动了一阵之后，很快就平静下来，在还没有确定之前，还是别声张的好，而且，府里的内贼还没有找出来，再加上房妈妈的表现也的确有些疑点，让她无法放心。

但是，若是真得怀孕了，无论她有没有疑点，苏婉都不打算再留她在府里了。

不是她忘恩负义，而是她赌不起。

她这一生，恐怕就只有这一次怀孕的机会了，她绝对不允许任何人破坏。这天，苏婉刚刚午睡完，正懒洋洋地歪在贵妃榻上，就听丫头说，房妈妈来了。

苏婉沉吟了一下，还是让人请她进来了。

自从苏婉开始怀疑房妈妈之后，就不怎么让她近身了，或者说，不积极配合治疗了，好像是一副心灰意冷的模样，不过，她对房妈妈的态度却是一如往常，并没有让房妈妈察觉到不对。

她的府上常驻着太医，每隔三天就要把脉一次，相信房妈妈也不敢私底下做什么小动作，但是，不怕一万，就怕万一，所以，尽量还是不要做太多接触的好。

苏婉整理了一下头发衣服，就去了西次间坐了。

“给夫人请安。”苏婉一过来，房妈妈就含笑向苏婉福身道。

“妈妈快免礼，请坐吧！”苏婉在炕上坐了，又让人给她搬了个绣墩来坐了。

房妈妈也没客气，苏婉对她一向礼遇，何况，她也并非下人，不会那么诚惶诚恐，坐下之后，先是不着痕迹地打量了苏婉一眼，然后问道：“我听说，夫人最近十分困倦，吃得也不多，心里有些担心，所以才想着过来看看夫人。”

“让你费心了，我只是普通的困乏而已，又不是什么大毛病。”苏婉笑道。

“夫人可千万别马虎，事关自己的身体，无论如何都轻慢不得。”房妈妈说道，“说起来，我已经有多日没有为夫人诊脉，不如现在就为夫人把把脉？”

苏婉听到这话，脸上的笑意顿了顿，不过，想了想，觉得让她把下脉也没什么，她也很想听听她会怎么判断。

想到这里，苏婉点了点头，道：“如此，就有劳房妈妈了。”

菡萏熟门熟路地拿了脉诊来，放到了炕桌上，苏婉这才将手伸了出去，放在上面，房妈妈告罪一生，才起身恭敬地上前替苏婉把脉。

苏婉细细地打量着房妈妈的神色，见到她先是皱眉，随后，眼皮似是微微一跳，随后可能是发现苏婉还在场，马上就恢复了正常，只是将头垂得更低了些。

她将苏婉的左手和右手都把了一次，好一会儿才放开了苏婉。

苏婉有点期待，又有点忐忑地问道：“怎么样？”

房妈妈似乎正在似乎，听到苏婉的问话，才一下子回过神来，说道：“夫人的身体，恢复地不错，看起来也很健康，应该没有什么大碍。”

苏婉闻言，不免有些失望，但她却有点不太相信房妈妈，因为她有一种预感，自己应该是怀孕了。

不过，苏婉也没表现出来自己的怀疑，笑道：“这我就放心了，我差点以为自己怀孕了呢？竟是空欢喜了一场。”

房妈妈陪笑了两声，垂头说道：“夫人只是太想要孩子了，所以，才会觉得自己怀孕了。”

“是吗？”苏婉淡淡一笑，不置可否。

“夫人若是想要怀孕的话，不如早点吃了那生子丹。”房妈妈劝道。

苏婉说道：“我又何尝不想吃？只是陛下这几日忙，没有过来，我吃了也没有用。”

“这倒是我疏忽了。”房妈妈说完，好像是突然那想起来似地问道：“对了，夫人，还有武清伯夫人要求您做的事，您可千万别忘了。”

“放下吧，忘不了。”苏婉眼神微闪，又问道，“房妈妈家里可还有什么人吗？”

房妈妈叹息道：“没有了，我小的时候，家里穷，又遇到了灾年，父母都饿死了，兄弟姐妹死的死，失散的失散，我因为跟着师傅学医，耽搁了年纪，失去了大好年华，干脆做了自梳女，不嫁人了，如今，依旧是独身一人在外飘零。”

“无论如何，只要能活下来就好。”苏婉也跟着叹息了一番，说道：“幸亏，陛下登基之后，一直风调雨顺，并没有遇到大的灾年，否则，还不知道要死多少人。”

“是啊，只要活下来就好。”

两人又聊了一会儿，房妈妈就离开了。

她一走，苏婉的脸就沉了下来。

这个房妈妈果然有问题，就凭她接二连三地劝自己吃丹药，就能看出她对自己心怀恶意。

那所谓的生子丹，里面可是有一些重金属和矿物质的，吃多了会中毒，甚至会死的。

何况，里面似乎还有其他的东西，就算不会让她直接死了，也绝对不是什么好东西，更不会让人怀孕生子。

苏婉怀疑，这根本就是针对她的阴谋。

她觉得自己不能再继续容忍下去了，对于想要害自己的人，她是一点也不想手下留情。

此事必须要告诉显德帝。

不但如此，苏婉还立即派了两名武功高强的护卫，直接将房妈妈软禁了起来。

只是遗憾的是，那内鬼隐藏地太深，直到现在还没查到。

但是，苏婉却已经下令，整个府里都戒严，任何时候出去，都必须要有人陪同，绝对不能落单，不得擅自离岗等，府里的气氛，一下子就紧张起来。

显德帝很快就听到了楚国夫人府发生的事情，当天傍晚就赶过来了。

“婉儿，怎么了？朕怎么听说，你这府上出事了。”显德帝一来就直接问道。

苏婉没有回答，却是立即笑着问道：“陛下用晚饭了吗？”

显德帝摇头道：“还没呢！”听到苏婉的消息，他哪里还有心思吃饭。

苏婉立即让人上了晚饭，说道：“先吃饭再说。”

“你别总是给朕夹菜，你自己也吃。”显德帝见苏婉不怎么动筷，一边劝，一边伸手给她夹菜。

苏婉虽然有点食欲不振，但还是勉强吃了几口，只刚吃了几口，就捂着嘴干呕了起来。

菡萏立即拿了漱盂过来，看她轻门熟路的模样，显然已经不是第一次了。

显德帝见状，忙起身走到苏婉这边，为她拍了拍背，担忧地问道：“婉儿，你感觉怎么样了？哪里不舒服？”同时，也不往让人去请孙太医。

苏婉吐了一会儿，又漱了口，这才喘了口气，平复了一下呼吸，才对显德帝说道：“我没事，你不要担心。”

“那你怎么会突然吐了？”显德帝皱眉问道。

苏婉不好意思地笑了笑，微微垂头，轻轻摸着自己的小腹说道：“我也不太确定，不过，应该是好事。”

她现在的症状，越来越像是怀孕了，由不得她多想。

“好事？”显德帝还没有反应过来，女人怀孕的话，基本不会往他身边凑，所以，他并没明确见识过孕妇到底是什么样的，只有孩子生下来之后，他才会去看一眼，后来，干脆连看都不看了。

苏婉见状翻了个白眼，唇边的笑容里，似乎带着一丝狡黠，说道：“等孙太医替我把脉之后，不就知道了吗？”

显德帝见苏婉一点也不像勉强的样子，反而看起来有些激动和高兴，又是这副放松的模样，脑袋里灵光一闪，终于还是想明白是怎么回事了。

他先是震惊，然后便是不敢置信，最后，惊喜万分地看着苏婉，激动地说道：“婉儿，莫非你真得……真得有了？”

苏婉微微摇头，道：“我也只是猜测而已，是与不是，还得要看过太医再说。”

就在两人说话的时候，孙太医到了。

－－－－－－题外话－－－－－－

今天就一更，明天中午更新，么么哒。（*^__^*）嘻嘻……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十一章喜事（一更）

孙太医急匆匆地赶过来，见礼之后，就上前给苏婉诊脉。

显德帝紧紧盯着孙太医，让原本肯镇定的孙太医，顿时压力大增，额头直冒汗。

孙太医战战兢兢地替苏婉把脉完，才后退几步，他先松了口气是，随即，紧张便被喜色所取代，连忙跪下说道：“恭喜皇上，贺喜皇上，楚国夫人这是有喜了。”

“你……确定？”显德帝虽然有了心理准备，犹自不敢相信，生怕自己听错了。

孙太医用衣袖擦了擦额头上的汗，这才说道：“陛下，妊娠的脉象一般是，往来流利，如盘走珠，应指圆滑。楚国夫人的脉象虽然不甚明显，但身有病而无邪脉，尺脉按之不绝，的确是妊娠早期之象，所以微臣敢用头上的乌纱担保，楚国夫人必定是喜脉。”

也就是孙太医敢说得这么肯定了，其他的太医，就是真得确定了，也不会把话说满，而孙太医从来都是有什么说什么，从不来那些虚的。

“好！好！好！”显德帝闻言，一连说了三个好字，欢喜之情，溢于言表，他又情深意切地看向苏婉，说道：“婉儿，实在是太好了。”

激动之下，竟然不顾有外人在场，就喊了苏婉的闺名。

孙太医还有邱妈妈等人见状，都悄无声息地行礼后，退了下去，不再打扰他们。

苏婉自己也是惊喜万分，虽然她之前是有些确定了，但是，没有听到确切的答案，到底不敢放心，如今，终于是松了口气，心里仿佛瞬间升起了一阵暖流，全身都感到十分熨帖。

同时，她的眼睛又感到酸涩不已。

她真得以为，自己这辈子都没办法拥有自己的孩子了，没想到，老天终究对她不薄，还是让她拥有了自己的骨肉。最重要的是，这个孩子，还是她最爱的男人的，这让她如何不喜极而泣？

苏婉也看向显德帝，虽然眼睛湿润，但是她的脸上却带着笑容，“陛下，我们真得有孩子了。”

显德帝点了点头，亦是回望着她，握起她的手，语气坚定地道：“对，这是我们俩的孩子。”

他虽然已经有了不少儿女，但是，却是第一次如此期待，如此欢喜，如此感动。

他的心仿佛一下子就被什么东西填满了，只要一想到她正孕育着拥有他们两人血脉的孩子，他就激动地无法自已，心里柔软地不可思议，满腔地柔情似乎都要满溢出来。

过了好一会儿，两人才稍稍平静下来。

丫头们捧着铜盆进来，伺候两人洗漱，放凉的饭菜也早已经收拾了下去，又重新换了一桌上来。

显德帝和苏婉虽然都没有心思用饭，但也都用了一些。

显德帝是想让苏婉多吃一点，自己以身作则，而苏婉就是为了腹中的宝宝了。

用过饭之后，显德帝又让邱妈妈警告所有人，不准将楚国夫人怀孕的消息泄露出去，若是谁敢泄露出来，小命就不用要了。

当然，除了近身伺候苏婉的几个人之外，其他人都并不知晓。

其实，就是显德帝不说，邱妈妈也会这么做。

因为怀孕头三个月是不能说的，一是，因为头三个月没有做稳胎，很容易发生意外；二是因为顾忌胎神，因为很多人认为，孕妇怀孕百日之内，有胎神庇佑，若是过早地告诉了其他人，会惹得胎神不高兴，离开甚至伤害孩子。无论是不是真得，宁可信其有不可信其无；第三，就是怕有些人知道之后，会暗暗对楚国夫人动手脚了。

何况，苏婉怀上身孕很是不易，保胎也要比别人更难。

邱妈妈严厉警告了几个知情之人，若是泄露出去，使得胎儿出了什么意外，不只那一个人会受到惩罚，所有人都会受到连累，让她们好自为之，千万不要做出什么糊涂事来。

等过了三个月，胎儿坐稳了，再透露这个消息，发放赏钱。

晚上，两人躺在床上，相拥着说话。

说了好多关于孩子的事情，甚至显德帝已经开始为孩子取名字了，若是生了男孩叫什么，若是生了女孩又叫什么等等。

“那陛下喜欢男孩，还是女孩呢？”苏婉问道。

显德帝说道：“只要是婉儿你生的，男孩女孩我都喜欢。”

“那如果只能选一个呢？”苏婉问道。

“那就先生男孩，再生女孩。”显德帝沉吟一下说道，“等他长大了，就能够保护妹妹了。”

而且，显德帝也觉得，苏婉还是生个男儿傍身比较好，万一他比她早走了，她也能有个依靠。

当然，如果那孩子很优秀的话，他也不介意将她培养成继承人，只是到时候，婉儿就必须要进宫，有个正式的名分了。

说到名分，显德帝的眼睛微沉，不知道在想些什么。

只是，宫里那些女人都不安分，也没有外面肃静，苏婉若是进宫了，肯定没有在宫外自在，所以，进宫一事急不得，反正，他们都还有时间。

最重要的是，他一点也不想委屈苏婉。

苏婉并不知道显德帝在想什么，轻笑着说道：“我能怀上身孕，就已经是天大的幸运了，怎么可能还会有下次？”

显德帝却安慰道：“这次你都怀上了，下次就更容易了，儿女双全才好。”

苏婉闻言，没有反驳，只是笑。

其实，只有这一次，她就已经很满足了，不过，能有一个这样的期盼也好。

“对了，婉儿，你之前突然大张旗鼓地整顿，可是发现了什么不妥？”显德帝想起之前自己收到的情报说道，轻抚着苏婉背后的长发，眯着眼睛说道：“那房妈妈是不是真有问题？”

早知道，他当初就该强硬地让锦衣的人挨个审一审府中的人了。

苏婉点了点头道：“房妈妈的确有问题。前两天，武清伯夫人上门拜访，赠给我一颗生子丹，目的就是为了让我在陛下面前，为陆才人美言几句，好让你去宠幸她。”

“你答应了？”显德帝挑眉笑道。

苏婉从他的胸膛上抬起头来，瞪他一眼，挑衅地说道：“我是答应了，不过你敢去吗？”

显德帝闷声笑道：“朕看你就是有恃无恐。”

苏婉也忍不住笑道：“无论是有恃无恐也好，恃宠而骄也罢，那也都是因为是你，所以我才会如此。”

显德帝笑着亲了亲他的额头道：“有恃无恐就对了，有朕在，谁也不会欺负你。”

苏婉闻言，也忍不住凑过去，吻了吻他的下巴，才继续道：“我对那生子丹十分感兴趣，就收了下来。不过，我可没打算服用。”

“为什么？你那时应该还不知道自己怀孕吧？”显德帝把玩着苏婉的一缕长发，好奇问道。

他是知道苏婉多想要一个孩子的，又怎么会轻易放过这根救命稻草。

不得不说，武清伯夫人还真抓住了苏婉的软肋。但苏婉却能忍住诱惑，更是让他刮目相看。

“我当然不会服用，这可是用丹炉炼制的丹药，有些丹药的确是可以治病，吃多了却也会中毒，更多的丹药却是可以致命的。所以，我不但不会服用，还会敬而远之，你也一样，无论如何，都不能碰这些东西，古往今来，有多少帝王是吃这所谓的金丹，中毒而死的，你可要引以为戒。”苏婉语气有点严厉地劝道。

也只有她敢这样对显德这样说话了。

显德帝本来就不相信这个，也不信道，不迷恋丹药，闻言亦是点头道：“朕知道，朕绝对不会碰这些东西的，婉儿放心，朕不会那么傻的。”

苏婉见显德帝说得郑重，这才放了心。

“我当时喊了房妈妈来辨别一下丹药的真伪，结果房妈妈只是闻了一下，似乎就确定了这是真得生子丹，不但如此，她还屡次三番地劝我服用，为武清伯夫人说话。尤其是今天，她更是发现我怀孕之后，让我服用生子丹，实在是居心叵测，用心不良。我实在无法容忍下去了，这才派人将她控制了起来。只可惜，府里的内鬼还是没有发现，为了腹中的孩子，我也只能整顿一番了。”苏婉叹息地说道。

“你做得很对。”显德帝说道，“不过，你的心还是太软了。那房妈妈就交给锦衣卫处置吧，朕也想知道，她到底是什么人呢？竟然隐藏地这么深，连朕的人都没有查出不到。”

其实，显德帝已经有所猜测了。

能跟武清伯府走得这么近，还能伪装滴水不露，除了了几乎是无所不在的白莲教，还会是谁？

白莲教教徒众多，很多都是普通的民众，平时也不做恶事，甚至还会做好事，便是官府也拿他们没办法，　直到哪天，发生什么灾祸，再被人煽动之后，才会引起暴动。所以，才会如此棘手。

苏婉虽然有些不忍，但是，也知道是非好歹，便问道：“会不会打草惊蛇？”

显德帝冷笑道：“没关系，打草惊蛇才好，最好让他们自乱阵脚，露出破绽，朕也好一网打尽。”

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴

先发了，后修改。二更又得到晚上十点左右了，Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十二章打脸（二更）

房妈妈在自己被软禁起来的那一刻，就知道自己暴露了。

因为实在太突兀了，她根本就没有想到会，之前更是没有一点预兆，所以，她也难得地惊慌了起来。

其实当初，她来到楚国夫人府时，是戒备的，时时刻刻小心谨慎，就怕自己暴露。

但是，后来苏婉对她一直很礼遇，甚至表现得也是信赖有加，只要是她提出来的建议，苏婉大都会听从，比以前那些雇主好多了，她渐渐也就放了心，不像以前那么心神紧绷了。

其实，苏婉之所以会听从，是因为她懂得房妈妈让她这么做的原因，明白其中的医理，否则，她也不可能会去做。

可惜，房妈妈并没有真切地去了解过苏婉的医术，只以为对方是信任她，误会就这么造成了。

在楚国夫人府的三个月，房妈妈过得如鱼得水，十分自在，也降低了她的防备，让她变得疏忽起来，否则，在苏婉态度稍稍转变的那一刻，她就应该发现，并且想办法逃走了。

即便是现在，房妈妈依旧不敢相信，楚国夫人真得会把她软禁起来，毕竟，她没有做过什么真正伤害她的事情不是吗，而且还为她调理身体，她怎么能够忘恩负义？

因此在被控制的那一刻，房妈妈很不服气，立即提出要见一见楚国夫人。

但那些护卫，又岂会听她的？任凭她怎么说都不动摇。

房妈妈这才渐渐死心，并且开始觉得恐慌。

虽然她是白莲教徒，信奉无生老母，知道死后会被她度化返归天界，免遭劫难，不继续在人间受苦。可是，谁又真得愿意死呢？极少有人可以无视死亡。

尤其是对她这种生活很安逸很富足的人来说，回不回天界，没有太大差别。何况，是不是真有什么真空家乡，还不知道呢！

房妈妈想要传递消息出去，可是，那些人将她盯得紧紧的，她根本没有机会。

府里的内应，她现在也接触不到，就算接触到了，那人也不会冒险来救她，一是她不值得她这么做，而是，她根本没有那种能耐。

房妈妈惶恐地过了一夜，只期盼着苏婉念在她为她调养身体的份上，放了她。

可惜，第二天，她等来的不是苏婉的释放她的命令，而是凶神恶煞的锦衣卫。

房妈被抓走了。

而且还不是悄悄地，而是被大张旗鼓地抓走了。

房妈妈在京城算是小名气，尤其是贵妇圈子里，很多听了这个消息的人，都有点不敢置信，连忙派人去打听到底是怎么回事。

最后得到的结果，却是房妈妈受人指使，下毒谋害楚国夫人，所以陛下才下令，让锦衣卫审问她，揪出幕后黑手。

一听到是这个理由，众人就偃旗息鼓了，对房妈妈也不可怜了，反而十分相信这个说辞。

若是真查出来，怕是又是一阵腥风血雨。

楚国夫人的存在，妨碍到太多人的利益了，挡住了太多人的道，会有人对付她，不足为奇。

就是不知道，楚国夫人是否中了毒。

楚国夫人府虽然戒严了消息，但是还是有人打听到，楚国夫人的确是身体不适，卧病在床，皇上又指派了两名太医，常驻楚国夫人府，更是让人猜测连连，觉得她八成是中了招。

皇宫，坤宁宫。

宁皇后听到这个消息，眉头一皱，有点不敢相信地问道：“可是打听清楚了？楚国夫人真得中毒了？”

高嬷嬷笑着说道：“是不是中毒，暂且不知，不过，楚国夫人的确是病了。”

宁皇后眉头这才微微展开，神色略显轻松地说道：“楚国夫人的身体的确是弱了些，一直都是这么三灾五难的。”

“哪里是她身子弱？依奴婢看来，是她福气太小，承受不住这泼天的富贵，所以，才总是生病。她不在自己身上找原因，倒是怪起别人来了。”高嬷嬷略带不屑地说道。

她这番话，可算是说到了宁皇后的心坎里，含笑点头道：“这么说，高嬷嬷是不相信那房妈妈加害楚国夫人了？”

“这也说不准，毕竟，之前也从未听说过房妈妈有什么不妥的，怎么偏偏在楚国夫人身上出事了。”高嬷嬷说道。

“唉，真是可惜了。”宁皇后感叹道。

她虽然心里隐隐感觉有些不对，但是，也没有多想。甚至还暗暗庆幸自己沉得住气，没有对楚国夫人暗下杀手，否则，她能不能安心坐在这里，还未可知。

反倒是武清伯府听到这个消息后，受到了极大的惊吓。

尤其是武清伯夫人叶氏，整日惶惶不可终日，生怕房妈妈将自己供出来，同时又十分纳罕，到底发生了设么事。

因为武清伯世子夫人吕氏很有见地，背后又有势力，叶氏平时很是倚重她，这次也例外，习惯性地去找吕氏商量。

“房妈妈怎么这般糊涂，竟然谋害起楚国夫人来了，现在是对她下手的时候吗？真是成事不足，败事有余，死了也要连累别人。”叶氏一见吕氏，就忍不住抱怨道。

亏她还对房妈妈寄予厚望，原本事情已经有希望了，却被这件事给搅了。现在别说让陆才人争宠，怕是武清伯府恐怕都要受到牵连。

“太太稍安勿躁，”吕氏心里其实也有些恼怒和不安，但还是耐下心思，劝慰叶氏，“房妈妈未必就真得谋害了楚国夫人，说不定这只是楚国夫人发作她的借口罢了。”

吕氏知道，那生子丹的确可以让人怀孕，只是却对身体有害，只是一时半会儿查不出来，最重要的是，吃了生子丹生下的孩子，或多或少都有残缺。

若是楚国夫人生下一个残缺的孩子，他们就可以散布谣言，说楚国夫人生的孩子不祥，受到了天谴或者天罚，这样，即便皇上再宠信她，也会对她心生芥蒂，失宠也就是必然了。

就算皇帝依旧宠爱她，他们也可以在这点上大做文章，大肆攻击楚国夫人，不信动摇不了她的地位。

到时候，就可以让陆才人趁机上位。

难道是那生子丹出了什么问题，让楚国夫人显出了中毒的征兆，所以，房妈妈才被牵连了？

只是，这样的话，献药的武清伯府，应该也会受到牵连才是，吕氏也有些搞不明白了。

“我怎么能不着急，谁知道房妈妈会不会泄露我们府上的底细？”叶氏着急地说道，“你看，能不能想办法将房妈妈救出来？”

“太太放心吧，这些教徒的嘴都很严，绝对不会轻易泄露的。”吕氏对此倒是一点都不担心。

至于从锦衣卫手里救人？那简直是痴心妄想。

而且，之前那次不就失败了吗？

“只是，经此一事，陆才人的希望又要落空了。”吕氏说道。

“此话从何说起？”叶氏刚刚放心，又提了起来，诧异问道：“既然房妈妈不会泄露我们的底细，她出事也牵连不到我们，难道楚国夫人还会出尔反尔不成？”

吕氏自知说漏了嘴，因为叶氏根本就不知道生子丹的真正功效，但她很快就反应过来，不慌不忙地说道：“太太，媳妇是担心，那楚国夫人出了事，心情必定不好，未必有心情跟陛下提这件事。”

叶氏怀疑地看了她一眼，勉强相信了她的解释，说道：“如果再过几天，陛下还不宠幸才人，那我也只好上门跟楚国夫人讨个说法了。”她的礼物可不是白送的，那是她花了大笔银子买的。

吕氏顿时有口难言，不知该如何劝阻她，只能心里苦笑。

算了，等她真要上门讨说法的时候，再劝她吧，大不了把生子丹的事情告诉她也就是了。就算叶氏气她帮外人骗了她的钱，也顾不得了，总不能让她真得去上门自取其辱。

昌武侯府。

松鹤院里，传出一阵欢声笑语之声。

侯府已经很久没有这么热闹过了。

二太太洪氏，三太太陶氏，还有大小姐霍灵芸，还有一众心腹婆子丫头，都在陪着王太夫人说话。

因为都是自己人，说起话来，也都无所顾忌。

王太夫人笑着说道：“所以说，做人就得安分，做女人更是如此，千万别学有些人，水性杨花不安分，整日里就知道勾引男人，就算受尽宠爱又如何，最后怕是也没那么好命去享。”

“老太太说得对，正是这个理儿。”三太太陶氏笑着附和，“如今，宫里的娘娘个个都看不惯她，连皇后娘娘那么好性的人，都被她给惹恼了，就知道她有多不得人心了，有这种下场，也是活该。像她这种祸害，老天爷就该早早收了她。”

其他丫头婆子自然都知道她们说的是谁，但她们却不敢说，只能在一旁陪着笑。

二太太洪氏却是看不惯陶氏的张狂，管了几天家，还真以为当自己是盘菜了，她连个诰命都没有，就连楚国夫人都敢说，谁给她的胆子？

于是皮笑肉不笑地说道：“三弟妹说话最好小心些，你如此诅咒楚国夫人，难道就不怕祸从口出？你自己作死不要紧，可不要连累了我们。”

“洪氏，你就是喜欢专门跟我作对是不是？”陶氏一脸嫌恶不悦地说道，“我知道，你看我管家，你心里服气，可也用不着如此埋汰我吧？再说了，这里都是我们自己人，怎么可能泄露出去？”

洪氏却冷笑一声，不以为然地说道：“三弟妹莫不是忘了一句老话，叫做隔墙有耳，说不定那只耳朵，就在这里。你说的这些话，怕是到不了晚上，就能传到有心人的耳朵里。我没有埋汰你，我只是警告你。楚国夫人可不是我们这些人可以随意污蔑，更何况你还诅咒她，她早已经今非昔比，她要对付我们，不过是一句话的事情。她没有出手对付我们，我们就该谢天谢地了，没想到，你竟然拿还主动凑上去找死，真是没见过这么想要找死的人。”

“我哪里诅咒她了？”陶氏心里又惊又怕，脸色也是一阵青一阵白，但还是色厉内荏地说道：“我说得可是事实，外面可都传她中了毒，何况她本来就是个祸害，难道我连说句实话都不行吗？”

王太夫人听了洪氏的话，很不入耳，因为她明着是在骂陶氏，其实把她也给骂进去了，立即冷下脸来说道：“洪氏，你胡说八道什么呢？我们又没有提名道姓的，你可别把这些东西往楚国夫人的头上扣。我们说几句闲话怎么了，你若是听不惯，就给我滚出去，我这里不欢迎你。”

洪氏似笑非笑地站起来，说道：“既然如此，那媳妇就不在这里碍您的眼了，媳妇这就离开。”

说着，转身就要走。

“哦，对了，媳妇这几天身体都不舒服，就不来给老太太请安了，还请老太太勿怪。”

说完，就毫不犹豫地离开了。

“你……简直岂有此理……谁给她的胆子？”洪氏走了之后，王太夫人气得直拍椅子的把手，哭道：“如今，见我老了，不中用了，就不把我放在眼里了。”

一边哭，一边拿帕子擦着眼睛。惹得一群人都是一阵安慰。

好不容易停下来之后，陶氏说道：“老太太，您别跟她一般见识。她只是见楚国夫人发达了，就想上前巴结跪舔，也不瞧瞧，人家瞧不瞧得上她？”

说完，便是一声轻蔑冷哼。

霍灵芸也说道：“是啊，老太太，您别跟她一般见识。她想要巴结那人，就让她去吧，等她碰了壁，就知道老太太的好了。”

王太夫人这才停了下来，叹息一声，道：“真是作孽啊！我看她都是被那个小苏氏跟带坏了。”

孙嬷嬷此时笑着开口道：“老太太，咱就别提这些不高兴的事情了，说些开心的事情吧！再过半个多月，就到是侯爷大喜的日子了，您不是已经盼了很久了吗？也是该准备起来了。”

王太夫人闻言，不有缓和了神色，脸上终于有了一丝笑模样，来，“是该准备起来了。”

虽然当初，对这桩皇上强塞过来的婚事，她不是很满意，但事已至此，多说无用，何况，她也知道，除了苏清雪，也没有太好的选择了。

瘦死的骆驼比马大，就算苏清雪没了县主封号，到底还是英国公府的嫡女，更别说，她嫁过来时，肯定还会带过来大笔的嫁妆。他们府上虽然不贪这些，但这些嫁妆，可是要留给霍家的后代的，她岂能不高兴？

除了陶氏脸色勉强，其他人听到这个更消息，也都跟着笑了起来，侯府终于要有新的女主人了。

而霍灵芸则是脸色刷地一白，低下头去，好半晌，才抬起头也跟着笑了起来。

“对了，趁着办喜事的机会，王姨娘也该放出来了，我看她也知错了，不能真关一辈子。”王太夫人又道。

其他人均笑着称是，只是此事，她们说了不管用，还要看昌武侯的意思。

至于洪氏说的话，谁也没有放在心上，就连陶氏，也只是当时有点害怕，很快，便抛到脑后了。

哪里知道，第二天，宫里就来了人，宣读了皇后娘娘的旨意。

霍陶氏，以下犯上，刻意诅咒楚国夫人，对楚国夫人大不敬，对皇后娘娘不敬，掌嘴二十，以儆效尤，再有下次，决不轻饶。

昌武侯太夫人王氏，管教不利，更有失察、纵容之罪，特意警告一次，望多约束府中上下诸人，不要再多生事端。

三太太陶氏，和王太夫人顿时呆住了。

下一刻，王太夫人顿时羞得老脸通红。

丢脸啊，简直太丢脸了。

她风光了一辈子，养尊处优了一辈子，也被人敬了一辈子。几十年的脸面，就这么一下子就被丢光了，连遮羞布都没给她留，她心里简直又羞又气又恨，却毫无办法，差点一口老血喷出来，一瞬间，似乎又老了几岁。陶氏更是直接瘫坐在地上。

之前宣读懿旨的时候，她本来是要避开的，但是，传旨的太监却特意让她留了下来，她原本还以为是好事，还在沾沾自喜，没想到，却是惊天打雷，直接将她打懵了。

宫里还来了一位嬷嬷，就是专门来打嘴的，噼里啪啦，用竹片打了陶氏二十下，丝毫没有手下留情。

陶氏的脸，不出意外被打成了猪头，脸都快打烂了，牙齿都掉了几颗，怕是一两个月都没有办法见人了。

陶氏的遭遇，让很多贵妇人都心生警惕，私底下再也不敢议论楚国夫人了。

就像她们不敢私下议论皇后和贵妃一样，这些都是禁忌，就是提起来，也得说好话。无论心里怎么想，嘴上都要带着敬意。

虽然这次用的是皇后娘娘的名义，但是，相信大家心里都有数，这到底是谁的意思。

其实，王太夫人和陶氏憋屈，皇后娘娘何尝不憋屈？

陛下要为楚国夫人出气也就罢了，为什么坏人却要让她来做？

让她替楚国夫人出气，让她心里如何甘心？

偏偏，陛下的命令，她有不能反抗，只能憋屈着下了懿旨。

心里恨得咬牙切齿，却不能冲着陛下发，只能默默地在心里又给苏婉记了一笔。

－－－－－－题外话－－－－－－

噗~色龙是不是太渣太坏了。稍后修改。么么哒。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十三章撞墙（一更）

时间悄悄流逝，眨眼间，便已经进入了三月初。

申正散值之后，霍渊走出五军都督府衙门，外面却不知何时飘起了小雨。

原本骑的马，此刻也换成了马车。

霍渊的脚步却停了下来，面无表情地看着外面的阴沉沉地天色。

再过几天，就又是他再次娶妻的日子了。

刚才，他的那些同僚下属们，都笑容满面地恭贺了他。但他心里，却依旧没有半分喜色。

或者说，他成亲三次，除了第一次，他有所期待和重视之外，第二次，以及这一次，他都没有太大的感觉。

小苏氏嫁给他那次，他根本就丝毫不在意，他连皇帝给的三天假期，都没用上，成亲第二天，就照常上朝。

当时，并没有觉得有什么不对，现在想起来，却是让他的心突然开始隐隐作痛起来。

他深吸一口气，压下心中骤然翻涌的情绪，走上前上了马车。

当马车开始动起来之后，透过车窗，看着外面的细雨，霍渊的心思又开始飘远了。

跟陛下那次谈话之后，原本他觉得自己已经差不多放下了，她有了她的归宿，他也将会有自己的归宿，从此就像两条永不相交的道路，再也没有交集，他也尽力让自己不去想她，不去关注她的消息。

但是，随着婚期的临近，他突然就越来越频繁地想起小苏氏了。

他终究还是低估了自己对她的感情，更没想到，这股思念，来的如此强烈。

他想她的温柔，想她的娇气，想她偶尔的霸道，想她对他的醋意，想自己送她礼物时，她满心欢笑的模样，想她的委屈，想她的眼泪……

每一次想念，总是让他的脸上露出自己也无法察觉的笑意，而当他从记忆中回过神来，心里却是茫然、空洞、不知所措。

他也不想这样，可他总是控制不住。

尽管，他经常有意地忽略她的消息，可是，她的消息，却总是不经意地钻进他的耳朵，让他想要忽视都不成。

他知道她过得很好，陛下对她也很好，甚至为了她，长时间不进后宫，更为了她怒声驳斥谏言的群臣。

陛下对她，比她当初对她，要好太多了。

他知道，她是幸福的。

可是，每当这一刻，谁又知道他心里的痛楚？

不是盼望着她过得不好，不是见不得她好，他只是不甘心，只是难过，只是后悔。

不甘她就这么离开了自己，难过他已经彻底失去了她，后悔自己没有好好珍惜她。

如果当初，他一直坚持对她好，不会向太夫人，也不会向王姨娘腹中的胎儿妥协，那她现在，是不是还在他的怀里，在他触手可及的地方？

若是时间能够倒流，他一定会好好的珍惜她，让她再也舍不得离开自己，不再让她失望。

可惜，现在，他说什么也没有用了。

他对她所有的牵挂、想念还有对她的担心，她不会知道，就算知道了，想必也不会在意。

就算如此，他也放不下她，自虐般的想着她，说不定还会一直这样下去，直到有一天，他的心痛得麻木不仁，再也没有力气在想她，他才能彻底放下她。

……

苏婉正在缝制一件小衣服，或者说，她正在拿着一块布料练手。

若是将来宝宝穿着她亲手做的小衣服，俺该是多么温馨，多么暖心和满足的一件事！

一想到这些，苏婉就像是打了鸡血一般，越发用心地做起了她本来不怎么喜欢的针线活。

即便外面下着小雨，房间里有些阴暗，她还是让人点了明亮的灯烛，一针一线地缝着，让一众想要劝她的丫头们，顿时束手无策。

嘶——

苏婉突然倒吸了一口冷气，竟是不小心扎了一下食指。

在一旁的菡萏见状，立即上前给她处理了一下伤口，一边对苏婉说道：“夫人，您就别再做这些针线活了，您看，又伤了手了吧？”

绿竹也说道：“就是啊，夫人，您就听我们的吧！您看您的手都被扎了几次了。而且，万一要是伤了眼睛，您后悔都来不及。”

其他人也纷纷劝阻。

苏婉闻言，有点哭笑不得，说道：“好了，好了，我知道了，我不做就是了。”

话刚说说完，手中的针线笸箩就被丫头远远地拿走了。

让苏婉看得十分无语。

其实，苏婉也是想要给自己找点事情来做。

苏婉怀孕不易，保胎也不易。

最重要的是，她还有点先兆流产的迹象，一直在吃保胎药，太医让她多躺着，少走动。

显德帝和一众丫头婆子都紧张得不行，简直被当成易摔易碎的瓷器给供了起来，这也不让做，那也不让做，连多走两步都不行，大多数时间只能躺着。

她之前是想要看书的，但是，又怕她看书伤神，连碰都不让她碰，苏婉这才想要做点针线打发时间，哪想到，又被没收了。

苏婉只能无奈叹气。

既然没事做，苏婉就跟几个丫头聊天。

除了山茶和菡萏，其他几人，苏婉还真没问过她们家里的情况。

梅、兰、竹、还有云青云碧，都是跟着家人，一起被赐给楚国夫人的。而墨兰情况有点不一样，她不是父母亲生的，而是养父养母，不过，她一直对她的养父养母十分孝顺，脾气在几人中也是最好的，十分乐于助人，极有人缘。

而且墨兰还擅长推拿，认穴十分精准，手艺也好，苏婉也十分喜欢她，知道她对医学感兴趣，还借了医书给她看，不但如此，墨兰还经常去向房妈妈讨教医术，直到后来，才不怎么去了。

房妈妈也不止一次在苏婉面前，夸赞墨兰的悟性好，若非她是夫人的人，她真想要讨了墨兰当徒弟。

当初，她还问过墨兰，愿不愿意做房妈妈的徒弟，不过墨兰却拒绝了，说她的本职是夫人的丫头，医术只是兴趣，不会本末倒置的。

苏婉当时的确是很欣赏这个丫头。

不过，现在，她却对墨兰有了一点看法。

苏婉让其他人下去之后，只将墨兰和山茶留了下来，问墨兰道：“墨兰，你不是跟房妈妈关系挺好吗？她被关了起来，你怎么也不替她求求情呢？”

墨兰闻言，立即跪了下来，诚惶诚恐地说道：“夫人，奴婢发誓，奴婢跟房妈妈关系的确不错，但是，却远远比不上奴婢对夫人的忠心。何况，那房妈妈意图谋害夫人，罪大恶极，就是死一百次也不为过，奴婢怎么会替她求情呢？夫人，您可要相信奴婢啊！”

说完，就砰砰砰地磕起头来。

苏婉见状，不由微微笑道：“你别紧张，我只是随口问问而已，又没有说什么。”

尽管苏婉如此说，墨兰还是跪伏在地上不敢起来，微微摇头说道：“夫人，若是奴婢早知道房妈妈对夫人有这种歹毒的心思，奴婢一定不会向她请教问题的。也怪奴婢跟房妈妈走得近，夫人会怀疑奴婢也很正常，这是奴婢自作自受，可是奴婢可以当场发誓，奴婢真得没有背叛夫人，跟房妈妈同流合污，还请夫人明察。”

苏婉没听她的解释还好，一听这些话，反倒是皱起了眉头。

她之前只是有点疑惑，想要问问而已，没想到墨兰反应这么大，倒是真让她怀疑起来了。

“你口口声声说房妈妈谋害于我，你可知道她如何谋害我了吗？”苏婉问道，外人不知是怎么回事，难道她还不知道吗？

墨兰身形一僵，说道：“房妈妈居心叵测，想让夫人服用生子丹，所以夫人才会……”

“生子丹可是好东西，又谈何谋害于我？说不定她是我好，是我冤枉了她呢？”苏婉好整以暇地说道，“我只是因为已经怀孕了，才没有服用而已。”

墨兰顿了一下，直接说道：“奴婢只相信夫人的话，夫人既然派人抓她，自然有夫人的道理，夫人肯定比奴婢懂得多，有见识，夫人做的决定，自然都是对的。”

苏婉微微笑了笑。

墨兰人缘向来极好，若是有下人做错了事情，有时候还会替他们求情。

而她之前跟房妈妈关系如此好，就算可能知道她可能有些冤枉，却是半句话也不说，不问，不知是太虚伪，心性凉薄，想要明哲保身，还是的确有问题，所以想要避嫌。

一件事，的确可以看出一个人的本来面目。

无论是哪一种，都让苏婉对她的印象大跌。

墨兰见苏婉沉默着不说话，突然咬了咬牙说道：“若是夫人，不相信奴婢的话，奴婢愿意以死证明自己的清白。”

说完，就向一旁的墙上撞去。

山茶见状，立即去阻止，但还是来不及了，墨兰已经一头撞在了墙上，瘫软在地上。

苏婉大惊，猛然在坐炕上站起身来，下一刻，却觉得小腹一痛，又坐在了明黄色的坐褥上。

山茶顾不得去管墨兰，焦急地凑过来，问道：“夫人，您怎么样了？”

苏婉捂着小腹，面色略显惨白地吩咐道：“快去请太医，把三位太医都请过来。”

－－－－－－题外话－－－－－－

今天好慢，╮（╯▽╰）╭，先发了，后修改…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十四章察觉（二更）

三名太医很快就赶过来了。

所幸，苏婉只受到惊吓，轻微“见红”，并没有大碍，只要多卧床休息，积极保胎，保持心情舒畅就好。

但是，苏婉现在，又怎么高兴地起来？

墨兰虽然救回来了，但是，却也差点撞死在她面前，她现在想起来，还有点心悸，甚至是茫然，不知自己到底是不是做错了。

难道真的是她误会墨兰了？

太医说，墨兰若是撞得再狠一点，恐怕就再也救不回来了，如果这是苦肉计的话，这墨兰对自己也未免太狠了些？

简直就像是不要命了，若真如此，那这人实在太可怕了。

若这不是苦肉计，这反应也未免太激烈了些。

难道她质问她两句，她就受不了了，就要撞墙证明自己的清白？

还是她自尊心太强，受不了这种被怀疑的“屈辱”，想用这种方式，来表达对她的不满？

用过晚饭，洗漱之后，苏婉躺在贵妃榻上发呆，听到有人进来，微微睁了睁眼，问道：“邱妈妈，墨兰怎么样了？”

“墨兰的情况还好，养上半个月也就好了。”说到这里，邱妈妈轻叹一声，脸上带着一丝愧疚，“都是奴婢有眼无珠，没有看清墨兰的为人。没想到墨兰如此桀骜，气性这么大，夫人不过是问了她两句，就要撞墙寻死，还让夫人受惊，差点流产，若是早知如此，奴婢一定不会选她贴身伺候夫人的。”

苏婉颔首道：“没事就好。邱妈妈也不用自责，谁都有打眼的时候，就连我，之前还不是一样挺喜欢她的。”

邱妈妈心里越发过意不去了，当然，更多的还是惶恐。

原本因为内贼的事情，陛下就已经警告过她们一次，这次，又出了这种事，她都没脸为自己辩解了。

接二连三发生的事情，也让邱妈妈感到十分羞愧，顺带对自己的能力，都产生了几分质疑。

“给墨兰家一百两银子压惊，让她安心养伤便是，不用急着回来。”苏婉说道。

“是，夫人。”邱妈妈恭敬地应了。

其实，就算夫人不说，她也不会让她回来做事了，无论墨兰有没有问题，只凭她这份气性，她以后都不能在夫人面前伺候了。

而且，若是陛下知道了，未必会饶过她，不过看夫人的样子，似乎并不打算立即就处置她。

苏婉对墨兰的怀疑还没有打消，但也不会因为一点怀疑，就冤枉了她，这到底是一条人命。

但同样，她也不会致自己于危险之中，她还是很惜命的，更别说，她还有了宝宝。孰轻孰重，她分得很清楚。而且，墨兰的所作所为，也的确让她心里有些芥蒂，只能将她打发地远远的，眼不见心不烦。

当然，一定要的监视还是要有的。

苏婉很快就上床休息了，还未完全睡着，就听到身边传来悉悉索索的声音，连忙睁开了眼睛，就发现显德帝竟然来了，脱了衣服，正要往锦被里钻。

苏婉虽然不知道显德帝什么时候回来，但是，她总是为他预留床铺的。

在这个时代，大都是男人睡里面，女人睡外面，这是为了让女人更加方便伺候男人。

女人比男人睡得晚，比男人起得早，还要伺候男人起床。

但是，苏婉跟显德帝倒不是这样。

苏婉一向喜欢睡在床里面，她也不会理所当然地去伺候男人，反正也有丫头去伺候，亏得显德帝也一直顺着她。

他是不愿意折腾苏婉的，他有时候来的晚，走得早，那时候，苏婉常常还在睡梦当中，他舍不得喊醒她。

而且，在显德帝看来，他睡在外面，这也是能保护苏婉的一种方式。

何况现在，苏婉还怀了身孕，就更加不能折腾了，就是让他伺候她都没问题。

“没事，是朕，你继续睡吧！”显德帝见苏婉醒过来，忙安抚道。

因为白天受惊的缘故，苏婉就是睡也睡不踏实，等显德帝躺下之后，就直接窝到他怀里，说道：“我睡不着了，我们说说话吧！”

又是两天没有见他，她心里却很是想念。

显德帝让苏婉枕在自己的胳膊上，无条件地说道：“好。”

随后，又继续道：“婉儿今天受惊了吧？”

声音很温柔，眼中却闪过一丝厉色。

苏婉也没有隐瞒他，微微点了点头，说道：“是有点，我也不知道自己是不是做错了？”

“错的只有别人，永远不会是你。”显德帝淡淡地说道：“何况，不过就是个丫头罢了，若是怀疑，直接杀了就是了，哪值得你这样上心？”

对他来说，宁可错杀，也不能放过一个。

苏婉暗暗翻了个白眼，这怎么可能？反正她是没有办法这样漠视人命的。

显德帝见状，伸手摩挲了一下她的脸庞，道：“好，你想怎么办就怎么把吧？不过，万万不可掉以轻心，严格监视，若有不对，直接杀了，千万不要心软，否则，最后伤害的只会是你自己。”

苏婉闻言，点了点头，抬头来，说道：“嗯，你放心，我知道的。”

“你府上的人还是太少了，那些侍卫只会保护你的安全，上下的下人不过四、五十人，看似很多，能用的却很少，你身边也只有一个邱妈妈能顶点事。”显德帝忽然说道。

其实，苏婉也已经发现了这个问题。

花园、厨房、上夜巡逻、洒扫、洗衣房、针线房，还有门房，采买、跑腿、跟车等等，哪里都需要人。

现在只是勉强够了，万一设个宴什么的，人手顿时就不够用了。

何况，苏婉怀孕之后，府里的下人就更加忙碌了。

苏婉本来就打算过段时间，再买一些得用之人的。

“朕打算给你安排一个宫中嬷嬷，另外还有几个太监，再另外给你几户下人，如论如何都得把府里撑起来才好。”显德帝说道。

苏婉自然不会跟他客气，只是，她还是说道：“太监就免了吧，我不太习惯。”

显德帝这次却没有听她的，只是说道：“以后你就习惯了。”

就是现在不习惯，将来也会习惯的。

民间是禁止用太监的，只有皇帝，诸王，公主可以用，其他人用了阉人当仆人，可是要重罚判刑的。

不过，苏婉却是没有这种顾忌。

苏婉拗不过他，也只能应了。

反正，她现在手头宽绰了，再增加一些人，也养得起。

育婴堂也只是一开始投入的银钱比较多，办起来之后，捐款的人多了，又办了慈善拍卖，已经不缺乏资金。

如今，这拍卖馆不只在京城有，不过短短几个月的功夫，已经开遍了全国是上下了。

除了慈善拍卖外，正常拍卖佣金也是不少的，都纳入国库，他只要派官府的人打理就好。

这算是官方的拍卖机构，当然，民间也开始有私人的拍卖机构了，不过，却是小打小闹，不成气候。

显德帝行动很快，第二天，人就到了。

除了令赐了五户官奴，将近二十人之外，还有一位宫里的李嬷嬷，还有太太监一名，小太监四名。

李嬷嬷年过半百，长得十分精神，头发乌黑，皱纹都很少，年轻时，曾经是尚食局正六品的司药，掌医方药物，擅长做药膳，极通药理，后来年来了，也没有出宫，而是凭着一手本事继续留在了宫里，伺候过好几位娘娘保胎，现在放到苏婉身边正合适。

王炳，三十多岁年纪，白白净净的，长相倒也过得去，曾经是内官监少监，虽然不是掌印太监，却也是二把手，主要掌管采办皇帝所用的器物等等，以前甚至还管理宫人，四名小宦官，都不到二十岁，个个都很机灵，王忠、王义、王勤、王勇，都是他的干儿子，以后关于府里的各项采买一事，以后都要交给王炳了。

他们都来给苏婉磕头问安，苏婉也没有想到，会来这么多人，其实，她以为，多十个人左右也就够了，不过，既然来了，也不能退回去，便认了认人，又勉励了他们几句，然后就让邱妈妈派人带领他们，熟悉一下府中事务，安排住处，分派活计等。

人手多了将近三十人，众人立即感觉压力轻了许多，邱妈妈和李嬷嬷身边，也派了两个小丫头，当个帮手也好，不需要什么都亲力亲为了，否则，再能干的人，也会精疲力竭，总有精力不济的地方。

楚国夫人府里添人，在苏婉看来，其实就是件小事，但是放在某些人眼中，却是天大的事了。

因为，这本就是皇帝宠爱她的证明。

宫里那些女人，气得肝儿都疼了，再偏心也没这么偏心的。

无缘无故地又送了这么多人过去，赐官奴也就罢了，竟然连宦官都赐了过去，这让她们这些女人情何以堪？

现在，她们也不得不承认，楚国夫人无论各个方面，都已经超过了她们。

宫里虽然大，但她们却不得不跟旁人挤在一个宫殿里，就算是四妃也同样如此。皇后娘娘的坤宁宫倒是独一份，但是，再大比得上楚国夫人府吗？何况，人家还有接近百人伺候。

就算没有宫妃的名分，也没什么大不了的。

就连四妃，也是嫉妒不已，恨不得与苏婉呼唤身份，与其做这个空架子的嫔妃，倒不如出宫做个受尽宠爱的国夫人。

只要是有眼睛的人，就知道该如何选择。

但是，宁皇后注意的地方却跟其他人不同。

“什么？你说李嬷嬷被陛下赐给楚国夫人了？”宁皇后像是突然被针扎了一般，一下子就从坐炕上坐了起来，脸色甚至有点苍白。

“是的，娘娘。”高嬷嬷担忧地说道。

宁皇后闻言，又砰地一下坐回了炕上，怔了好一会儿，她才突然喃喃说道：“我知道了，我也终于明白了。楚国夫人根本不是中毒，也不是生病，她根本就是怀孕了。对，她肯定是怀孕了，怪不得……怪不得……”

高嬷嬷听了这话，先是一惊，随后，立即看了看周围，命宫人都下去，这才对宁皇后道：“娘娘，这只是您的猜测而已，当不得真的？”

宁皇后又是哭又是笑，不过却是苦笑，摇着头说道：“不，不会错的。她肯定是怀孕了，否则陛下不会这么紧张。”

“娘娘，您肯定是多想了，那李嬷嬷擅长各种药膳，楚国夫人身体不适，陛下肯定是让她去为楚国夫人调理身体的。而且，您可知道，她早先就喝了绝育汤，根本没有办法怀孕的。”

“凡是都有例外，何况，还有这么多太医帮她治疗，谁说就一定治不好。”宁皇后擦了擦眼泪说道，“我之前就觉得不对劲，现在总算是明白了。”

“娘娘——”高嬷嬷正要再劝，却被宁皇后抬手阻止了。

“奶娘你不必再说了，你看本宫什么时候猜错过？”宁皇后说道，“原本陛下就已经如此宠爱她了，若是将来生下皇子，你觉得陛下，还会让她那么不尴不尬地待在宫外吗？”

高嬷嬷想到这里，不由倒吸了一口冷气，不敢相信地看着她。

“娘娘是说——”

宁皇后冷哼一声道：“正一品四妃的位子已经满了，虽然还有从一品的妃位，如惠妃、顺妃、宁妃等，不过，以陛下的性子，肯定不会让她屈居于四妃之下。”

“不，不会的。”高嬷嬷立即反驳道，“难道她还想要觊觎娘娘的位子不成？陛下不会这么乱来的，就算看在二皇子的份上，陛下也不会这么做。”

“他有什么做不出来的？”宁皇后惨笑道，她太明白皇上是什么人了。

但随即，她就整理了思绪，冷冷说道：“不过，本宫也不是好欺负的，就算是为了一双儿女，本宫也绝对不会将后位拱手让人。”

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，今天突然没力气了。╮（╯▽╰）╭。一会儿修改。

不过，皇后多虑了，女主不会抢她位子的哈…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十五章抓起来（一更）

转眼间，时间又过了两天。

勤政殿，杨永将自己整理出来的折子，躬身奉给显德帝。

——这是陛下前两天让他查的东西。

显德帝接过折子，扫了一遍，随后冷笑一声道：“真是好大的胆子！竟然在朕的眼皮子底下耍起心眼来了，这白莲教果然是无孔不入。”

杨永带着谦恭地笑容说道：“陛下息怒，可千万别为了这等贱婢生气。”

显德帝将折子随手仍在御案上，道：“这是自然。”这天下能让他真正动怒的人和事，一只手都能数的过来。

“那贱婢还有她的家人该如何处置？要不要奴婢派人将他们给抓起来。”杨永说道。

东厂衙门，就在东城区东厂胡同，离着楚国夫人府也不算太远，让东厂番子去一趟将人抓起来，简直就是举手之劳。

显德帝沉吟了一下，说道：“你派人将这份折子给夫人送去，还是让她做决定吧！”

说完之后，他忽然感叹道：“夫人的心实在是太软了。”

是该让她的心硬起来的时候了，若是一直这样下去，岂不是随意被一个下人都能拿捏住了。

想起那个胆大包天的贱婢，显德帝的眼中闪过一丝浓郁的杀气。

区区一个下人而已，无论她本身有没有问题，只凭她吓到了婉儿，差点伤及她腹中的孩儿，她就是死上一万次都不为过。

就算她真得是心气高，自尊心强，没有其他问题，他也会给她按上各种罪名，彻底处置了她。

相处这么久，他对苏婉虽不说是完全了解，九成九还是有的。

苏婉有个缺点，其实也不能说是缺点，就是将有些人命看得太重要了，就算是那些下人也一样。

原本不过是一句话就可以打杀了事，她却非得确定了对方的确有罪，才会下狠心动手，好像在她眼里，高低贵贱没有太大差别一般。

不过是一个生杀予夺的奴婢而已，何必在他们身上花费这么大的心思？

这可不行！

而且，若是一直这样下去，只会将那些下人惯得越来越胆大，越来越不把她放在眼里，甚至还会对她耍各种心眼，对她行不利之事，反正只要不会被她抓到证据就行，而不是感激她，尊敬她，说不定暗地里还会笑她傻，利用她的弱点，去拿捏她。

他岂能容忍？

所以，他趁此机会，教她一个乖，转变她的观念。

至少要让她知道，什么时候该心软，什么时候不该心软，该下狠手的时候，绝对不要手下留情，就算只是怀疑，也绝对不能放过。

否则，将来只会后悔莫及。

他相信婉儿，不会让他失望的。

次日，清晨。

苏婉用过早饭之后，邱妈妈就转交了这份折子，并对苏婉说道：“夫人，在您看折子之前，陛下让奴婢转告一句话，千万别为了不值得的人生气。”

苏婉接过折子的手一顿，立即明白这折子中的消息，肯定不是什么好事。

她没有立即打开，而是先调整了情绪，做好心理准备之后，才缓缓打开。

然而，当她看到折子的内容的时候，瞬间就瞪大了眼睛，有些恍然，又有些不敢置信。

心里顿时不知是什么滋味。

羞愧、恼恨、愤怒、自责，还有一丝恍悟和后怕。

“夫人？”邱妈妈见状，立即出声喊道。

苏婉深吸一口气，将所有的情绪都全部驱逐出去，放下折子，缓缓说道：“我没事。”

陛下说的对，她不该为了区区一个外人，伤了自己的骨肉和身体。

她是该转变自己的观念了。

这里不是她生活了二十多年的地方，而是封建制度下的古代。

她若是继续用前世的观念处事，若是没有陛下保护她，她就是处在这样一个位子上，恐怕也活不了多久。

陛下即便早就发现了她的弱点和缺点，也舍不得说她，只是在尽可能的保护她，而她就这么心安理得地接受她的保护，固执地用自己的方式处理问题，却不想这样，会给对方和自己，带来多大的麻烦和伤害。

她不该让自己成为他的麻烦，成为他的弱点和拖累。

他本来就已经够忙了，就算她帮不了他，也不该拖他后腿，让他成天为自己操心。

她是该真正成长起来了。

否则，岂配得到他的真心？岂配得上站在他身边？

其实，苏婉并非心软，她只是观念还转变不过来，毕竟，她是在那个和平的时代长大的，本就看重人命。

但是，当这种心软，成为可以威胁自己的存在时，就真得要不得了。

苏婉的心，渐渐得开始硬了起来，眼睛里也比往常多了一抹坚定。

楚国夫人府，东侧的一排下人居住的群房里，墨兰一家四口人，就占据了三间。

墨兰的养父、养母都没有什么特别的能力，养父当门房，养母则是上夜巡逻的婆子，平时做些粗活，墨兰还有一个十一、二岁的妹妹，虽然没去楚国夫人跟前伺候，只在外面做些洒扫的伙计，却也拿三等丫头的例钱。

因为墨兰是楚国夫人倚重之人的缘故，他们就家分到的房间自然比旁人更加宽敞些。

何况，墨兰平时是住在正院后面的后罩房的，不在这里住，家里就更加宽敞了。

但是，这次养伤，墨兰却回到了这里，楚国夫人肯定是不放心，她离她那么近的。

墨兰的养母曹氏，端着一碗鸡蛋面，走到墨兰房间。

墨兰额头上围着一圈绷带半躺在临床的窄炕上，但是，气色却很不错，见到曹氏，立即坐起身，笑着喊了一声娘。

曹氏连忙说道：“你快躺着，别乱动。”

墨兰笑了笑说道：“娘，不碍事，我自己也懂一些医术，过几天就没事了。这只是看着吓人而已，我有分寸的。”

曹氏将鸡蛋面递给墨兰，在床边的圆凳上坐下，这次说道：“你那天一撞墙，可差点没吓死我，你平时的激灵和聪明都去哪里了，以后可不能这么做了。”

墨兰吃了一口面，说道：“我这是置之死地而后生。夫人怀疑我，我有什么办法，只能用这种方法证明清白，也能一劳永逸。你看，我现在不是没事吗？”

“夫人正怀着身孕，万一吓出一个好歹，你还有命在？”曹氏依旧抱怨道。

墨兰闻言，嘴角微翘，不只是讽刺，还是好笑，说道：“这娘亲就不明白了，我伺候了夫人几个月，也算了解夫人的性子，对下人是和善不过，而且还不是为了名声假装的，更不会随意处置下人。只要夫人抓不到我的证据，不能确定是我做的，她就不会拿我怎样。而且，我这样做，还会让她对我心存愧疚，对我的怀疑就更少了，等时间长了，她慢慢也信任我了，说不定又会让我回去伺候了。你看，前两天，她不是刚派人送来了一百两银子，还有太医为我治病，哪个下人在差点伤了主人后，还会被这么好吃好喝的供着？”

曹氏闻闻言，点头道：“是这个道理。说起来，咱们夫人还真是个好人。”

“的确是个好人。”墨兰笑着说道，好人才好拿捏，把握住她的弱点，还怕控制不了她？

何况，皇帝又那么宠爱楚国夫人，既然楚国夫人不想追究，陛下就算再生气，也只能顺着她，不会对她下手，所以，她才敢用这种手段。

否则，她就是不死，事后也得死。

“真是可惜了。”曹氏随后叹道，若非白莲教对他们一家都有恩，他们又都是忠诚的信徒，否则，她还真不想这样做，有个对下人还这样好的主人太难得了。

此时，墨兰却是突然说道：“娘，你爹最近安分些，别再往外传递消息了。现在，夫人还不相信我，怕是会派人监视我们，万一被抓住了，我们一家都得完蛋。”

曹氏道：“你都说了好几遍了，我们省得。”

墨兰这才放了心，刚才她只是突然感到有点心惊肉跳，这才又叮嘱了一番，直到她又将事情前前后后想了即便，发现没有疏漏之后，才又重新放下心来，缓缓舒了口气，对曹氏道：“小心无大错。”

曹氏叹了口气，道：“嗯，这种担惊受怕的日子，什么时候是个头。”

墨兰笑着安慰道：“娘放心，只要忍过这一段时间就好了。等夫人重新信任我，到时候，我再向夫人给娘求个好点的职，我们的好日子就来了。”

曹氏也欣慰地笑了笑，随后又道：“好是好，只是夫人对我们这样好，又做了这么多善事，我们这么做，我这心里，总是有点过意不去。”

“娘，你可不能这样想。”墨兰连忙劝道，“我们只是往外传递一点消息罢了，又没有真正害她，又什么过意不去的？”

曹氏正要点头，忽然，就听到外面一阵脚步嘈杂声，随后，就听到门砰地一声巨响，一队侍卫强行冲了进来。

曹氏和墨兰顿时大惊失色，尤其是墨兰，她身为曾经的楚国夫人府身边的大丫头，也跟楚国夫人出去过一次，自然认得她的这些护卫，身子还跟他们说过几句话，有点交情。

但她还是强自镇定道：“几位护卫大哥，你们这是要做什么？是不是有什么误会？”

带头的护卫，却连听都不听，直接阴冷冷地说道：“将这两个内贼抓起来！”

－－－－－－题外话－－－－－－

稍后修改，么么哒

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十六章那可真是太好了（二更）

墨兰这才一下子慌了，连忙大喊道：“你们凭什么抓我？我要见夫人。”

那护卫头领道：“你放心，我们这就带你们去见夫人，有什么话，见了夫人再说吧！带走！”

两名护卫上前，直接将墨兰从床上拖下来，墨兰手中的面碗“啪”地一下，掉落在地上，汤面流了一地。

押着脸色惨白的母女二人，往前厅走去。

此时，前厅门前廊下的台基之上，放着一个暖榻，苏婉就坐在上面。

府里除了当值的下人，无论男女，包括新来的那些下人，全都站在了下面的院子里，脸上都带着几分忐忑和凝重。

虽然他们不知道到底是怎么回事，但是，夫人既然把他们这些下人召集起来，他们就知道，肯定不是什么小事。

菡萏、山茶，还有黄梅、绿竹、白菊等人并排站在苏婉身后，总管太监王炳则是立在苏婉旁边，偶尔笑眯眯地弯下腰来问苏婉两句，邱妈妈和李嬷嬷也站在一旁。

此时不过巳正，太阳正好，又没有什么风，晒得人身上暖洋洋的。

苏婉见人都到的差不多了，便喊了一声邱妈妈，说道：“可以开始了。”

“是，夫人。”邱妈妈躬身应了之后，这才直起身来，看向院中诸人，缓缓说道：“此次将你们召集起来，是有件事想要宣布。”

“大家都知道，前段时间，府里除了内贼，连续有夫人的消息被泄露出去，令夫人不但*不保，而且名声受损，如此吃里扒外之徒，实乃罪大恶极。原本，陛下是打算让锦衣卫的人审查府中下人，但是，夫人不忍心，其他人都被内贼连累，这才向陛下求情，我们才能够逃过一劫。”

说到这里，邱妈妈环视了一周，语气又激动了几分，说道：“可即便如此，那个内贼也没有丝毫悔过、感激之心，反而变本加厉。夫人终于察觉到她的不对，不过质疑了两句，她就以死相逼，差点害得夫人流产。夫人怕自己冤枉了她，还请太医为她诊治，甚至还送了一百两压惊银子给她的家人，可她呢？至今仍不知悔改，竟还妄想利用夫人的好心，来拿捏夫人，如此狼心狗肺之徒，根本不配生存在这世上。”

原本众人还不知道内贼是谁，但是听到这里，顿时都明白了。

原来内贼竟然真的是墨兰。

若是在别家，就算墨兰不是内贼，做出这种事来，也早就被乱棍打死了，但夫人却没有计较，反而还派太医给她治病，众人都是有眼睛的，夫人对她的好，自然看在眼里。羡慕墨兰的同时，也庆幸自己跟了一个宽待下人的好主人。

但是现在，夫人一片好心，却被拿去喂了狼，被人恩将仇报，就是夫人再好性，怕是也被激出了怒火。

而且，听到因为墨兰的缘故，差点连累自己被锦衣卫审讯时，众人都不由自主地打了个哆嗦。

就算以前对墨兰再有好感之人，顷刻间，也全部变成了恶感，觉得墨兰面目可憎起来。

果然像邱妈妈所说，狼心狗肺，喂不熟的白眼狼，以前对他们示好，恐怕也都是装的吧？

邱妈妈见到众人的脸色，十分满意，随后就让护卫将墨兰一家四口押了上来，跪在了台阶下的院子里。

一家四口都很狼狈，披头散发，满脸灰败之色。

尤其是墨兰，里面只穿着粉红色立领中衣，下面穿着睡裙，虽然没有露出不该露的地方，但是，众目睽睽之下，穿成这样，也足以让她感到羞愤难当，无地自容了。

“墨兰，你们现在还有什么好说的？”邱妈妈冷冷问道。

墨兰这才回过神来，知道此刻，不是计较这些的时候，连忙上前急爬几步，也不看邱妈妈，只盯着苏婉，一脸哀戚地说道：“夫人，夫人，请您相信奴婢，奴婢真得不是内贼啊，邱妈妈她这是纯属污蔑。”

苏婉轻哼一声，冷淡地说道：“直到现在你还不承认，满嘴胡言地跟我狡辩，真是无药可救了。”

“夫人，奴婢说的是真的呀，奴婢真得没有背叛您，到底是谁在您面前胡说八道，奴婢真得是无辜的啊呀……”墨兰一脸泪痕地哭道，语气里满是诚恳和悲戚，让人很是恻然。

但是，却没有人对她露出同情之色，因为众人已经自觉看透了她的本性，知道她善于伪装。何况，以夫人的作风，也不会无缘无故定她的罪的。

“哦？那你的意思是说，陛下在胡说八道，东厂番子在胡说八道了。”苏婉眯眼问道。

墨兰的哭泣立即停了下来，脸色越发苍白了些，神色也开始变得慌乱和惧怕起来，甚至也有些微微发抖，就是给她一百个胆子，也不敢说皇帝在胡说八道。

而其他的下人，恍然大悟的同时，也是心中一紧，越发警醒起来，以后可千万不能马虎，更不能一点蝇头小利就背叛夫人。

楚国夫人府可不比其他地方，万一做了什么，夫人不计较也就罢了，一旦追究起来，谁也躲不过去。

人家能动用东厂的势力，其他人能吗？

苏婉见她惧怕成这样，一脸慌张之色，就明白她果然就是那个内贼，心里顿时冷笑一声，越发觉得自己之前傻得可以。

你对她好，人家心里却不以为然，可劲儿地糟蹋，其实心里还不知怎么嘲笑你呢！

苏婉顿时觉得有点意兴阑珊，也不想听她在这里满嘴胡言，更不想再见到她这张脸了。

她背叛自己是事实，在自己面前耍心机，让她愧疚，妄图利用她的心软拿捏她，也是事实。

这样的丫头，她可要不起。

苏婉又看了看墨兰的养父、养母，还有妹妹，看起来倒是有点老实巴交，十分安分的样子，此时，正惶恐地向她磕头，一点都像是奸猾之人，果然是人不可貌相。

不过，想起他们的身份，苏婉也就了然了。

“夫人，求您饶了墨兰吧，一切都是奴婢的错，是我指使的，您若是有气，就全冲着奴婢发吧，别惩罚墨兰，求求您了。”曹氏一边磕头，一遍哭求道。

苏婉闻言，冷冷笑道：“你当然有错，不但有错，还有罪。你不会认为，本夫人只会惩罚她一个人吧！你们四个人，可人人都有份。别人不知道你们的身份，难道我还不知道吗？”

墨兰若是得到什么消息，可都是他们通力合作才传出去的，墨兰是主谋，他们就是帮凶，谁都不冤枉。

曹氏身形一下子僵住了，顿时瘫坐在地上，她的丈夫和女儿，亦是吓得魂飞魄散，胆战心惊。

“拿着我的银子，却替别人办事，你们竟也心安理得，真是令人恶心。我对下人虽好，但是对不忠于我的下人，却绝对不会手下留情。”

苏婉厌恶地看了他们一眼，这才冷冷说道：“来人，将墨兰重打四十大板，其他四人二十大板，若是死了就罢了，若是活下来，就送到东厂衙门去！

既然是东厂的人查出来的，就让他们去处置。至于去了东厂后，有什么下场，是死是活，都不关她的事。“不，不要！”墨兰闻言真是惊恐万状，急忙哭喊着说道：“夫人，求求你，看在奴婢伺候了您几个月的份上，您就饶了我这次吧！奴婢知错了，奴婢以后真得不敢了。奴婢是被人逼迫的，您就大发慈悲饶了奴婢这回吧……”

直到现在才知道错了，早做什么去了？她又不是没有给过她机会。

何况，若是她早点承认，就算她是逼不得已，她也可以从轻发落。

可惜，她就是这么执迷不悟，根本不是什么逼不得已，让她想要饶恕她，都没有理由。

“拉下去！”苏婉毫不动容，冷冷说道。

护卫立即将四人全部拖远了一些，拖到院中摆好的四条长凳前，很快，就噼里啪啦地打了起来，顿时传来阵阵惨叫声。

护卫用的是实心板子，打人声音虽小，但是很疼。

若是空心板子，声音虽大，却不怎么疼。

墨兰原本就受了伤，若是再打四十大板，绝对活不了。

墨兰对自己虽狠，但是她却不相死，直到看到苏婉真要杀了自己，她才真正的慌了。

“夫人……您让他们停下来……奴婢有话要说……”墨兰强撑着身子，断断续续地说道。

可惜，苏婉只当没听到，根本不为所动。

其他人都可以饶，只有墨兰不行。

越是亲近的人，背叛之后，越是不可原谅，更别说，她还没有一丝悔过之心。

墨兰见苏婉完全没有听进去，撑着一口气，恨恨地咬着牙说道：“府里的内贼不只是我们……你早晚会……会……”

话未说完，就没了声响。

但是，那执行杖刑的护卫依旧没有停下，直到打完四十杖，才停了下来。

随后，就摸了摸墨兰鼻子下的气息，对苏婉说道：“夫人，她已经没气了。”

苏婉面无表情地点了点头，“拖下去吧！”

曹氏他们还活着，也被人送去了东厂衙门。

邱妈妈见苏婉有些累了，知道该结束了，就对一众下人说道：“墨兰的下场你们也看到了，别以为夫人好性，就欺到夫人的头上来。若是谁再敢背叛夫人，墨兰就是榜样，你们好自为之，行了，都散了吧！”

邱妈妈早在宫里见惯了生死，根本就不子在意，李嬷嬷，王炳等人就更不用说了，只有苏婉身边这些丫头，脸色还有些苍白。邱妈妈见状摇了摇头，看来还是得加强训练，若是将来进宫了，总不能被这一点小阵仗吓到。

回到福瑞堂之后，邱妈妈扶着苏婉坐下，这才说道：“夫人，墨兰未说完的话……”

苏婉却不以为意地说道：“她若是真知道有其他内鬼，怕是早就当救命稻草，来给我谈条件了，哪会等到现在？她只是成心不想让我好受罢了，不必在意。”

“夫人，宁可信其有不可信其无。”邱妈妈道。

苏婉冷笑一声，道：“就是真有其他内鬼，我也不怕。而且，既然墨兰知道，她的家人未必不知道，不信东厂的人问不出来。”

邱妈妈见苏婉说得冷淡，没有一丝不忍，心里不知是欣慰还是叹息。

不管怎么说，夫人的心，总算是冷硬起来了。

她却不知，苏婉的确可以比任何人都心软，但同时，她也可以比任何人都冷漠和自私。

关键只在于，她想不想得通而已。

墨兰的死，就像是一颗微不足道的小水滴，落入大海，根本激不起半点涟漪，除了某些人知道之后，暗地里气得直跳脚之外，根本没有人会在意一个丫鬟的生死。

……

自从武清伯夫人叶氏将消息传到宫里之后，陆婧颐就天天盼着显德帝的召见。

天天盼，天天失望。

每次，她都安慰自己，告诉自己，明天陛下肯定召见自己，可是，一连这么多天过去，她实在是忍不下去了。

立即传了消息给母亲，询问到底是怎么回事。

——不是说一切都安排好了吗？为什么陛下现在还没有宠幸她的意思？

武清伯夫人收到陆婧颐传出来的消息之后，简直又惊又怒，怎么都咽不下这口气，一拍桌子，愤怒道：“楚国夫人简直欺人太甚，收了厚礼，却不肯帮忙，天下哪有这样的道理？不行，我得立即去问个清楚。”

“太太，消消气。”一个身边伺候的嬷嬷说道，“楚国夫人不是病了吗?说不定，她是没机会跟陛下说。”

“什么没机会？这都多少天了，不过是动动嘴皮子的事情，又不是病入膏肓，只要她有心，什么时候不可以说？我看她根本就无心帮忙，我今天必须要去讨个说法。”叶氏说完，就让人备马车，自己则是去换衣服，竟是连拜帖都不下了，直接找上门去。

武清伯世子夫人吕氏，听到这个消息后，竟是顾不得还在月子里，直接赶了过来，堵住了叶氏。

“太太，你这是要去哪儿？”吕氏问道。

叶氏此时已经换好了衣服，说道：“你别管，我去一趟楚国夫人府。”

随即，就皱眉道：“你不好好坐月子，出来做什么？病了可如何是好？”

吕氏让丫头婆子都下去，只留下了自己的一个心腹，坐下来说道：“太太，你就是去也没用，楚国夫人是不会帮忙的。”

“为什么？”叶氏问道。

“因为楚国夫人已经用不上生子丹了，她已经怀孕了。”吕氏叹了口气说道。

她原本以为，楚国夫人将房妈妈抓起来，是因为吃了生子丹后，身体不适，迁怒所致，心里还一直提心吊胆，陛下会因此下手惩治武清伯府，毕竟，是武清伯夫人提供的丹药。没想到，楚国夫人根本没有服用丹药，而是已经怀孕了。

而房妈妈被抓，是因为她明知道楚国夫人怀孕，却偏偏还让她服用生子丹，以至于令楚国夫人产生了怀疑。

她心里实在不知是该庆幸还是失落。

可惜，为了这个消息，她也折损了一个潜伏在楚国夫人身边的重要眼线，实在让她心疼不已。

“什么？！怀孕了？”叶氏脸色十分难看，“这个消息是真的吗？”

吕氏点头道：“千真万确，只是月份还小，所以，还瞒着这个消息。”

叶氏的脸色青青白白的，越发难看了。

“其实，这未必是件坏事。”吕氏出声劝道。

“怎么说？”叶氏闻言，忙又打起精神问道。

吕氏微微一笑，说道：“楚国夫人既然怀孕了，自然没有办法伺候陛下，陛下总不可能为她守身，这么长时间不近女色吧！如此一来，陛下进后宫也就是理所应当的了。”

叶氏的眼睛一亮，竟是激动地直接站了起来，说道：“你说太对了，没了楚国夫人这个阻碍，我们颐姐儿，必定可以独宠后宫，等楚国夫人生下孩子，咱们家颐姐儿早就取代她的位置了，这果然是件好事，我应该高兴才是。”

皇宫，勤政殿。

杨永躬身上前说道：“陛下，已经查到了吕氏母亲的下落。”

“说吧！”显德帝正在批阅奏折，头也不抬地说道。

“那吕氏的母亲，正是如今白莲教的佛母，也就是当年的废太子宫里的吕选侍，也是废太子当初从民间现出来的女子。”

显德帝似乎不怎么吃惊，不以为意地说道：“怪不得京城中的白莲教教徒，竟是隐隐以她为首，朕总算知道这武清伯府的胆子，到底是从哪里来的了。真以为有白莲教做后盾，就能撼动朕的帝位，真是可笑！”

杨永笑着说道：“他们自不量力，又妄自尊大，如今，早已经成了陛下手中的蚂蚱犹不自知，真是不知道死是怎么写的。”

顿了顿，他又道：“陛下，还有一件事。当初，吕选侍并非只生下一个女儿，还生了一个儿子。”

显德帝闻言，拿笔的手一顿，微微抬眼，唇角勾起一丝极为危险的弧度，说道：“是吗？那可真是太好了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢大家的支持！

风中的云朵　送了7颗钻石

苦菜花　送了3颗钻石

素苒　送了5朵鲜花

18717129889　送了4朵鲜花

mm夕阳醉了　打赏了188币

╮（╯▽╰）╭，心情很不好，睡前下去溜达一圈。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十七章谁是猪

——楚国夫人怀孕了。

不知何时，京城里开始传出了这样的小道消息。

虽然不知真假，但是绝大多数人，还是相信了这件事了，连后宫里的那些娘娘们也都听到了消息，派人打听事情的真假。

有人怒不可遏，有人欣喜若狂。

愤怒的是四妃，高兴的是几乎所有的嫔妃。

楚国夫人既然已经怀孕了，就表明她以后不能伺候皇上了，这对她们来讲，绝对是个天大的好消息。

反正她们一直都比不上楚国夫人，人家也看不上她们的位子，根本不需要担心，最重要的是如何吸引皇上的注意力，夺得宠爱。

这次，可是人人都有机会。

于是，这些嫔妃们往御花园里跑得更勤了，希望跟皇上来个偶遇。

也有不少心思灵活的，反而去讨好皇后，让皇后劝陛下临幸后宫，让皇后给自己说句好话。

皇后心中本就忌惮苏婉，对陛下临幸后宫一事，自然是非常赞成的。

何况，因为她强制后宫嫔妃捐银一事，惹得不少嫔妃对她很是不满，怨声载道，所以，她也想要借此机会弥补她们，拉拢她们，顺便重新树立一下自己六宫之主的威信和声望，方便以后齐心协力，对付楚国夫人。

没错，宁皇后已经十分确定，楚国夫人将来会进宫了。

她现在是未雨绸缪。

不过，就算知道楚国夫人进宫一事势不可挡，但是，她还是想要尽可能地阻挠此事，让她就算进宫也不痛快，给她一个下马威。

她已经想通了，她如今育有二皇子，还有五公主，就算皇上想要废了她，大臣们也绝对不会答应。

至少目前，楚国夫人还威胁不了她的地位，不过四妃的位置，可就岌岌可危了。

楚国夫人进宫也好，她如今在宫外，她就是再有手段，也是鞭长莫及，根本奈何不了她。

但如果她将来进了宫，那可就不一样了，万事都得按照后宫里的规矩来。

后宫的手段，向来都是杀人不见血的。论凶险程度，绝对不亚于战场上的厮杀。

就算她有皇帝护着又如何？百密一疏，就是陛下也有护不到的地方。

别说她现在怀孕了，就是她将来真得生下了孩子，也未必就能安全长大。

英国公府，佛堂。

这里的佛堂是一个小院，三正两耳的正房，周围还有厢房，但是，正房明间的客厅，却设置成了佛堂，佛像前，设供桌、供案、香几等。

一名衣着朴素，头发花白的老妇人，正双手合十跪在佛像前的蒲团上，口唇一张一合，却没有声音传出来，似乎在祈祷，又似在念经。

她的神色看起来十分平静，唇边的法令纹，越发深了，令她看起来，却少了几分威严，多了几分尖刻。

不知过了多久，她才停了下来，一旁一名同样身着朴素的老嬷嬷才上前扶起她，扶到西次间的炕上坐着，颇有些欲言又止。

老妇人手里转着念珠，见状，微微抬了抬眼皮，说道：“曹嬷嬷，你是不是有话要说？”

曹嬷嬷犹豫了一下，还是说道：“殿下，奴婢听到一个消息，只是不知道该不该说。”

老妇人，正是以前的寿宁大长公主，如今或许该称呼她为萧氏了。

此刻的她，消瘦、苍老，比起半年前来，竟似老了十多岁。

“说吧！”萧氏平静地说道，“如今，已经没有什么事能让我动容了。”

说完之后，她突然像是想起什么一般，问道：“可是清雪的婚事出了什么问题？”

“不，殿下放心，小姐的婚事没有问题，世子夫人打理得都挺好，三天后，小姐肯定能够顺顺利利地嫁过去。”曹嬷嬷连忙说道。

萧氏闻言，顿时放下了心，淡淡地说道：“那还有什么事？”

她如今也只担心自己这个宝贝女儿了。

曹嬷嬷再三犹豫，还是轻声说道：“殿下，外面有消息说，楚国夫人已经怀孕了。”

萧氏一愣，将近半年没听到这个名字，她差点没有反应过来。

“殿下？”曹嬷嬷见消失怔住了，不由担忧地喊道。

萧氏这才回过神来，脸色顿时有点狰狞，眼神阴狠地看着曹嬷嬷道：“这不可能！她早已经喝了绝育汤，怎么可能还会怀孕？曹嬷嬷，连你也会骗我了吗？”

曹嬷嬷吓得立即跪了下来，哭道：“殿下，您就是老奴一百个胆子，老奴也不敢欺骗您哪，老奴对殿下的忠心，日月可鉴。”

萧氏也不相信曹嬷嬷会欺骗自己，她只是不想相信而已。

她就算知道又如何，她早已经拿小苏氏没有办法了。只能压下满腔地怒火和不甘，恨恨地说道：“早知道，我当初就不该手下留情，就该直接杀了她才对。”

这半年里，她并没有忏悔自己的过错，她只是每天都在后悔。

她后悔让她嫁进昌武侯府，更后悔没有早早地杀了她，以至于养虎为患。

若不是她，她如今还是高高在上的大长公主，何至于落到如此下场？

半晌之后，萧氏才平复了自己的情绪，让曹嬷嬷起来，问道：“清雪知道这事了吗？”

说到这里，萧氏又恨了起来。

小苏氏早不怀孕，晚不怀孕，偏偏在清雪即将嫁入昌武侯府的时候怀上了身孕，这简直就是对他们两家最大的报复和讽刺。

曹嬷嬷无奈地点了点头，说道：“小姐已经知道了。”而且已经闹过一场了。

其实，楚国夫人怀孕，根本不关苏清雪的事情。

只是苏清雪接受要嫁给昌武侯的事实之后，知道昌武侯至今还记挂着小苏氏，心里对此很是不满，私底下不知道闹过了过少次。

英国公世子夫人一直劝她，只要她为昌武侯生下孩子，肯定能够取代小苏氏的地位，无论是王太夫人还是昌武侯，都得高看她一眼。

苏清雪这才勉强平静下来，至少她能怀孕这一点，就比那个苏婉儿要强。

哪里知道，临近出嫁了，竟然听到了楚国夫人怀孕的消息。

她的那点优势，顿时荡然无存。

当初小苏氏被昌武侯舍弃，有很大一部分原因，就是因为她无法怀孕，若是昌武侯知道小苏氏能怀孕，他心里岂不是更加后悔，对她更加念念不忘了。

这让苏清雪如何接受得了？

她是绝对无法容忍小苏氏一直压在她头上的。

萧氏很了解自己的女儿，知道她肯定会闹，但是，此时今非昔比，她也帮不了她什么，深吸一口气，压下心中的憋闷，说道：“你们都劝着她些，别让她太在意这件事了。”

说着，又忍不住冷哼一声，“让她继续得意吧，我就不相信，她能一直得意下去。孩子能不能生下来还不知道呢！”

她等着她从高处掉下来的那一天。

……

一天下午，苏婉躺在卧室的贵妃塌上刚刚睡着，显德帝就来了。

在一旁伺候的菡萏和白菊见状，立即向的地屈膝行礼。

显德帝微微摆了摆手，两人就悄无声息地退了下去。

他走到贵妃塌前，弯下腰细细地看了看苏婉。

苏婉似乎睡得不太安稳，即便是在睡梦中，眉头也轻轻地蹙着，而且，她的气色，似乎也不如前两天好了，看起来竟像是瘦了几分。

显德帝忍不住伸手摸了摸她的脸，心里又是内疚，又是心疼。

她怀孕如此辛苦，但是他这段时间，却因为忙于政务而疏忽了她，甚至已经很长时间，没有好好陪过她了。几乎每次都是匆匆而来，匆匆而去。也亏得她从来都没有抱怨他，反而十分体谅他，让他以政务为重。

而且，她不像以前那样惶恐不安了，他知道，这是她越来越信任他的表现。

想到这里，显德帝的脸上不由露出一丝温暖的笑容。

苏婉根本没有睡熟，显德帝一碰她，她就已经醒了，只是因为眼皮有些沉重，才没有料理机睁开。

现在好不容易睁开眼睛，却见到显德帝正弯着唇角看着她笑。

不由也微微翘起嘴角，露出一丝笑容来，轻声说道：“你来了。”

“是朕吵醒你了。”显德帝将手收了回来，坐在贵妃塌旁边的鼓凳上，又握住她的手说道。

苏婉微微摇头，一双眼睛只看着他，怎么也舍不得移开。只要他来了，她比什么都高兴。

看出苏婉眼中的喜悦还有不舍，好似怕自己睡着后，他就会走了一般，显德帝心里顿时又酸又疼，说道：“婉儿，你放心睡吧，朕不走，这天朕都会好好陪你的。”

苏婉闻言，眼睛一亮，唇边的笑意越发大了些，问道：“真的？”

显德帝亦是含笑点了点头，说道：“真的。你若是不相信的话，朕陪你一起睡。”

苏婉心里开心极了，嘴上却道：“这里可没你睡觉的地方。”

显德帝却是直接起身，弯腰将她连同被褥一起抱了起来，走向了靠北墙的拔步床，小心翼翼将苏婉放到床上，自己也脱靴上床，顺手将她搂进怀里，说道：“婉儿，睡吧，朕陪你。”

苏婉点了点头，果然安心地睡了过去，唇边犹自带着一丝笑意。

显德帝看着她的睡颜，久久未动。

等苏婉睡熟了之后，他才轻轻一叹，低头吻了吻她的唇，说道：“婉儿，朕一定不会让你受任何委屈的。”

宫里那些女人又开始不安分了，实该好好敲打一番，免得把手伸到婉儿身上来。

还有武清伯府，已经蹦跶地够久了，再留下去也没什么价值，还是老是出来碍眼，连续给婉儿添堵，他已经不想再容忍他们了，是时候清理了。

至于白莲教，想要彻底灭绝不太可能，但是，能让他们老实安分一段时间，还是很容易的。

宫里，刚刚让人送走陆才人的宁皇后，突然感到心里一寒，她打量了一下四周，发现没有什么异状，皱了皱眉头，以为视错觉，便也就放到一旁了。

她正忙着选侍寝的人选。

“高嬷嬷，你说本宫是安排陆才人侍寝好呢，还是郭美人，要么就是纪婕妤？”宁皇后问道。

这三人可是后宫的佼佼者，纪婕妤还是陛下以前的宠妃，怎么说也有点情分，而其他两人，容貌都比楚国夫人有过之而无不及，实在是让她有些难选。

最重要的是，三人都送上了厚礼，就是让她这个皇后也十分心动。

高嬷嬷笑道：“依老奴看来，倒是陆才人，或者纪婕妤更好一些。”

“为什么？”宁皇后问道。

“陆才人和纪婕妤，对陛下来说，就相当于新欢和旧爱，陛下对她们都有兴趣。但是郭美人，陛下却从未对她产生过什么兴趣，甚至还对她有点厌烦，不是个好人选。”高嬷嬷说道。

宁皇后点了点头，说道：“嬷嬷说得很有道理。那就先安排陆才人，再安排纪婕妤，看看陛下的反应，再做打算。”

陆才人送的礼物，比纪婕妤还要贵重，最重要的是，她还向皇后投诚了，宁皇后没有道理不帮助自己人。

苏婉这一觉睡得十分香甜，甚至连梦都没做。

醒过来的时候，她还窝在显德帝的怀里。

“小懒猪，你可真能睡，天都快黑了。”显德帝低声笑道。

苏婉也不甘示弱地说道：“那你还不是陪我一起睡了，我是小懒猪，那你就是大懒猪。”

显德帝捏了捏她的鼻子，笑道：“也就你敢说朕是猪。”

苏婉伸手打掉他的手，道：“谁让你先说我呢！”

显德帝也知道苏婉嗜睡，也跟怀孕有关，只是打趣她而已。

“你若是能给朕生一窝孩子就好了，也省的你每次怀孕都这么受罪。”显德帝虽是说笑，却带着几分真心。

“呸，还真当我是母猪了。”苏婉闻言，笑着坐起身来说道，只要能生一个，她就心满意足了。

显德帝也坐起身来，环抱住她，说道：“好好好，你不是猪，朕是猪好了吧？”

苏婉忍住笑说道：“这可是你说的。”

显德帝不以为意，又说道：“就算朕是猪，那你也得给朕生孩子。”

苏婉闻言终于忍不住扑哧一下，笑了出来，真没见过这么不要脸皮的男人，更别说，他还是个皇帝。

笑到最后，捂着肚子直哎呦。

她这样，倒是把显德帝给吓到了，以为她腹中的胎儿又出了什么问题，差点就要喊太医，还是苏婉及时阻止了，要不然，这个乌龙可真闹大了。

－－－－－－题外话－－－－－－

稍后修改。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十八章陆才人之死

苏婉怀孕之后，虽然比别人更惊险些，不过因为外有三个太医随时候命，内还有一个李嬷嬷帮她调理身体保胎的缘故，就算有点问题，也是有惊无险，总的来说，还算是比较顺利的。

孙太医说，也就头三个月惊险些，三月个月后，就没有太大问题了。

这个消息，让显德帝还有苏婉都松了一口气。

显德帝陪了苏婉两日，总算是见识到了苏婉怀孕的辛苦。

不过，苏婉的苏婉的早孕反应有点严重，但是多亏了李嬷嬷在，但是让苏婉的症状减轻了不少，至少不会每次都吃不下饭了。

即便如此，苏婉比起没怀孕前，还是瘦了不少，让显德帝很是心疼不已，总是想方设法的让厨房做苏婉喜欢吃的东西，一副她想吃什么都给她弄来的架势。

只是，苏婉对此兴趣缺缺，她大多数时间，都是懒洋洋，整天只想着睡觉，有时候甚至跟显德帝说着说着话，就睡着了，将他晾在一旁。

显德帝一开始还有点大惊小怪，着急地不得了，后来，就淡定地将她抱到床上，要么陪着她一起睡觉，要么就是径自在一旁处理从宫里送过来的政务。

每次睡着，醒过来之后，苏婉都会觉有些懊恼，她本来是想多陪陪显德帝的，可却总是控制不住。

所幸，显德帝并不在意这些，反正，只要他能够看到她就好。

幸福的日子，总是过得特别快，显德帝陪了苏婉两日之后，又投入到了繁忙的政务当中了。

苏婉对此，也没有丝毫怨言，毕竟，显德帝能抽出时间来陪苏婉，就已经很不容易了。

显德帝刚宫的第二天，就是昌武侯与苏清雪成亲的日子了。

而因为苏清雪的嫁妆太多，早在成亲的前两日，就已经发了嫁妆，大张旗鼓地送到昌武侯府去了。

虽然英国公府实力大不如前，但底蕴还在，财力还在。何况，苏清雪的嫁妆，早早就已经预备下了，比起她的嫡姐苏清浅来，有过之而无不及，真可谓是十里红妆，其实这也是英国公对小女儿的一点补偿。

毕竟是皇帝赐的婚，到了两人成亲这日，文武百官都送了贺礼，就连显德帝竟也派了宫人送了贺礼，并祝他们百年好合，倒是让众人对昌武侯府不那么看衰了。

——虽然昌武侯的家人连连受到陛下训斥，总是在拖后腿，但陛下对霍渊还是很看重的。

因此，本来打算疏远昌武侯府的，又打消了这个念头。

因为三太太陶氏前段时间被陛下派人掌了嘴，至今还没有完全恢复，她自己也不敢出来丢人，因此，昌武侯的婚礼，她自始至终都没有出现过，也没有参与过。

就在被掌嘴的那天，陶氏的管家权，就被太夫人强行剥夺了。

这种时候还让陶氏管家，简直就是跟陛下对着干了，王太夫人还没那么傻。

但是，二太太洪氏又讨了王太夫人的嫌，太夫人并不想将管家权交到她的手上，只能自己打起精神管家，亲自准备霍渊的婚事。

可惜，她的身体早已经大不如前，精力不济，没两天就病倒了。

在太夫人再三恳求之下，霍渊终究还是松了口，将王姨娘放了出来，并让她跟二太太洪氏，一起打理家务。

王姨娘被放出来了，自然非常高兴，被关起来的这段时间，她几乎都要憋死了。

可惜，她怎么也没想到，自己出来后做的第一件事，就是为霍渊娶妻做准备，心里不知是该高兴，还是憋屈了。

何况，苏清雪的性格和脾气，跟大长公主如出一辙，嚣张跋扈，动辄就打人骂人，就算没了县主的名头，照样也是英国公府的嫡女，比她这个妾室依旧要强上百倍，想要对付她容易的很，侯爷的心又不在她身上，因此她心里就更加忐忑了。

无论王姨娘如何不情愿，如何强颜欢笑，苏清雪终究还是嫁进了昌武侯府。

苏婉知道这个消息的时候，已经是半个月后了。

其实，也不怪苏婉如此后知后觉，她如今只是一心安胎，也没有人会说这些闲杂事等去打搅她。

昌武侯府的事情，在夫人府虽不说是禁忌，但是，能不提就尽量不提。

何况，夫人还怀着身孕，昌武侯娶妻一事，万万没有人敢在苏婉面前提起的，只当是不存在。

还是苏婉偶尔心血来潮，被丫头扶着，去院子里透透气的时候，听到了两个小丫头在说昌武侯府的趣事，这才知道了这件事。

当时，扶着苏婉的菡萏，脸色瞬间就白了，低下头不敢去看苏婉的脸色。

虽然夫人与皇上两人感情很好，但是，她也不能十分确定，夫人就一定忘情了。

毕竟，感情的事情，谁也说不清楚。

不过，苏婉对此并没有什么太大的反应，因为她早就知道陛下为他们赐婚了，当时，她就同意了，就是现在听了，也不会有什么想法。

她以前对霍渊的感情本就不深，而且还早早就已经消磨殆尽了。更别说，她现在已经有了心爱之人，哪里还会计较过去的事情？

看到菡萏等人吓成这样，心里顿时又是好气又是好笑，将她们一个个说了一顿，让她们以后对待这个问题，不要再这么小心翼翼的，她是真得不在意了。

菡萏和山茶等人这才放了心。

苏婉又问昌武侯府到底发生了什么事。

菡萏这才没有了顾忌，笑着跟苏婉说了事情的始末。

原来，苏清雪自从嫁给了昌武侯之后，头两天还算老实安分，对王太夫人恭敬有加，对妾室虽然说不上好，却也没有动辄打骂，就是那些继子继女，也只当做视而不见。

然而，几天之后，苏清雪就原形毕露了。

先是跟王姨娘的冲突，谁让王姨娘不肯交还管家权呢！对她只是面上恭敬，心里不服，对她阳奉阴违，偏偏王太夫人又包庇她，既不肯让苏清雪管家，又处处偏袒王姨娘，简直气得苏清雪一佛出世二佛升天。

哪里受得了这种气？

随便找了个借口，立即就让人将王姨娘拿下了，命重重扇了她十多个耳光。

若非王太夫人及时赶到，王姨娘怕是命都要去了半条。

王太夫人怒斥苏清雪，苏清雪却不以为然，依旧我行我素，除非将管家权交出来才肯罢休。

不止如此，那些妾室也被苏清雪用各种方法惩治，罚跪都是家常便饭。

苏清雪简直把这些妾室当成了自己的丫头，还安排他们轮流值夜，她睡床，妾室就打地铺，还伺候她穿衣吃饭，动不动就打骂，惹得整个侯府都是怨声载道，短短半个月的功夫，就将王太夫人气晕了好几次。

但王太夫人也发了狠，就是不肯将管家权交到苏清雪手上，两人如今正在对峙呢，至今还没有个结果。

昌武侯府闹出来的动静太大，以至于大半个京城都知道了，对此十分津津乐道，有的再猜最后谁会妥协。

至于昌武侯，则是对后宅之事毫不理会，谁来找他诉苦，他都无动于衷。只有他们闹大了，才会震慑一下，也没有看出偏倚倾向。

谁也不知道他心里到底是怎么想的。

苏婉闻言不由勾起了嘴角，倒是对苏清雪有几分佩服之意，能将太夫人、王姨娘她们折腾成这样，也是她的本事。

希望太夫人会喜欢这个出身高贵的媳妇。

现在苏婉闲得无聊，也爱上了八卦，每日让丫头给自己说外面的新鲜八卦给自己听，既能打发时间，又能令她感到身心愉悦，前提是，自己不成为八卦的主角。

四月，发放了杏榜。

会试中选者，将在四月二十一日，在保和殿参加殿试，皇帝亲自出题，选出一、二、三甲。

而在殿试之前，却又发生了一件大事。

陆才人下毒，企图暗害甚至控制皇帝，结果被当场拿下。更从她的住所，搜出各种毒药，以及各种可以始人丧失神智的邪药，更证实了她的罪名。

同时，几位大臣联名上疏，参武清伯府结党营私，跟反贼相勾结，意图谋反篡位。

显德帝龙颜大怒，立即派东厂和锦衣卫去查，同时，派人将武清伯府的人全部收押，武清伯府被抄，武清伯更是被送镇抚司拷训，证实之后再行发落。

三天后，终于证实武清伯府的确是私底下勾结反贼，意图谋反。武清伯府后院里，更是挖出大量金银，郊外私宅里，私藏盔甲、武器不计其数，还有截获的与反贼的通信，证据确凿，武清伯辩无可辩，被判了满门抄斩，立即执行。

其实，早在汉代起，就有“秋冬行刑”的规定，立春后不得刑杀。因为春夏是万物滋育生长的季节，秋冬是肃杀蛰藏的季节，一切行为都必须符合天意，刑杀、赦免也不能与天意相违背。但那只是针对其他的死囚。谋反、恶逆、奴婢杀主，均不在其中。

显德帝下了满门抄斩的命令之后，陆才人也被赐了毒酒一杯，结束了她年轻的生命。

一代绝色佳人，还未来得及绽放她的美丽，就这么凋零了。

而在这之前，她还在野心勃勃地计划着，如何勾引皇帝，成为宠妃，果然是世事无常。

陆才人死了之后，宫里无论是宁皇后，还是胡贵妃，心里都是慌乱无比，恨不得立即跟陆才人撇清关系。陆才人孝敬的东西，顿时成了烫手的山芋。

宁皇后更是当机立断，将陆才人孝敬的东西，全都给处理掉了。

她只要一想到，自己三番两次地在皇上面前夸赞陆才人，甚至劝他去宠幸陆才人，就悔的肠子都青了。

若是早知如此，她就是推荐郭美人，也绝对不会给陛下推荐陆才人。

而且，她最近跟在陆才人走得这么近，不知道陛下会不会因此迁怒她。

而胡贵妃就更惶恐了，她跟陆才人的关系，只会比宁皇后更近，武清伯又是理国公的下属，武清伯谋反，理国公不但没有察觉，反而还将她的女儿牵引入宫伺候皇帝，谁敢说理国公府是无辜的？

就算不是同伙，说不定也是帮凶，至少也是个失察之罪，怎么也不可能置身事外。

果然，胡贵妃的担心应验了，理国公虽然没有被降爵，但是却被降职了，从右军都督府左都督，降为都督佥事。

宁皇后和胡贵妃都被显德帝派人训斥了一番，两人连辩驳一句都不敢，所有宫妃都噤若寒蝉，老实地不能再老实了。

时间悄悄流逝，转眼就进入了五月仲夏。

过了端午节之后，天气越来越热了。

苏婉怀孕已经三个多月，快四个月了，几位太医个李嬷嬷都说，已经坐稳胎了，可以出去散散步，溜达锻炼一下了。

躺了这么长时间，苏婉早就憋不住了。

所幸，花园里的景色极好，芙蓉水榭那边，湖里的莲花也开了，白、青、红、紫、黄五种颜色都有，极为漂亮，苏婉每日都喜欢过来走一走，看一看。

但是，再美的景色，看多了也觉得腻歪。

白菊很会察言观色，见状不由说道：“唉，可惜夫人怀了身孕，不能出府，否则，倒是可以去东顶娘娘庙看看，五月初一至初七，都有庙会，商贾云集，还有戏班子和杂耍，可热闹了。”

苏婉闻言，眼睛先是一亮，随即，就暗淡了下来。

她虽然很想出府走走，但是人多的地方还是不能去的，万一被撞了一下，可就大不妙了，所以尽管向往，也得忍着。何况，庙会也已经过去了。

青梅说道：“夫人虽然那没办法去逛庙会，但是也可以去寺庙上香拜佛，顺便看看风景，大不了让人清场也就是了。”

邱妈妈见两人撺掇着苏婉出去，很是不满，说道：“你们都少说两句，夫人身体刚好些，可不能乱折腾。”

白菊和青梅都低下了头。

倒是苏婉笑道：“青梅说得有些道理，京城里的寺庙那么多，东城、西城都不少，而且还不是太远，寺庙又清净，我还真想去散散心。”

－－－－－－题外话－－－－－－

非常感谢大家，休息了两天，也吃了药，感觉真得好了许多，明天就恢复更新，谢谢大家体谅，么么哒~稍后修改。

字虽少，不过内容应该算不少吧，时间跨度比较大，O（∩_∩）O~。

）︴

写得很慢，Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十九章劫持

邱妈妈听到苏婉这样说，连忙劝道：“夫人，您就听奴婢的劝吧，这两天天气十分闷热，说不准什么时候就会下雨，万一您出去之后，被雨困住了，可就不好办了。”

万一滑一跤，可不是闹着玩的，而且，夫人出府之后，实在是太不安全了。

苏婉闻言，想了想的确是这个理儿，反正也不是非出去不可，等过几天，天气凉爽些了，不那么闷热了，在再出去也不迟，于是，刚刚躁动起来的心，瞬间便沉静了下来。点了点头，说道：“好吧，就听邱妈妈的，我就不出去了。”

邱妈妈闻言，脸上顿时堆满了笑容，说道：“夫人这样做就对了，夫人再忍耐一段时间，等将来生下了龙子，什么时候出去不行？”

等苏婉去里面休息之后，邱妈妈顿时拉下脸来，好好训斥了白菊和青梅一番，对她们刚刚撺掇夫人出去的举动，十分不满，并且罚了她们一个月月钱，直到看到白菊和青梅面有悔色，这才放过了她们。

只是，这几天不准她们近身伺候。

可惜，苏婉的出游计划，到底还是没有成行。

因为，那次谈话之后，第二天起，就开始阴雨不断，天色每天都阴沉沉的，雨下个不停，就算楚国夫人府的排水系统做的极好，竟然也积了水，其他地方可想而知。

原本苏婉以为下个三、五天就会停了，谁知道，这雨断断续续地都下半个多月了，还是没停。

苏婉心里不免有些担忧，万一发生涝灾，那可就大大不妙了。

这天下午，苏婉午睡之后，见外面天色阴暗，雨还是没有停，心里越发烦躁了。

就让人点了灯烛，在东次间的书房练字。

小半个时辰之后，心情才平静下来，又开始怔怔地发呆。

不知道过了多久，菡萏突然走过来，轻声说道：“夫人，陛下来了。”

苏婉回神一愣，随后，立即起身向外走去，脸上既有高兴又带着一丝薄怒。

她刚到了厅里，就看到显德帝带着一身湿意从走了进来。

苏婉刚想迎过去，就被显德帝立即阻止了——

“婉儿，别过来，朕身上湿着呢！”

说着，就让小太监将外面披着的一件披风给脱了，又将脚上已经半湿的靴子给换掉了，这才走了进来。

邱妈妈已经让人准备好了显德帝要换的衣服，苏婉走过去，亲自帮显德帝换上了这件杏黄底团花长袍，苏婉现在经过几次实践之后，倒是纯熟了许多。

换好衣服之后，两人才相携进了西次间。

“陛下什么时候来不行，非要这时候过来？外面可一直下着雨呢！”苏婉一边说着，一边将热茶递给他，让他暖暖身子。

这几天下雨的缘故，外面的天气却也比较凉，经过一阵风吹雨打的，可别受了寒。

显德帝接过之后，喝了几口，见苏婉还站着，就将茶盏放下，竟苏婉拉到自己身边坐下，笑着对她道：“朕这不是想你了吗？”

这倒不是虚言，因为他这几日太忙，已经好几天没见了。

苏婉闻言，心里很是高兴，但是，她又心疼他冒雨来回奔波，便你说到：“你想看我什么时候不可以？大不了我进宫陪你几天就是了。你这么忙，还记挂着我，我已经心满意足了。万一病了，我岂不心疼？”

显德帝闻言，笑了笑，揽住她，凑过去吻了吻她的唇，道：“婉儿你太小看朕了，朕是那么容易病的吗？朕可是天子。”

苏婉暗暗翻了个白眼，就算是天子，那也是*凡胎，照样会生老病死的。不过，见他如此辛苦，还是不忍心说他。

“陛下，这几天没有好好吃饭和休息吗？看起来瘦了许多，也憔悴了不少。”苏婉摸了摸他的脸，有些心疼地说道。

显德帝闻言，叹了口气说道：“没事，过两天就好了。”

“就算陛下再忙，也要注意身体才是。”苏婉从他怀里起身，神色严肃地看着他说道。

“嗯，朕知道。”显德帝安抚地笑道。

苏婉看了他一会儿，问道：“是不是哪里发生了水灾？所以陛下才这么忙。”

显德帝稍稍有些惊讶，问道：“婉儿怎么知道？”

苏婉道：“下来这么多天大雨，至少北直隶这片肯定会有涝灾，只是我不知道受灾轻重罢了。”

显德帝闻言，眼神略略有些复杂，但随后便失笑微微摇头，倒也没有隐瞒，说道：“京城情况还好些，其实，不只是北直隶，还有南直隶、山东、河南等处，皆是骤雨连绵，河水泛溢，平陆成川，禾稼漂没，人畜漂流，死者不计其数，河南开封更是黄河水溢，冲决开封府护城堤五丈，受灾者众多。”

苏婉闻言大惊，她就算想到会有水灾，却也没想到会这么严重。

最重要的是，水灾之后必有瘟疫流行，到时候到死得人更多。

苏婉的脸上不免带了几分焦急和担忧。

显德帝见状，忙安抚道：“你也别担心，这跟以前先皇在位时期的各种灾祸比起来，算不得太严重，是老天太厚爱朕，才让朕登基之后，一直风调雨顺，如今，也不过是给朕的一点小考验罢了，朕还不至于会被这点灾祸给吓到。”

显德帝语气中透着一股强大的自信。

他登基之后，虽然没有发生什么大的灾祸，但不代表他处理不好。先皇驾崩前的几年，实际上已经开始放手让他处理政务了，旱涝灾祸，什么没有遇到过？

他现在已经做出了紧急处理，要不然，也不会空出时间来看苏婉了。

赈灾无非是赈济、调粟、养恤、安顿流民，缓收赋税，或者免赋税和徭役等手段罢了。

而且，治灾先治吏，吏治是否清明，决定着赈灾的效果。

从一开始，显德帝就比其他皇帝更注重吏治。

同时，他也一直十分看重粮食储备，储以备荒，还是官员考核的内容之一，甚至每年都派官员去地方上考察。

只是没想到，还是有人打粮仓的主意，虽不说是十室九空，却也空了近半。

这令显德帝大为震怒，立即紧急调拨粮粟去灾区赈灾，户部也紧急拨了赈灾银。

那些大蛀虫们，算是撞到刀口上了，都被抓了起来，听候发落，甚至还杀了几个震慑。

为了防止赈灾官员克扣粮食，显德帝规定将每个灾民的姓名和应得到的口粮张贴榜上，还要求上级官员经常下行查验。

受灾区都设立了粥棚和粥厂，各府各县的养济院，收容流离失所之人，并且鼓励乡绅商人捐款捐粮等等。

显德帝早就不是刚刚登基的菜鸟了，对于朝堂的掌控很强，权力抓得很牢，所下的命令，都能快速而且有条不紊地实施下去，而不至于被人阳奉阴违和蒙骗，因此，命令下达之后，见效也快。

显德帝自从发现苏婉并非对政务、民生一无所知之后，有时候也肯将政事说给她听了，当然，苏婉并没有表示出对政事多大的兴趣，从不主动打听，显德帝说的话，她就随便听听，偶尔再提几个小建议罢了，无论符不符合现在的民情，却常常令显德帝耳目一新。

因此，显德帝也越来越不避讳她了。

随着越来越了解显德帝，苏婉对他的执政能力毫不怀疑，提着的心很快就放了下来，但她还是建议道：“陛下，水灾之后，必有瘟疫流行，所以，除了赈济灾民之外，也不要忘了预防瘟疫才是。”

显德帝却叹了口气说道：“朕也知道，也让人留意了。惠民药局也会派医官，走街串巷，上门诊治，发放汤药等等，只是，这也只能稍稍阻拦一下瘟疫扩散的速度罢了，其他的还得看天意如何。”想要完全预防是不可能的。

瘟疫能流行起来，一个是饥劳之人身体弱，抵抗力差，再加上主要是防疫知识普及不够，喝污染的生水，未经妥善安置的尸体进一步传传染等，就算做了很多错事，瘟疫依旧蔓延很快。所以，只靠医官施药可不行，还是需要靠民众自己自觉。

想到这里，苏婉说道：“陛下还可以命人写一个防疫的小册子，浅显易懂些，发放下去，派识字之人，天天念给他们听，不相信他们记不住，至少让他们知道，遇到瘟疫等灾祸时，该如何做才能保命。”

现在还没那么快滋生瘟疫，所以，还有时间准备。

显德帝还没回答，苏婉略带一丝羞涩，自荐道：“如果陛下相信我的话，不如让我来写。当然，若是陛下不相信我的话，也可以让太医……”

“朕何曾说不相信你了？”显德帝立即打断了她说道，看着她的眼睛说道，“除了你，朕还相信谁？只是，你还怀着身孕，莫要太劳累了。”

“嗯。”苏婉含笑点了点头。

次日清早，显德帝就离开了，所幸，此时雨已经停了。

苏婉就开始着手准备写防疫手册了。

什么注意饮食，不吃腐烂的食物，保持清洁，不喝生水，被蚊虫叮咬后要即使处理，病人隔要离，病人吐泻物焚烧，用艾草点燃消毒，等等，其实都是老生常谈。

虽说很多时候，民众都是因为没有那个条件做到，但即便如此，也要写出来，多注意一下，说不定就会捡回一条小命。又写瘟疫早期的症状是什么，发现之后，不要延误，早早去惠民药局治疗取药。若是病人死了，无力埋葬，也要及时通知漏泽园收尸。

写到这里，苏婉突然想到，治疗瘟疫后期症状的安宫牛黄丸、至宝丹、紫雪丹还没有出现，这可是被称为治疗瘟疫的三宝，都出自出自清代吴瑭著的《温病条辨》，由牛黄、犀角、麝香、黄连、黄芩、生栀子、朱砂、珍珠、冰片、明雄黄、郁金组成。主要治疗感染性和传染性疾病，又称为“急救三宝”，因为都是清热开窍的代表性药物，所以又名“温病三宝”。但三者药性不同，安宫牛黄丸最凉，其次是紫雪丹，再次是至宝丹，治疗的方向也有所不同。

这两天，苏婉都关在书房里，写防疫手册，和急救三宝。

若非菡萏和邱妈妈看着，强行让她起来散散步，用饭、吃药、休息，她怕是早就忙得废寝忘食了。

两天后，她终于写完，修修改改，又重新誊抄了一遍。

此时，外面已经晴了两天了，天气又开始变得热了起来。

苏婉觉得自己不能再等了，要立即将写好的东西，给皇上送去。

苏婉让人喊来了太监总管王炳，让他亲自进宫一趟，将东西给皇帝送去，又派了几个护卫随行，务必要万无一失。

苏婉有自己专属的令牌，进宫无需请示皇后，只是，苏婉除非逼不得已要进宫外，其他时候，从来都没进过宫，到底还是自己的地盘比较自在。

而苏婉身边伺候的人，如从宫里出来的邱妈妈、李嬷嬷、王炳等人，还有菡萏和山茶，都是有令牌的，可以进宫传话的，其他人就没有这个待遇了。

王炳走了之后，苏婉立即就松了口气，揉了揉自己的肩膀。

她正要喊菡萏给自己捏捏肩，突然想起，她之前派菡萏去育婴堂了，怕路上有流民，还多派了几个护卫。

山茶应该又去练功了，这段时间下雨，她基本都没修炼，怕是要憋坏了，苏婉也没有拘着她。

“夫人——”就在这时，白菊手端托盘走了进来，说道：“这是李嬷嬷亲手为您做的白术鲫鱼粥，您快点趁热喝了。”

苏婉接过粥，用羹匙微微搅了搅，见粥还很烫，便没有着急吃，含笑问道：“李嬷嬷呢？怎么让你送过来了？”

白菊笑着回道：“李嬷嬷正在为夫人准备第二道药膳呢！”

苏婉闻言，忍不住嘴角微抽，她吃这些保胎的药膳简直要才吃腻了好吗？

而且，一天三顿，变着花样吃还不够，还得额外加餐，现在，她的脸都成圆的了好吗？

李嬷嬷又固执，不吃又不行。

反正，苏婉是怎么都拧不过她的。

幸亏陛下没有嫌弃她。

苏婉等粥稍凉了一点，就舀起一勺，轻轻抿了一口，但下一刻，就忍不住皱起了眉头——

味道有点不对！

苏婉从小到大都在跟药打交道，断没有品错的道理，而且，这白术鲫鱼粥她吃了不止一次了，李嬷嬷熬制的药膳炉火纯青，根本不会失手，就算失手，也不会让人端给她吃。

所以，是白菊有问题？

苏婉的眼睛里，顿时闪过了一道冷光。

她原本以为是黄梅的，连邱妈妈都一直在盯着黄梅，不让黄梅靠近，原来竟是都弄错了吗？

要么就是两人都有问题。

“呕——”苏婉突然开始捂住了嘴，似乎想要吐，让一直暗暗观察她的白菊吃了一惊，以为她发现了，反射性地戒备起来。

直到她看到苏婉只是干呕时，这才稍稍松了口气，却依旧不敢放松，试探着问道：“夫人，怎么了？”

苏婉指了指漱盂的方向，让她去拿。

白菊怀疑地看了苏婉一眼，到底是转身去拿了。

然而，白菊刚转身，苏婉就拿起书案上的田黄石貔貅镇纸，向她的脑袋砸了过去。

田黄石，可是“帝石”，寿山石中的珍品，用来当武器，实在太委屈它了，但是，现在也顾不了那么多了。

一击命中白菊后脑。

苏婉再接再厉，又拿起砚台，狠狠地砸了过去，同时大喊道：“来人，有刺客——”

苏婉原本以为，人很快就进来，谁知道，喊了两声，都没人应，心里顿时有种不好的预感，立即向外面逃去。

然而，还没等她跑出去书房，就见一胖一瘦两名大汉，将她堵了回来。

苏婉脚步慢慢退了几步，又回头看了看白菊，此时，白菊的脸上，墨汁和鲜血交汇在一起，显得十分狰狞，不慌忙不忙地拿帕子擦着自己的脸，一边恶狠狠地看着苏婉，凶光毕现，哪里还有平时的柔顺谨慎？

苏婉强自镇定下来，轻喘着气问道：“你们到底是什么人？府里的下人呢？”

白菊晃了晃脑袋，让自己清醒一些，直到现在她的脑袋还晕乎乎的，听到苏婉问话，立即冷笑道：“你都自身难保了，还关心府里的下人，不愧是我们的好夫人。可惜，我们道不同不相为谋，否则，我还真是想继续做你的丫头。至于我们是什么人，你心里应该有数才是，你之前不是还杖毙了一个吗？”

“你们果然是白莲教的人。”苏婉虽然早有预料，但此时听到答案，还是觉得惊悸不已，“你把邱妈妈他们都怎么了？”

“他们只是中了迷药，暂且晕过去了，用不了多久就会醒来。”白菊没好气地说道，要不是苏婉不肯出门，他们至于花费这么大的力气，冒这么大的险吗？

幸亏有她做内应，又摸透了府里的情况，下手的时候，大家不怎么设防，也没什么漏网之鱼。菡萏又去了育婴堂，带走了一些护卫，还有王炳也恰巧进宫了，又带走了一些人，这么好的机会，如今，皇帝又忙于政事，这么好的机会，若是不下手，更待何时？

就是山茶难办些，但此时也被打晕了。

“那你们抓我，到底想做什么？”苏婉听到没有出人命，才放了心，显然，白莲教也不想彻底激怒显德帝，而只是想要利用她而已。

“夫人放心，只要你乖乖听话，跟我们走，我们是不会伤了你的性命的。否则的话，就别怪我们刀剑无眼了。夫人也不想腹中的胎儿有事吧！”白菊忍着头上的疼痛和心里的怒火，尽量平静地说道。

她此时心里恨极了苏婉，若不是佛母交代，不能伤她性命，还需要她救回大小姐，以及一众白莲教教徒，她早就先教训苏婉一顿了。

苏婉能说什么？

人为刀俎我为鱼肉，此时，她也只能顺从。

但她还是说道：“我现在怀了身孕，为了以防万一，让我拿点保胎丸吧！”

白菊却轻哼一声，说道：“夫人不必担心，我已经替夫人拿了保胎丸，夫人只需要乖乖要跟我们走就是了。”

随后，她拍了拍手，顿时有两个丫头打扮的女子走了进来，正是黄梅和山茶的模样。

两人走进来之后，却向白菊行礼。

苏婉仔细看了看她们，发现她们只是有几分像黄梅和山茶罢了，应该是易了容的，身材却跟她们差不多。

白菊大大方方地受了她们的礼，说道：“马车准备好了吗？”

“禀执事，已经准备好了，随时都可以上路。”‘黄梅’说道。

白菊点了点头，说道：“咱们要尽快上路，迟则生变。”

随后，她又看向苏婉说道：“夫人，请吧！”

苏婉微微颔首，平静走了出去。

结果一出了院子，就看到了，倒在地上的邱妈妈等人。

苏婉正要过去看看，却被‘山茶’伸手给拦住了。

白菊也警告地看了她一眼，苏婉也已经看出来，她们的确还有呼吸，便也没有执意过去查看。

苏婉上了马车之后，才发现白莲教的人竟然有二十多人，车车夫、丫头、婆子、护卫，应有尽有，完全就跟她平时差不多，后面还跟着两辆马车，护卫都骑着马，一副要出城的架势，却又不像是出远门，应为行礼并不多。

若是外人见了，只会以为他们是去庄子上避暑。

白菊还有‘山茶’跟苏婉坐了一辆马车，除了跟车的婆子外，其他的丫头婆子，都做了后面两辆。

真是准备地够周全的。

“执事，一会儿出城的时候，不会被查出来吧！”假山茶问白菊道。

白菊看了苏婉一眼道：“没事，只要楚国夫人肯配合，谁也不敢阻拦！”

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴，稍后修改本章。

上一章把黄梅写成青梅了，Σ（°△°

不小心把陆才人给写死了，真是很可惜，她原本是个重要配角，而且还会封妃，这段情节十分曲折，结果，我感觉有点虐，不

）︴。希望她不要怪我。

符合我亲妈的形象，就给删除了，真得有点遗憾。Σ（°△°

╮（╯▽╰）╭，今天写了一天，才写了这么点。吐血~明天继续…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十章意外相遇

苏婉好似没有听到白菊的话一般，只是轻轻摸着自己微微隆起的小腹，沉默不语，脸上却也看不出丝毫紧张之色。

白菊见状心里冷笑一声，摸着自己被砸得头破血流的后脑和前额，心里的恨意越发深了。

若不是苏婉还有用处，此时她还不能拿她怎么样，否则，她早就替自己报仇了。

“秋曼，替我处理一下伤口。”白菊对假山茶说道。

“是，执事。”秋曼口中应了，立即拿出随身携带的一个小瓷瓶来，马车是苏婉外出时经常乘坐的，为了方面，里面各种必须的生活物品齐备，茶壶、茶杯是必不可少的，最重要的是里面还有温水。

秋曼将小瓷瓶递给白菊，又给白菊倒了一杯水。

白菊接过小瓷瓶，打开闻了闻，似笑非笑地看了苏婉一眼，对秋曼道：“我教你一个乖，这白药可是咱们这位楚国夫人献出来的方子，在惠民药局卖的又便宜，我们很多教徒都因此而受惠了，说起来，我们还真应该感激夫人才是。”

秋曼闻言，也看了神色淡淡地苏婉一眼，抿唇笑道：“是，属下受教了。”

白菊满意一笑，这才从瓷瓶里倒出一些灰黄色的粉末来，就着温水服了下去。

秋曼又用温水，提白菊处理了一下头上的伤口，擦掉了血污和墨渍，涂上了伤药，包扎起来，看起来才不那么狼狈了。

白菊打开车窗，看了看外面，立即皱了皱眉头，说道：“不行，速度是实在太慢了，让他们加快速度，正午前，一定要出城。”

白菊可是知道显德帝对楚国夫人有多重视的，就算他们这次出其不意，侥幸得手，怕是很快就会发现。

而且，这次为了抓走苏婉，他们还动用了白莲教安插在京城多年的眼线，个个都是武功好手，隐藏极深，若不是他们主动透露，根本不会有人发现，就连武清伯世子夫人吕氏都不知，但是，这次，他们却连现在的身份都抛弃了，对白莲教来说，代价不可谓不大，可不能把人手都折在这里，他们要用最小的代价将人给带走。

秋曼下达了白菊的命令，果然，马车速度快了起来。

但凡遇到了什么挡住的，那些车夫还有护卫，就会大声呵斥，若有纠缠的，只要说出楚国夫人的名头，所有人都会退避，畅通无阻。

现在谁不知道楚国夫人已经怀孕了？陛下看得跟个宝贝似的，谁这么没眼色，敢跟楚国夫人作对？

只是，心里却在纳罕，楚国夫人不在府里好好养胎，急匆匆地去做什么？城外，可是还有没完全疏通、安顿好的难民呢！

白菊会这么快亮出楚国夫人的名头，也是逼不得已。

时间来不及，恐怕现在陛下就已经收到了消息，已经派人来追杀了，他们何必再躲躲藏藏，耽误时间？

然而，就在这时，马车的脚步，却突然停了下来。

无他，因为对面来了一对兵马，至少有几十人，均穿着盔甲，腰间缠着大刀，骑着高头大马，杀气腾腾，明显是曾经上过战场，手上占过血的。这队人马所经之处，人人退避三舍，而为首一人，明显穿着的是一品武将的服饰。

遇到这么一队人马，白莲教众人大喊倒霉，只希望楚国夫人的名头，更有用些，能够吓退对方。

白菊此时受伤，不好露面，否则，倒是容易因其怀疑。

倒是曾经将苏婉堵回去的一胖一瘦两个护卫，不着痕迹地对视一眼，都看到了对方眼中的忌惮和谨慎，但他们的神色却带着一丝嚣张跋扈地问道，那名胖护卫，更是用居高临下地口气说道：“楚国夫人车驾在此，闲杂人等，速速退避。”

那名一品武将原本还不以为意，听到楚国夫人的名头，顿时愣住了，半晌才回过神来，眯了眯眼睛，说道：“你说着马车里的人是谁？”

“自然是陛下亲封的楚国夫人了。”那名胖护卫又道。

两方人马离得不远，因此，双方的声音都听得到。

苏婉一听到这个声音，身体竟是不由自主地僵了一下，微微抬起头来——

竟然是他！

她真没想到，自己会在这种情况下遇到他。说起来，两人已经将近一年未见了。

她却是已经很久没有想起他了，就是听他们府上的消息，也触动不了她的心了。

但是，此刻，当她亲耳听到他的声音，甚至知道他就在离她百米之内的距离里时，心脏却是不由自主地砰砰砰急速跳动起来。

心里不知是紧张还是慌乱，就连呼吸都有些混乱。

但她还是很快就调整了呼吸，放松了下来。

白菊等人都在关注外面的情况，错过了苏婉的一时失态。

苏婉垂下的眸子，却微微有些复杂，他伤害过她，也宠爱过她，但最后，他还是舍弃了她，她也同样舍弃了他。

也说不好，是他对不起她多一些，还是她对不起他多一些。

但无论如何，两人现在都已经没有关系了。

“楚国夫人？”霍渊喃喃喊了一句，谁也听不出他口气里的百转回肠，和那种深深压抑着的情绪。

“没错，就是楚国夫人，你们还不赶快让开！”瘦护卫亦是说道。

霍渊闻言，眼神骤然变得深邃锐利起来，他近前是去视察在京属，没想到就遇到了苏婉。

他打量了众人一眼，淡淡拿问道：“如今，天色刚刚放晴不久，外面道路也不好走，甚至城外还有很多灾民，不太安全，此时，又接近正午，不知楚国夫人这是要去哪儿？”

白莲教众人闻言，皆是心中一紧，下意思地去摸自己的兵器。

而白菊也同样紧张，她并没有见过昌武侯，也不知道外面的人就是昌武侯，但她本能的感到有些不妙，她看了一眼苏婉，低声冷冷说道：“待会儿可就要看夫人的表现了，你最好别耍什么花招，不然，我的刀可不饶你。”

说着，拿起横放在一旁的柳叶刀，威胁地在苏婉脖颈间比划了两下。

胖护卫闻言说道：“我们夫人怀了身孕，所以要去外城法华寺上香还愿，你们速速让开，有我们保护，夫人必定万无一失，用不着你在这里狗拿耗子多管闲事。”

霍渊瞳孔骤然一缩，他虽然早就知道苏婉怀孕了，但是，此时听到，心就好像被人打了一闷锤一般，闷闷地疼。

但他的神色却没有多大的变化，只是，紧紧握住缰绳的手指，此刻却有些微微发白。

然而，霍渊的理智却没有丧失，眼前这些人的确是非常可疑，因此，沉静地说道：“正是因为楚国夫人怀孕，才不该在这种时候乱走，就算还愿，也不急在这一时，而你们刚才却是一副急匆匆的模样，马车快速而颠簸，根本没有顾虑到出楚国夫人的身体，让我无法相信你们的说辞。”

“那你到底怎么样才肯相信我们？”　瘦护卫脸色开始难看起来，“难道你还想跟我们楚国夫人府作对不成？”

“闭嘴，退下！不准对大人无礼。”此时，苏婉的声音，从马车里传了出来。

霍渊大概是真没想到，苏婉竟然真在马车里，拉着缰绳的手一紧，马儿立即抬起了前腿，长嘶起来，但霍渊的眼睛，却直直盯着马车的门，好似要透过那扇门，看到里面的人一般。

守护卫和胖护卫两人恭敬地应了一声，就退下了。

霍渊好半天之后，才勉强控制住了自己的情绪，他深呼吸几下，平复了一下呼吸，尽量平静地说道：“原来楚国夫人在车里，倒是我多虑了，刚才得罪了，还请夫人不要放在心上才是。”

“大人说的哪里话，您这也是一片好心，是我府上的下人太不懂规矩了。”苏婉声音平静地说道，然而，在她的脖颈边，却横着一把锋利的柳叶刀。

“现在大人可以让开了吗？我现在还要急着离开。”苏婉又道。

霍渊闻言，自然是点头道：“那是自然。只是，夫人还是要小心才是，马车不宜行驶太快，稳妥为上，且外城流民不少，算不得太安全，千万别被人给冲撞了。”

霍渊的一番关心，着实是有些亲近了，甚至是出格了。他虽然知道这么说不对，但是，他却不忍心见到苏婉遇到什么灾祸，所以，还是忍不住提醒了一番。

说完，就一挥手，让身后的人马散到道路两旁，让开了一条路。

苏婉沉默了一会儿，对假山茶说道：“山茶，你出去帮我谢一谢大人，多谢他的关心了。”

霍渊见过山茶数次，以他的眼力，自然能分辨出真假来，假山茶却是不认得霍渊……希望霍渊能够察觉吧！

秋曼看了白菊一眼，白菊先是迟疑了一下，但是，见苏婉好似只是随口一说的样子，到底还是放下了疑虑，对秋曼点了点头，说道：“快去快回！”

秋曼这才下了马车，走过去向霍渊道谢。

霍渊一见到秋曼，就立即察觉到了不对，脸色微不可查地一变，若有所思。

秋曼却毫不知情，十分有礼地代表苏婉向霍渊表达了感谢。

但是，霍渊却不敢轻举妄动，因为苏婉现在在他们手上，谁也不知道他们会不会狗急跳墙，杀了苏婉，但是，他更不可能眼睁睁地看着苏婉被他们带走。

所以，秋曼刚刚转身，想要回去，他就直接抽出腰间的长刀，直接驾马上前，挥刀砍了过去，秋曼虽然感觉到了杀意，却没有反应过来，脖颈间已经喷出了漫天血雾。

所有人都这种突如其来的状况给惊呆了。

只听霍渊冷冷说道：“楚国夫人被这些人给挟持了，将他们全部拿下，死活不论。务必要救出楚国夫人。”

“是！大人。”后面的兵士们，神色冷肃，立即冲过去打杀起来。

这些兵士是精锐，这些白莲教教徒，又何尝不是精锐？

要不然，他们也不可能从重重保护之下，将苏婉给挟持了出来，这可不只是迷药的作用。

皇上拨给苏婉的护卫可不是好对付的，个个都是百里挑一，就算中了暗算，也没那么快失去意识，武力值依旧一流。但是，白莲教的人，对上他们却是丝毫不落下风。可惜最后，那些护卫坚持不住自己晕了过去。

而且，这些人，无论男男女女，老老少少，武力值都不错。

也就秋曼倒霉，以为万无一失，放低了心防，才这么轻易被霍渊一刀给杀了。

秋曼被杀之后，白莲教众人立即暗道不好，反应过来之后，立即就要逃跑，一边逃，一边跟这些将领兵士大打斗起来。

白菊气得浑身都在颤抖，她一把抓住苏婉的衣领，怒道：“说！是不是你搞的鬼？他怎么会发现？他到底是谁？”

苏婉只是护住自己的肚子，神色淡淡的瞥了她一眼，并不说话。

白菊气得立即就想要杀了她，但是，小不忍则乱大谋，白菊就算被恨得要死，此刻，也不能动她，只透过窗子，一脸焦急地看向外面。

以此同时，锦衣卫、羽林左卫等各卫亲军，也都已经出动了，向这边赶了过来。

楚国夫人被掳走，显德帝心中的震惊和愤怒可想而知，立即派遣诸多亲卫追捕，这次，白莲教可真是彻底将他给激怒了。

白菊虽然不知道具体情况，却也知道此刻情况对她大大不妙。

她咬了咬牙，决定速战速决，若是被人追上来，她就是插翅也难飞，而且，现在必须要找帮手了。

白菊放开了苏婉，打开车窗，拿出一支响箭射了出去，箭杆上有竹哨，一射出去，就发出了刺耳的响声。

霍渊见状，眼睛一沉，立即就知道白莲教召集人手了。

一拉缰绳，就向马车飞奔了过去，他等不及了，他要把苏婉先救出来。

然而，他刚到马车前，就见车门被打开了，白菊用柳叶刀压着苏婉的脖子，一双眼睛恶狠狠地看着霍渊，若不是他，你们现在已经出城了。

“别过来我，你再上前一步，我立即就杀在了她。她若是死了，你也活不成，皇帝绝对不会放过你的。”

霍渊却好似没有听到白菊的话一般，一双眼睛只盯着苏婉，在那一瞬间，眼中就已经没有了其他人。

她看起来比以前圆润了几分，即便是在被劫持的情况下，也依旧是气色红润，可以想象，她之前过得的确十分舒心，眼睛依旧清澈，却多了几分坚定。

她一只手撑着车厢，一只手扶着自己的微凸的小腹，看着他的眼神，没有激动，没有恨意，也没有亲近，有的只是平静，就算有那么一丝复杂，也瞬间隐没了。

他没有哪一刻像现在这样确定，他确确实实是失去她了，因为她的眼睛里已经彻底没有他的影子了。

心里痛吗？那是肯定的，可是，就算是痛，也早已麻木了。

再多的心痛和后悔，都已经无法挽回她了。

霍渊和苏婉之间不同寻常的气氛，终究还是引起了白菊的注意，他看了看苏婉，又看了看霍渊，突然就明白霍渊的身份了，也明白他们到底是怎么暴露的了，心中大恨，带着一丝恶意对苏婉说道：“我说他怎么拼了命地救你呢，原来是你的老姘头，看样子，他对你还未忘情，要不要我帮你们一把，让你们重修旧好啊？”

苏婉闻言，终于皱了下眉头冷冷说道：“你嘴巴放干净点。”

“我说的是真的，只要你们肯舍弃一切，成为我教教徒，就是皇帝也拿你们没办法，到时候，你们便可以双宿双栖，做一对快活的野鸳鸯了。”白菊开始蛊惑他们，当然，最主要的是霍渊，只要说服了他，让他站在自己这一方，不但能够逃出去，还能得到一个强有力的助力。

苏婉听了这话，却是无动于衷，她相信霍渊也一样。

霍渊或许还未忘情，但是，他从来都不是什么爱情至上的人，以前在一起时，都会为了孩子舍弃她。如今，他更不可能抛下所有跟她在一起了，他从来都是十分理性的，也懂得取舍。

白菊见霍渊沉默，以为他有些动摇了，心中顿时一喜。果然是英雄难过美人关，又开口说道：“霍侯爷，你被那个狗皇帝横刀夺爱，难道心里就不恨？我就不信你还甘心为他卖命。只要你肯加入我教，说不定有一天，你就可以报这夺妻之恨。虽然会暂时失去的美人、财富和地位，但这些，以后都会加倍还给你。就是比楚国夫人更漂亮的美人，只要你想要，也不是不可能的，昌武侯意下如何？”

霍渊闻言，眯了眯眼睛，神色看不出喜怒。

见霍渊还是不回答，白菊神色有些不满在了，冷笑道：“机会只有这一次，机不可失失不再来。时间紧急，侯爷还是早做决断为妙……”

然而，话音未落，白菊忽然大惊失色，低头看着胸口多出来的箭羽，不知到底发生了什么事，口中却不断吐出鲜血来。

她愤怒地看着霍渊，也看到了不远处那个射箭之人，顿时目眦欲裂。

锦衣卫！

锦衣卫怎么会来得这么快！

不，锦衣卫只来了几个而已，其他亲卫还没有到，她还有机会。

白菊看到刚刚脱离她的挟持，正要下马车的苏婉，又见昌武侯正要下马上前搀扶她，心中恨极，她就是死了也要拉一个陪葬的。

顿时忍着疼痛，一刀砍在了马屁股上，马儿吃痛，长嘶一声，立即拉着马车疾奔起来。

苏婉一个没站稳，倒回了车厢内，摔倒在地，她紧紧抓住了车窗，不让自己被甩出去。

而就在马车正前方的傅黎，刚刚放下弓箭，就见马车狂奔而来，但他却不躲不避，正想将这发狂的马儿射死，突然神色一变，身形急速往一旁跳开，而在他刚才所站的地方，却多了几个毒镖。

而就在这时，马车已经飞奔而过。

白莲教的人也到了，而且为数不少，男女老少，穿什么的都有，白莲教几乎已经深入到了各个行业，各个阶层。

他们一来，二话不说，就跟锦衣卫还有左军都督府的人打了起来。

傅黎和霍渊都想要上前去追赶马车，却各自被人给挡了下来，一时竟也摆脱不了，眼看马车越跑越远，两人心中就算再着急也没用。

还好，援兵终于到了。

他们才摆脱里人，霍渊急忙带着一队人骑马追了上去，傅黎则是留了下来，对付白莲教。

而苏婉所在的马车上，不知何时，竟然又多了两个人。

一男一女，一个衣着朴素的老妇人，一个是三十岁出头的壮汉，看起来倒像是一对母子。

壮汉一路驾着马车出了城门，守城门的人虽然看到了这辆疾驰的马车，然而还没来得及阻止，竟已经中了毒镖身亡，正阳门外，人流本就很多，再加上北直隶各县流民涌入，人口更多，鱼龙混杂，想要掩藏实在太容易了。

霍渊一路紧追着前面的马车不放，然而，当他追出十几里外，受伤的马儿终于支撑不住倒下，他终于追上的时候，却发现，早已经人去车空了。

－－－－－－题外话－－－－－－

这几天写的少，不好意思开口要票，也不大敢看月票榜，生怕被人给爆了，今天，鼓起勇气一看，还好还好，总算勉强保住了位置。就是有点岌岌可危，十分危险。江湖救急啊姐妹们，有票票就投俺一张吧，感觉压力好大呀，随时被爆的感觉太不美妙了，ORZ。再给加点鸡血和动力吧~明天万更，做不到剁手指。╭（╯^╰）╮

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十一章脱险？

楚国夫人被掳走了。

这个消息，迅速遍了整个京城，压都压不住。

圣上雷霆震怒，派锦衣卫指挥使傅黎，即刻出京搜寻。遍布在全国的锦衣卫所，迅速速行动了起来。

不只是锦衣卫，各地官府还有各地卫所，除了必须留守，不得离岗之人，其他人都要全力协助锦衣卫搜查找人，甚至，还派地方兵力，捣毁了好几个白莲教的巢穴以及各地白莲教庵堂，全力抓捕所有白莲教逆贼，白莲教可谓是损失惨重。

谁也没想到，陛下竟然会如此大动干戈，楚国夫人在陛下心中的地位可想而知。甚至有人猜测，若非朝中事多，又有水患，朝中必须有皇上坐镇，否则，陛下早就离京出去找人了。

但是，对于楚国夫人是否能平安救出一事，大部分人都对此保持怀疑，更别说，楚国夫人还怀着身孕，就算救回来了，孩子也未必能保住。说不定还会名声受损，被陛下嫌弃，可以说，所有人都不看好楚国夫人的未来。

对于楚国夫人被掳一事，最高兴的莫过于后宫里的那些女人了，几乎是欢欣鼓舞，恨不得立即庆祝一番。

她们甚至觉得老天有眼，才替她们除去了这么一个祸害。

原本以为此生都要活在楚国夫人的阴影之下，没想到，她竟然被人给掳走了，此刻她们甚至都有点感激白莲教。

就连宁皇后，都多吃了半碗饭。

高嬷嬷也十分高兴，对宁皇后说道：“娘娘，您才是一国之母，老天爷还是站在您一边的。”

宁皇后满意点头笑道：“本宫知道，不是谁都那么好运，被天眷顾的。”

她就不相信，楚国夫人在这种情况下，还能顺利脱险。

只是，想到显德帝为了救出楚国夫人，如此大动干戈，还是忍不住皱了下眉头，暗骂了一声红颜祸水。

她沉吟了一下，说道：“陛下此刻心里必定极为担忧楚国夫人，本宫还是得约束一下后宫诸妃，注意一下自己的行为，免得她们得意忘形，被陛下迁怒。”

宁皇后的担忧是对的，尽管苏婉被抓走的第二天，在后妃们前来请安时，她就严厉警告过了诸妃，让她们暂且忍耐，不要去招惹陛下。但还是有几个年轻嫔妃，仗着貌美，不听劝告，再加上有心人的撺掇，还是忍不住去勾引陛下，妄图占据先机，一举翻身成为宠妃。

原本众人以为，陛下就算迁怒，也只是让她们禁足，最重也不过是打入冷宫罢了，谁知道，皇上竟是当场下令将她们杖毙，毫不留情。此举，才总算让蠢蠢欲动的嫔妃们消停下来，再也不敢贸然招惹陛下了。

没有宠爱不要紧，若是连命都没了，那可就真是什么都没有了。

勤政殿，后殿寝宫。

天色已经很晚了，显德帝却依旧没有入睡，他怔怔地看着手中一卷纸张发呆，半晌没动。

杨永见状，终究忍不住上前提醒道：“陛下，天色黑了，该入睡了，明天还要上朝呢。”

显德帝的眼睛才微微动了一下，身形却没动，只是问道：“有夫人的消息了吗？”

杨永不由微微低下了头，轻声回道：“陛下，暂时还没有楚国夫人的消息，但是，奴婢相信，夫人吉人自有天相，又有陛下龙威庇佑，必定会化险为夷的。”

此时，距离楚国夫人被掳走，已经两天了，但是，楚国夫人却仿佛是人间蒸发一般，根本没有查到任何消息。

杨永其实对自己说的话也不相信，他也认为，楚国夫人怕是凶多吉少，但此刻，这话绝对不能说的。

“但愿如此。”显德帝也知道杨勇只是在安慰自己，但他心里的担忧和焦虑不曾减少半分，因为只要一想到，婉儿可能会遇到的危险，他的心就一抽一抽的疼，心里就升起一种想要嗜血杀人的*，怎么都制止不住。

那些还凑上来的嫔妃，根本就是自己往刀口上撞。

显德帝深吸一口气，压下心中升起的戾气，问道：“防疫手册都刊印好了吗？”

杨永也松了一口气，说道：“已经刊印了不少，北直隶的各府县已经发下去了，除此之外，还抄成了榜文，印刷了许多，在各处张贴，每天命令识字的人宣读。”

不等显德帝再问，杨永又继续道：“就连夫人拿出来的三个治疫良方，也已经紧急让制药局进行配制了。太医院的太医们也说夫人并未夸大其词，的确是急救良方，很是称赞了夫人一番，对夫人大为敬佩呢！”

陛下亲自下令，甚至还十分关注进度，又有哪个敢偷懒？

“很好。”听到这里，显德帝略显欣慰，眉头微微舒展，他不会让婉儿的心血白费。

只是，想到苏婉现在的处境，又不免心里抽痛，神色落寞，对白莲教的逆贼更加恨了一层。

“杨永，想办法通知白莲教，只要他们能保证楚国夫人的安全，朕就释放吕氏，和被抓起来的白莲教逆贼，若是白莲教敢伤夫人一根手指头，朕立即下令杀了这些人。不但如此，朕还会派重兵，捣毁白莲教所有巢穴和庵堂，让他们好自为之。”

“是，陛下！”杨永恭敬的说道，陛下终于要动真格了。

其实，杨永心里也有些佩服楚国夫人了。

一开始，他对楚国夫人礼遇有加，甚至巴结奉承，都是因为陛下宠爱她的缘故。只要她一失宠，他对她的态度肯定会发生一百八十度大转弯。

但是，现在，却不同了。除了看出来出楚国夫人在陛下心中位置的确不同之外，还因为她做下的这些事情，的确让人心生敬佩。

有哪个宠妃会像她一样，如此注重民生，忧国忧民，做出如此多利民利国的好事来？就是有，目的也是为了给自己和家族，谋取私利罢了。

之前建立的育婴堂，是楚国夫人提出来的，又捐赠银子，这的确是她的一片好心。可惜，却被宁皇后瓜分走了大半名声。甚至直到现在，北直隶绝大多数的人，依旧认为是皇后提议建立的育婴堂，对她感激有加。

若是换了别人，怕是早就气得撒手不管了。可出楚国夫人呢，却依旧隔三差五地就派人去查看，甚至她自己也经常去，而且还都是悄悄的去，并未暴露自己的身份。每次都经常送一些衣服、食物、玩具过去，就算怀孕了，也没忘派人过去，因为她是真得将这些事情放在心里上。

以前的白药方子也就罢了，毕竟，楚国夫人的确是因此得到了很多好处，可是，这一次的治疗瘟疫的方子，重要性比起白药来，有过之而无不及，她却就这么直接地交到了陛下手上。

小时候，杨永的父母就是得了瘟疫死的，他后来被家里的叔叔卖进了宫，做了阉人。

若是，楚国夫人早生几十年，也拿出这样的方子来，说不定他的父母就不会死。

尽管如此，杨永依旧对她心生敬意，也是第一次觉得，楚国夫人的确是值得陛下如此宠爱，也值得陛下为她这么做。

杨永虽然不是什么好人，却也真心佩服那些真正为国为民之人。

若是有一天，楚国夫人真得失宠，他也不介意帮她一把。不过，他想，应该不会有那么一天的。

离京城百里开外的一处普通的村落里，因为这里的人大多数姓王，就叫做小王村，其实，紧挨着还有一个大王村。这里，人们日出而作日入而息，生活十分安逸，虽然离京师算不上太远，但是，对这些普通村民来说，京师依旧是个可望而不可及的存在，他们去的最远的地方，也不过是十几里外的县城而已，但也只是少数而已，绝大多数人，连县城都没去过，更别说去府城了。

最近的小王村，却是有些萧条，因为受到多日暴雨的影响，屋舍和田地都被淹没了许多，牲畜亦是死了不少，还有不少人流离失所，所幸，朝廷做出了紧急措施，那些流离失所之人，去了县里的养济院，开仓放粮，施粥救济百姓，百姓的日子也过得下去，更别说，官府还免了这一季的赋税。

小王村最东头，住着一户人家，却是姓宋，几十年前来的时候，一穷二白，连房子都盖不起，如今，却是崭新的青砖瓦房，而且还是两进院，富裕绝对算得上是村里的头一份，就连里正家的家底都不及他们。谁让人家宋老头有三个能干的儿子，还有一个漂亮的女儿呢！

老大在县城里开了两间铺子，老二是个木匠，手底下还有好几个学徒，县城里很多大户人家都高价请他上门做工，老三不知从哪里学了一身武艺，经常外出走镖，虽然是刀头舔血，但挣得可真不少，更别说，他们家里还有几百亩的田地。

而他们家的小女儿，如今，不过刚刚及笄，长得那叫一个漂亮，十里八乡都出名，如今也定了亲，男方是县城里也是大户人家，历代经商，虽然不能科举入仕，但却也县太爷家里的座上宾，据说家里的钱多得数都数不完，嫁给这样的人家，一辈子都掉进福窝里了，因为三个儿子经常不在家，还给花钱给老宋头请了丫头、婆子伺候，如何不让人羡慕嫉妒恨？

这次的的暴雨，老宋家虽然也被淹了田地，但是，其他的却没有损失多少，何况人家家里还有很多存粮。

老宋家的老大和老二都已经娶了亲，老大媳妇在县城里住着，老二媳妇在家照顾两老。只有老三，年近三十，却还没寻上媳妇。

但是，前两天，宋家老三回来的时候，却带回了一个年轻媳妇，据说还怀孕了，据说宋老三很是喜欢，还特意请了婆子丫头专门伺候，这引起了整个小王村的好奇，忍不住登门瞧一瞧这个小媳妇。

但是，看了之后，却是大失所望。

因为这个小媳妇，长相倒是还不错，只是一脸蜡黄，最重要的是，她还是个哑巴，只凭这一点，任凭她是个天仙，美貌也得大打折扣。

众人满足了好奇心之后，也就不太关注了，只是，话里话外，十分羡慕她的好命，竟然能嫁到宋家去。

真不知道，宋家老三看上她什么了。

早知如此，还不如把自己家的女儿嫁给宋老三呢，他虽然年纪大了点，又是刀头舔血，但毕竟会赚钱，也会疼人，可惜，现在说什么也晚了。

宋家，西厢房。

苏婉坐在靠窗的一张椅子上，透过纱窗，看着外面怔怔地发呆。

此时的苏婉，脸上不知道被涂了什么东西，看起来有些蜡黄，其实五官并没有改变多少，而且就是洗也洗不掉，似乎只能用一种特殊的药水洗掉，苏婉也就不白费力气了，如今的样貌，其实也很安全。

当然，她是可以说话的，这时候，来人的时候，孙婆子会用针封了她的哑穴罢了，不到半个时辰就能解开

也不会伤害她的身体。

不知过了多久，一个身穿半旧蓝布衣裳，头戴一支银簪的老妇人走了进来，手里还端着一碗白米粥，里面放了几颗红枣。

这个老妇人不是别人，正是当初掳走她的那个人之一。

苏婉原以为她跟那个壮汉是母子，后来才发现不是。对外的说法，这个老妇人是宋老三请来照顾她的婆子，都叫她孙婆子。

宋老三，就是当天那个壮汉。

然而，苏婉却发现，这个孙婆子才是主导人，只要她说的话，宋老三基本不会反驳，她在白莲教的地位，似乎不低。

孙婆子长得有些瘦小，做事说话都很利落，脸上时常带着笑意，但是，她的眼睛却和锐利，只是因为经常眯着，所以看不大出来罢了。

她走到苏婉面前，将红枣粥递给，笑眯眯地说道：“夫人喝点粥吧！乡下地方，没什么好东西，望夫人不要不要嫌弃才是。”

苏婉接过接过粥来，道了声谢，说道：“现在哪里还轮得到我来嫌弃？有口吃的就不错了。”

苏婉不是不能吃苦的人，也不会嫌这嫌那怠慢自己的身体，因此，只要食物没问题，苏婉并不挑拣。她很明白自己的处境。何况，她就是反对，他们也不会纵容自己，最后，难堪的只会是她自己。

这一点不用试探，她就很清楚。

而且，孙婆子他们似乎有顾忌，不敢太过怠慢她，苏婉倒也没受太多苦。

见苏婉一口一口地吃了下去，孙婆子唇边的笑意更深了。

她就是喜欢识时务之人。

原本以为楚国夫人养尊处优惯了，又一直被皇帝如此宠爱，肯定没有办法吃苦，没想到，她被抓后，竟也不哭不闹，老老实实的，就识食物比较粗糙，她也能吃的下去，不知省了他们多少事。

只是，想起折损的那些人手，孙婆子虽忍不住心痛叹息，却还是无法迁怒苏婉。

孙婆子见苏婉吃完之后，收回了碗，正要说话，突然听到门外传来一声清脆的声音道：“三嫂，我进来了。”

话音未落，就见到一名长相俏丽的少女，推门走了进来，后面还跟着一个脸色略显黝黑的丫头。

少女穿着葱绿色小袄，浅白色褶裙，头上带着金钗，金簪，还有一朵粉红绢花，耳朵上一对珍珠耳坠，手上带着一对金手镯，这一身打扮，在京城里自然不算什么，甚至连苏婉府上的丫头，都穿戴的比她好，但是，在村子里，论起精致和贵重，却是头一份了。

这位姑娘，正是宋家的老来女，宋家小姐宋小蝶。

“小姐来了。”孙婆子见状，微微向她欠了欠身。

宋小蝶却一个眼神也没递给她，只看了看她手中的空碗，笑道：“三哥对三嫂可真好，什么好东西都给三嫂留着，我这个妹妹都要靠后了。”

苏婉只是微微一笑，并不说话。

倒是孙婆子道：“小姐多心了，三爷自然是最疼爱你的。三太太怀了身孕，才会让我多照顾一些，何况，只是一点子白粥罢了，小姐应该也不稀罕。”

宋小蝶闻言倒是看了孙婆子，挑眉略显得意地说道：“你这个婆子倒是会说话。不过，你说的对，我的确是看不上这点东西，我那里的燕窝还没有吃完呢！那可是三哥上次特意带回来给我的。”

顿了顿，宋小蝶又挑剔地看了苏婉一眼，说道：“真不知道三哥到底看上你什么了，我还以为三哥眼光高，至少也会娶个大家小姐回来呢！就算不是大家闺秀，也该长得花容月貌，没想到……”

“小姐，说不定是情人眼里出西施呢！”孙婆子打断了宋小蝶的话，笑着说道。

这宋家，只有宋老头夫妇，还有他的三个儿子是白莲教徒，宋老三则是已经在教中担任职位了，其他人都是普通教徒，宋小蝶却不在其中，一直被瞒在鼓里，并不知道苏婉的身份，因此，她对苏婉做自己的三嫂，十分不满，没事就过来挤兑她两句。

宋小蝶看了孙婆子一眼，轻哼一声道：“你倒是忠心护主。行了，你先下去吧，我跟三嫂单独说会话。”

孙婆子有些犹豫，她知道宋小蝶看苏婉很不顺眼，就怕她趁着自己不在，对苏婉做出什么事来。

她当然不是担心苏婉，而是因为怕伤了苏婉后，没有办法交代，坏了教中大事。

宋小蝶见孙婆子还在这里，顿时有些不喜，说道：“我让你下去，你没听到吗？难道我还会害我的小侄子不成？”

苏婉轻轻抚着自己的小腹，垂下的眸子里，闪过一抹沉思。

孙婆子想了想也是，便应了一声离开去找宋老太太了，让他派人过来喊宋小蝶。

孙婆子一走，宋小蝶就更加无所顾忌了，直接吩咐丫头说道：“桃子，你先出去守着门，谁也别让进来。”

“是，小姐。”桃子应了一声，就转身出去了，又关好了门。

宋小蝶这才围着苏婉上下打量了一圈，眼神闪过一丝轻蔑，说道：“说起来，你跟三哥应该还没有拜堂吧？那就是未婚先孕了，真是不知羞耻。像你这样的人，就算生下儿子，也只能做个妾室。我也不怕告诉你，娘早已经给三哥看好了人选，家境殷实，相貌秀美，绝对不是你能比的，你……”

苏婉轻轻一笑，打断她的话道：“这就不用小蝶妹妹担心了，我根本就不是你所谓的三嫂，不过是借此隐藏身份罢了。”

说完，她好似有些疑惑地眨了下眼睛，问道：“怎么，你爹娘没有告诉你吗？”

宋小蝶闻言，顿时有些惊疑不定地看着苏婉，还带着一点发现秘密的兴奋，问道：“隐藏身份？难道你还有其他身份不成？”

苏婉仿佛是说错话一般，有些后悔地伸手捂住了自己的嘴，随后，才强笑道：“我刚才在跟你开玩笑呢，我怎么可能有什么其他的身份。”

她越是这样，宋小蝶越是肯定她有问题。她可是知道的，三哥一向心高气傲，立志要娶一个绝色回来，又怎么会看上这么一个女人？

也正因为如此，宋小蝶才格外看苏婉不顺眼，觉得她配不上自己的三哥，觉得她是用什么手段迷惑了三哥。

同时，心里也有些生爹娘他们的气，气他们瞒着自己，将自己排除在外。

她眼睛转了转，笃定地说道：“你就不要骗我了，我已经猜到了。肯定是你里家犯了什么罪，被朝廷通缉，我爹娘他们为了保护你，才将你藏在我家。”

苏婉闻言，脸色一白，但还是强撑着反驳道：“我当然不是通缉犯，我家里也没有犯事，你可不要乱说。”

宋小蝶见状，却越发肯定了，心里先是得意之后，便是无尽的害怕和恐惧。

万一苏婉真是通缉犯，一旦抓住了，他们家肯定也要被连累，说不定还要坐牢。

她还这么年轻，而且不到一年就要嫁人了，若是进了大牢，必定会名声大损，男方肯定会想办法退婚的，到时候，她还有什么脸面见人？

三哥怎么如此糊涂，连通缉犯都要收留，就算有再好的情分，也不该将自己的性命都搭上呀。

她知道三哥一向仗义，甚至还会收留一些受伤的朋友，那些人都凶神恶煞的，没有一个像是好人，她心里又害怕又不满，私底下跟三哥说不要他把人往家里领了，却被她训斥了一顿，以后就再也不敢提了。

没想到，三哥如今又收留了一个女人，还是个通缉犯，这让她如何睡得着？

宋小蝶看着苏婉的眼神，瞬间便带了一丝埋怨之色，还有一丝恨意，恨不得直接将苏婉这个烫手山芋扔出去。

苏婉不自在地笑了笑，说道：“小蝶妹妹，你怎么这样看着我？你真是误会了，我真不是什么通缉犯，要不然，你爹娘怎么会收留我？你可千万别做傻事，也别告诉官府的人，否则，岂不是伤了你三哥和爹娘的心？而且，我们家对你们家可是有恩的，你若这么做，就是恩将仇报。”

宋小蝶冷笑一声，露出破绽了吧？她若不是通缉犯，而真是她的三嫂？又怎么会说出收留二字？又怎么会特意点出，她对对他们家有恩？哼，想用恩情来压她，做梦！

宋小蝶正要说话，就听到外面传来了说话声，接着，就听到桃子在外面喊道：“小姐，老太太唤你过去呢！”

“好了，我知道了，我马上就过去。”宋小蝶说完，看了苏婉一眼，恰好看她大松了一口气的表情，不由冷哼一声，这才转身离开。

宋小蝶一出去，苏婉就收敛了所有表情，只唇边留了一丝淡淡的微笑。

她刚才也是灵光一闪，才想出了这个主意，她知道宋小蝶不喜欢自己，知道自己会连累他们之后，以宋小蝶的性子，未必就不会告知官府。

当然，宋小蝶是没有机会去县城的，但是，如果陛下真得看了她所写的防疫手册，一定会派人下来宣读的，未必就不会碰到他们，如此一来，宋小蝶就有了告密的机会。

对于这些通缉犯，如果主动告密的话，官府不但不会惩罚，还会褒奖。但如果有人包庇的话，就会被连累坐牢。宋小蝶不傻，她知道该如何选择。

无论计划可不可行，至少有了一丝希望。

但苏婉没想到，机会竟然来的这么快。

第二天上午，宋家便被人通知了，无论男女老少，都要去村东头去，里正有事要吩咐。

苏婉自然也要去，再次被孙婆子封住了哑穴。

宋小蝶看到苏婉后，立即恶狠狠地瞪了她一眼。

她昨天从苏婉这里回去之后，就问了母亲，苏婉的真实身份。

可是，母亲不但不告诉她，反而训斥了她一顿，而且一口咬定苏婉就是她的三嫂，让她不要多问，甚至还不肯让她去见苏婉了，将宋小蝶气得一晚上都没睡好，还做了噩梦，梦到自家人都被抓了，心情越发差了，见到苏婉就格外不顺眼。

其实，宋老太太只是觉得苏婉的身份太过特殊，宋小蝶又是个藏不住事的，她怕宋小蝶会喧嚷出去，到时候可就糟糕了。最重要的是，她不想让自己的女儿牵扯进来。

苏婉见到宋小蝶瞪自己，不由微微翘起嘴角，就明白自己计划应该是成功了一半，另一半则要看天意了。

宋家原本就住村东头，出了院子走几步就到了。

小王村的里正就站在最前面，正陪着两个官差说话。

等人都到齐之后，里正才开始说话。大意是，水灾之后，容易有瘟疫，所以，陛下命令太医院写出了防治瘟疫的法子，并且印刷成册，宣告全天下人。以后这个册子，会留给里正，让里正每日宣读，直到大家都记下为止，以后就是没半个月或者一个月读一起，免得大家忘记。

里正一脸正色地让大家千万要注意听，只要记住这些，以后遇到瘟疫也不用怕。若是不听，后果自负。

其实，不用里正叮嘱，众人也都认真地支愣起了耳朵，这可是关乎自己的小命。谁都知道瘟疫的可怕，简直到了谈“瘟”色变的地步，若是真有办法防治，那可真是太好了。

顿时，众人都呼啦啦地跪了下来，一个个都激动地高呼万岁。

之所以是说太医院写出来的防疫手册，而不是楚国夫人，一是为了保护苏婉，二是太医院的招牌好用，更加有说服力。

若说是楚国夫人写出来的，那不知道会有多少人会抱有怀疑之心，而不去执行了。

这跟白药不一样，毕竟大家只知道白药的方子是楚国夫人敬献出来的，并非是她研制出来的。

所以，楚国夫人在百姓眼中，是根本不会医术的。

苏婉听到这里，也并没有觉得委屈，或者难受，反而见到陛下的确接受了她的提议，甚至如此迅速地实施下来，而感受十分的高兴，甚至是感动。

陛下是信任她的。

至于署不署名，她并不在意，反正，她本就不是为了出名。

接着，两名官差就开始念起了防疫手册。

因为防疫手册里都是大白话，一点也不拗口，且通俗易懂，十分很好记，所以念起来很通顺，大家听得也很明白，时不时地点头，有人甚至发生“哦”“原来是这样”“我明白了”之类的话语，表示自己听明白了。

就连里正都松了口气，他之前还真怕是什么之乎者也之类的东西。

防疫手册里的内容不算太多，除了各种注意事项之外，还有得了瘟疫，应该怎么做，用什么方法治疗，也说了为什么让大家这么做的原因，很有说服力，让众人很是信服。

官差就念完了，又说了几句场面话之后，他们就要离开，去下一个村子了。

但是，众人却还是有些意犹未尽，一个个交头接耳，交流自己记住了多少，还有人嚷嚷着让里正再念一遍。

里正心里也想要再看看，就答应了下来，又一连念了两遍，这才停了下来，让大家散了，大家明日再来。

而就在里正念防疫手册的时候，众人却没有发现，宋小蝶悄悄退出人群，追还没走远的官差去了。

就连孙婆子，宋老三等人也都记得很认真，他们也都怕死，也怕瘟疫，就算他们希望出点天灾*，好发展信徒，可并不意味着，他们自己愿意遇到这种情况，这可是保命手段，当然要用心记，因此也没有注意到宋小蝶。

宋老头和宋老太太虽然看到自家女儿走了，也只以为她是不耐烦，想要回去，因为她一向没有耐性，所以并没有多想，只是叹息着摇了摇头，反正他们记下防疫手段之后，再告诉女儿也就是了。

苏婉看到宋小蝶离开之后，心脏急速跳动了两下，但很快就平复下来，装作认真听的样子。

另一边，宋小蝶正拉住官差说话。

“官差大哥，我说的都是真的。我虽然不知道她的确切身份，但她真是逃犯，家里犯了重罪，她自己逃出来的，你们若是把她抓走，就是大功一件。”宋小蝶见他们不相信，立即焦急地说道。

两名官差对视了一眼，说道：“既然你知道她是逃犯，还收留她做什么？”

宋小蝶道：“因为以前他们家对我们家有恩，我爹娘他们为了报恩，才无奈留下她。”

随即，她又紧张地说道：“再怎么说，我也是举报有功，你们可千万不能牵连我们家。”

“那是自然。”官差说道，“只要你说的是真的，协助我们抓住了通缉犯，官府不但不会牵连你们，还会给你们一定的奖励。你回去之后，先稳住她，我们回头先禀报知县大人，证实她的身份之后，再来抓她。”

宋小蝶郑重点了点头，心里顿时放下了一块大石。

官差又问了问宋小蝶，那逃犯的身形样貌。

宋小蝶详细地形容了一下苏婉，当然，也没忘告诉他们苏婉怀孕一事。

问清楚之后，官差才离开。

解决了心事，宋小蝶也脚步轻快地回去了。

两名官差得到消息之后，不敢耽搁，直接就回县城了，防疫手册一事，暂且放一放。反正，还有其他的衙役官差在发放手册。

他们回到县衙的时候，刚过了未时，没想到恰好碰到凶神恶煞的锦衣卫，从县衙里走出来，心里顿时忍不住一抖。

县太爷正亲自送人出来，因为为首的是一个正六品的锦衣卫百户。

两个官差立即站好了，他们自然明白锦衣卫是因何而来，除了楚国夫人一事，再没有其他。

县太爷跟锦衣卫寒暄告辞，看到两个官差之后，皱了下眉头，说道：“你们怎么现在就回来了，本官不是让你们去发放防疫手册了吗？”

两个官差连忙上前行礼，将事情禀报了。

此时，那名锦衣卫百户正要带人离开，听到观察的说辞，突然皱了下眉头，又返回来问道：“你刚才说什么？再说一遍。”

与此同时，小王村宋家的气氛却是极为紧张。

宋小蝶做的事情，终究是败露了。

而且，还是她自己泄露的。

宋小蝶是个藏不住心事的人，自觉拯救了宋家，不免得意洋洋，心中激动不已。

偏偏宋家人又不知情，心里很是不痛快。于是，她忍了又忍，到底是还是没忍住，将实话告诉了宋老头夫妇。

宋老头夫妇，顿时明白宋小蝶闯下了大祸，六神无主，立即去找宋老三想办法，于是，众人都知道。

宋老三气得目眦欲裂，“啪”地一下，就甩了向来疼爱的小妹一个大巴掌，宋小蝶一张俏脸瞬间就肿了起来，嘴角都被打裂了。

但宋老三却犹自不解恨，反手又给了她一巴掌，直接将宋小蝶打倒在地，竟是爬都爬不起来了，吓得宋小蝶哇哇大哭，直向着送老头夫妇喊救命。宋老三额头青筋直跳，双眼通红，恶狠狠地等着宋小蝶，似乎还想要上前打人，宋老太太再看不下去了，直接挡在了宋老三面前，说道：“行了，别打了，你难道真要打死你妹妹。”

“打死她还是轻的，你知不知道她要害死我们家了。”宋老三咬牙切齿地说道。

宋老太太却是辩解道：“哪有这么严重？他们未必会相信你妹妹的话。”

宋小蝶连忙点头，“对对对，他们肯定不会相信我的话的。”

“你还敢说！”宋老三怒道。

吓得宋小蝶立即闭上了嘴。

“不行了，这里住不下去了，收拾东西马上走。”宋老三对宋老头他们说道。

“一定要走吗？我们的家业可在这里？而且还有你大哥，二哥……”宋老头十分不舍地说道。

“顾不得那么多了，我们必须马上离开，否则，我们都得死。”宋老三脸色狰狞地说道，说到这里，他只恨不得杀了宋小蝶，当然，他现在更恨的人是楚国夫人。

宋老头和宋老太太顿时吓得面无人色，再也不敢说留下来的话了，哆哆嗦嗦地就要收拾东西。

宋小蝶更是直接吓瘫在地，根本不明白事情为什么会这样，然而，下一刻，她突然从地上爬了起来，恶狠狠地向外面冲去，口中喊道：“我要杀了她，杀了她，都是她害我的……杀了她……”

然而，刚到了厢房，就被刚出门的孙婆子给一掌甩了出去，她牢牢抓着苏婉，脸色铁青地对追上来的孙老三他们说道：“来不及收拾东西了，锦衣卫怕是马上就追上来了，我们必须马上就走！”

－－－－－－题外话－－－－－－

抹汗，总算是将将完成了，ORZ~稍后修改。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十二章千钧一发（一更）

虽然孙婆子说不要收拾东西，但是，除了宋老三之外，其他人都不舍得就这么离开，他们的家业可都在这里呢！何况，他们的的日子过得富足而又安逸，怎么愿意背井离乡跟着人去逃亡？更别说，他们几个都是老弱妇孺，根本经不起折腾，怕是还没被锦衣卫给抓走，就颠簸而死了。

宋老太太一听孙婆子说什么东西都不让收拾了，心疼得直滴血，她床底下箱子里的金银，还有地窖里存放的粮食，可都是她的命根子，哪能说舍就舍，干脆心一横，破罐子破摔地说道：“你们走吧，我是不走了。我只是普通百姓，又没做什么大逆不道的事情，难道锦衣卫还会抓我们不成？”

宋老头原本就犹豫，此刻，也下定了决心，他更加舍不得离开，于是，轻叹了一声，便对宋老三说道：“我们一把老骨头了，早已经跑不动了，说不定还会连累你们，何况，我们也不能撇下你大哥和二哥不管。”

宋小蝶此刻也缓过神来，她直到现在也不明白到底是怎么回事，只知道自己闯下大祸了，闻言，也急忙说道：“我也不走，我还没嫁人呢，我若是走了，不知什么时候回来，以后还怎么嫁人？”

说完，她有看向被孙婆子抓住的苏婉，恨恨地说道：“既然那些锦衣卫是追着她来的，大不了把人交给锦衣卫也就是了。”

宋老太太听到女儿的话，也附和道：“没错，大不了把人交给锦衣卫，你们犯下的错，可不能让我们来承担。”

口气里，满是对孙婆子的不满。

孙婆子的脸色阴沉无比，看着他们冷冷说道：“你们自己找死，我也不拦着，但人是绝对不能交出去的。什么叫我们犯下的错？别以为自己能够置身事外，自从你们接受我教的各种好处和帮助开始，你们就已经掰扯不开了，若是没有我教的扶持，你觉得你们家能有这么大的家业？”

孙婆子的声音里带着满满的轻蔑，拿好处的时候，毫不手软，关键时刻倒是开始退缩了。

宋老三也觉得十分丢人和脸红，但还是耐心劝道：“爹娘，这些不过一点身外之物，等以后事情过去了，儿子加倍补偿你们，你们就不要再犹豫了，若是留下来，真得会没命的。锦衣卫可都是好杀人不眨眼的，可不管你们无不无辜。”

宋老头夫妇还在犹豫，孙婆子却不管他们了，直接拉着苏婉上了已经准备好的马车，作势要离开。

苏婉现在又被孙婆子封住了哑穴，说不出话来，力气又不如武艺高强的孙婆子，只能乖乖地任人摆布，心里却十分无奈。

这位宋小蝶姑娘，可真是猪队友。若是她晚点泄露这个消息，说不定她就能够等到官府派人过来了。

只能说，她运气不够好。

宋小蝶是个极为怕死的，见到孙婆子带着苏婉走了，立即歇斯底里地尖声道：“你不能带走她，你若带走她，我们怎么办？”

宋老三见状，气得青筋直跳，但是，他现在也不想再浪费时间劝他们了，直接就要驾着马车离开。

他们爱走不走。

如今，在他心里，最重要的已经不是所谓的家人，而是白莲教的理想和信念了。

反正，就算爹娘死了，也是去天上享福，以后总会见面的，用不着太过伤心。

现在最重要的，是完成佛母的命令。

宋老头夫妇和宋小蝶见到他们真走了，顿时就慌了，有心要跟上去，却又舍不得家业，六神无主之下，又心存侥幸，到底还是留下下来——

说不定事情没有那么糟糕呢！

然而，孙婆子一行人不到两刻钟，整个宋家就被锦衣卫包围了。下一刻，宋家的大门就被撞开，一队十来个带刀缇骑先走了进来，接着，就是那天那个锦衣卫百户，还有一名锦衣卫千户，最后才是冷着脸走进来的傅黎。

“禀大人，宋家所有人都在这里了，并未没有其他人。”一名总旗，禀报道。

宋老头夫妇，宋小蝶，宋家的二儿媳妇，以及了两个婆子，两个丫头，都被抓到了院子里，凑在一起瑟瑟发抖。

傅黎看着宋老头夫妇，冷冷问道：“人呢？”

宋老头夫妇都快吓死了，哪里还会说话？

倒是宋小蝶强自镇定，哆哆嗦嗦地开口说道：“如果我们说了，你们会放过我们吗？”

傅黎皱眉看了看她，那名锦衣卫千户凑上前，轻声道：“大人，她就是那个报信之人。”

傅黎神色不变，淡淡地说道：“只要你将你肯说出夫人的下落，我可以饶恕你的性命。”

宋小蝶一听这话，立即就松了一口气，说道：“你们要找的人，两刻钟前，就已经被孙婆子带走了。”

宋小蝶摇了摇头，说道：“我不知道，不过他们是坐马车走的。”

既然是坐马车走的，肯定有辙痕。

“追！”傅黎听了之后，立即转身带人离开了。

宋小蝶他们原本以为自己安全了，刚刚放了心，就见一队锦衣卫缇骑上前，将他们抓了起来。

“你们干什么？我都已经说了他们的下落了，你们为什么还要抓我？”宋小蝶又惊又恐地挣扎道。

“闭嘴，大人只说饶你性命，可没说不抓了你们。”一名缇骑毫不怜香惜玉地将她绑了起来，又拿了块破布，堵上了她的嘴。

而宋老头夫妇，早已经完全吓瘫了。

傅黎上了马，直接带人朝着苏婉他们离开的方向追了上去。

此刻，马车上。

宋老三在前面驾车，孙婆在车厢里看着苏婉，就算马车车速已经到了极致，但因为道路的关系，却怎么也快不起来。

这里的道路原本就不好走，又下了这么多天雨，就算已经过去好几天了，更加坑坑洼洼，泥泞不堪了，因此，在马车颠簸地厉害。

苏婉原本就已经承受过一次这种颠簸了，只是，之前马车也没有这么急，才让她给撑了下来。

而现在，她却觉得小腹有些隐隐作痛了，不由伸手捂住小腹，脸色也变得有些苍白起来。

但是孙婆子此刻只关注着后面的追兵，并没有注意到苏婉的身体，就算注意到，她现在也无暇去顾及苏婉了。

直到天色快黑的时候，孙婆子一脸焦急地对外面的宋老三道：“不行了，锦衣卫的人很快就追上来了，我先下了马车，带着她走另一条路，你驾着马车引开他们。”

宋老三听到这话，也没闹什么情绪，只是说道：“好，您老人家带她先走，剩下的事包在我身上，绝对不会让那些朝廷鹰犬去追你们的。”

苏婉跟着孙婆子下了马车，向路旁黑黢黢的山林里走去。

此时，天色已经黑了，风吹过树林，一阵哗啦啦的响声，里面更是传来阵阵奇怪鸟兽叫声，顿时让人头破发麻。

苏婉不想进去，可是，孙婆子却紧紧抓着她的手臂，根本不不容她反抗。

孙婆子似乎对山林十分熟悉，简直如履平地。她在两人身上洒了一些药粉以驱虫蛇，手里还拿着一把长刀，不时地砍向拦路的枝蔓。

苏婉的肚子越来越疼，终究还是走不动了，几乎是孙婆子拉她一步，她才走一步，孙婆子就算有再大的力气，此刻也觉得累了。

她以为苏婉是有意如此，立即不满地回头看了她一眼，却发现，苏婉神色隐忍，额头上布满了细密的汗珠，一双手捂着自己的小腹，看起来倒是不像作假。

孙婆子暗暗嘀咕了几句，心想锦衣卫应该不会这么快找过来，休息笑一下也没什么，因此，到底还是在一棵大树下停了下来歇息一会儿。

苏婉坐下来之后，小心的按揉了几下保胎的穴位，虽然作用很小，甚至，若是一个不注意按揉重了，还有可能会她造成相反的效果，不过苏婉却控制了力道，倒是不怕弄巧成拙。

无论如何，她都必须要要保下自己的孩子。

另一边，宋老三很快就被锦衣卫追上了。

宋老三虽然武艺高强，但是锦衣卫也不差，双拳难敌四手，何况，还有傅黎在，很快就被擒住了。

“大人，马车里没有人。”一个缇骑说道。

锦衣卫百户拿到抵在宋老三的脖子上，狠狠问道：“说，你们把夫人藏哪去了？”

宋老三大笑三声，畅快地笑道：“杀了，你们若是想要找人，就去阴曹地府去找吧！”

说完，就直接往架在脖子上的刀上一撞，一股温热的鲜血顿时喷了出来，抽搐着倒了下去。

没想到宋老三这么决绝，傅黎脸色十分难看，看了看黢黑的天色，又看了看道路旁边的山林，阴冷地说道：“搜！就是掘地三尺，也要把人给我找出来。”

另一边，苏婉休息了一会儿之后，孙婆子立即就将苏婉拉了起来，继续赶路。

若是再不走，怕是真要被追赶上了。

苏婉心里一直提心吊胆的，就怕山林里有什么野兽，但是，事情证明，她多虑了，跟着孙婆子有惊无险地出了山林，此时，天色已经大亮了，而她们，在中途不过是稍稍休息了两次而已。

苏婉简直又累又饿，肚子里又开始隐隐作痛了。

若非苏婉之前这胎养得极好，前有太医看护，后有李嬷嬷的药膳调养着，否则，走这么长的路，她都怀疑自己能不能撑下来。

孙婆子提着的心也放了下来，看来她这一步是走对了。

因为天黑，在加上山林遮掩，就算锦衣卫人手多，想要找出她们也绝对不容易。

不说苏婉饿了，就是孙婆子也饿了。

她毕竟年纪大了，精力也有些不济。

原本之前在林子里，是可以抓也野味来吃的，只是孙婆子不敢，怕浪费时间，更怕把锦衣卫的人跟引出来。

这里前不着村后不着店的，不过，只要遇到有人烟的地方就好了。

孙婆子拉着苏婉又要走，苏婉却不想再走了，再走下去，她的孩子怕是真要保不住了。

苏婉的不配合，将孙婆子气了一个仰倒。

她很想拖着苏婉走，可她的力气也差不多用光了，实在是拖不动了，而且，她还要留着力气应付突发状况。

就在两人对峙的时候，孙婆子脸色突然一变，又惊又恐地说道：“不可能！他们怎么这么快就上追来了？果真是狗鼻子。”

苏婉却是眼睛一亮，有些激动地向身后的山林里望去。

然而下一刻，却是后颈一痛，眼前一黑，失去了意识。

孙婆子将苏婉藏在了茂密的草丛中，现在，她也只能先将锦衣卫引开，回过头来再来找她。

孙婆子刚离开，不远处的草丛中，突然钻出来两个人来，均是一身裋褐打扮，却有些流里流气的。两人走上前来，看到被藏在草丛中的苏婉，不由对视了一眼，都忍不住露出惊喜之色。

“哈哈，大哥，这次我们又能大赚一笔了。”矮个子男人，惊喜地对另一个男人说道。

这可真是天上掉馅饼啊，他们之前可是刚赌输了钱，正没米下锅呢，老天爷就送来了一头肥羊。

另一个男人，长着一双三角眼，看起来十分阴冷，看到苏婉的容貌，不太满意地说道：“长得倒还不错，就是一脸病容，怕是得了什么病，而且看她似乎还怀孕了，怕是卖不了多少钱。”

“这有什么？反正是白得来的，能卖多少就卖多少吧！大不了先让她打了胎，再买个好价钱。”矮个子说道。

三角眼点了点头，正要弯腰去抬苏婉，突然一支利箭“噗”地一下，射中了三角眼的胸膛，三角眼胸口顿时血花飞溅，被箭矢带着后退两步，才向后倒了下去。

矮个子男人吓得拔腿就跑，却同样被一箭穿心，倒地而亡。

而昏睡过去的苏婉，对这一切，根本一无所知。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，没脸见大家了，更得太晚了，才写了4000字，被事情耽搁了。

还有二更，0点肯定写不完了，明早九点以后再来看，么么哒…O（∩_∩）O~

稍后修改。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十三章福王世子（二更）

山林外的到了道路上，此时，不知何时，来了一队人马，三十多名骑马的护卫，簇拥着最前面一辆最大的马车，后面还跟着两辆小一些的马车。射杀两个二流子的人，正是其中的一名护卫。

马车缓缓地由远及近，慢慢停了下来，一道慵懒的，好似刚刚睡醒的声音，从马车里传了出来，问道：“齐靖，发生了什么事了？”

齐靖连忙躬身说道：“启禀世子，属下刚刚看到了有人对女子意图不轨，一时没有控制住自己，拔箭相助，结果不小心将人将人给杀了。”

“哈哈，齐护卫还是这名有正义之心，若是你没进王府，将来也会是个行侠仗义的大侠。”马车里那位世子说道。

“世子说笑了，属下只是手痒罢了。属下惭愧，又给世子添麻烦了。”齐靖直起身来，没有丝毫诚意地说道。

齐靖看起来三十多岁，看起来其貌不扬，但是，武艺却十分高强，被福王派来专门负责福王世子安全的，亦是护卫头领。

这位福王是先皇长子，十几岁的时候就已经就藩了，完全避开了先太子的谋反案，也避开了那些皇子们的明争暗斗，所以，他竟是除了显德帝以外，所有皇子中混的最好的一个。

按说，藩王无召不得进京，也不得离开封地，世子也差不多，如果离开，却要向朝廷请示。而这位福王世子，却以游学为由，向皇上请示出游，鉴于福王一直老实本分，又相当聪明低调，显德帝对自己这个兄长印象不错，竟然还真批准了福王世子的请求。

于是，福王世子一出来就是两年没有回去。

虽然在北直隶逛了一圈，但却没有入京，正打算要回封地呢，结果又遇到了连绵骤雨，被困住了二十天，如今才准备打道回府。

昨晚，因为赶路太急，错过了打尖住宿的地方，反正人多，也不怕什么，福王世子也不是太过于娇气之人，就在野外凑合了一晚上。

刚才齐靖就是先过来查看一下路况，有无危险等等，结果就遇到了这种事，所以，他才毫不犹豫地将人给杀了。

“行了，你给我添的麻烦还少吗？快去处理干净，这里可不是我们的封地，离京城又这么近，万一被发现了，就是本世子也不好交代。”福王世子懒洋洋地说道。

“是。”齐靖应了一声，连忙人两人的尸体处理干净了，看他们轻车熟路的模样，似乎已经不是第一次做了。

“世子，那名晕倒的女子该怎么办？”齐靖又问道，“若是放着她不管的话，难免还会遇到危险。”

马车里先是静了一下，随后，就听福王世子又道：“帮人帮到底，送佛送到西，那就先带着吧，让随行的良医所医官给她看看，等她醒了，问问她是什么人，给她点盘缠，让她回去也就是了。”

齐靖应了一声。

随后，这辆宽大的马车里，就下来了两个美貌丫头，搀扶着苏婉上了世子的马车，这可不是个容易活，一个个都累得香汗淋漓，气喘吁吁。

这里的马车虽然有三辆，但是后面两辆马车都比较小一些，一辆乘坐着三个丫头婆子，还有各种生活用品，另外一辆，放着行礼，都已经装不下人了，也只能将苏婉弄到世子的马车上来了，反正他的马车，装下四个人也是绰绰有余。

就从这一点，就可以看出，这位福王世子的心地还是很不错的。

随行的医官过来，替苏婉把了把脉说道：“世子爷，这位夫人怀了身孕，又做了剧烈的运动，似乎有点流产的征兆，不过，不要紧，只要多休息，精心调养两天，应该没大问题。”

福王世子梁玠闻言也不意外，只是淡淡地点了点头，他刚才就看到这个被他救了的妇人怀孕了，不过，这跟他没关系不是吗？

很快，他就下令继续赶路。

福王世子还不到二十岁，长相亦是十分俊美，甚至跟显德帝还有三四分相似，毕竟是叔侄，尤其是那双眼睛最为相像。

同样，他也是个多情之人，就算出来游学也不忘带两个美貌的同房丫头，除此之外，一路结交的红颜知己亦是不少，当然，这些红颜知己，可都是一等一的大美人。

苏婉如今的容貌，是引不起他的兴趣的，何况，她还是个孕妇，福王世子看了一眼她的长相，就再也没兴趣看第二眼了。任由两个美貌丫鬟伺候她。

两个丫头原本还挺担心，以为世子爷又要多了一份风流债了。

因为一路之上，像这样的事情，还真没少发生过。

那些被救的女子，见了世子爷之后，无一不是想方设法地倒贴世子爷，一个个都想着以身相许，世子爷又是个风流种子，对于美女的示好，只要他感兴趣，几乎是来者不拒，她们还是花费了好大的力气，才打发了那些狗皮膏药，若是再来一个，她们可真是受不了了。

不过，她们在看到苏婉一脸病容，长相只能算是清秀，又怀了身孕的时候，她们就立即放下了心，对自己被世子爷指使照顾苏婉的事情，也就不那么抗拒了。

世子爷的眼光可是挑剔的很，绝对不会看上这样一个怀孕的，且其貌不扬的妇人的，她们完全不用担心。

福王世子一行人走后不久，孙婆子带着浑身的伤势，回到了苏婉藏身的地方，结果却发现苏婉不见了。

孙婆子顿时大吃一惊，正要四处去找，却发现自己又被锦衣卫包围了。

心里立即就明白了，自己这是被锦衣卫耍了一道，他们不是抓不住她。但是，他们却知道，抓住她之后，也问不出什么来，所以，他们故意放她走，就是想要跟着她，找到楚国夫人的藏身之地。

可惜，他们还是功亏一篑，楚国夫人不见了。

想到这里，孙婆子不由露出一丝快意的笑容。

“禀大人，周围都没有找到楚国夫人的身影，不过，属下在那边草丛里发现了血迹。”锦衣卫百户上前说道。

傅黎脸色微微一变，走过去蹲下身看了看，脸色越发难看了，的确是人血。

“大人，那边的土地有些松软，似乎是埋了什么东西。”一名锦衣卫上前说道。

“挖开看看！”傅黎冷冷吩咐道。

远在河南洛阳的一处精美的宅院里，吕琛正在跟一名中年美妇说话。

这名妇人看起来不到四十岁的模样，长相却是极为秀美端庄，面相更是带着一丝慈悲之意，让人一见，就心生敬意，下意识地放松心神。

她身上穿着水田衣，头上只梳了一个道姑头，头上只戴了一个浅蓝色的巾帕，用一根长长的同色飘带束着，飘带垂在耳朵两侧，看起来十分飘逸脱俗。

此人，便是白莲教佛母吕月娥，也曾经是前太子宫里的吕选侍。

不过，她从一开始就是白莲教的人。

嫁给废太子，本来就是有预谋的，只是她没想到，废太子竟然这么没用，竟然把皇位都丢了。

吕琛神色有些气愤，愤愤不平地说道：“母亲，为了抓楚国夫人，就损失这么多人人手，值得吗？若是早知道如此，我们还不如直接劫狱呢？”

吕月娥以打坐的姿势，坐在蒲团上，淡淡笑道：“当然值得，皇帝不是已经向我们服软了吗？还向我们放出消息，说要释放兰珠他们呢！而且，劫狱又其实那么容易的？损失只怕更大。”

兰珠就是武清伯世子夫人吕氏。

武清伯府的人被杀了，但是，吕氏却活着，代替她的是另一个死囚犯。

显德帝留下她原因，自然不是因为那点血缘关系，而是想要利益最大化罢了。

吕月娥自然不会不管自己的女儿，但她却没选择直接救人，更没去跳那个显而易见的陷阱，而是，抓走了楚国夫人，直接跟显德帝谈条件。

这段时间，显德帝抓住的白莲教徒真是不少，而且，好几个都是教里的中心人物，对白莲教贡献巨大，作用也同样不小，她绝对不能置之不理，就算是牺牲一些人，损失再大，也在所不惜。

虽然损失的那些人手和据点，她也心疼，但是，只要有楚国夫人在，多大的损失，她也能找补回来，甚至谋取更多的利益。

她虽然一直没有进京，但是，她却对楚国夫人的受宠程度，一清二楚，她一点都不会小看她对皇帝的影响力。

就算她提的条件再过分，皇帝怕是也会乖乖听从。

只要有了合适的环境和机会，白莲教的发展的速度，肯定会十分迅速。若是全国遍地都是教中信徒，到时候，他们又何惧朝廷？

朝廷对他们动手，就是对普通百姓动手，她就不相信，皇帝还真下得了狠手。

残暴不仁，不得人心的皇帝和王朝，是走不了多远的。就像前朝一样。

吕琛闻言，冷笑一声道：“朝廷的话怎么能相信？说不定是那狗皇帝在欺骗我们。”

吕月娥笃定地说道：“他不会的，只要楚国夫人在我们上手，皇帝就不会对兰珠他们下手。”

“那姐姐什么时候能被放回来？”吕琛貌似关心地问道。

吕月娥轻叹一声，淡淡说道：“等我们谈好了条件和筹码，他们就该放人了。”

吕琛皱了下眉头，担忧地说道：“也不知道他们现在到哪儿了？万一楚国夫人被朝廷救了回去，我们岂不是竹篮打水一场空？”

吕月娥笑道：“你放心，孙堂主昨天刚传来消息，说一切顺利，如今他们已经安顿下来了，段时间内应该不会有什么问题。”

－－－－－－题外话－－－－－－

本来想要多写的，但是太困了，撑不住了╮（╯▽╰）╭

谢谢亲亲们的支持，还有票票~耐你们，~么么哒

痴柔情　送了3颗钻石

素苒　送了10朵鲜花

hancaizhen　打赏了188币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十四章你到底是什么人？

之前苏婉走了一整夜的山路，实在是太累了，也太困了，所以，她一直昏睡了一天多。

在这其间，她连被人喂了汤药还有细粥都不知道，只是模模糊糊有点印象，然后又昏昏沉沉地睡了过去。

福王世子原本还担心她是不是出了什么问题，还特意让王府的医官来给她看了看，得知她只是太疲乏了，就没有太在意了。

苏婉醒过来的时候，还是在马车上，在这其间，一行人已经打尖住宿过一次了，此刻，才刚刚上路不久。

苏婉刚略略睁开眼睛，就听到一个陌生的女子的声音，在她耳边略显惊喜地说道：“你醒了？”

但苏婉却没有看向她，因为她的注意力全部放在了，坐在她斜对面的男人身上，眼中露出一抹可谓是温柔、亲昵、喜悦的神色来，略显苍白的嘴唇微张，竟是直接喊道——

“陛下？”

但是，她的声音又轻又哑，几乎轻不可闻，让马车里的另外三个人，根本就没听清她说的话。

苏婉想要起身，却发现自己浑身无力，只能又重新躺了下来，只是一双眼睛，却紧紧地盯着福王世子。

福王世子的两个美貌丫头，曼荷和念青见状，则是不约而同地冷哼一声，神色就不怎么好看了，甚至带着一丝敌意和不屑——

又是一个被世子迷住的女人，亏她还是个孕妇呢！

不过，只凭她这副样貌，世子爷就不可能看上她，倒也不足为虑。

福王世子也看到了苏婉对她的注视，他先是微不可查地皱了下眉头，随后，才放下手中的书册，含笑对苏婉说道：“醒了？”

然而，他却发现，在他说话的时候，那名怀孕的女子，反而露出了一抹失望之色，眼中的神色也暗淡了下去，似乎多了几丝疑惑，几丝恍然。

这让福王世子不由暗地挑了挑眉。

但她的失态也只是一瞬间，很快就调整好了情绪，用略带嘶哑的声音，有些吃力地说道：“我怎么会在这儿？”

福王世子还未说话，她的丫头曼荷却是抢先一步说道：“你之前晕倒在路边，是我家少爷救了你，难道你不记得了吗？”

苏婉神色黯然地摇了摇头，说道：“我只记得自己被人打晕了。”在没有弄明白对方的身份之前，她是不敢说真话的。

“还要多谢公子的救命之恩。”苏婉说着，就要起身道谢。

“好了，你身体弱，就不要多礼了，不过举手之劳罢了。”福王世子笑着说道，语气很是温和，再配这副容貌和气度，越发显得高贵温雅了。

苏婉闻言，也没有执意起身，同时，心里对他起了一丝淡淡的疑惑。

她刚醒过来的时候，差点将对方看成了皇上，后来听到他的声音，才一下子清醒过来。如今再看，就发现，他跟陛下在容貌上，的确是有几分相似，尤其是那双眼睛，甚至连唇边温和笑容中，隐含的一丝玩世不恭，都跟苏婉初遇陛下时有些相像，只是，他的年纪比显德帝小了不少，无论气势还是气度也远远不如，看起来太过年轻稚嫩了。

福王世子其实对苏婉也有点疑惑，觉得她看起实在太淡定了些。

毕竟，他虽然隐瞒了身份，但是，无论是周身打扮，还是这马车里的摆设，甚至连丫头的穿着，都是极为不俗的，普通人甚至一辈子都没见过。若是她只是个普通的妇人，怕是早就局促的不敢说话了，至少做不到这么淡定，更不会这么坦然地躺在马车里唯一的那张软榻上。

其实，也怪不得福王世子这样想，现在苏婉现在其貌不扬，穿着朴素，看起来就像是一个普通的少妇而已，除了一开始盯着他不放之外，清醒之后，就太镇定了，让他很难得起了一丝好奇心。

曼荷和念青两个美貌丫头，见苏婉不再继续直勾勾地看着世子了，也不像是想要倒贴世子的模样，心里的芥蒂去了许多，看苏婉也不那么不顺眼了。

但是，曼荷还是问苏婉道：“不知你是哪里人，要不要我们派人送你回去？”

世子可是要回济南府的封地的，可不能带她回去，万一被王爷王妃误会了，那可就不好了。何况，这对世子的名声也不好。

王爷早就向礼部请婚了，前两年就被批准选婚，礼部早已经发了檄文，其实就跟选秀一样，不过是在福王封地之内选秀。不过，因为世子外出游历，才拖了下来。这次世子爷就是要选婚，为娶世子妃准备了。

若是在这个节骨眼上，带了这么一个大肚子的女人回去，还不知道会闹出多少风波来。

曼荷可不会允许这样的事情发生，她早就答应王妃，一定要多看着世子爷，绝对不能把身份不明的女人领回来。

念青倒是曼荷圆滑了不少，听到曼荷问得硬邦邦的，连忙笑着补充道：“我们的意思是，如果你有什么困难的话，就直接跟我们说，无论是盘缠还是车马，我们都可以为你准备好。我们不会在这里多做停留的，若是你一直跟着我们，怕是会离你的家乡越来越远，到时候，你就是想回去也难了。”

苏婉一听这话，就知道她们这是要下逐客令了。

她心里也没有感到气愤什么的，毕竟是萍水相逢，他们能救了自己一次，就已经很不错了，她心里十分感激，又如何能得寸进尺呢？

就算依旧忌惮白莲教的人，但她也不会一直赖着他们。

便笑了笑，轻声说道：“多谢两位姑娘好意，还有一路上对我的照顾，你们说得很有道理，我的确不能离开太远，等到了下一站，我们就分道扬镳吧！”

曼荷和念青一听这话，顿时心中欢喜，总算遇到一个有子自知命，不缠着他们的人了，看苏婉又比刚才顺眼了一些。

曼荷正要答应，却听福王世子说道：“何必如此匆忙？夫人的身体还没好，又怀着身孕，不如养好了身体再回去，大不了，本世……少爷派人送你回去也就是了。”

当然，福王世子称呼苏婉夫人，自然不是因为知道了她的身份，这只是对于普通已婚妇人的一种尊称而已。

即便如此，也曼荷和念青诧异地对视了一眼，再看向苏婉时，就多了几分审视。

她凭什么让世子对她如此客气，还主动为她说话？

苏婉却是微微一笑，委婉拒绝道：“阁下已经救了我一次，我已经感激不尽，又岂能再麻烦你们？至于我的病，公子也不必费心，并无大碍，养伤两天就好了。等身体好些了我再回去，所以，真得不必麻烦了。”

福王世子听到这话，也没有再继续挽留。

毕竟，他也只是对苏婉有点好奇而已，他又不是真正地乐于助人，既然对方执意要走，他也不会强留，便随她去吧！

而且，他本来就没打算要将她带回王府。

曼荷和念青见状，顿时松了一口气，念青大概是对苏婉心存愧疚，又对苏婉说道：“对了，你睡了一天多，总该饿了吧，这里还有些点心，你先吃几块垫垫肚子吧！”

苏婉没有推辞，道谢之后，便用了几块糕点，这么长时间没吃东西，她的确已经很饿了。

苏婉有心想要询问救命恩人的姓名，可是，曼荷和念青对她防备很深，她只要一问，不是转移话题，就是拿假话来蒙她，苏婉也只能暂且歇了心思。

中午的时候，众人在野外用了一顿午饭，又开始继续上路。

然而，刚走了没多久，突然齐靖突然骑马来到福王世子的马车前，敲了敲车窗，跟福王世子说了几句话。

虽然苏婉没有听到他们在说什么，却也看到对方用奇怪地眼神看了自己一眼，心神顿时一紧，还有一丝不安。

难道是白莲教的人追来了？

福王世子重新坐回来之后，突然仔细打量了苏婉一番，终于第一次开口问苏婉的身份——

“你到底是什么人？”

曼荷和念青闻言，先是一惊，下一刻就用一种略带奇异地目光看向苏婉，难道她还有什么身份不成？

苏婉顿时就明白事情的确跟自己有关了，含笑反问道：“那你们又是什么人呢？”

“大胆！”曼荷闻言，立即柳眉倒竖，看着苏婉呵斥道，“我家……少爷的身份，岂是你能打听的？”

福王世子抬手制止曼荷，眼睛略带兴味地看着苏婉说道：“说起来，自从救了你之后，我们就三番两次地被人跟踪，原本我还以为是冲着我来的，没想到他们的目标竟是你。你现在是不是应该给我们一个解释？毕竟，没有人愿意当冤大头，更没有人愿意徒惹麻烦，不是吗？”

苏婉听到这里，就知道跟踪他们的，极有可能是白莲教的人。若是锦衣卫，怕是早就围追堵截要人了。

而白莲教的人数应该不会太多，否则，也不会只是跟踪，而不动手了。

但是，即便他们的人再少，也不是她能对付的，所以，她暂且还真不能失去对方的庇护。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十五章安全

想到这里，苏婉有些无奈地叹了口气，看着福王世子说道：“我明白阁下的意思，若是我站在阁下的立场上来，遇到这样的大麻烦，又被人这样隐瞒，我同样会觉得很不高兴，只是，我也有我的苦衷，我知道这样说很卑鄙，但我还是希望阁下能够再庇护我一段时间……”

“我为什么要庇护你？”福王世子突然打断了她的话说道，似笑非笑地说道，“你连自己的身份都遮遮掩掩，不肯告诉我们，如此不诚，又凭什么要求我庇护你。”

两个美貌丫头，也都不满地看着苏婉，眼神里带着几分谴责。

苏婉苦笑，她也觉得自己有些过分了。

罢了，其实告诉他们也没什么，至少她已经确定，对方不是白莲教的人了，既然如此，她还怕什么？

只要让他们帮自己联系一下官府，或者地方卫所，她自然就安全了。

而且，她早已经发现对方所带的随从个个都是高手，还有他本身的气度和气势，也绝非普通的富贵人家能够养出来。若非他知道各地藩王不得随意走出封地，她真有些怀疑对方是哪个藩王的子孙后辈了，就算现在，这种怀疑也没消除，谁让他的长相跟皇上有、三四分相似呢！

若非年纪不符，她简直要怀疑他是显德帝的儿子了。

苏婉打定主意，便也不犹豫了，说道：“好，既然你想知道的话，那我就告诉你，只希望阁下能助我躲过那些人的追捕。”

福王世子轻轻一笑，道：“可以。”

“少爷——”曼荷两人立即惊呼道。

若是这个女人只是个普通人也就罢了，但现在她身上有如此大的麻烦，何必再管她？万一，世子因为她被牵连到危险之中怎么办？

“谢谢！”苏婉脸上露出一个发自真心地笑容，感激地说道。

苏婉的虽然脸色看起来依旧蜡黄，但她这么一笑，就宛如一颗蒙尘的明珠，突然被轻轻抹掉了灰尘一般，露出她璀璨夺目的本来面目，似乎连五官都变得极为生动起来。

虽然只是那么一瞬间，也令人忍不住心中一动。

“我……”苏婉正要说出自己的身份，却见福王世子突然抬手阻止了她，神色也由刚才的慵懒，变得严肃起来，与此同时，马车也停了下来。

随即，就听福王世子冷笑一声说道：“真是不知死活。”

“怎么了？”苏婉立即问道。

“前面有不长眼的小虫子挡路，不过不要紧，齐靖对付得了。”梁玠淡淡说道。

苏婉却没有他这么淡定，她知道白莲教的人有多难缠，因此，心里还是感到隐隐有些不安。

不知过了多久，就听外面一阵脚步声走来，接着，就听到那位护卫齐靖的声音说道：“少爷，贼人都被打退了。属下觉得，他们似乎只是来试探的我们深浅的。”

“试探？”梁玠先是蹙了下眉头，后又看了眼苏婉所道：“看来对方对你是势在必得啊！”

这次只是试探，下一次，怕是就要来真的了。

就算是他也不得不重视起来。

于是，梁玠下令道：“加快速度，天黑之前，务必赶到沧州。”

沧州属于北直隶河间府，立即京城大概二百公里，距离福王封地，济南府的乐安州也二百多公里，万一他这些护卫真地阻挡不住，也可以求助当地知州和都指挥使。

他不相信就甩不开他们！

梁玠隐隐有些后悔，觉得自己答应地太早了，他这次似乎真摊上了一个大麻烦。

至于她的身份，反正麻烦已经背上了，他也不着急知道了，大不了先带这个大麻烦去封地就是了。

天黑之前，一行人果然到达了沧州。

苏婉也暗暗松了一口气。

这一路她都十分安静，不多话，也没有太多动作，作为累赘，要有自知之明，还是不要多事的好。

一行人先找了一家客栈住下，订了一座小院，正房厢房都有，这样也方便护卫们保护。

苏婉住了西厢房的其中一间，她旁边的房间住的是那个嬷嬷和两外个比较沉默老实的丫头，一般的粗活，做饭、洗刷，甚至护卫们的缝缝补补，也都是由她们来做。

至于念青和曼荷两个美貌丫头，只要将那位少爷伺候好就可以了。

直到现在，苏婉也不知道那位少爷到底叫什么名字。

用过晚饭之后，苏婉终于好好地清洗了一番，可惜她怀着身孕，又受了颠簸，并不敢泡澡。

现在天气正热，之前在车厢里，因为有冰桶的缘故，感觉不大出来，客栈里却是没有的，顿时就感觉到奇热无比了。

苏婉换了干净的衣服，这是她晕迷时，她的那位恩人公子命丫头去成衣铺买的，虽然布料和针线都没办法跟以前相比，但穿着倒也合身。

苏婉一边想着心事，一边等头发晾干，就听到有人敲门，便站起身来去开门。

这里可没有丫头伺候她，她现在也只能亲力亲为，虽然一开始有些不太习惯，但现在也适应下来了。

见到来人，苏婉一愣，但还是笑道：“曼荷姑娘有事吗？”随后又往外瞧了瞧，说道：“念青姑娘没跟你一起来吗？”

两人一向是焦不离孟孟不离焦，看到只有她一个人，苏婉不由感到有些意外。

“今晚轮到她值夜，她现在正伺候世……少爷呢！”曼荷撇了撇嘴，语气中透着一股酸气，随后，瞥了苏婉一眼道：“我的确有件事要跟你说，你不请我进去坐坐吗？”

苏婉连忙请她进来。

曼荷看了看房间里的摆设，厢房里的东西，自然远远比不上正房，除了床榻、方桌、方凳之外，基本就没什么了，可谓简单至极，所幸尚算干净。

两人在方凳上坐下，苏婉顺手她倒了一杯茶，这都是客栈里提供的，不是什么好茶。

曼荷虽然道了谢，眼中却闪过一丝嫌弃，外面的茶，她是一概不碰的。这些茶，甚至还比不上她平时漱口用的茶，她们平时吃的茶，就算比不上世子，那也是茶中精品，世子从来都没有委屈过她们。

苏婉对此也不在意，问道：“曼荷姑娘有什么事，现在就尽管说吧，毕竟，天色晚了，明日还要早起赶路。”

听到苏婉的话，曼荷轻轻一笑说道：“你说的对。既然如此，那我可就直言了。”

“姑娘尽管直说便是。”苏婉说道。

曼荷笑意越发深了，挑眉说道：“我就知道苏家姐姐是个好说话的。”

之前在路上，苏婉虽然没说出自己的身份，但是却也说了自己的姓氏。

曼荷收敛了一下笑意，脸上露出一抹为难之色，咬了咬嘴唇，斟酌着说道：“苏姐姐，我们明日便要动身离开了，这次是直接打道回府，不知苏姐姐是如何打算的？”

似乎觉得自己这样有撵人之嫌，虽然她的确是这个意思，但也不想做得太难看，因此不等苏婉回话，曼荷又急忙说道：“其实，我只是想问，苏姐姐之前说的话还算不算数？你如今也算安全了，无论是想要在这里住几天养病，还是直接回家都没有问题，我们可以给你留些盘缠，总不会让你为难的。”

话中带着一丝期待，一丝紧迫。

她对世子决定留下这个大麻烦十分不满，不管她是什么身份，能比得上世子尊贵吗？世子的性命可比她贵重百倍。她是绝对不会让她继续跟着他们，置世子于危险之中的，更别说跟着他们一起回王府了。

他们原本是不用这么着急的，可以像往常一样，一边慢悠悠地欣赏风景，一边慢悠悠地走，哪像现在这样，简直就跟逃命似的。

苏婉闻言微微一笑，淡淡说道：“曼荷姑娘放心，我说过的话，自然是算数的。不过，盘缠就不必了，还要多谢你们这段时间的照顾。”

她原本就没打算继续跟着他们，过了今晚之后，明日就去找当地的官府或者卫所，相信他们一定会很乐意护送自己回京的。

若非进城的时候天色就已经黑了，否则，她今晚就直接过去了。

曼荷听到苏婉的话，眼睛顿时一亮，问道：“真的？”

苏婉含笑点头道：“那是自然。”

见苏婉答应地这么爽快，曼荷反倒有些怀疑了，仔细观察了苏婉的神色一番，发下她果然十分坦荡，不像在骗她，这才放下了心。

只是，她这么仔细一看，就发现苏婉虽然皮肤蜡黄，但是，五官看起来，却是极其精致、耐看，尤其是在这略显昏暗的灯光，遮掩了她肤色上的不足，越发显得眉目如画，丽色无双，一双清亮的眸子熠熠生辉，看起来竟似个难得的美人。

曼荷的眼中，闪过一丝惊艳，一丝嫉妒，她不敢置信地眨了眨眼睛，再去看时，却发现对方已经低下了头，似乎在观察茶杯中的茶叶，面容也模糊起来，已经让她感觉不到刚才的那一丝惊艳了。

曼荷不由失笑，她刚才怎么会觉得她是个绝色美人，肯定是她看错了，但是心里到底还是有些不安和怀疑。

不过想到对方明天就要跟他们分开了，她的心情才算好了一些。

事情说完之后，曼荷也无意再留下来继续跟苏婉谈心，很快就告辞离开了。

曼荷走了之后，苏婉又独自坐着楞了一会儿，这才上床去休息。

不过即便天气再热，她也没有脱衣服。

白莲教一向神出鬼没的，即便有人保护，她也不放心，还是警惕一些为好。

苏婉这两天睡得太多，夜深了，也没有丝毫睡意，只能胡思乱想。

她想了很多人，很多事，但是想得最多的就陛下。

也不知道他现在如何了？她被掳走，他现在肯定很着急。

她其实也很着急，她没有哪一刻，像现在这样，这么想他，这么想要回到他身边。

以前他忙的时候，好几天没有出来看她，她还不觉得如何，但是这次，她离开他的时间并不长，却仿佛已经离开他很久了，挠心挠肺的难受。

让她感到有些安慰的是，她明天她就可以回去了，他们很快就可以相见了，心里的难受就被激动给取代。

苏婉想着想着，忽然感觉睡意袭来，眼皮感觉越来越重，怎么都睁不开，非常困倦，十分想睡觉。

但下一刻，苏婉还是努力张开了眼睛，屏住了呼吸，因为她闻到了一股陌生的香气，她立即就反应过来，这恐怕是什么迷烟的味道。

她对这种东西并不熟悉，但是并不妨碍她知道。

但她还是发现得有些晚了，她到底还是吸进去了一些。

苏婉狠狠掐了掐自己的手心，让自己的脑袋清醒了一些，然后下了床，跌跌撞撞地向外走去，然而还没走到门口，就慢慢倒在了地上。

就在这时，房门被打开了。

走进来的却是福王世子梁玠，他同样是衣衫整齐，见苏婉倒在地上，脸色有点难看，立即跟在他身边的念青说道：“快去看看她怎么样了？”

念青急忙上前查看了一下，伸手在苏婉口鼻间探了探，这才回过神来说道：“禀世子，苏夫人没事，只是晕过去了。”

梁玠的神色这才缓和了些，说道：“地上凉，先将她扶起来。”

念青急忙叫曼荷一起将苏婉扶了起来。

梁玠突然侧头问道：“人都杀了吗？”

他们今晚是故意放松警惕，让他们上钩的，为的就是将他们一网打尽，以绝后患。

当然，苏婉就是个饵。

齐靖声音从门外传来：“属下无能，只杀了七、八个，可惜，贼人狡猾，还是被跑了两个。”

梁玠狠狠皱了下眉头，但是也没有训斥，说道：“收拾东西，马上就走。”

这次，跟踪他们的只是小猫三两只，显然是人手不足，否则，他们根本不会用这种下作的手段，直接围堵截杀就行。

但是，梁玠还是不敢掉以轻心，万一他们的后援来了，岂不糟糕？

梁玠不知道的是，白莲教的绝大多数人手，都去对付锦衣卫了，否则，锦衣卫早就追上来了。

白莲教的人以为能够轻易得手，只是他们没想到，这里也是个硬茬子。

白莲教的信徒虽多，但绝大多数都是普通百姓，但他们只是信奉无生老母而已，不到走投无路，逼不得已，他们根本不会反抗官府，所以，平时的时候，除了会帮忙掩护一下，其他的，基本一点用都没有。

真正得用的人手，是白莲教担任职位的教徒，教中等级森严，除了佛母之外，还有长老、护法、堂主、供奉、执事，会武艺的教徒，普通教徒，还有地方各地庵堂的住持等，人数虽然不少，但远远不能和朝廷相比。

要知道，全国各府县都有卫所，一个卫所的兵力，就有五千六百人，更别说，京城里的那些精锐了。

他们只应付一个锦衣卫就捉襟见肘，哪里还能腾出更多的人手追捕苏婉？

曼荷正和念青将苏婉浮起来，闻言脸色顿时一变，问道：“世子，还要带着她一起走吗？”

梁玠淡淡瞥了她一眼，说道：“当然，不带走她，难道让她留在这里等死吗？”

“可是……”曼荷有些着急，又不知该如何反驳，看了看昏迷的苏婉，眼睛一亮，说道：“可是苏家姐姐已经说了，她不会跟我们走的。”

“此一时彼一时。这种情况，她根本没有办法留下来。”梁玠说道，“行了，你不必说了，我已经决定了。”

曼荷闻言，不由暗暗跺了跺脚，恨不得直接将苏婉扔在这里。但是，世子的命令又不能违背，只能暗自生气。

……

显德帝已经连续多天没有睡好觉了，眉宇间带着一丝浓浓地疲惫之色，更别说，他还一直为操劳政务，不过几天时间，就消瘦了几分。

杨永见状，心里十分担忧，再这样下去，夫人没找回来，陛下怕是要先倒下了。

“陛下，您休息一会儿吧，再这样下去，铁打的人都撑不住。”等显德帝批完一个奏折，杨永立即上前说道。

显德帝放下手中的笔，伸手捏了捏自己的眉心，靠在椅背上，闭目养神，淡淡地问道：“找到夫人了吗？”

这种话显德帝只要一停下来，就会问一次。

杨永说道：“锦衣卫传过来的消息，已经有线索了。”

“每次都是有了线索，每次都是没有找到。”显德帝神色微冷，睁开了眼睛说道。

“不过，傅指挥使大人还传来一个消息，说夫人已经不在白莲教的手中了。”杨永继续说道。

“不在白莲教的手中，那现在夫人在什么地方？”显德帝直起身子，说道：“若是夫人得了自由，肯定会向官府求救的，朕早已经下令，命地方官府配合寻找夫人，怎么到现在还没找到，真是一群废物。”

因为连日休息不好，又加上疲惫和担忧，显德帝的心里感到十分烦躁。

“这个，目前还不清楚，不过夫人吉人天相，一定会平平安安的。”杨永低着头说道。

“查，派人继续查，朕就不信，查不到的夫人的去向。”显德帝从龙椅上站起身来，语气阴冷地说道：“还有白莲教，既然夫人已经不在他们手上了，我们也不必手下留情。想跟朕谈条件，也不看他们配不配！”

至于吕氏，等找到婉儿，他第一个拿她开刀。

……

苏婉醒过来的时候，发现自己又是在马车里，四肢无力，头脑昏昏沉沉的，还有点想吐，十分难受。

“你醒了？”梁玠看到苏婉醒过来，立即问道。

苏婉点了点头，有气无力地问道：“我怎么还在车上，之前不是已经到客栈了吗？”

“你不记得了？”梁玠问道，随后又了然道：“你昨晚中了迷药，一时想不起那段记忆也很正常，慢慢就会想起来了。放心，你现在很安全。”

苏婉仔细回想了一番，虽然头疼地厉害，但还是想起了昨晚发生的事情，顿时脸色又白了一分，她挣扎着坐起来，从敞开的车窗里往外看了看，呆呆地问道：“这……这里离沧州有多远？”

梁玠见苏婉神色惶然，并不见高兴之意，不由有些诧异，但还是说道：“已经几十里开外了。”

“竟是这么远了？”苏婉喃喃道。

曼荷本就对苏婉有意见，此时，则是不乐意地说道：“昨天半夜就出发了，如今又走了整整一个上午，我还嫌走得慢了呢！”

说完，她柳眉倒竖，看着苏婉语气不善地说道：“怎么？听你的口气，似乎还是怪起我们来了？也不瞧瞧我们连夜赶路是为了谁？”

苏婉此刻也回过神来了，听她口气很是不像，不由淡淡瞥了她一眼，说道：“我并没有让你们带我走，昨晚曼荷姑娘特意来找我，不就是不想让我跟着你们吗？现在是你们要带着我，而不是我要跟着你们。”

“你……”曼荷顿时恼羞成怒，心虚地看了福王世子一眼，咬了咬嘴唇，眼中顿时多了几分水汽，说道：“我何曾说过……说过不让你跟着我们的话，你可不要血口喷人。”

她昨晚是偷偷来找苏婉的，压根就没敢让世子知道，没想到苏婉直接就说了出来，这不是诚心要在世子面前破坏她的印象吗？简直其心可诛。

苏婉诧异地看了她一眼，略带一丝疑惑地说道：“你昨晚没有来找我吗？难道是我记错了？”

也不等曼荷发怒反驳，苏婉又道：“不过，无论你昨天有没有来找我，我都没打算跟你们离开的。”

“为什么？”福王世子开口道，“难道你怕自己又被抓吗？你留下来又能去哪儿？还是说，沧州有你的亲戚？不过，就算如此，他们应该也护不住你，我想你应该知道这点才是。”

“你说的没错！”苏婉笑道，“所以我打算求助官府。”

话音未落，就听到曼荷一声嗤笑，轻瞥地说道：“还求助官府呢？你以为官府是你家开的，说帮就帮？别开玩笑了。”

要知道，那些官员就算见了世子，虽说恭恭敬敬地行礼参拜，供着捧着，但若真让他们做事，他们未必就会给面子，所以世子就是有事也尽量不去打搅那些官员。

当然，这也是因为藩王比较特殊，皇帝比较忌惮他们的缘故。

连藩王世子都这样，何至于她一个妇人？真当官府是开善堂的呀！

梁玠却是意味不明地看了苏婉一眼，没有说话。

苏婉不想跟一个丫头计较，只平静地说道：“我自然有我的道理。”

说完，就闭上眼睛，不看她了。

她之前对曼荷她们十分客气，也没有因为她们是丫鬟，就轻视她们，究其原因，不过是念在她们是恩人的丫头，又照顾自己一场的份上，再有就是形势比人强，自然要能屈能伸。

但如果她们对她冷言冷语，她也不会去受她们的气，她不又不欠她们的，因为她心里很明白，自己应该感谢的是谁。

曼荷见状，不由气得脸都红了。

她怎么也没想到，对方竟然敢跟她甩脸子！她已经多久没有受到这种待遇了。就是之前世子爷的那些红颜知己，还会奉承她，贿赂她，让她在世子面前多说一句好话，她算什么？

“少爷，你看她……”曼荷见苏婉根本不理她，立即向梁玠求助道。

梁玠冷冷看了她一眼，有些不悦地道：“我看你真是越来越不懂规矩了，你的礼仪都上哪儿去了？难道出来两年就忘光了。”

曼荷心里一惊，顿时满面羞愧地垂下在了头，诚惶诚恐地跪下，说道：“少爷饶命，奴婢知错了，奴婢再也不敢了。”

“苏夫人再怎么说也是我的贵客，你们千万不可怠慢了。你暂且去后面的马车上吧，让琴儿过来伺候。”梁玠不为所动，淡淡吩咐道。

曼荷惊愕地抬起头来了，不敢置信地看着他，呼喊道：“少爷——

那表情简直宛如天塌了一般。

她是王妃赐赐给世子的，向来别人高一等，跟着世子爷出来后，从来都是跟世子爷一辆车驾，是世子爷跟前第一得意人，连念青都要倒退一射之地，如今，世子爷却赶她去后面的马车，简直就把她的脸面往地上踩，她以后还有什么脸见人？

梁玠有意冷冷她，根本不为所动，立即让人停下了马车。

曼荷没有办法，只能又羞愧无比地站起来，抹着眼泪下了马车。

在下车之前，还狠狠地瞪了苏婉一眼。

苏婉根本没看她，也就没有发现。

自始至终，念青都很沉默，一句话也没有为她求情。

不过，一会儿，一个长相看起来略显清秀的丫头诚惶诚恐地上了马车，行过礼后，就默默地坐在一旁。

没了碍事之人，苏婉才又说道：“恕我冒昧，事到如今，我还不知道公子名姓，不知可否告知，以后定当厚报。”

梁玠没有先回答，反而问道：“你这是打算要离开了？”

苏婉有点不好意思地道：“是有这个打算，不过还要看看情况再说。”

梁玠沉吟了一下说道：“你现在最好是不要离开。我知道你身份可能身份不俗，至少能让官府的人帮你，但是，官府也未必就能靠得住。追你的那伙人，也不像是会轻易偃旗息鼓的人。”

苏婉刚想要说话，却被梁玠打断了，只听他继续道：“你倒不如跟我一起回济南府，到时候你要么通知你的家人派人来接你，要么我派人送你回去，总比你这样没头没脑地找上官府帮忙要强。就你这样贸然找上去，怕是还没见到人，就被扔出来了，说不定还会受伤，别忘了，你还怀着身孕，听医官说，你前两天受到了颠簸，似乎有流产迹象，现在还没完全养好，需要好好调养，可经不起折腾。”

苏婉自然也是明白这一点的，只是，之前的情况，她除了求救官府，真得不知该怎么办了，毕竟，人家都要赶人了，她又怎么能一直厚脸皮地赖着他们？

听到梁玠这番话，苏婉也不免有些心动，迟疑地说道：“好是好，只是这样会不会太打搅了？”

梁玠一听就知道她动摇了，不由笑道：“俗话说，帮人帮到底，我既然都已经帮了你这么多了，倒不如再多帮几次，反正你已经打搅我很多次了，总不能半途而废，你说是不是？”

苏婉沉吟了一下，终究还是放下了心，而且因为他的样貌的缘故，让她对他总比别人多那么一点信任，便微微笑道：“既如此，那我也只好继续麻烦你了，债多了不愁，阁下的这份恩情，我铭记于心。”

梁玠闻言，笑了笑没有说话。

不得不说，他对苏婉的确是感兴趣的。

他可是阅尽千帆的，看人还是很有一套的，不说苏婉的身份，他早有些怀疑。就是她的容貌，他也已经看出是经过掩饰的，脸上和脖子里的肤色根本不同，这都让他有些好奇和在意。

再说了，既然她敢找官府帮忙，身份上自然没有问题，帮她一把也没什么，至少不会连累王府。

“现在公子可以告诉我您的身份了吧？至少要让我知道您姓什么。”苏婉又说道。

梁玠含笑不语，倒是念青恭敬地对苏婉说道：“苏夫人，我家少爷姓梁，至于身份，等你跟我们到了济南府就知道了。”

“姓梁？”苏婉喃喃重复了一遍，神色怔然地说道：“这可是国姓呢！”

念青眉宇间闪过一丝傲然——

他们世子不但是国姓，而且还是皇上的亲侄子呢！可比那些不知传了几代宗室，要强多了。

据说，世子爷的样貌，也跟陛下有几分相似呢！

苏婉见念青虽然没有说话，却已经相当于默认，心里就已经有数了。

她仔细回想了一番，封地在济南府的藩王，再看对方那副跟陛下有点相似的样貌，几乎是立即就知道是哪一个了。

苏婉这方面也是做过功课的，虽然依旧记不全，但是，陛下硕果仅存的两个兄弟，她还是知道的。

福王虽然是先皇长子，但是却并不受宠，封了平王之后，早早就被打发到了封地，而且虽然封了亲王，封地却在乐安州（武定州），这里以前只是郡王的封地，直到显德帝登基之后，为了表示对兄弟的友爱之情，才又将他改封福王，藩国从小小一个乐安州变成了一个偌大的济南府，要知道，济南府可是包括泰安州、德州、乐安州，滨州的，封地比以前大了好几倍。

但是，福王念旧，人又老实本分，王府依旧在乐安州，没有大张旗鼓地在济南府重建王府。

这也是显德帝比较看重他的原因。

猜到了对方的身份，苏婉倒是觉得更加宽心了，倒是专心养起胎来。

三天后，一行人已经进入了济南府，尽管进了济南府，但离乐安州的王府还是有一段不短的路程。

这几日，也不是没有受到袭击，只是一次比一次难缠，而护卫有将近一半受伤的了，所幸，并没有死亡。

福王对于这个嫡长子还是很看重的，派来保护他的人都是精锐中的精锐，否则，福王世子在外两年，也不会这么安然自在。

不过，若是白莲教的人，再这么丧心病狂下去，这些护卫怕是也要撑不住了。所幸，已经到了福王封地，福王府也早已经受到了世子的消息，早早派了人过来。

身为亲王，可是有自己的维护队的，一般配属一支编制三千人的护卫队，多的配备三支这样的护卫队，称为赐三护卫，人数可以达到九千，虽然比不上正规军，但是，护卫王府却是绰绰有余的。

来人是福王府的刘千户，直接带了两百多个人过来，都是精挑细选出来的，绝对可以保证世子万无一失。

现在，他们才总算是安全了，几乎是所有人都松了一口气，气氛也变得轻松起来。

一行人先在济南府一个别院里休整了一晚，打算第二天就回王府。

当天，用过晚饭后，苏婉自去客房休息，还分两个别院的丫头给她。

刘千户则是直接来见福王世子了。

“刘叔有什么话就直说吧！”梁玠见刘千户神色躲躲闪闪，语气支支吾吾的，不由开口问道。

梁玠和刘千户关系很亲近，因为刘千户的妻子，就是他的奶娘，若是没有意外的话，刘千户的女儿，应该会成为梁玠的侧室。因为这层关系，梁玠对刘千户还算亲近。

刘千户听到福王世子对自己的称呼，也暗地里松了口气，说道：“世子，其实是王妃听说了一些传言，说是世子您带回来了一个年轻的妇人，听说还是有孕在身……”

说到这里，刘千户的声音就弱了下去，悄悄观察世子的神色，其实他之前就已经看到了苏婉，现在不过死探探世子的态度罢了。

梁玠听到这里，玩味笑道：“听说？母妃是听谁说的？”

刘千户干笑道：“这我就不知道了。”

“你就是不说，我也知道。”梁玠淡淡说道，看起来似乎不怎么在意，“除了曼荷经常传信给母妃，报告我的情况外，就没有别人了。不过，你们放心，根本不是你们想象的那回事。”

刘千户陪着笑说道：“卑职哪有不放心的？只是王妃命我问一问而已。毕竟，世子马上就要选婚了。”

心里却是松了一口气，他知道，世子是不会骗他的，既然世子说不是那回事，就肯定是他们误会了。

现在女儿总算是可以放心了。

要知道，女儿听到这个消息后，可是非常难过，哭了一晚上，眼睛都哭红了，结果就被王妃发现了，说是一定会为她做主，不让不三不四的女人进门。结果，他来接世子的时候，就被王妃派来打探一下此事。所以，在看到真得有一个孕妇时，他就迫不及待地过来见世子了。

梁玠听到选婚一事，先是皱了下眉头，随即，就舒展开来，说道：“虽说王府不大在意这些，但我也不至于这么没有分寸。”

王府就算有了庶长子，只要他们看中了的人，就没有人不敢不嫁，这就是皇权，不过，对名声肯定是有那么一点影响的。

“是是是，卑职自然是知道世子胸中自有乾坤的。”刘千户笑着奉承道。

“好了，我累了，刘叔你也早点歇息吧！”梁玠露出一丝疲倦之色。

刘千户这才退了出去。

苏婉对这些一无所知，洗漱之后，好好地睡了一觉，决定明天就向福王世子摊牌，这几天只顾着赶路，还有白莲教三番两次的找茬，她都没顾上跟他说。

她并不打算跟他们一起去王府，她已经忍不住了，她迫不及待地想要把自己安好的消息传给显德帝，迫不及待地想要回去，因为她知道显德帝一定很着急，这里有知府，还有都指挥使司，她何必舍近求远，再去福王府呢！

在苏婉进入梦乡的时候，显德帝也终于得到了关于苏婉确切消息。

－－－－－－题外话－－－－－－

姐妹们，票票要给力呀，这次真被追上了，明天继续万更，说到做到。

对了，养文的可以不用养了。O（∩_∩）O哈哈~

这次写得慢是有缘由的，因为跟一开始设想的情节不太相符，后来又重新查了资料，结果就慢了。其实我写文中总会这样，

想的时候是一回事，但是真正写的时候，就发现行不通了，会有很多问题，所以，只能修改了…

稍后修改。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十六章夫人，请！（增补2000）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十六章

勤政殿，后殿寝宫。

“福王世子？”显德帝看了杨永呈上来的折子之后，微微楞了楞。

杨永立即躬身回答道：“是，陛下。夫人如今已经到了济南府，也多亏了福王世子全力相救，夫人才能逃过白莲教的追杀。”

显德帝对于各个藩王的动静了若指掌，更别说福王这个兄弟了。他对福王的印象一直不错，如今，对福王世子的印象也好了几分，唇边终于露出了一丝笑意，微微颔首道：“很好。”

接着，他又继续浏览起来，看完之后，他却突然皱起了眉头，从坐炕上站起身来，来回走动了几次，似乎在衡量思考着什么。

杨永在一旁静静地看着，并不上前打扰。

过了好一会儿，显德帝仿佛才做好了决定，眼神中透着一抹坚定，说道：“杨永，派人将江选和刘成给朕叫来。”

杨永顿时脸色一变，但还是恭敬地下去吩咐了。

江选是御马监掌印太监，而刘成则是御马监提督太监，御马监除了掌管禁卫——四卫军之外，还要管理草场和皇庄、经营皇店，与户部分理财政，可谓是朝廷的“内管家”，陛下也十分重用，权利不比他差多少，可以说，他们是存在竞争关系的。

虽然陛下最信任的是他，但是，对江选和刘成，也同样比较信任，否则，也不会把他们放在那么重要的位置上了，他可不能掉以轻心。

很快，江选和刘成便过来了，恭敬地向显德帝行了礼。

江选和刘成年纪跟杨永差不多，都是小时候一起在显德帝身边伺候过的，比别人自然亲近几分。

江选黑瘦，刘成则是有点五大三粗的，带着点正气，若是有胡子的话，就是一条响当当地壮汉。

拜见之后，显德帝让他们起来，打量了他们两人一眼，也不废话，直接说道：“朕已经知道了夫人的下落，朕有意派你们其中一人接夫人回来。”

江选和刘成闻言心中一喜，纷纷向显德帝道贺。

他们都很明白楚国夫人在陛下心目中的分量，若是能借此机会，跟楚国夫人说上话，也是一桩大好事，何况，若是办的漂亮，也能在陛下心中加分，不让杨永专美于前。江选更是立即欢天喜地地说道：“恭喜陛下，贺喜陛下，奴婢早就知道楚国夫人吉人天相，一定不会有事的，果然如此。若是奴婢能亲自接夫人回来，那是奴婢几辈子修来的福气，奴婢求之不得。”

刘成慢了一步，毕竟，江选职位比他高，但他还是说道：“陛下，臣也愿意前往，必定将楚国夫人安安全全地护送回来。”

刘成人高马大，虽然没了根，但是性格却没有改变多少，做不来那番扭捏模样，他本人武艺也很不错，手下的那些兵士，对他也算服气，相处十分不错，比江选这个掌印太监还得人心，在显德帝面前，也常常自称臣。

显德帝看了两人一眼，心中已经有了决定，说道：“既如此，那还是刘成亲自跑去一趟吧！”

刘成激动不已，正要叩首谢恩，就听显德帝又道：“先别忙，朕还没说完，朕也要同去。”

此话一出，所有人俱是大惊失色，立即跪下来说道：“陛下，万万不可，您可一定要三思啊！”

杨永更是哭着着劝阻道：“陛下，奴婢知道您担忧楚国夫人，但是，您是万金之躯，可不能因此将自己置于危险之中呀，何况，北直隶、山东才刚刚受了雨灾，白莲教蠢蠢欲动，小动作不断，您何必要冒这个险呢！就是那些大臣也不会同意的呀！”

“朕意已决！你等不必再劝。”显德帝直接斩钉截铁地说道，“朕已经等不下去了。如今，政务已经处理得差不多了，只要有条不紊的执行下去就好，有内阁和司礼监在，朕就是离开一段时间也没关系。你们放心，朕不会堂而皇之去的，朕会宣布辍朝修养一段时间，想必众卿家也是可以理解。”

显德帝过年之后，还从来没好好休息过，一直勤勤恳恳，尤其是最近一段时间，更是日以继夜，每天只休息两三个时辰，其他时间全部用来处理政务，日渐消瘦，那些老臣子们看在眼里，心里欣慰的同时，也十分担忧，多次劝慰陛下去休息，毕竟事情如今已经上了正规，不必再如此操劳了。

若是显德帝决定休息一段时间，他们只会高举双手双脚赞成。当然，前提是，陛下老老实实地待在宫里修养，就算是出宫散心，也绝对不能离开京城，毕竟国不可一日无君，若有紧急事务，内阁可司礼监也不敢轻易下决断，必须皇帝亲自处理。

何况，宫外还很危险。皇帝万一被人刺杀了怎么办？就算是受惊也不行。因为只有皇帝安全，朝廷才会稳当，社稷才会稳，一旦皇帝频繁更替，离国家动荡也不远了，更别说现在皇子还都年幼，连监国都不行，所以，陛下必须在京城坐镇。

若是他们知道陛下冒险出京，就是去接楚国夫人，怕是又有很多人痛哭流涕地出来死谏了。

显德帝很明白这一点，他原本就没打算要光明正大地出宫，否则，只做出宫前的准备就得很长时间，更别说还会浪费很多人力、财力、物力，等一切准备妥当，黄花菜都凉了。

显德帝本就十分任性，这次直接一次任性到底了。

既然显德帝已经决定了，其他人也知道再劝无用，这才一个个都消停了。

杨永他们也总算知道，陛下为什么要动用禁军去接楚国夫人了。除了的确是担心楚国夫人，想要保护她万无一失之外，更大的原因时，陛下要亲自去接她。

御马监所统领的四卫军，腾骧左、右卫，武骧左、右卫，是亲军中的亲军，一卫就是五千六百人。如果以前的二十六卫亲军，是保护皇城的话，这些四卫军就是保护皇宫，担任宿卫，在宫禁中值宿，属于皇帝的警卫人员。

皇帝要出宫，自然要带上他们了，还有谁比他们更令皇帝放心的呢！

禁军两万多人不可能都带上，能抽调几百人去接人，就已经算是顶天了。

何况，只是去接楚国夫人而已，这样的排场足够大了，也足以保护楚国夫人了，若是再多，那些大臣们怕是又要跳出来反对了——

禁军都调走了，谁来保护皇上？任谁都能看出来有猫腻了。

苏婉对这些一无所知，若是她早知道的话，除了欣喜感动之外，怕是也要强烈反对了。

在她眼里，显德帝的安全才是最重要的，若是被白莲教知道了这个消息，她才不相信他们能坐得住，他们肯定会对向显德帝下手的。

她是绝不愿意看到陛下为自己而受伤的。

正因为苏婉不知道这些，所以现在，她才能心平气和地去找福王世子摊牌。

如今，她既已经知道了福王世子的身份，实在不好再隐瞒他了。

在确定福王世子可信之后，她就想要告诉他自己的身份了，只是一直没有找到合适的机会。

此时已经是第二日的清晨了，从此地到乐安州，就是做马车的话，也有将近两日的路程，福王世子并不想再别院多呆，所以，今天就要准备上路。

为了不耽搁行程，苏婉早早就过来了，此时，福王世子也刚刚起身，且梳洗完毕。

听到丫头禀报说道苏婉来了，先是一怔，大概知道她来做什么了，立即让人将她请到客厅里坐了。

曼荷正替福王世子整理衣衫，闻言眼中闪过一丝不屑，嘟嘴小声说道：“世子何必对她这么客气？她如今都知道您的身份了，竟然还敢厚着脸皮贴上来，真是没有一点自知之明。万一她非要跟您回王府可怎么办？到时候，您如何跟着王妃交代？”

福王世子听到这里，一把甩开了她，冷冷看着她说道：“看来你还是没有反省自己，直到现在还说出这种话来。”

曼荷闻言，带着一丝委屈，慢慢跪了下来，泫然欲泣地说道：“世子，我……奴婢到底说错什么了？临行前王妃让奴婢多多提醒您，不要被外面的女人给纠缠住了，奴婢这么做，也是为了世子好呀……”

“为了我好？”梁玠冷笑，“我看你是为了你自己吧！拿着鸡毛当令箭，你未免也管得太宽了。等回去之后，你就母妃那里去吧，别在我跟前伺候了。我可用不起你这种管到主人头上的丫头。”

曼荷一听，脸色顿时一白，神色惶恐无比，眼泪掉得更凶了，哭着叩首道：“世子，奴婢不敢了，奴婢错了，您再饶我这一回吧，奴婢以后再也不敢了……世子……”

福王世子却看都不看她一眼，说道：“我给过你机会，可是你屡教不改，这都是你自找的。”

说完，就越过她，走到前面厅里去见苏婉了。

曼荷红着眼圈跪在地上，拳头紧紧地攥了起来，恨得咬牙切齿，脸色似乎都狰狞起来。

她不敢怪世子，只能将着一些都推到苏婉身上，对她的恨意越发深了，若不是她，她有怎么会被世子冷落至此？

“你给我等着，我绝对不会饶过你的。”曼荷恨恨地说道。

若是苏氏不跟着世子爷回府就罢了，若是她跟着去王府，她一定不会让她好过的。

想起自己跟王妃传递过的消息，曼荷快意地笑了。王妃对缠着世子的女人一向没好感，现在得知苏氏一个孕妇也敢缠着自己的儿子，心里怕是早就不满了，就是用不着她出手，王妃也会对付她的。她只等着看好戏就好了。

“苏夫人此时来找我，可是有什么事吗？”福王世子进来之后，就立即客气地开口问道。

苏婉正坐在客厅里左手第一张椅子上喝水，本来丫鬟上的是茶，不过，苏婉让她们换了白水。

虽说孕妇喝点淡茶没有关系，但是，苏婉还是很谨慎，一直都尽量避免。

苏婉闻言，立即放下茶盏道，对他微微颔首，笑道：“的确是有点事，要跟世子说。”

福王世子见苏婉态度比之前更加随意和亲近了，不再像之前那么客气，不由挑了挑眉，不过，他对她的身份早有猜测，否则，也不会冒着这么大的风险帮他，因此并也不觉得被冒犯，反而心里更加笃定了她的身份。坦然一笑，也坐了下来。

不过，却不是坐在上座，而是在苏婉对面的另一张椅子坐了，说道：“夫人这是准备跟我摊牌了吗？”

苏婉抿唇一笑，说道：“你没说错，我确有此意。其实我早就该告诉世子我的身份，只是，出于种种顾忌，再加上找不到合适的机会，倒是一次次地错过了。不过，看起来，世子似乎早就已经猜到了，倒是不用我多此一举了。”

梁玠也笑道：“的确是猜到一些，不过，也只是猜测而已，直到现在才敢确定。只是我怎么也没想到，我竟然会救了鼎鼎大名的楚国夫人。”

梁玠说这番话的时候，客厅里并没有什么人，丫头都在门外站着，只有念青刚刚走上前为梁玠奉茶，听到这话，一个没抓稳，手里的茶盏差点就摔了，即便及时补救，茶汤也洒出来许多，差点溅到福王世子身上。

吓得念青立即跪了下来，叩头道：“世子饶命，奴婢不是故意的。”

梁玠也知道怪不得她，便说道：“好了，我没怪你，起来吧！”

“谢世子。”念青这才大松了一口气，又叩了一个头，这才慢慢站了起来。

只是梁玠又道：“哦，对了，楚国夫人的事情，暂且不要告诉其他人。”

“是，奴婢明白。”念青又屈了屈膝应道，说完，就慢慢地退到一旁，

梁玠这才看向苏婉笑道：“人多嘴杂，夫人不介意小侄隐瞒夫人的身份吧？”

“咳咳……”苏婉听到他自称小侄，差点一口水没喷出来，不小心给呛到了，忍不住拿帕子捂住嘴轻咳了两声，她可没这么大的侄儿。

梁玠也不在意，等着她咳完了，才说道：“夫人还好吧？”

苏婉摆了摆手，心里有些无奈，这个人的脸皮之厚，简直跟显德帝如出一辙，不愧是叔侄。

接着，苏婉就说明了自己的来意。

“什么？夫人不打算跟我回王府？”梁玠惊讶地问道。

苏婉点了点头，道：“嗯，现在差不多已经安全了，实在不好再上门打搅，倒不如让官府的人直接护送我回去。”

梁玠闻言沉吟了一会儿，还是摇了摇头，说道：“夫人，没有什么打搅不打搅的，再怎么说，我们都是一家人，总比别人更值得信任。夫人有所不知，这里的白莲教徒不少，就连官府说不定也有渗透，未必就像夫人想象中那么安全。何况，一事不劳二主，夫人不如就去王府小住几日，等陛下派人来接，这样才是最安全的。”

他见苏婉还要反驳，又说道：“何况，夫人的身体也需要好好调养，您就算不为自己着想，也得为腹中的孩子着想不是？”

苏婉下意识地摸了摸自己的小腹，有点犹豫不决，她先要快点见到陛下，又担心自己再落入白莲教手中。

最后，到底还是自身安全占了上风，她现在不是一个人，也要为腹中的孩子着想，若是真落入白莲教手中，她可不知道有没有那个好运再逃出来了，甚至还会给陛下增添麻烦。

梁玠的提议，对她来说，的确是最安全的。

苏婉终究还是点了点头，叹息道：“好吧，就听世子的。只是，还要劳烦世子命人给陛下传个消息了。”

梁玠笑道：“此事交给我就是了。不过，夫人有点太小看陛下了，说不定现在陛下已经收到消息了。”

“但愿如此吧！”想起显德帝，苏婉脸上的神色瞬间就柔和了几分。

“夫人，恕我冒昧，您现在的样貌应该不是的本来面目吧？”说完了正事，梁玠忍不住问了几天前就想要问的事情。

他可不相信，被皇上如此宠爱的女子，就只长了这么一副模样。

当然，她现在也不丑，但是，离他想象中宠妃模样，却是差了十万八千里。

苏婉摸了摸自己的脸，转眼又看到梁玠期待地神色，有些失笑道：“世子，我本来就长这样。”

梁玠神色先是一僵，随后，又释然笑道：“夫人就不要骗我了，我可是听说，楚国夫人长得倾国倾城，美貌无双，世间没有人能比得上。”

苏婉忍着笑说道：“世子听谁说的？他们实在太过奖了，我可当不起。无论是你信不信，这真是我本来模样，只是……”

“只是什么？”梁玠问道。

“只是稍稍改了下脸上的肤色而已，就这么简单。”苏婉说道，“你若是想要看倾国倾城的美人儿，那你可要失望了。”

梁玠却是眼睛一亮，说道：“那夫人何不现在恢复容貌？”

苏婉摇了摇头说道：“不是我不想恢复，只是我脸上的东西，只能通过特殊的药汁才能恢复。”

“原来是这样。”梁玠略有些失望，他是真想看看楚国夫人到底长得什么样，为什么能得到圣上如此宠爱。原本他以为，自己此生都不会看到了，现在终于有了机会，却又被遮掩了容貌，心中的郁闷何想而知。

但他还是打起精神说道：“既如此，等回到王府之后，本世子问问王府的医官，看他们能不能替夫人将药汁配制出来。”

无论如何，在楚国夫人离开之前，他一定要看看她的真实容貌。

“那我就先谢过世子了。”苏婉说道。

如此，两人的谈话也结束了。

用过早饭之后，一行人就启程了。

苏婉自然不是跟梁玠挤一个车厢了，而是单独的一亮马车，亦是十分舒适豪华，并不比福王世子的差。

车厢里除了苏婉之外，还有两个丫头，是在别庄里特意抽调的，很是机灵麻利，她们对于自己能跟着一起去王府，表示很是惊喜，一路上都十分兴奋，叽叽喳喳地说个不停，能进王府伺候，对她们来说，可是天大的体面。

好在她们的确很伶俐，也很有眼色，若是苏婉累了，困了，她们就会主动闭嘴，伺候地也算不错，苏婉也就由她们了。

曼荷再次被福王世子从身边调开了，依旧坐的后面，跟粗使丫头挤一辆马车，见到苏婉一个人用了这么大的马车，心里更加不忿，但是，世子护着她，她也没有办法，只能暂且忍着，一切等到了王府再说。

次日下午，一行人终于到了乐安州王府。

王府的人，早早就得到了消息，派人出来迎接，除了王爷、王妃外，世子的几乎所有兄弟姐妹，还有一些王府下人，王府属官以及亲眷，都出来迎接了，甚至连王府长史都亲自来迎接了。

“恭迎世子回府！”王府下人齐声说道。

“大哥，你可终于回来了，小妹好想你。”梁玠一下马车，就见一个粉色的身影，扑倒他跟前，挽着他的手臂撒娇似地说道。

少女不过十四岁左右，看起来极为娇俏可爱，梁玠见了她，神色顿时柔和了不少，说道：“宝儿，你长大了许多，成了亭亭玉立的大姑娘了，大哥都不敢认了。”

这位少女，正是他一母同胞的亲妹妹永兴郡主梁含薇，如今，不过十四岁，小名叫宝儿。

永兴郡主皱了皱眉鼻子，不高兴地道：“大哥，你别叫我宝儿了，让我感觉自己没有长大似的。”

“好，既然你不愿意，那大哥以后不这么叫你就是了。”梁玠宠溺地说道。

“这还差不多。”永兴郡主顿时眉开眼笑，“大哥，我们快进去吧，父王母后可都在等着你呢！”

梁玠点了点头，又打量了自己一众兄弟姐妹一眼，又跟王府孙长史客气地说了几句话。正要进去，突然想起还有楚国夫人，竟是亲自走过去，说道：“夫人，王府已经到了，请下车吧！”

众人见到世子如此客气，甚至有些恭敬地请人下车，不由都是脸色一变，面面相觑。

他们可都有听到传闻，说是世子带回了一个大了肚子的女人回来，王爷倒还好说，他并不太在意这些，倒是将王妃气得不轻，听说很是发作了几个下人。

不少梁玠的庶兄弟都有些幸灾乐祸，虽然世子是不可能废除的，庶子也无法被封为世子，但是，看到世子吃瘪，他们还是觉得很高兴。

人群中还有一个长相清丽的少女，有些难过地咬了咬嘴唇，顿时有点泫然欲泣，而永兴郡主显然跟她关系很好，竟亲自走过去，安慰地拍了拍她的手，下一刻，眼神略带不满地看向马车。

她倒要看看，到底是什么样的狐狸精，竟然将大哥迷成这样，就这么堂而皇之地带回来了。

苏婉听到梁玠的话之后，就扶着丫头的手，下了马车。

众人见状，不由大失所望。

怎么是个病秧子啊？虽然有点姿色，却也不是什么美人，世子眼光应该不至于差成这样才是？

苏婉此时已经很累了，也无暇去关注别人的眼光，只对梁玠点了点头。

梁玠说道：“还请夫人先去客院休息。”

苏婉对此求之不得，含笑说道：“麻烦世子了。”

梁玠让人抬了一抬软轿来，又亲自吩咐了几句，将苏婉安排在一个最好的客院里。

苏婉坐着软轿走了之后，永兴郡主立即上前问道：“大哥，你怎么也不跟我们介绍一下，她到底是谁啊？”

永兴郡主心里有点不满，因为她竟然也不知道来拜见自己，就算不拜见自己，也该先去拜访一下父王和母妃才是。

就算她真做世子妃，也不该如此目中无人。大哥竟然也由着她，真是令人不爽。

“以后你就知道了。我们进去吧！”梁玠说完，就带头往里走去。

王府正院。

福王和王妃已经坐在客厅里了。

福王妃的脸色有点不太好看，甚至是有点铁青，前面的情况，已经有人过来禀报了。

在她得知世子竟然先让那个女人去客院休息，而不是带她过来拜见之后，她就开始生气了。

虽然她一点也不想见到那个女人，但是，但是看到世子如此保护她，好似她是洪水猛兽一般，心里顿时就火火冒三丈。

世子肯定是先来说服他们，让他们好接受那个女人，然后再带那个女人来拜访，如此一来，那个女人受到的刁难自然就小了。

这是王妃的想法。

至于福王则是没想这么多，他知道自己的儿子虽然有点玩世不恭，风流不羁，但是办事却很有分寸，的确有些当今圣上的风范，他不相信他会做出什么糊涂事情来，他也就老神在在地等着他来跟自己解释。

没过一会儿，两人就听到了外面行礼的声音，顿时就知道是梁玠来了。

王妃此时虽然生气，但更多的却是激动，到底是自己的儿子，而且两年没见了，心里着实想得慌，不由引颈相望，期盼之色溢于言表。

梁玠进来之后，一掀衣摆，立即上前跪在两人面前，说道：“儿子叩见父王，母妃。”

“好，快快起来。”王妃立即红了眼睛，急忙说道，甚至忍不住站起身来，拉着他打量了一番，说道：“我儿瘦了。”

福王也有些激动，说道：“回来就好。”

“父王，母妃，我回来了。”梁玠心里也是激动不已，出门在外，岂能不想家？只是他知道，这时候不出去走走，等以后他成了亲王，再想出去就难了。

此时，福王几个儿女也都进来了，在一旁劝导情绪有些激动的三人。

等他们情绪差不多了，永兴郡主才说道：“大哥，现在没有旁人了，你该说说那位是什么人了吧？”

听到这话，王妃脸色顿时一变，她虽然生自己儿子的气，却也不喜欢儿子出丑被人看笑话，便说道：“我儿一路奔波，已经很累了，先去梳洗一番，等晚上再说不迟。”

“对对对，是该先去休息一番。其他的事情，以后再说。”福王也说道。

梁玠想了想，觉得自己一时半会也说不完，便点头道：“既然如此，那儿子就先去洗漱一番，换身衣服，等会儿再过来。”

“去吧！”福王妃立即说道。

等梁玠走了之后，其他人也都纷纷告退。

福王妃立即召见了曼荷，问问到底是怎么回事，她也好有个心理准备，提前应对。

苏婉到了客院之后，洗漱了一番后，又换了一套干净地衣服，这才有了精神。

想着今晚是不是要去见一下福王和王妃。她身份特殊，跟福王和王妃相比，其实也说不上谁高谁低，只是以平辈论处就是。

不过她是客人，总不能上门之后，连主人都不拜见，那未免也太没礼貌了。

想到这里，苏婉是决定先去拜访一下他们。

没想到，她还没有行动，就听到王妃院子里的丫头过来传话，说王妃要见见她。

苏婉顿时就皱了下眉头。

因为传话的人，只是王妃院子里的一个小丫头。说句不客气的话，以她现在所受的圣宠，就算王妃亲自过来拜访，那也一点不为过。若是对方知道她的身份，还只派了一个上不得台面的小丫头过来，那就是故意侮辱人了。不过，她相信王妃应该不至于敢这样做，肯定是福王世子还没来得及解释。

想到这里，苏婉才舒展开了眉头。

也罢，她去亲自看看也好，有些事情她自己来说也好。

福王妃派来的丫头是院子的三等丫头，长相倒是俏丽，只是性子有点急，不住地催促苏婉快点走。

苏婉怎么可能会听她的，依旧慢悠悠地，不慌不忙，气得对方从头到尾拉着一张长脸。

其实苏婉也有点不满，客院离得王妃所居住的正房有点远，早知道就该坐轿子才是，现在可不是逞强的时候。

“你在这儿等着，我进去通禀一下。”到了王妃正院外面，那丫头恶声恶气地对苏婉说道。不等苏婉说话，就转身进去了。

苏婉等了一会儿，竟然还没出来，现在天色已经渐渐暗了下来，周围路过的丫头婆子，都会好奇地打量她两眼，周围还有蚊子嗡嗡嗡地扰人，天气又热，苏婉也等得有些不耐烦了，打算回去了，就听到不远处传来梁玠的声音——

“夫人怎么不进去，反而站在外面？”梁玠换上了一袭世子在家常穿的保和冠服，这种服装是皇帝平时所穿的燕弁服的基础上修改的，在这黑夜里，看起来跟显德帝似乎又像了两份。

苏婉微微有些晃神，心里又想起了陛下，竟是没有立即开口说话。

此时，恰好刚才传话的丫头也出来了，见到梁玠先是一惊，随后，就不慌不忙地行了一礼，喊道：“世子爷。”

“这是怎么回事？”梁玠似乎是想到了什么，脸色有点阴沉，早知道他就不先回去换衣服了，他怎么知道母妃行动这么快？

见到世子似乎有些发怒的样子，那丫头先是慌了一下，但想到自己有王妃做主，就定了定神，尽量平静地说道：“世子爷，是王妃要召见苏氏。”

召见？苏氏？梁玠的脸色越发难看了，而且，她们竟然还让楚国夫人在外面等了这么久？就连皇后怕是也不敢这么做。

见到梁玠阴沉的脸色，那丫头越发害怕了。世子平时不发火，待下人也宽和，跟丫头们也能调笑两句，然而，一旦发火，就会十分恐怖。

“世……世子爷……王妃要……见……这位苏……苏……”那丫头还想在说，可是看着梁玠越来越冷眼神，却是怎么也说不下去了。

梁玠深吸了一口气，竟是向苏婉躬身行了一礼道：“夫人，此事是我的错，没有及时告诉母妃您的身份，让您受委屈了，我在此特意向您赔罪了。”

苏婉又怎么会生他的气？就算生气，见他这样，气也该消了，便笑道：“不过是个误会罢了，何至于此，解释清楚就是了。”

梁玠越发惭愧，同样，心里也越发愤怒，他知道，若是没有人在母妃面前挑拨，母妃绝对不会这么急着见楚国夫人。

“夫人，我跟你同去，我会亲自向母妃解释。”梁玠说道。

“也好。”苏婉点了点头，果然先他一步往里面走去。

而刚才传话的那个丫头，整个人都呆住了。

除了王爷王妃之外，她何曾见过世子对人如此恭敬？

就算她再傻，也知道事情大条了，对方的身份，根本不是她们想象中的那样。

此时，福王妃正在厅里，等着有些不耐烦，旁边侍立着一群丫头婆子，曼荷就站在其中。

“人怎么还没来？”福王妃冷着脸说道，“难道我这个王妃请她，她还敢推三阻四不成？”

刚说完，就听到外面向世子请安的声音，福王妃心里一股无名火就升腾了起来。

看看世子都被她迷成什么样了，听到她召见那个苏氏，竟然这么快就赶过来为她撑腰了。

而曼荷的神色，则由一开始的得意，变成了慌乱，但是想到万事有王妃替自己做主，心里顿时又有了底气。

有王妃在，世子也不会拿她怎么样。

“夫人，请！”此时，门外的梁玠却是退让一步，让苏婉先行。

苏婉也没有客气，直接先他一步走了进来。

却不知这个行为，更是让王妃火冒三丈，差点都失去了理智。

若是王妃在冷静的情况下，未必就看不出不妥，但是她先是被曼荷挑起了火气，后又因为梁玠的到来火上浇油，以至于怒发冲冠，哪还有心思考虑别的？只以为世子是将她宠上天了，以至于由着她作践了。

不过，当苏婉进来之后，王妃见到她的容貌，却是忍不住一怔。

她还以为是什么样的狐媚子呢！怎么如此……如此的其貌不扬？

说其貌不扬，可能太过分了些，但是，的确算不得什么美人儿，她身边的丫头都比她好看。

福王妃心里冷笑一声，就这副容貌很能引得她儿子如此着迷，看来她的确是心机不浅，不过没关系，她会一点点地撕开她的伪装，让世子看清楚她的真面目。

福王妃在观察苏婉的时候，苏婉也同样的观察她。福王妃看起来还不到四十岁，保养得还不错，而且长相端庄，气质凌厉，身上穿着家常衣服，并没有戴太多首饰，但件件都是珍品，看起来贵气和威仪并存，怪不得在她面前，所有下人都噤若寒蝉，想必是个手段厉害的。

两人互相打量了一阵。

福王妃没有掩饰自己的眼神，她也不需要掩饰，但她没想到，对方竟然丝毫不闪不避，也同样打量了她一番，让她瞬间升起一种被冒犯的愤怒。

但同时，心里也升起一丝疑惑，因为对方的神色太过坦然和镇定，气度亦是不凡，没有丝毫紧张或者怯懦的情绪存在，倒像是两人地位平等一般。

福王妃立即将这个念头甩出了脑海，她觉得自己疯了，才会有这种想法，她肯定是装的，说不定，世子就是被她这这副表现给镇住了，才会对她着迷。

“大胆！见了王妃还不赶快行礼！”王妃身后，一个衣着极为体面的婆子大声呵斥道。

梁玠正要训斥，苏婉却抬手阻止了他，也不看那个婆子，只是对福王妃微笑颔首道：“福王妃。”

“你……”福王妃见状，终于察觉到有些不对了，她看了看苏婉，又看了看梁玠，想起刚才世子请苏婉先行的样子，微微蹙起了眉头。

她的儿子她知道，不是那么没规矩的人，就算再宠爱一个人，也不会视规矩于无物，而且，世子对她似乎颇为尊重，言语行动间，并没有什么暧昧之色，难道真得是她弄错了？

“你到底是什么人？”福王妃终于问了出来。

就算是房间里的丫头婆子，也都感觉到了不对，有点紧张，有点诧异地面面相觑。

只有曼荷脸色惨白，带着一丝恐惧和不安，惊疑不定地看着苏婉。

“母妃，这是楚国夫人。”梁玠叹了口气，有些无奈地说道。

什么？！

楚国夫人？

顿时，一阵阵倒吸凉气的声音传来，个个目瞪口呆。

而福王妃，则是直接失态地从椅子上站了起来，不敢置信地看着苏婉。

或许说，是完全不敢相信。

楚国夫人的大名谁没听过？就是那些穷乡僻壤，大概都知道楚国夫人是谁，何况于她们这些几乎以八卦为生的后宅女人？

楚国夫人之所以出名，在于她的地位的特殊，在于皇帝对她的无上宠爱，也在于她做下那些事，无论是白药，还是育婴堂。还有，她的来历，也是众说纷纭，让人搞不清楚她到底是灵璧侯夫人的外甥女，还是前昌武侯夫人。

当然，也有关于她容貌的议论，无论是哪一个，只要一提到楚国夫人，就会有很多谈资，完全不怕没话可说，她们平时可都没少议论，就连福王妃也不例外。

她们怎么也没想到，有一天楚国夫人会活生生地站在她们眼前，因为这对她们来说，几乎是不可能的事情。

所以，这一瞬间，几乎所有人都懵了。

福王妃好半晌才找回自己的声音，捂着胸口说道：“这……这怎么可能……”就是外貌也不像啊，楚国夫人不是长得倾国倾城吗？

其实苏婉也有些呆愣，因为她根本没想到她们反应这么大，听到福王妃这话，顿时有点哭笑不得，不由开口说道：“福王妃，世子说的没错，我的确是楚国夫人。”

福王妃终于平静了一些，竟是直接走上前来，仔仔细细地打量了苏婉一番，只是这次，却并不带任何敌视、轻蔑之意了，反而带着就几分好奇，几分郑重，最后，福王妃终于叹了口气，一脸羞愧地说道：“楚国夫人，实在对不住，没想到我一把年纪了，竟然丢脸丢到夫人面前来了，还差点……唉，我这张老脸真是没处搁了……”

苏婉听到这话，因为之前那点事，产生的一丝芥蒂和不满，也终于烟消云散了，微微笑道：“王妃说得哪里话，不过是一点误会罢了，要怪也只怪世子之前没有把说清楚。”

“对！”福王妃终于想起来了，顿时柳眉倒竖，看向梁玠怒道：“你这个小兔崽子怎么不早点告诉我？害得我在夫人面前出了如此大丑，差点犯下不可饶恕的错误，你真是……”

“母妃——”梁玠有些无奈地打断了她的话，“我本来是要说的，是你说不着急，还撵我回去换衣服的，怎么现在又怪起我来了？”

“不，不，这不可能！我不相信！她怎么可能是楚国夫人……”此时，曼荷不敢置信地摇着头，脸色煞白，嘴唇颤抖着喃喃说道，此时，她可能受到的刺激和打击过大，已经有些行为失常了。

曼荷声音虽小，众人却还是都听到了，福王妃也想起了自己到底为什么迫切地将楚国夫人请来了，都是因为她在自己面前胡言乱语，捏造事实，污蔑楚国夫人，她才会一开始就认定楚国夫人是勾引世子的狐狸精。

想到这里，福王妃简直又呕又气，立即冷声吩咐道：“来人，将这个贱婢给我拿下！”

－－－－－－题外话－－－－－－

一万一，超额完成任务，现在可以要票了吗？O（∩_∩）O哈哈~

解释一下本书中太监自称奴婢和臣的问题，因为书评区经常有人问。

奴婢~

1、旧时指丧失自由、为主人无偿服劳役的人。通常男称奴，女称婢。后亦用为男女仆人的泛称。

2、宦官对帝、后的自称。

明郎瑛《七修类稿·国事六·刘瑾》：“瑾等遂号诉：‘岳等交通害我，明日奴婢不能见天颜矣！’”

这是虽是架空，却也类似于明朝背景，奴才是清朝的称呼，明朝一般不用这种称呼，明朝职务高的太监大多自称“臣”的，因为明朝皇帝自己往往称太监为“厂臣”、“内臣”，所以太监也以大臣自居。只有他们跟皇帝私下相处，表示亲近才会自称奴婢。那些小太监在皇室面前自称奴婢或者小人、小的，在外面甚至是大臣们面前自称咱（杂）家或洒家。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十七章到达

福王妃话音刚落，立即就有两个粗壮的婆子上前去抓曼荷。

原本失神的曼荷，此刻也被王妃的话给惊醒，她也不想坐以待毙，立即就跪了下来，涕泪横流地哭求道：“王妃饶命啊，奴婢不知道她是楚国夫人，若是奴婢早知道的话，就是借给奴婢一百个胆子，奴婢也不敢这么做呀……”

就在曼荷求饶的时候，她已经被婆子给抓住了，将她的脑袋狠狠地摁在地上，但是曼荷却顾不上疼，依旧忍着哭道：“王妃，奴婢虽然误会了楚国夫人和世子，但奴婢的的确确是一片好心，怕世子爷被人给骗了……王妃，看在奴婢打小就伺候您的份上，您就饶了奴婢这一回吧！王妃……”

听到曼荷这话，福王妃简直气不打一处来，怒道：“你还敢狡辩，直到现在还没有丝毫悔改之心，我若是饶过你，天理也不容。捂上她的嘴，给我拉下去直接打死！”

见求王妃无用，惊恐无比的曼荷又将目光对准了冷眼旁观的梁玠，哀求道：“世子爷，求求您，救救奴婢，奴婢伺候了您这么久，就是没有功劳也有苦劳唔唔……”

话未说完，嘴巴就被人给堵上了，挣扎着被两个婆子捂着嘴拉了下去。

直到曼荷被拉下去之后，福王妃的脸色才好转了些，至少目前总算是对楚国夫人有个交代了，叹息一声对苏婉说道：“楚国夫人，都怪我调教无方，耳根又软，又太过于相信那个贱婢，结果才误会了夫人，差点酿下大错，真是……”

苏婉笑着打断了她的话，说道：“王妃不必自责，毕竟人心易变，丫头长大了，难免都有一些自己的小心思，事情已经过去了，王妃就不必如此耿耿于怀了。”

“夫人真是虚怀若谷，真是让我羞愧地无地自容了。”福王妃听到这话，眉头也舒展了些，那个丫头倒在其次，只要楚国夫人不怪罪她就好。

万一楚国夫人对他们福王府新心存不满，向陛下进言几句，福王府恐怕都吃不了兜着走，谁也不敢小看枕头风的威力。

一想到这里，福王妃对曼荷越发恨地咬牙切齿了，说道：“下面的丫头有点小心思倒是没有关系，只是，让我恼怒的是，她胡乱污蔑别人，妄图利用我对她的信任借刀杀人，心思实在太过歹毒。幸亏及时发现了，否则，以后不知有多少无辜之人，死在她的挑拨离间之下。”

说到这里，她冷冷环视了众人一周，说道：“以后若是还有人拿不实的虚话来骗我，一经察觉，无论是谁，直接乱棍打死！你们听明白了吗？”

“是，奴婢明白了。”众人闻言，心里均是一紧，立即毕恭毕敬地说道，那些又小心思的，也都老实了下来。

“楚国夫人，请上座！”说完之后，福王妃才请苏婉入座。

苏婉没有太过推辞，含笑说道：“王妃也请坐！”

福王妃自然是应了，不过却等苏婉入座之后，她才坐了下来，随后，又让下人拜见楚国夫人。

“青霜，去请王爷！”楚国夫人来了，福王不来见见不像话。他们也算是一家人，不必如此避讳。

“是！”一个长相俏丽，衣着体面的丫头，微微躬身应了一声，这才退了下去。

然而，她刚走到门口，就恰好碰到了从外面进来的永兴郡主等人。

“青霜，你这是去做什么？”永兴郡主拉着刘依琳的手，好奇地问道，这可都要到了饭点了。

“郡主。”青霜先是屈膝行了一礼，随后解释道：“奴婢奉王妃之命去请王爷。”

“那你快去吧！”永兴郡主听完拉着刘依琳，一起越过她走了进去。

在她看来，今天大哥刚回来，肯定要吃一顿团圆饭的，父王自然不能缺席。

“母妃——”永兴郡主进来之后，对王妃福了福身，直接就蹦跳着上前搂住了福王妃的胳膊。

“见过王妃，见过世子。”而刘依琳则是稳重地向福王妃行礼，尽管福王妃十分喜欢她，但她依旧对王妃恭恭敬敬地，从来都不恃宠而骄。

只是这一次，刘依琳的眼睛微微带了点红肿，看到苏婉竟然很王妃平起平坐，不由目露惊疑之色，但随即，她就垂下了眼帘。

福王妃却是没有看她，她的注意力都在永兴郡主身上，见到女儿如此跳脱，不由又好气，又好笑，点了点她的额头，说道：“都这么大了，怎么还这么没规矩。快不快点拜见楚……”

“母妃，她怎么坐在这里？”永兴郡主却直接打断了她的话，不悦地蹙起了小眉头，带着抗拒、疑惑和不满看向苏婉。

难道母妃已经同意让她进门了？可是不对啊，就算是世子妃，也不不敢坐到这个位置。

福王妃脸色微微一变，立即喝斥道：“薇儿，不得对楚国夫人无礼！”

“楚国夫人？她？”永兴郡主不敢置信地瞪大了眼睛，伸出食指指着苏婉，先是愕然无比，随后，眼中闪过怀疑之色，竟是直接提出了质疑，说道：“母妃，你们肯定是被骗了！据说楚国夫人长得国色天香，她长得这么丑，怎么可能是楚国夫人？”

越想越是如此，说完，还笃定地点了点小脑袋，看着苏婉的眼神，带了几分鄙视不屑，好似在看一个骗子。

“胡说八道！快向楚国夫人道歉。”福王妃立即呵斥道，虽如此说，她心里难免也有些嘀咕。

福王妃看似是个厉害的，其实，却是有些外强中干，耳根子有些软，否则，也不会轻信曼荷的话了。

刚才她实在太过震惊，又见苏婉的确气度不凡，想不到有人敢冒充楚国夫人，最重要的是，这话是福王世子亲口说的，所以，她才没有怀疑，直接就相信了。

但心里未必没有疑虑，现在听到永兴郡主的话，心中被她压下的疑惑，顿时又升了起来。

难道她真是冒充的？

不，不可能！冒充楚国夫人简直就是找死，她应该会这么傻。可她的容貌又作何解释？

她可不相信，楚国夫人的长相，真得如此平庸。

但她面上却是丝毫不露，无论她是真是假，在没有确定之前，如今也只能捧着。

若她真是假的，到时候再对付她不迟。

想到这里，福王妃立即脸上堆笑，对苏婉欠身说道：“夫人，薇儿年纪小，有点口无遮拦的，还希望夫人不要跟她计较才是，我在这里替她向您赔罪了。”

“王妃言重了。”苏婉不以为意地笑道。

“母妃——”永兴郡主却是有点不满地喊道。

“闭嘴！快向夫人道歉！”福王妃再次呵斥道。

永兴郡主虽然有点不情愿，但是王妃的命令，她又不能不听，只能嘟着嘴走到苏婉面前，敷衍地向苏婉福身行礼道：“我说错话了，冒犯了夫人，还请夫人不要生我的气，我给您道歉了。”

不等苏婉说话，她就直起身来，冲着苏婉露出了一个可爱的笑脸说道：“夫人心胸宽广，大人大量，肯定不会责怪我的是不是？”

说完，还调皮地冲着苏婉眨了眨眼睛。

“薇儿！”梁玠见状，立即冷冷喊了一声，语气里带着满满的警告之意，“不准无礼，好好向夫人道歉。”

永兴郡主听到最喜欢自己的大哥用这么严厉的口气跟自己说话，泪水顿时在眼睛里打转，看着梁玠委屈地说道：“大哥，你呵斥我……”

梁玠见状，有些心疼，也有些无奈，声音到底是放缓了一些，说道：“你若是态度诚恳，我又怎么会吼你？”

“难道我现在还不够诚恳吗？难道非要让我跪下向她道歉才行？那也得看她受不受得起！”永兴郡主打心底就不相信苏婉就是楚国夫人，让她向一个不知什么来历的骗子道歉，她已经够委屈了，大哥竟然还说她，这让她心里十分不忿，不由赌气说道。

“薇儿，你太放肆了！”梁玠脸色微沉，根本没想到永兴郡主会说出这种话来，心里顿觉不妙，立即地看了眼楚国夫人。

不知何时，苏婉脸上的笑意已经没有了，神色淡淡的，虽然没有表态，却也能让人感觉到，她心情并不好。

俗话说，可一不可二。

福王妃那次，是无心之失，受人蒙蔽，再加上她认错态度良好，苏婉自然不会跟她计较，更别说，梁玠还是她的救命恩人。

但这并不表示她没有脾气，被人如此如此轻慢，也无动于衷。

无论永兴郡主是什么原因，她这种行为都不可取。

要知道，对她不敬，就是对陛下不敬，他们是一体的。

她就算不计较自己的脸面，也顾及陛下的脸面。

察觉到福王世子的目光，苏婉却也没有在意，随后，站起身来，对神色莫名的福王妃，淡淡说道：“看来，永兴郡主并不欢迎我，既如此，我也不好让你们为难，王妃，世子，还请恕我先行离开。”

苏婉说完，转身就要走。

“楚国夫人请留步！”福王妃这才有些慌了，立即起身解释道：“夫人您误会了，薇儿只是小孩子心性，性子有些调皮而已，绝对没有针对夫人的意思。

苏婉停下了脚步，回过头来看着她说道：“我知道，但是，心性单纯，心直口快，绝对不是她可以如此无礼的借口。不是什么事，都能用年纪小遮掩过去的。我想这一点，王妃应该清楚才是。”

福王妃顿时语塞。

她也知道薇儿的确有些过分，但是，这可是她从小捧在手心里的女儿，她根本不忍心呵斥一句，何况，她还如此可爱，楚国夫人既然都能原谅她之前的冒犯，为何却不能原谅薇儿这无心的冒犯呢？

“等等！”永兴郡主见苏婉又要走，立即喊住了她，脸上带着几分不服，气冲冲地说道，“我就是不相信你的身份，你说你是楚国夫人，谁能证明？”

“薇儿，你……”梁玠闻言，顿时大惊失色。

永兴郡主却倔强地看着苏婉。

苏婉觉得有些好笑，“我不需要证明。我又不是活腻了，我冒充楚国夫人做什么？再说了，冒充楚国夫人又能得到什么好处？难道想要替她被白莲教的人抓住吗？”

尽管知道她说的有道理，永兴郡主还是不肯相信，说道：“我看你根本就是不敢证明。说不定你就是想利用这个身份，故意接近大哥……”

“住口！”梁玠脸色一下子黑了，立即打断了她的话说道，“含薇，你这是从哪里听来的混账话！还不快向夫人赔罪。”

“不必了！”苏婉淡淡笑道，“永兴郡主的说的对，她的礼我可承受不起。我累了，就先回去了。若是你们还怀疑我的身份，可以立即联系官府，世子的救命之恩，我铭记于心，以后必定报答。”

说完，苏婉不再多做停留，直接抬步离开。

福王妃一下慌了，看到苏婉如此有恃无恐的模样，她就已经相信了她的身份，她可不敢就这样让她离开，立即说道：“楚国夫人请留步！”

“楚国夫人请留步！”其他丫头也大声喊道，已经有丫头上前拦住了苏婉。

福王妃直接走上前，满面愧疚地道：“夫人息怒，都是小女不懂事，我在这里替她向您赔罪了。”

说着，就福身下去。

苏婉立即侧身避过，深吸一口气，压下心中的烦躁，说道：“王妃这是做什么？难道我还真会跟她计较不成？我是真得有些累了，想要回去休息而已。你放心，无论如何，我对福王府都是感激的，必不会恩将仇报。你真不必如此。”

福王妃的确是担心苏婉暗恨于心，对福王府不利，但她却没想到，苏婉说话竟然如此直接，让她顿时一愣，随后神色就变得有些讪讪。

正要为自己解释一下，却听梁玠突然说道：“母妃，夫人奔波了一路，又身怀有孕，早就已经累了，您就别再继续挽留了。”

再留下去也只会适得其反。

福王妃这才想起苏婉还身怀有孕，脸色一变，也不敢留人了，楚国夫人的身体才是最重要的，万一出了事，谁也承担不起，说道：“倒是我疏忽了。翠桃，你立即命人一顶软轿过来，你跟崔嬷嬷一起护送夫人回客院。”

吩咐完之后，她才对苏婉说道：“夫人，翠桃细心周到，崔嬷嬷懂医理，是跟在我身边的老人儿了，我怀孕的时候，就是她在跟前伺候的，若是夫人不嫌弃的话，就暂且让她们近身伺候。”

苏婉点了点头，向她道了谢：“有劳王妃了。”

福王妃若是有点脑子，就不会加害于她，除非她想要毁掉福王府。

苏婉坐软轿走了之后，福王妃又立即安排了几个丫头婆子过去伺候，又命人送了很多东西过去，比如一些生活用品，都换成了最好的，还送了冰等等。

苏婉刚走，福王就来了，他一来就直接问道：“楚国夫人在哪儿呢？”

福王妃没好气地看了他一眼，说道：“你来晚了一步，楚国夫人早走了。”

福王一瞪眼，诧异说道：“怎么走了？至少也得好好招待一番，替夫人接风洗尘才是。”

他身体有些圆胖，即便你是故作威严，看起来也没有太大的威慑力，但他的话，却是没有人敢不听的。

“哼，你问你的好女儿你吧？”福王妃说道，平时王爷可是比她还要疼女儿，他也要负很大的责任。

福王看向一旁，呆呆坐着发愣的永兴郡主，皱了下眉头问道：“这到底是怎么回事？”

永兴郡主不肯说话，也不知是赌气还是害怕，其实她心里已经有些相信苏婉的身份了。

“世子，你来说！”福王看向梁玠说道，“将事情从头到尾的说一遍，从你怎么遇到楚国夫人开始。”

梁玠微微一叹，说道：“父王，还是用过晚饭再说吧！”

……

苏婉回到院子之后不久，王府下人就派人送来了精致的晚膳，甚至还让一位医官特意来为苏婉把脉看病。

苏婉用过晚饭后，就早早睡了。

苏婉什么也不想，只安心养胎，等着显德帝派人来接自己。

她很笃定这一点，也期待这这一天的到来。

接下来的几天，她都没有再去正院，也拒绝了王府要设宴为她接风洗尘的要求。

怀孕是个极好的借口，可以拒绝她任何不想做的事情。

就算没有借口，只要她不想，也没有人会强迫她。

不过，福王妃倒是亲自来探望过她几趟，嘘寒问暖，事事上心，一点也不曾怠慢她。

福王也跟福王妃一起来了一次，客气地说了几句话。

显然，他们已经完全确定了她的身份。

在这其间，她还带着永兴郡主过来一趟，是专门上来道歉的。

这次永兴郡主比当初可是老实了许多，沉默着低着头，不大敢跟苏婉对视。但苏婉还是看出来，她心里对她还是有所怀疑，甚至不服气的。

苏婉也不在意，反正是无关紧要之人，也接受了她的道歉。

福王妃这才彻底送了一口气，对苏婉越发热情了。

苏婉其实想要去掉脸上的那种伪装肤色，可惜，王府的医官没有这个本事，苏婉也只能顶着这么一张晦暗的脸蛋。

除了福王妃常来之外，还有福王的几个庶女，以及那位刘千户的女儿刘依琳都上门拜访过，苏婉没有见她们。

她们来了几次之后，知道楚国夫人安心养胎，闭门谢客之后，也就不再继续登门了。

这一天上午，苏婉真躺在院子里树荫下的一张摇椅上乘凉，福王妃突然满面喜色地过来了。

“楚国夫人，大喜啊！”她一进来，就忍不住笑着道喜。

“王妃此话从何说起，喜从何来？”苏婉从躺椅上坐起来，刚想要起身，就被王妃给阻止了。

苏婉便没有执意起身，王妃在一旁树荫下的石凳上坐了，石桌上放着冰镇的瓜果，苏婉又让人给她端了一碗酸梅汤。

福王妃却来不及喝，直接说道：“恭喜夫人，陛下派了禁军前来迎接夫人回京，如今已经进了济南府了，最迟明晚就能到了。”

“什么？”苏婉一下子躺椅上直起身来，虽然她早就知道陛下会派人来，也早已经做好了心理准备，可是现在听到这个消息，她还是感到心里激荡不已，鼻头一酸，竟是忍不住落下泪来。

她知道禁军对于显德帝的重要性，可他却出动了禁军来接她，即便他没有亲自过来，她也感受到了他对自己的那份关怀和在意。

过了好一会儿，苏婉才消化了这个消息，平静下来，拿帕子擦了擦眼泪，这才说道：“我失态了，让王妃见笑了。”

“夫人说的哪里的话？怀孕之人，本就情绪不稳，多愁善感，何况，还是这么一个天大的好消息，更别说夫人还一路吃了这么多苦，激动也在所难免。”福王妃笑着劝道。

她心里直到现在还十分震惊呢！震惊于陛下对于楚国夫人的看重和宠爱。

她就算知道楚国夫人受宠，也没想过她竟然如此受宠。随后，就是满满的庆幸了。

庆幸福王府没有真得得罪了她。除了一开始，跟楚国夫人有些不愉快之外，其他时候，她都尽量在讨好楚国夫人，弥补自己的过错。她相信，就算楚国夫人之前对王府有再大的不满，现在也该消气了。

苏婉轻轻一笑，点了点头，真诚地道：“多谢王妃这段时日对我的照顾。”

“怎么说都是一家人，应该的。”王妃心里亦是感慨万分，想到楚国夫人就要离开了，心里也有那么一丝惆怅。

福王妃又跟苏婉说会儿话，就离开了。

苏婉在院子里发了一会儿呆，随后摸了摸自己的脸，也不知道她回去之后，陛下还认不认得出她来。

若是一直恢复不过来，那可就糟糕了。

……

“什么？你说的是真的吗？”永兴郡主听到丫鬟禀报的消息，有些震惊地问道。

“是这的。”那丫头连忙点头，“这下郡主总该放心了，楚国夫人总算是要离开了。”

永兴郡主看起来却不是很高兴，“这怎么可能？你确定你没听错？”

“奴婢确定没听错。”那丫头道，“是从王妃院子里传出来的，那还有假？”

“难道她真是楚国夫人？”永兴郡主得到这个结论，脸色不由一变再变，最后竟是变得苍白无比。

这么说，真得是她猜错了？

不，她不相信，不到最后一刻，她绝不相信。

楚国夫人怎么可能长成她那副模样？还说什么是被什么药物遮掩了容貌，她才不相信，否则，王府的医官为什么也束手无策？

她满口谎话，父王母妃还有大哥竟然都相信她，甚至还为了她惩罚自己，对她恭敬有加，这让她实在忍不下这口气，下定决心一定要拆穿她的真面目，让大家才知道，到底谁才是对的。

……

苏婉心里太过激动，以至于晚上的时候失眠了，一整夜都没怎么睡着，次日早早就起来了，坐立不安。

她虽然知道，就算禁军来了，她也见不到陛下，可是，她就是激动地难以自已。

但她还是极力控制住了，拿了本书打发时间，但是看着看着，不一会儿竟是睡了过去。

福王和福王妃，心里也不怎么平静，一大早就坐在正厅里等候，就怕陛下还会有什么口谕或者旨意。

不只是他们，就连福王世子，还有福王的那些庶子庶女们，也都聚集一堂，时不时地向外看两眼。

快到中午的时候，王府长史几乎是小跑着走了进来，尽管极力压抑，但依旧能看出他脸上的激动之色。

“王……王爷……”

“是不是京里的人到了？”福王直接打断他问道，他可是一早就派人出去打探迎接了。

王府长史连连点头，却是激动地直喘气，说不出话来。

福王见状松了口气，却是不怎么着急了，说道：“来了就好。”

他整理了一下衣服，问道：“禁军到什么地方了？领军的是谁？”

长史终于喘过了气，说道：“禀王爷，禁军还有十几里就到达王府了，凌珺是御马监提督太监刘成……”

听到是御马监提督太监，不少人都倒吸了一口凉气，陛下竟然派他来了，心里对出楚国夫人顿时又看重了几分。

福王倒是老神在在，虽然宫里的大太监有权有势，但也用不着他去巴结，他们再有权势，见了他也得乖乖地向他行礼。

“还有……”长史又激动起来，脸色都变得通红无比。

福王见状，皱了下眉头，说道：“别磨磨蹭蹭地卖关子，还有谁，你一并说了。”

王府长史咽了口唾沫，在心里鼓足了勇气，闭着眼睛一口气说了出来——

“王爷，陛下也亲自来了。”

话音一落，只听噼里啪啦，什么东西摔在了地上。

而福王，则是一下子从椅子上站了起来，满脸震惊之色，其他人均是目瞪口呆。

“快！快去换衣服，随本王出府接驾！”好半晌，福王才反应过来，急急忙忙地吩咐道。

所有人都慌乱起来，竟是忘了派人去通知苏婉。

－－－－－－题外话－－－－－－

明天万更！今天手感不好。

停在这里，不是故意的啊，真不是故意的，绝对不是故意的，你们一定要相信我~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十八章相见（增补2000）

夏日炎炎，又正值正午，太阳当空，热浪扑面而来，就连花草树木，都垂头搭脑的，看起来都蔫巴巴的没有一丝精神。

就算再勤快的人，此刻也不免偷会儿懒，在房间里纳凉休息。而那些有钱有势的人家，更是恨不得一整天都待在放了冰盆的房间里。

按理说，福王府这样的人家更应该如此。然而，此刻，福王府却是一阵兵荒马乱，从上到达都忙成了一团，即便汗流浃背，也没有抱怨的，甚至神色还十分激动和亢奋。

福王等一众主子忙着换礼服，下人们忙着打扫庭院，铺设红毯，更是挑出样貌周正的男女下人，穿上同样的衣服，齐整整地站在道路两侧，其他那些有碍观瞻的都不让出来，免得污了圣上的眼。

其他以王府左、右长史为首的属官，还有护卫指挥使司等武官，还有世子，以及福王其他的子女，在站在王城南门的端礼们外迎接了

封地的王府，跟京城的不同，府外还有城墙，城门，组成了一个王城，跟皇宫的格局有些类似。王城四门，正门为端礼门，东门为体仁门，西门为遵义门，北门为广智门，王城外还有四门，正南的就是棂星门了，其他三门跟城门的三门名字一致。福王府几乎是刚刚准备好，前面就骑马来了一个小太监，环视了一下众人，脸上不由露出了一丝满意的笑容，但随即，他就说道：“陛下有旨，一切从简，不必大张旗鼓。”

“是，谨遵陛下旨意。”众人齐声应道，却也不会当真。

若是真从简了，就等着被穿小鞋吧！

“陛下已经进了棂星门，你等准备接驾吧！”那小太监说完，就骑马回去了。

而福王他们则是都齐整整地跪了下来，迎接陛下。

人虽然乌压压的一片，却没有一点声音，简直落针可闻。

就在这是，福王妃突然想到了什么，脸色骤然一变。

“王爷——”福王妃脸上露出一抹焦急之色，悄悄喊了声跪在她旁边的福王。

“怎么了？”福王先是皱了下眉头，觉得王妃在这时候开口太不应该，但是，他又想到福王妃不是没有轻重的人，还是耐下性子小声问道。

福王妃焦急地道：“王爷，我之前只忙着接驾事宜，竟忘了通知楚国夫人了。”

“你……你真是……”福王气得都有些无语了，最后还是压着声音数落道：“你怎么如此糊涂！”

其实，他自己也没想到这一点，不过，他肯定也不会承认就是了。

“我……我这不是太着急，给忘了吗？”事情太突兀，准备时间太短，她哪还有其他的心思想别的。

若说最该责怪的人，应该显德帝，谁让他这么悄无声息的来了，连一点风声也不露，到了家门口了才告知，让他们措手不及。

但是，谁又敢说他错了，甚至连想都不敢这样想。

福王和福王妃的话，在人群中引起了一点小小的骚动，很开又平息了下来，反正无论发生什么事，一切都有王爷王妃顶着。

“算了，现在说什么也没用，时间也来不及了。”福王冷静下来，沉吟着说道，“到时候，本王向陛下告罪也就是了。再说了，楚国夫人如今正怀着身孕，禁不起折腾，她若是来接驾，陛下说不定还会心疼呢！未必就会怪罪我们。”

“可是……”福王妃却还是有些不安。

楚国夫人受宠是一回事，恃宠而骄又是一回事。陛下亲自来接楚国夫人，不就是想要快一点见到她吗？若是知道楚国夫人连出来接驾都不肯，说不定就对她产生不满之心，到时候，岂不是她的罪过？

她可不想将好事变成坏事。

“行了，我自有分寸。你难道还没看出来吗？陛下对楚国夫人的感情绝对不只是宠爱那么简单，岂会因为这点小事，就厌弃了她？”福王笃定地说道。

福王妃虽然还是有点不放心，但还是点了点头，不说话了。

此时，长长的圣驾队伍已经快走到眼前了。

显德帝这次出宫，算是微服，隐瞒身份出来，自然不可能用皇帝的仪仗，这次出行，可谓是一切从简。

除了五百禁军，就是太监和宫女。

这些宫女，还都是楚国夫人身边的丫头，一个是山茶，还有菡萏，连善于做药膳，调养身体的李嬷嬷都来了。李嬷嬷虽然年纪大了些，但是身体好，倒是禁得起颠簸，除此之外，还有两名太医随行。

显德帝所坐的马车，倒是十分豪华，最重要的是，十分宽敞舒适，简直就像一个移动的小房间，由四匹健马拉车。

御马监提督太监刘成，则是骑着高头大马，走在最前面。

走到端礼门前后，前面的禁军，分列两旁，原本簇拥在中间的马车渐渐走上前来，停在铺设好的地毯前。

马车停稳之后，立即有两名小太监抬了一个红木台阶过来，放到马车前，显德帝这才从马车里走了出来，步下马车。

“臣梁宥率福王府属官及家眷恭迎陛下！吾皇——万岁万岁万万岁！”

“吾皇万岁万岁万万岁！”随着福王的话落，所有人都跟着福王一起三呼万岁。

显德帝没有穿龙袍，只穿着一袭简单的蓝茧绸阔袖长夏衣，只在袖口处加上了一道金线大镶，简洁却不失贵气，手中还拿着一把折扇，果然是风流倜傥，俊美无俦。他下车之后，随行的太监早就已经撑起了黄罗盖伞。

显德帝没有立即叫起，眼睛先是急切地在众人里巡视一圈，没有发现自己日思夜想的身影，眼中失望之色一闪而逝，这才开口道：“免礼！”

随后，又走上前抬手虚扶福王道：“皇兄请起。”

“谢陛下！”福王一脸地受宠若惊。

“谢万岁！”众人谢恩之后，也站了起来，站起来后，也规规矩矩的，并不敢抬起头来多看一眼。

“朕这次是微服出来的，除了来接夫人之外，也是想要跟皇兄叙叙兄弟之情，皇兄不必太过多礼了。”显德帝说道。

“是。”福王恭敬地说道，正要请陛下移驾，就听显德帝迫不及待地问道：“对了，朕听说夫人被福王世子救了，如今正住在府上，朕就急匆匆的赶了过来，不知夫人现在何处？她身体可好？”

福王先是心里一个咯噔，脸色却不变，笑着说道：“夫人身体很健康，正在院子里修养。陛下驾临，臣原本是该通知夫人出来接驾的，但是，此刻天气炎热，夫人又怀着身孕，臣怕夫人动了胎气，因此，就自作主张，没有通知夫人出来接驾，还请陛下降罪！”

说着，又跪了下去。

显德帝闻言却是笑道：“皇兄快快请起，你如此为夫人着想，朕心里只会高兴，又怎么会责怪你？此事你做得很对。”

说着，竟是要亲手搀扶他。

“谢陛下不罪之恩。”福王叩头谢恩之后，才站了起来。

显德帝又道：“朕想立即去看看夫人，还请皇兄和皇嫂带路吧！”

“是，臣遵旨。”福王恭敬地说道。

“等等，陛下，臣女有话要禀告陛下。”就在福王请显德帝上轿舆的时候，永兴郡主忽然鼓起勇气开口道。

显德帝微微皱了下眉头，循声望去，就见一名身穿郡主礼服的少女走上前，盈盈拜倒在他面前。

福王妃似乎想到了什么，脸色竟是刷地一下就白了。而福王的脸色也不好看，先是看了一眼陛下的脸色，随后斥责道：“永兴，你这是做什么？赶快退下！”

永兴郡主却充耳不闻，依旧跪在地上说道：“陛下，臣女有话要说。”

显德帝见了她，立即就明白了她的身份，若是平时见了自己这个侄女，他若是心情好，说不定还真会说两句话，但是现在，他正着急去见苏婉，就没了那份耐心，说道：“原来是永兴郡主，有什么话以后再说吧。朕现在没空。”

“陛下，若是以后再说，怕是就晚了。事关楚国夫人，难道您也不听吗？”永兴郡主有些焦急地抬起头来说道。

显德帝闻言，果然停下了脚步，回头看向她，问道：“楚国夫人怎么了？”

永兴郡主见到显德帝肯听她说了，心里一喜，说道：“皇上，臣女怀疑，现在留在府王府的女子，并非楚国夫人本人，而是被人冒充的。”

“永兴——”

“薇儿——”

“郡主——”

此话一落，福王、福王妃、世子，甚至王府长史都忍不住惊呼。

显德帝听到这话，不由一愣，随后，就眯起了眼睛，问道：“哦？不是楚国夫人，那又会是谁？”

难道他的情报还会有误不成？

永兴郡主跪伏在地上，以头触地，恳切说道：“陛下，臣女并不知道她是谁，但是臣女听说，楚国夫人一直在被白莲教追杀，说不定就是白莲教的逆贼，抓住了楚国夫人，李代桃僵，瞒天过海，目的就是想要对陛下不利。”

这是永兴郡主好不容易才想到的缘由，而且，越想越是这么回事。她是为了陛下的安危，才会出言提醒陛下的。

就算……就算她真得猜错了，那也是一片好心，陛下也不会因此就怪罪于她。

听到永兴郡主的说辞，几乎所有人都忍不住倒吸了一口冷气，万一她说的是真的，那陛下可真得危险了。

即便只有万分之一的可能，也不得不防。

连福王的脸色都有点变幻不定，万一那个楚国夫人真是假的，还被她得逞了，让陛下在王府受了伤，那福王府可真要完蛋了。

连福王都觉得永兴郡主说得有点道理，其他人就更不用说了。

显德帝却神色淡淡，似乎没有丝毫动容，甚至还笑着问道：“那永兴郡主又是如何发现楚国夫人是假的呢？”

永兴郡主还以为皇上相信了自己的说辞，顿时精神一振，大着胆子直起身来说道：“陛下，那名女子虽然很善于伪装，甚至还骗过了父王和母妃，就连她那副不大起眼的容貌，也找了一个极好的借口来掩饰，以此骗过了府中众人。但是，臣女从小感知就灵敏，下意识地觉得她有问题，就算她并没有露出什么破绽，也一直都对她心存怀疑，只是苦于没有证据。”

说到这里，永兴郡主顿了顿，看了一眼福王世子，又道：“臣女听大哥说过，他救楚国夫人的经过，觉得时机未免太巧了，就好像是刻意安排的一般。她若是真的楚国夫人，完全可以求助官府，但她却执意要跟着大哥回府。最重要的是，那些追杀她的白莲教徒，人手都很少，好似要故意放水一般，她每次都是有惊无险，一路只凭着大哥的二十多名护卫就逃到了济南府，这简直有些不可思议。以白莲教对楚国夫人势在必得，他们又怎么会只派这么一点兵力来追杀楚国夫人？”

不得不说，永兴郡主分析地还是很有道理的，头头是道，有理有据，有不少人都相信了她的说辞，心里均忍不住一阵后怕，脸色也变得凝重起来。

就连御马监大太监刘成，都露出一丝惊疑之色，似乎也有些担心。

而福王妃则是面露愧疚之色，觉得自己似乎是错怪了女儿，她之前以为女儿看不惯楚国夫人只是在耍小性子，心里不服气而已，没想到，她竟然想到了这么多连他们都没有想到的东西。

她心里有些矛盾，既觉得女儿说得有道理，又觉得以楚国夫人的种种表现来看，并不太像是假的。

显德帝的脸上却是看不出喜怒，淡淡问道：“就这些吗？”

“还有两个原因。”永兴郡主摇了摇头，连忙说道，“陛下，请恕臣女放肆问一句，不知楚国夫人长相如何？”

显德帝闻言，微微挑了下眉头，看向她的眼神中，带着一丝玩味之色，但还是说道：“夫人的长相自然是极为不俗的，毫不客气地说，在朕心里，她就是最美的，天下所有女子加起来都不及她万分之一。”

说这句话的时候，显德帝声音柔和，带着一丝思念和感慨，显然是发自真心的。

“这就对了。”永兴郡主略显兴奋地说道，甚至有点得意忘形，“但是，臣女见到的楚国夫人，却是长相平庸，连臣女身边的丫头都不如。依照她的意思是，她的容貌被白莲教的逆贼做了手脚，可是，我们王府的医官，却根本查不出她被人动了手脚，在医官看来，那就是她的本来面目。王府良医所的洪医正就在此处，陛下可以亲自问问。”

洪医正乃是正八品，平时想要见到皇帝，那基本是不可能的。若是平时，他巴不得能面见天颜，能跟陛下说几句话，那简直就是祖宗坟头冒烟了，但是此刻，听到郡主将自己拉下水，他却觉得苦不堪言，即便郡主说的是真的，但他还是不想趟这趟浑水。

但事已至此，他也只能硬着头皮走出来，跪下说道：“陛下，郡主所言不错，微臣医术不精，的确没有发现楚国夫人的容貌有何不妥之处。”

正因为没有发现是怎么回事，他们自然也就没有办法解决苏婉的容貌问题了。

显德帝点了点头，环视了众人一周，发现他们神色个个都不太好看，尤其是福王，简直都在冒冷汗了，说道：“陛下，都是臣太过疏忽，根本没有发现这些问题，臣不相信有人敢冒充楚国夫人，却忘记了，白莲教向来都是无法无天之辈，臣……”

显德帝却打断了他，淡淡道：“皇兄这话说得未免太早了。”

福王怔然，难道陛下还是相信，那是楚国夫人？

永兴郡主闻言，顿时有些急了，咬了咬牙说道：“陛下，还有最后个原因，等臣女说完之后，陛下应该就会知道真假了。”

“好，你说！”显德帝似乎一点都不在意，含笑说道。

永兴郡主定了定神说道：“陛下亲自驾临，这是可是天大的事，就算父王和母妃没有派人去通知她，可她也不可能一点动静也听不到。若她真是楚国夫人，就该第一时间赶过来迎接陛下，可她呢，却没有丝毫动作。臣女猜测，她除了怕自己身份被拆穿，被禁军抓住之外，更多是要利用这种方法，让陛下亲自上门找她，到时候，陛下身边没有众多禁军的保护，她若是想要对陛下不利，可就方便太多了。”

永兴郡主一番话，真是让人对她刮目相看。

以往她从来都是调皮可爱又天真，是王爷和王妃的开心果，可是现在，她却能从这么多细微的地方，看出楚国夫人的不妥，而且，还分析的如此透彻明白，也难为她怎么想得出来。

其实，众人不知道的是，永兴郡主打心底就怀疑苏婉，一直都在注意苏婉的不妥之处，不放过任何蛛丝马迹，每天想的都是如何揭穿她，这才总结出了这几条。而其他人，则是因为相信了苏婉的身份，反倒故意忽略了她的各种不妥，哪里还会往旁处想。

永兴郡主想到这些，只能说，功夫不负有心人。

“陛下，无论永兴郡主说的是不是真的。反正人也跑不了，不如臣先派人去探探真假，若是真的，陛下您再去见夫人不迟。”御马监提督太监刘成，虽然没有完全相信永兴郡主的话，但是，也相信了一半。

不怕一万就怕万一，对于皇帝来说，更是如此。所以，他绝对不能拿陛下的安危去冒险。

其他人也不愿意显德帝去见楚国夫人，一个个躬身说道：“还请陛下三思！”

显德帝闻言，却是笑道：“你们担忧朕的安危，朕心里清楚。但是，你们却是只知其一不知其二。有些事情，它就是这么巧。”

“陛下——”永兴郡主不敢置信地看向显德帝，难道她说了这么多，皇上根本不相信。

显德帝打断了她：“好了，你们不必再劝，事情到底是怎么回事，朕心里有数。”

他又看了眼福王说道：“皇兄，你的女儿可真是不简单，竟是比朕的东厂和锦衣卫都要厉害了，只做个郡主，真是暴殄天物了。”

说完，也不看福王是什么脸色，转身上了八人台的轿舆。

御马监大太监刘成连忙跟了上去，同行的还有几个武功高强的禁军头领，以及菡萏、山茶，李嬷嬷等人。

福王闻言愣了愣，突然想到，陛下既然来了，肯定是已经查明了楚国夫人的身份，厂卫可不是吃白饭的。

陛下不可能因为女儿的几句话，就怀疑厂卫调查的结果。

何况，含薇虽然说得头头是道，却也只是推测，而并非有什么真凭实据。

陛下不相信，也就不足为奇了。

想到这里，福王不由看了呆愣地跪在地上的女儿，微微摇了摇头，跟了上去。

即便如此，他心里到底还是被女儿一番话给说服了一些，还是有些担心楚国夫人是假的，所以，他也得过去瞧瞧。

王府中路是各种主体建筑，除了三大殿之外，还有前寝宫，后寝宫，此外还有东路和西路，东三所，西三所，世子所，山川社稷坛，典膳所，仪仗所等等。

王妃的正院却不在中路的主体建筑，而是东边的一个两进院子，苏婉所居住的客还在更东边，还有点偏北，虽然也有点偏远，却是极为肃静，又宽敞，环境也好，花木扶疏，极其适合静养。

福王妃在得知苏婉的身份后，其实是想要给她换一个院子的，最好离她近一些。但苏婉却十分喜欢这个地方，就坚持没有换。这也正是王府上下如此忙碌，也没有打搅到她的一个原因之一。当然，最重要的原因是，苏婉昨晚几乎一宿没睡，正在补眠呢，丫头婆子虽然也听到了外面的动静，却都不敢打搅她，毕竟王妃没有派人来通知楚国夫人。

现在，苏婉就躺在窗前的一张贵妃塌上，睡了个昏天暗地。

外面虽然热，但是屋子里放着冰盆，却是十分凉爽，苏婉身上甚至还盖着一个薄薄的小毯子。

轿舆所经过之后，所有人都跪了下来，显德帝就这么一路到了苏婉所在的院子外面。

除了福王、福王妃、世子、永兴郡主，王府长史，还有显德帝带来的人外，其他人都留在了院子外面，因为显德帝怕人太多，打搅了苏婉，王府属官，武官则是早早退下了，陛下跟前也用不着他们伺候。

显德帝下了轿舆之后，也没来得及看这周围的环境，就直接就走进了院子，这只是个一进的院子，占地却很大，里面那种这各种花草，还有树木。

看门的婆子早就哆哆嗦嗦地跪下了，连句话都说不出来，正房门前两个小丫头正懒洋洋地说着话，还有一个婆子倚在廊下打瞌睡。

听到外面的动静，循声望去，就见到王爷、王妃等人，正簇拥着一个雍容华贵，气势慑人的男子走进来，虽然不知道他的身份，身体却已经反射性地跪了下去，连帘子都忘了打起来，还是福王亲自上前打起帘子，连刘成的速度都没他快。

等人过去之后，她们才反应过来男人的身份，心里更加惊惧了，额头冷汗直流，老老实实地跪在地上，不敢起身。

显德帝进了厅里之后，一颗心突然就砰砰砰地急速跳动起来，婉儿如今就跟他同处一屋，近在咫尺，可他却有些紧张起来了，脚步也不由自主地就慢了下来，一双眼睛只盯着着西次间窗前贵妃塌上的那个身影。

客厅和东、西次间用的都是花罩隔断，因为苏婉休息的缘故，花罩上淡粉色的轻纱放了下来，从里面望去，朦朦胧胧地看不着真切。

但是，他却一眼就认出是她，这种感觉很玄妙，绝对不会有错。

“陛下……”福王刚要说话，就被显德帝抬手阻止了，他微微侧头，眼睛却还是放在苏婉身上，修长的食指放在唇边，轻“嘘”了一声，轻声道：“不要出声！你们留在外面，朕一个人进去就行了。”

“可……”永兴郡主正要说话，就被福王世子给拉住了，警告性地看了她一眼，对她摇了摇头。

刘成其实已经些担心，早就向几个属下使了眼色，几名武功高强的禁卫会意，一双手已经放到了刀柄上，一双双锐利的双眼，紧紧盯着里面的动静，一旦发现不妥，随时准备动手。

永兴郡主紧张地咬着嘴唇，眼睛带着一丝倔强和不甘看向里面，她就是不相信，里面的人会是楚国夫人。

梁宏进了西次间之后，就下意识地放轻了脚步，轻手轻脚地走到苏婉跟前，目光有些贪婪地打量着她。

苏婉的肤色看起来十分灰暗，整个人显得黯淡无光，就好像明珠蒙尘一般，变的平庸，丝毫都不出挑。但是，她的眉、她的眼、她的鼻、她的唇，却还是她记忆中的模样，甚至连她睡着时，睫毛卷翘的弧度，都跟以前一模一样。

尽管苏婉美貌不再，看起来似乎还丑了许多，可他还是一眼就认出了她。

这就是他的婉儿，他又怎么会不认得呢？

除了她，还有谁会让他的心跳得这么快？让他如此地……移不开目光？

她瘦了很多。以前她的脸都养的有点圆了，可是现在，她的下巴却又尖了下来。

她睡得也有些不安稳，眉头微微蹙着，带了点不安，带了点惊惶，好似惊弓之鸟一般，随时都准备逃命。

这让他的眉头也跟着皱了起来。

他就算不问她，也很清楚她被掳走的这段时间，肯定十分辛苦，说不定每天都在担惊受怕，更别说，她还怀着身孕。

真不知道她是怎么撑下来的？

可在这种时候，他却没有陪在她身边，甚至都没有放下一切来找她。因为他的理智，他的责任不允许他这么做。

但这并不表示，他心里不难受，不愧疚。

只要想到她受得那些苦，他的心就忍不住抽痛，随之，又升起就几分痛悔和压抑，让他胸口十分憋闷

他怕她会因此而责怪他，虽然他觉得自己是罪有应得。

或许说，他真正怕的不是她责怪自己，而是怕她肯不理自己，无视自己，更怕她……不再爱他。

虽然他知道婉儿对他的感情没有那么脆弱，可是他还是忍不住担心。

他微微弯下腰来，伸手轻轻地摸了摸她脸，眼中溢满了温柔和疼惜之色。

就在这时，苏婉眼睫微微一颤，竟然睁开了眼睛。

因为刚刚睡醒的缘故，她的眼睛略有些红，还带着几分朦胧之意，然而当她看到眼前之人时，却忍不住瞬间睁大了眼睛，失声喊道——

“陛下？”

喊完之后，她犹自不敢置信地揉了揉自己的眼睛，等她发现眼前之人，竟然真的是他日思夜想之人时，忍不住从贵妃塌上坐起身来，直接扑在了他怀里，紧紧地搂住了他的腰。

“小心！”梁宏连忙抱住了她，生怕她从贵妃榻上摔下来。

苏婉却听不到这些，因为她心里正激动，甚至有些热泪盈眶。

她之前就觉得有点吵闹，睡不安稳，即便是睡梦中，也有种被人窥视的感觉，原本她以为是自己的错觉，没想到……没想到竟然是他亲自来了。

“陛下，真的是你吗？我没有做梦吧？”苏婉埋在他腰间，带着一丝呜咽说道。

“是真的，婉儿，朕来接你了，这段时间你受苦了。”梁宏眼睛也有点发酸，安抚地抚摸着她的后背说道。

苏婉无声地摇了摇头，但梁宏却感觉到她身体有些颤抖，先是一怔，随后便伸手抬起她的下巴，却见到她的脸上多了几道泪痕。

梁宏又是叹息又是心疼，替她擦了擦眼泪，声音温柔地不可思议，道：“傻瓜，我们好不容易见面，你哭什么？难道你就这么不愿意见到朕？”

苏婉再次摇头，眼泪却依旧止不住地往下掉，连日来的担惊受怕、委屈、痛苦，似乎都找到了发泄的途径。

没有他在的时候，她可以很坚强，甚至再苦也不掉半滴眼泪，可是一旦见到他，她似乎就一下子变得脆弱了。就好像受了委屈的孩子见到父母那样，终于可以放心大哭，诉说不满，再也不用硬撑着，再也不必伪装。

她必须承认，她的确是依赖他的。

不知何时，他已经变得可以让她放心依靠。她再也不像以前一样患得患失，见到了他，她就好像回到了温暖的港湾，好像什么也不用怕了。

除了他，再也没有人能给她这种安全感。

“陛下，我好想你！”苏婉松开了搂着他的腰，反手握住了梁宏正在替自己擦眼泪的手，带着一丝鼻音仰头看着他说道。

梁宏闻言，眼神顿时一变，瞬间就从满满的心疼变成了醉人的温柔，他看着她的双眼，沉声说道：“朕也想你。”

两人就这样静静地对视着，周遭的一切似乎都远去了，仿佛世间只留下了他们两个人，再也看不到其他人或者物。

而被显德帝忽略的福王等人，见到这种状况，欣慰的欣慰、羞赧的羞赧，尴尬的尴尬，就连福王都有些老脸微红，知道再留下去可就太没眼色了，恰好见刘成对他打手势要出去，福王点了点头，一行人静悄悄地退了出去。

现在谁还怀疑楚国夫人的身份，谁就是脑子就问题。

刘成亲自送他们出了院子，禁卫、还有菡萏李嬷嬷等人却都留了下来，守在外面。

众人出了院子，竟是齐齐舒了口气，刚才在里面，他们可是大气也不敢出。

刘成好似无意地看着脸色有点发白的永兴郡主一眼，笑眯眯地看着福王说道：“王爷，看来咱们之前都多虑了，楚国夫人绝非旁人冒充。”

福王颔首道：“这是自然，陛下总不会认错人。”

想起之前女儿所说的那番话，心里顿时升起几分尴尬，他之前可是差点就相信了她的说辞。

幸亏陛下没有相信，否则真惊扰了楚国夫人，陛下恐怕不会善罢甘休。

刘成暗叹一声道：“唉，所以说，凡事都得讲究证据，不能只凭着自己的猜测就大放厥词，危言耸听，否则，丢脸倒是小事，若是得罪了不能得罪之人，那可就是大事了。”

福王闻言苦笑，他知道刘成这是在敲打含薇，不过，他也没有制止。

薇儿之前的一番话，在他看来，其实也算是一片好心，但是，在楚国夫人看来，恐怕就不是这么回事了。

何况，薇儿之前还得罪过她，她肯定认为薇儿是有意跟她过不去。

陛下又对楚国夫人如此看重，若楚国夫人真要计较此事，薇儿绝对讨不了好。

更别说，薇儿及笄后就要议亲了，只要楚国夫人插一手，薇儿后半生怕是都要毁了。

跟那比起来，这个太监的几句警告又算得了什么？

他宁愿楚国夫人直接发作了自己的女儿，就算罚跪也无所谓，至少这样表示此结可解，此事就相当于过去了。

如果楚国夫人装作若无其事的样子，那就表示是此事她记恨于心，以后肯定会算账，薇儿怕是要吃大亏了。

永兴郡主听听到刘成的话，脸色越发白了，身子微微一晃，差点没站稳，还是福王妃及时扶住了她。

“薇儿，你怎么样？是不是不舒服？”福王妃焦急地问道。

永兴郡主不知想到了什么，眼睛里带着几分惊恐之色，听到王妃的话，竟是惊慌失措的说：“母妃，我……我……我真不是故意要质疑楚国夫人，我只是担心陛下，我是一片好心……楚国夫人一定会理解我的做法，她一定会原谅我的，对不对？”

福王妃心里也没底，不过，她也知道楚国夫人的品性还是不从的，若是她去求一求，应该没有问题，只是，薇儿的性子的确是该改一改了。于是，轻轻一叹，拍了拍她手道：“你要你诚心认错，不要再像前两次那样敷衍，夫人感受到你的诚意，肯定不会跟你计较的。”

永兴郡主紧绷的心神这才松了下来，心中的惧怕也减了两份，急忙点头道：“我知道，母妃，我肯定会诚心道歉的。”

“行了，我们也该回去了，就不打扰陛下跟夫人团聚了。”福王说道。

刘成向他拱了拱手，没有再说挽留的话，此时也的确不宜留他们。

梁玠离开之前，回头看了一眼这个院子，随后才随着福王走了。

……

“陛下，你怎么亲自来了？这多危险！”激动的心情稍稍平息之后，拉着显德帝一同坐在贵妃塌上，开始秋后算账了。

梁宏闻言闷笑两声道：“婉儿见到朕明明很高兴，怎么现在又开始埋怨起朕来了？”

“我哪有埋怨你，我只是担心你！”苏婉直起身子，看着他说道，“你以后可不能这么任性了，真不知道那些大臣们为什么没有死谏阻止你。”

“所以朕是偷偷出来的，他们不知道。”梁宏略显得意地说道，“现在他们差不多应该知道了，不过木已成舟，他们就算急得跳脚，也没有办法。朕这不是想要早点见到你吗？”

苏婉听了，真是好气又好笑，心里更多的却是甜蜜，想要板起脸来，唇角却总是不由自主地勾起来，说道：“那你也不能致自己于危险之中呀，不过是晚几天相见而已。”

“可朕等不及了。”梁宏神色正经起来，看着苏婉的眼睛，一字一句地说道：“婉儿，你被掳走，朕就算再如何担忧，如何焦急，也只能按捺下来，因为朕有朕的责任。可这样做，却让朕却感到前所未有的自责和愧疚，甚至没有一天能够安眠。因此，当朕知道你的下落之后，就再也等不下去了，恨不得立即插上翅膀来到你面前，就算只早一刻见到你也好。若不这么做，朕一辈子也不会安心。婉儿，你就原谅朕的这次任性，好不好？”

苏婉闻言缓缓点了点头，含笑说道：“陛下，我知道你的难处，我从来都没有怪过你。”

“朕知道！”梁宏说着忍不住凑上前吻了吻她的眼睛，所以，她才总是让他这么心疼，他心里叹息着又向下亲吻苏婉的鼻尖，正要落到她的唇上，却被她扭头躲开了。

“婉儿？”梁宏诧异。

苏婉突然想起自己现在的容貌，心里颇有些不自在，“我现在这副模样，你还是别亲我了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，后半夜速度更渣，终于补全一万字了，吐血。

谢谢亲亲们的票票们，太感谢了，感觉再辛苦也值得了，么么哒~

这口气千万不能泄…一泄气就懈怠了，ORZ。要坚持~

痴柔情　送了3颗钻石

2722423064　送了1颗钻石

冰顔绝恋　送了2颗钻石

红尘一笑2　送了5朵鲜花

deng1992　送了2朵鲜花

穿秋裤的小女孩　送了1朵鲜花

丸子菲菲　送了3朵鲜花

宾丹　送了4朵鲜花

hancaizhen　打赏了188币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二十九章朕等得起！

因为见到显德帝之后，实在太激动，以至于苏婉根本就没有想到这一茬。

女人哪有不在意外貌的？就是平时不在意，在自己喜欢的人面前，肯定也是要在意。更别说，显德帝还是个看重容貌的，真难为他怎么对自己下得了口！

略有些尴尬的同时，苏婉心里也难免升起一起欣喜之意。就算他见了自己这副容貌，也没有嫌弃自己不是吗？

听到苏婉的解释，梁宏却不依不饶地凑上去，狠狠地亲了一下她的唇，这才说道：“你这副模样怎么了？只要是你，无论你变成了什么样朕都喜欢，难道你以为，朕的喜欢就那么肤浅不成？”

“我不是这个意思，是我不想你看到我这么难看的样子而已。”苏婉道。

梁宏闻言，笑着点了点她的鼻尖，说道：“虽然朕觉得你怎么都好看，但你既然这么在意，那朕就让太医给恢复容貌也就是了，免得你躲躲闪闪地不让朕碰，到时候吃亏的还是朕。”

苏婉脸一红，轻轻呸了一声道：“歪理！就是好了，你也不能碰。”她现在可是怀着身孕呢！

梁宏眼神略略有些深沉，看着苏婉明显又大了一圈的肚子，说道：“说起来，婉儿有了身孕也差不多快五个月了吧！”

想到自己的孩子，苏婉的脸上不免露出一丝母性的光辉，含笑点了点头，道：“是啊，现在孩子已经会踢我了呢！”

“真的？那朕也试！”显德帝伸出手轻轻放在苏婉的肚子，可惜，感觉了半天，他什么什么也没感受到。

“朕怎么什么也没感觉到？”他忍不住皱了下眉头，“婉儿，你躺下，朕再听听。”

苏婉看他一副不达目的誓不罢休的模样，也只能又躺了下来。

显德帝蹲下身，侧脸轻轻将耳朵贴在苏婉的小腹上，他专心地听了一会儿，突然直起身来，惊喜地看着苏婉说道：“婉儿，他踢我了，他真得回应我了，朕感觉到了，他还是喜欢朕这个父亲的。”

显德帝还是第一次这样跟未出生的孩子互动，心里又是新奇又是激动，还有一种身份父亲的骄傲。

说完，他又开始听了起来，一连试了几次，可惜，宝宝只回应了他一次，但他却依旧有些意犹未尽。

苏婉犹豫了一下，说道：“陛下，其实我怀的可能是双胎。”

“什么，双胎？”显德帝脸上闪过一丝意外。

苏婉点了点头，说道：“之前差不多四个月的时候，孙太医为我把脉，就说我极有可能怀的是双胎，而且我的肚子，的确是比一般人要大一些。我自己也把过脉，从脉象上看，的确像是双胎。”

只是当时，显德帝正忙着水患一事，苏婉就没有告诉他。

显德帝闻言心里也不由十分高兴，但随即他就皱了皱眉头说道：“可这样的话，你岂不是很辛苦？”

苏婉笑道：“怎么会呢？我本以为此再无可能拥有孩子，但是老天爷却一下子送给我两个孩子，我高兴还来不及呢，又怎么会感到辛苦？”

“朕立即宣孙太医过来给你瞧一瞧。”显德帝到底是担心苏婉，立即说道。

“孙太医也来了？”苏婉瞪大了眼睛说道。

显德帝道：“不只是他，还有你的几个丫头，李嬷嬷都来了，她们现在就在外面伺候。”

就在这时，一名经常在显德帝跟前伺候的小太监，忽然在门外说道：“陛下，夫人，该用膳了。”

其实，现在已经过了饭点了，只是，夫人和陛下刚刚见面，他们也不好上前打扰，直到现在觉得他们叙的差不多了，他开始打断了他们。

听到这话，苏婉才觉得腹中十分饥饿，几乎就要大唱空城计了，其实，显德帝也差不多，只是两人都太过激动，忘了而已。

“传膳吧！”显德帝吩咐完，又对苏婉说道：“等用完饭，朕再让太医为你把把脉，再谈恢复容貌一事。”

“好！”苏婉点了点头。

山茶、菡萏还有李嬷嬷等人，这才进来伺候。

苏婉见了她们也很是高兴，王府的丫头再能干，也没有自己的人用起来顺手和贴心。

山茶和菡萏也很激动，眼圈都红了，但是见到陛下在此，也不敢放肆，老老实实地磕了个头就退到一旁。

他们刚用过午饭，孙太医还没过来，福王倒是先过来了。

此时，福王也已经把厚重的礼服给脱掉了，换上了轻薄的夏衣，他长得胖更加受不得热。

行过礼之后，福王说道：“陛下下榻的行宫已经准备妥当，还请陛下和夫人移驾行宫休息。”

其实，福王准备的行宫，就是中轴线上的前、后寝宫了，只是他平时也极少住在这里，要么在王妃那里，要么在下切处，甚至还他还另有一个自己的院子，兼顾书房的功能，他平时更多的时候，是待在自己的那个院子里。

这寝宫虽然极其华丽宽敞，但是，住着绝对没有小院子舒服自在。如今收拾起来也容易，只是换了一些床褥摆设等等，收拾地更加富丽堂皇罢了。

显德帝沉吟了一下，问苏婉道：“婉儿，你的意思呢？”

“我听陛下的，陛下在哪儿我就在哪儿。”苏婉笑着说道，她虽然还算喜欢这座院子，但是，她更喜欢跟陛下在一起。

她也明白规矩，陛下贵为九五至尊，没有不居住正殿，反要居住在偏远之所的道理？否则，不但有失天子威仪，就是福王府的之所有人，都要不睡不安稳了。

显德帝点了点头，对福王道：“既然如此，那就按皇兄说的办。”

“是！”福王见陛下竟然询问楚国夫人的意见，心里不由又是一惊，但却很快就掩饰了下来，急忙派人抬了轿舆过来。

之后，梁宏就跟苏婉一起坐了轿舆，去了行宫。

前寝宫五间，后寝宫五间，跟皇宫里的建筑格局差距不大。

只是，宫里用的是黄琉璃瓦，王府是青色琉璃瓦而已，前寝宫明间前后檐开门，里面悬挂着匾额，次、梢间均为槛墙、槛窗，室内方砖墁地。

后殿明间则设着地平宝座、屏风、宫扇等，东西两侧都是花梨木落地花罩，东西稍间跟次间用槅扇隔开，东西稍间为卧室。

东次间南窗下设着一溜坐炕，铺设着明黄色的坐褥，显德帝小心地护着苏婉坐下之后，就立即宣孙太医和另一位肖太医进来。

两人行礼之后，孙太医先上前为苏婉诊脉，刚诊完，显德帝就立即问道：“夫人的身体如何？”

孙太医躬身答道：“回陛下，夫人虽然受到颠簸，却因为调养的及时，如今，已经没有问题了，还请陛下和夫人放心。”

显德帝微微颔首，又道：“朕听夫人说，她怀的似乎是是双胎，是也不是？”

孙太医闻言脸上也不禁露出一丝笑容，“陛下，还不止如此呢！夫人怀的还是龙凤胎。”

“什么？”显德帝眼中迅速闪过一丝惊喜，“夫人真的是龙凤胎？”

之前，苏婉说怀的是双胞胎的时候，他虽然高兴，却也有点担心和遗憾，因为双胞胎的皇子是不能继承皇位的，但如果是龙凤胎，就没有这种顾虑了，而且还会是大吉之兆，这让他如何不感到惊喜？

“从脉象上看，左疾为男，右疾为女，俱疾为生二子。夫人左右俱疾。而且夫人左手脉象沉实，右手浮大，的确是太没有错。”孙太医笃定地说道。

苏婉自己也很惊喜，因为她可能今生都只能生这一胎了，无论生男生女，她都喜欢，但未免会有遗憾，可如果她生的是龙凤胎，那她就是连最后一点遗憾都没有了。

“陛下——”苏婉几乎是喜极而泣，显德帝握住了她的手，安抚地拍了拍，随后说道：“孙爱卿，好好替夫人调养身体，若是夫人能够平安生产，朕必有厚赐。”

“是，谢陛下，臣一定竭尽所能为夫人调养，绝不会让陛下失望的。”孙太医信誓旦旦地说道。

显德帝点了点头，又看向肖太医说道：“肖太医，夫人的脸，可有办法治好？”

肖太医此时已经知道了是怎么回事，恭敬地说道：“陛下，这不过是三教九流中的一点小把戏罢了，要想夫人恢复容貌，其实很容易，只要几味常见的药材，熬成汤汁，放凉之后再让夫人洗脸，夫人就能恢复容貌了。”

太医院的太医，果然都很厉害，苏婉心里也不由升起几分佩服之意，但论医术，她跟他们相比，还是有很大的差距的。

“既然如此，那就劳烦肖爱卿亲自去准备汤药吧！”显德帝说道。

“能为陛下和夫人效劳，是微臣一辈子都修不来的福气，可当不得圣上‘劳烦’二字。陛下，微臣先告退了。”肖太医虽然心里已经乐开了花，却极力压抑着声音说道。

他的医术在太医院只算中等偏下，而且也不是医道世家传家，年轻时，也跑过江湖，做过摇铃郎中，否则，他根本不会直到这些事。后来因为各种机会和再加上一些好运，这才进了太医院当了太医。

以前陛下何曾如此客气地对他说过话？若不是因为楚国夫人，他怕是一辈子也得不到陛下的一句称赞，果然，想要陛下另眼相看，还得在楚国夫人身上花费心思。

肖太医退下之后，孙太医也跟着退下了。

苏婉这才打了个呵欠，靠到显德帝怀里说道：“陛下，我困了。”

“困了？朕陪你一起睡，好不好？”显德帝急忙揽住她说道。

苏婉眼皮子已经在打架了，点了点头说道：“好，陛下陪我一起睡。”

显德帝轻轻一笑，将苏婉给打横抱了起来，缓缓向里面的卧室走去。

而苏婉则是下意识地搂住了他的脖子，满足地叹一声，昏沉沉地睡了过去。

显德帝将苏婉放到东稍间里的架子床上，自己也脱了靴子和长衫上了床。

苏婉被掳走之后，他基本没有怎么好好休息，如今，又一路奔波，身体早就累了，没一会儿，竟然也跟着睡了过去。

苏婉醒过来的时候，已经快到傍晚了，但是显德帝却依旧在睡。

苏婉原本想要逗逗他，将他给叫醒，然而，大概她看到他眼底下的青色时，瞬间就停下了动作。

有细细打量了他一番，才发现，陛下也瘦了很多，气色也没有那么好了，让苏婉看得有些心疼。

这一点，在他醒着的时候，基本看不出来的，因为他的神态气度，从来都是强势的，洒然却又不失霸道，让人觉得他根本不会累，也没有什么事情能难倒他。却让人忘了，他其实也是一个人，也会累，也会困倦。

若是以前，苏婉有点动静，他早就醒了，可是这次，他却毫无察觉。

苏婉没有再打扰他，只是静静地看着他，守着他醒过来。

这一等就又等了小半个时辰，天色都有些暗了，该到了用晚膳的时候了。但是，陛下没有喊人，谁也不敢进来。

苏婉伸手想要抚平显德帝眉宇间的一点皱痕，刚刚将手伸过去，手就被显德帝给抓住了。

“婉儿，你这次总算看够了吧！”梁宏突然睁开了眼睛说道，眼里带着几分笑意，哪里有半分睡意？显然早已经醒过来多时了。

“你这个坏蛋，你又耍我！”苏婉颇有些哭笑不得

“朕何曾耍你了？朕只是见你看得那么入神，不忍心打搅你。”显德帝将她的手放到唇边吻了吻，幽深的眼神里似乎带几分勾引，用低沉的嗓音说道：“朕长得就那么好看吗？”

苏婉闻言干脆翻了个白眼说道：“对对对，陛下长得太好看，太英俊了，简直是天下第一美男子，你都把我给迷住了，这样行了吧？”

显德帝却是厚着脸皮全盘接受了，低低一笑，突然从床上坐起身来，拉着苏婉的手微一用力，苏婉就被他到了他的胸前，他抬起另一只手，用大拇指摩挲着苏婉的唇，眼神幽深地道：“婉儿看了朕这么久，是不是也要给朕一点补偿呢？”

说完，不等苏婉说话，就直接印上了她的唇。不过，他的动作，显然比以前轻柔了很多，带着点小心翼翼，并没有给苏婉造成什么不适，苏婉心里紧绷的的那根弦也渐渐放松了下来，也开始迎合他的亲吻。

他想她，她又何尝不想他呢！

半晌之后，这一吻才算结束，两人都有些气喘吁吁，而显德帝看向她的眼神越发灼热了，就恨不得一口将她吞下去似的。

苏婉有些承受不住他这样的眼神，微微移开了眼睛。

显德帝此时及时也找回了自己的理智，他深吸一口气，压下身体里的燥热，用略显沙哑的声音说道：“婉儿，太医说五个月可以行房，今天晚上，我们……”

苏婉脸色爆红，不知是羞是恼，“这怎么可以？”

“怎么不可以？”梁宏的语气有点无辜，“太医明明说可以的。难道他们竟是在骗朕！”最后一句，颇有几分杀气腾腾。

“我说不行就是不行！”苏婉强硬起来，不讲理地说道。

她怀着身孕，肚子这么大，容貌还没恢复，肯定很难看，怎么能跟他……

而且，她太紧张肚子里的小宝宝的，可不想因为一时的欢愉，就伤害到他们。

梁宏刚才说那番话，也只是憋得太久了，被欲火冲昏了头脑，此时稍稍冷静下来，轻叹一口气，搂住苏婉说道：“好好好，不行就不行，听你的，这点忍耐力，朕还是有的。”

“陛下……”听他这么说，苏婉反倒觉得心里有些愧疚了，觉得自己很对不起他。

“傻瓜，别露出这种表情。”显德帝轻笑着说道，“不过就是几个月而已，朕等得起。”

说完，就喊人进来伺候。

苏婉见状，心里却越发不是滋味了。

两人起身之后，才知道福王福王妃都曾经前来拜见，不过，得知陛下劳累正在休息之后，就很有眼色地离开了，并未再来打扰。

饭后，肖太医来了，还带着他已经准备好的药汁。

药汁此时已经凉了，只要倒进铜盆里，用来洗脸就可以了，十分简单。

苏婉用药汁洗了两遍，又用清水洗了两次，果然恢复了容貌，肌肤细腻光滑，晶莹剔透，吹弹可破，可能是因为之前那张蜡黄的脸对比，如今猛然一恢复容貌，仿佛出水芙蓉，洗尽铅华，顿时有种强烈的惊艳之感。

苏婉自己都觉得有点惊艳之感，更何况于其他人？

－－－－－－题外话－－－－－－

真是太谢谢亲亲们的票票了，\（^o^）/~明天俺会继续加油~

ORZ，今天效率好低，老打瞌睡，没有增补了，今晚好好补补眠。应亲们要求，明天改成两更~虽不保证万更，但是向万更努力，我不会放松的，那口气还没泄。

qqiong213　10颗钻石

苦菜花　2颗钻石

kjoe83　2颗钻石

solo19830401　4颗钻石

akalve　5颗钻石

七夜雪88　1颗钻石

盈盈英英　2颗钻石

冰顔绝恋　5朵鲜花

qquser8768847　1朵鲜花

13621945508　5朵鲜花

千一点　1朵鲜花

红尘一笑2　6朵鲜花

13995513378　5朵鲜花

一串号码送了10朵鲜花

元吉小姐10朵鲜花

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十章登门赔罪（一更）

美中不足的是，她身上带着一股浓浓地草药味，但这会儿没有人在意这些也就是了。

恢复容貌之后，苏婉终于松了口气，她还真怕自己一辈子顶着那张脸。

苏婉好好地感谢了一番肖太医，喜得肖太医骨头都轻了几分，随后，肖太医就很有眼色地告退了。

显德帝虽然不嫌弃苏婉之前的模样，但他肯定更喜欢看苏婉恢复容貌后的样子，这才是他最熟悉的模样。

苏婉感觉到显德帝看向自己时灼灼的眼神，心跳也加速了几分，还有几分慌乱，连忙转移话题说道：“我要去沐浴了，陛下你请便吧！”

然而，这个刚才还说着自己等得起的梁宏，却是直接上前搂住苏婉，眼神紧紧盯着她道：“朕陪你一起洗。”

苏婉正要拒绝，就听显德帝说道：“婉儿放心，朕保证什么也不做。”

听他如此说，苏婉终究还是松了口。

福王府有专门的沐浴间，人工浴池，与后寝宫相连，此外还有搓背用的浮石，以及木屐、浴凳等物。

两人好好泡了一个澡。

等出来的时候，显德帝神清气爽中带着几分意犹未尽，而苏婉则是满面通红，眼角含春，看向显德帝的眼神中带着几分嗔怒。

出了洗浴间之后，苏婉也不理他，上床之后，就侧过身去背对着他。

显德帝自知理亏，有点心虚地摸了摸自己的鼻子，也上了床，手放到苏婉的肩膀上，说道：“婉儿，朕错了还不行吗？朕保证只有这一次。”

苏婉却只当没听见，不肯理他。

“好吧，你怎么打骂朕都可以，就是不要生气，气坏了身子怎么办？要注意腹中的胎儿。”梁宏又说道。

苏婉听到这话，终于从床上坐起身来，看着他有些气愤地说道：“你还知道我怀着身孕，我还以为你早忘了呢？”

“朕怎么可能会忘？”显德帝说道，“正因为顾忌你的身子，朕才只要了你一次……”

不等他说完，苏婉就直接伸手捂住了他的嘴，羞恼地说道：“不要说这种话！”

虽然这里没有别人，但……但还有宝宝不是吗？万一被孩子听到怎么办？

虽然她知道这不可能，但她就是感到从头到脚都不自在。

梁宏眼中透出几分笑意，伸手覆在她捂住自己唇的手上，就势亲吻了她的手心一下，这才将她的手拿下来握在手中，跟她十指相扣，低声笑了两声，说道：“好，既然婉儿害羞，那朕就不说了。婉儿放心，朕已经问过太医了，说是没有问题的，朕才抱了你的，朕是绝对不会拿你和孩子开玩笑的。你若是不喜欢，朕以后不这样也就是了。”当然，那是绝对不可能的。

“好，这可是你说的，再有下次，我决不饶你！”虽然虽然这样说，心里却暗暗翻了个白眼。

她肯信他才怪？在这方面，他已经没有信誉可言了。

什么一言九鼎，九五至尊，简直就是出尔反尔的泼皮无赖，根本信不得。真是令人防不胜防。

即便如此，她也拿他没有办法。

其实，苏婉也并非真生他的气，只是有点恼羞成怒罢了。

梁宏低下头吻了她的唇一下，笑道：“若还有下次，朕任凭你处置好不好？”

苏婉的回答就是，拿起他的手，狠狠地咬了一口为自己出气，结果就是在显德帝的手腕上，留下了一个明显的牙印。

次日，苏婉一觉睡到自然醒。

昨晚，她睡得很香，很安心，甚至连梦都没有做。

看了看旁边，发现床已经空了，显然，显德帝已经起来了。

“夫人醒了？”听到里面的动静，就在旁边伺候的在菡萏立即上前，掀开了床帐问道。

“嗯，陛下呢？”苏婉问道。

“陛下正在前殿接见福王，还有福王世子。”菡萏回答道。

显德帝昨天只忙着跟苏婉在一起，没顾得上会跟福王说话，而且他还有话要问福王世子，就趁着苏婉没醒的时候见了见他们。

苏婉点了点头，就准备起床了。

苏婉穿了一袭米黄碎红撒花交领纱衣，米白软绸中衣，下面是米白君子兰大印花纱质褶子裙，头上戴着赤金花簪，凤尾金步摇，赤金如意钗，金丝嵌珠压发，粉白堆纱绢花，耳朵上带着柳叶耳环，极为美丽却又不失贵气，总算是彻底恢复了以前的模样。

菡萏来的时候，还特意带了上了苏婉的衣服和一些首饰。

这些衣服都是她们在府中等消息时新作的，而且是专门为孕妇做的，鉴于苏婉的肚子看起来比一般人大一些，她们也都做的比较宽松，苏婉穿着正合适，最重要的是显得腰身似乎也不那么粗了。

苏婉刚装扮好，显德帝就回来了，见到苏婉，也忍不住微微一愣，眼中闪过一丝欣赏，口中笑道：“这才是朕的婉儿。”

“陛下这么快就跟福王他们谈完了？”苏婉说道。

“也没谈什么正事，就是随便谈点家常。”显德帝不以为意地说道。

此时，早膳已经摆好了，显德帝亲自扶着苏婉坐了下来。

苏婉也就不再问了，继续吃饭。

时隔多日，苏婉终于又吃上了李嬷嬷的药膳，心里顿时觉得十分怀念和感动。

之前在府中的时候，还经常嫌弃这，嫌弃那，事后才知道在府中的生活，是多么幸福的日子。

虽然在福王府的日子也不错，但哪里又比得上家里？

用过早膳之后，苏婉刚刚洗了手，就听小太监进来禀报，说是福王妃带着永兴郡主过来请安了。

苏婉还没说话，显德帝就道：“让她们在外面等着。”

苏婉诧异地看着他说道：“陛下这是何意？”

显德帝漫不经心用黄色软帕擦了擦手，这才说道：“她们是来向你赔罪的，你晾一晾她们也无妨。”

“赔罪？”苏婉有些疑惑，“莫非是永兴郡主又做了什么？”

她并不认为是福王妃的问题，就算有什么问题也肯定是永兴郡主。因为她知道永兴郡主对她很是不满，但是，她后来也道歉了，并不往她跟前凑，苏婉对她是眼不见心不烦。

显德帝听到这里，忽然皱了下眉头，问道：“难道永兴郡主之前也做过什么让你不喜的事？”

原来真是她！

苏婉微微摇了摇了头，道：“也不是什么大事，只是她对我有点怀疑罢了，而且她也已经道歉了。”

“原来她已经道过歉了。”显德帝冷笑道，“既然如此，为何还是死性不改，依旧在朕的面前质疑你？还说的头头是道的，要不是朕笃定是你，说不定还真会被她给说服了。”

苏婉闻言顿时了然，随后不由皱起了眉头。永兴郡主之前向她低头认错，也只是权宜之计罢了，她从来都没有相信过她，或者说，她从始至终都很讨厌她。

她可不相信，永兴郡主在陛下面前质疑她的身份，只是为了陛下好，而没有任何私心，她就算真得只是为了陛下的安危，但是她这种带着恶意的怀疑，还是令她十分不满。

“陛下，她当时是怎么说的？”苏婉压下心中刚刚升起的一丝怒火问道。

显德帝将昨天永兴郡主的那番话大致说了一遍，随后道：“你听，是不是有理有据的？”

见苏婉脸色不太好，显德帝急忙劝道：“好了，朕告诉你这些，可不是让你难受的。为了她生气可不值得。”

显德帝先劝了一句，随后又道：“她既然敢当着朕的面这么说，无论是真是假，都要先做好得罪你的准备，你怎么惩罚她，都是应该的。”

苏婉闻言，点了点头道：“陛下说的对，我才不会为了她生气。”

当然，她也不会轻易放过她就是了。

苏婉的眼神带了几分冷意。

万一陛下真相信了她的话，派人先来打探，而不是亲自过来，以她那副模样，那些人未必就能认出她的身份，到时候，她必定会受惊甚至受伤，这对一个孕妇来讲，的确是个不小的冲击，动了胎气都是轻的。

想要几句道歉的话，就想要轻易揭过此事，那是绝对不可能的。

殿外。

福王妃和永兴郡主恭敬是立在一旁等候召见，可是小太监进去传话之后，就没了消息，此时，她们已经等了差不多快两刻钟了。

福王妃也不免有些着急起来，当然，心里更多的则是不安。

来之前，她还很自信，楚国夫人一定会接受含薇的道歉，再一次原谅她，但是，现在她却有点不确定了。否则，楚国夫人不会晾他们这么久。

永兴郡主神色也不太好看，有些焦虑、有些害怕、有些愤怒和委屈，但更多却是倔强。

她一直告诉自己，她没有错，她只是为了陛下的安危，才会提出质疑，她是一片好心，所以，她完全用不着心虚和害怕。

何况，若是不是福王府，楚国夫人能活到现在？

她不过质疑了她几句而已，又没有打她骂她，甚至现在还特意过来赔罪了，她还想怎么样？凭什么晾着她们？

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴

╮（╯▽╰）╭晚了一个小时。Σ（°△°

晚上十点左右更新…。多少都更。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十一章谁是外人（二更）

苏婉也没有晾她们太久，很快，之前那个传话的小太监，就出来笑着说道：“福王妃，永兴公主，楚国夫人请你们进去呢！”

永兴郡主此时正等地不耐烦，还在气头上，闻言，立即说道：“楚国夫人怎么现在才召见我们？”

听到永兴郡主的话似乎带了点埋怨之意，福王妃立即暗暗扯了她一把，又警告性地瞪了她一眼。

就算等太久，也没有她们质问的余地。

何况，只不过是被晾一会儿而已，若是能让楚国夫人消气，福王妃倒是希望能够多晾一会儿。

小太监却是神色不变，说道：“夫人之前正跟陛下说话。”

永兴郡主闻言，倒是不敢言语了。

难道她还能说，让楚国夫人撇下陛下来见她们不成？她可没这么大的脸。

福王妃和永兴郡主进殿之后，就收敛了神色，屏气凝神，低眉顺目地走了进去。

虽然只有楚国夫人召见她们，她们也不敢像平时那样随意了，谁让皇帝就住在这里呢！

苏婉在明间正厅召见了她们，坐在中间的宝座上，菡萏和山茶侍立两侧，其他的都是小太监。

福王妃和永兴郡主进来之后，也没有抬头去看，进来之后就福身行礼道：“臣妾给楚国夫人请安。”

永兴郡主只是跟着福王妃一起行礼，却并没有开口道安。

苏婉微微颔首答礼道“王妃快免礼，使不得！来人，给福王妃赐座，上茶。”

说完，又有些嗔怪地道：“王妃现在怎么也跟我客套起来了。”

福王妃见到苏婉对自己的态度，顿时舒展了一下眉头，这才直起身来，笑着说道：“夫人，礼不可费，谢夫人赐座。”既然圣上都来了，这礼数自然也得周全了。

说完，她就抬起头来，随后便愣住了，眼中闪过一抹强烈的惊艳之色，有些失态地直接问道：“夫人的容貌恢复了？”

苏婉微微点了点头。

永兴郡主闻言一惊，立即抬起头来。

之前楚国夫人没有让她起身，所以，她现在还保持着右脚后支，屈膝低头的姿势，此刻却是顾不及尴尬和无礼了，就那么直勾勾地看向苏婉。

宝座上果然坐着一个风姿卓越的美人，雪肤花貌，素齿朱唇，只有一双眼睛，好似一剪秋水一般，依旧那样澄澈明亮，让她感到了一丝熟悉。

果然是个绝丽无双的美人！

这……就是真正的楚国夫人吗？

永兴郡主强烈的视线，让苏婉不注意都不行，看到她有些呆滞的模样，不免觉得有些好笑，说道：“郡主免礼吧，我现在这副容貌，可还入得了郡主的眼？郡主莫不是直到现在，还以为我是假冒的？”

永兴郡主原本神色复杂，此刻听到苏婉的话，脸色却是骤然一白，随即，便紧紧咬住了下唇，眼睛里盈满了泪珠，“我……我……我不是有意的……”

“不是有意的？”苏婉唇角微勾淡淡反问道，“那便是故意的喽？”

“夫人……”福王妃见状，忙焦急喊道。

苏婉却抬手阻止了她，说道：“王妃爱女心切，我心里明白。但是，有件事，我想要亲口问问郡主，还请王妃不要插手。王妃放心，我只是问她几句话而已，不会为难她的。再怎么样，我也不会跟一个孩子计较不是？”

福王妃听到苏婉这么说，倒是放了心，退到一旁不说话了。

永兴郡主见福王妃果真退到一旁不管了，立即失去了依靠和主心骨，一下子变得惊慌起来，看向苏婉的眼神中也带了几分惊恐之色。

之前，她有恃无恐，不就是因为她笃定楚国夫人不敢拿自己怎么样吗？

就算她生自己的气又如何？有父王、母妃还有大哥护着，她就拿她没有办法。

谁让大哥救了她呢？

可是现在，楚国夫人两句话就让母妃不再插手此事，她顿时就慌了，她可不认为，对方不会为难自己。

苏婉神色平静地看着惊惶无措的永兴郡主，看了好一会儿，才开口问道：“郡主是不是很讨厌我？我记得自己应该没有得罪过你才是。”

永兴郡主眼神闪烁，却是不敢看苏婉，垂着头说道：“我……我不知夫人在说什么？我怎么会讨厌夫人。”

“既然你不讨厌我，那为何咱们第一次见面时，你就对我有那么大的敌意？”苏婉问道。

“我……我没有……夫人可别污蔑我……”永兴郡主硬撑着说道。

“放肆！不准对夫人无礼。”菡萏闻言，立即喝斥了一声，“还请永兴郡主注意自己的言辞。”

永兴郡主心里虽然不服，但还是闭上嘴不说话了。

苏婉却是笑道：“我是不是污蔑你，郡主心里明白，我只想知道原因。”

永兴郡主依旧嘴硬地说道：“没有什么原因，就是因为我不相信你而已，没有什么特殊的理由。”

“哦，是吗？”苏婉笑道，“郡主真是一点也不诚实，我不至于连一个人喜欢我还是讨厌我，都感觉不出来。”

永兴郡主却是说道：“我说的都是实话，是夫人不肯相信我。”

苏婉闻言，不怒反笑道：“好，既然如此，我跟你也没什么好谈的了。”

说完，她就看向福王妃说道：“王妃，你带她下去吧！在我离府之前，还请永兴郡主不要再出现我的视线里了。”

“夫人？”福王妃愕然惊呼道。

永兴郡主更是又惊又怒，不敢置信地看着苏婉。

苏婉却看也不看她，只是说道：“虽然福王世子救了我，我也很感激贵府这几天对我的照顾，但永兴郡主之前的行为，还是让我非常恼火，甚至她到现在也没有意识到自己的错误，这让我对她实在喜欢不起来。看在你们的面子上，我可以不计较她之前的事情，但也仅此而已了。若是陛下当初真信了她的话，我能不能好端端地坐在这里，还是两说。我理解王妃的爱女之心，但也希望王妃能够理解我的难处。”

福王妃顿时无言以对，有些恨铁不成钢地看了永兴郡主一眼，眼神里带着几分责备，第一次觉得自己这么宠爱她是不是做错了。

若是她刚才乖乖回答了楚国夫人的问题，此事必定会大事化小小事化了，这也是楚国夫人给她的最后一次机会，可她却没有把握住。

现在，再想让楚国夫人原谅她，基本是不可能了，唯一的一次机会就这么浪费了。

虽然楚国夫人说不会为难她，但楚国夫人的喜恶，却会影响到陛下。

楚国夫人都这么明晃晃地说不喜欢她了，陛下也只会更加不喜欢她。被陛下给惦记上了，还能有什么好下场？

圣上可不是什么心慈手软之辈，若是他想要为楚国夫人出气，谁又能阻挡地住？

在圣上眼中，永兴郡主早晚要嫁出去的，根本代表不了福王府。

他可以厚赏福王府和福王世子，也同样可以惩罚永兴郡主，这并不矛盾。

如今，福王府的地位，还有偌大的封地，可都是陛下给的，陛下一句话，就可以收回去，将他们打回原形，以后只守着一个小小的乐安洲生存，一辈子都憋憋屈屈地活着，说不定还要看地方官的脸色，哪像现在这样，谁都得给几分面子。

不是所有的亲王都像福王府这么风光。

若是永兴郡主再继续仗着福王府对楚国夫人的一点恩情，就有恃无恐，不把楚国夫人放在眼里，继续针对楚国夫人，肯定会引起陛下的不满，甚至会迁怒福王府，觉得是福王府纵容所致，就是他们对楚国夫人有再大的恩情，也早晚被消磨殆尽。

不止永兴郡主遭殃，连福王府也会被圣上厌弃。这对福王府来说，绝对是个灭顶的打击。

没有那个人会上赶着让陛下厌恶。

可偏偏，永兴郡主却这么做了，这不是找死吗！福王妃可是非常明白，陛下对楚国夫人有多宠爱的。

正因为明白这点，福王妃才这么积极地带着永兴郡主过来道歉，只有楚国夫人真正原谅了她，她才会放心。

可这一切，全都被永兴郡主自己破坏了。

福王妃有心再向楚国夫人求求情，再给自己女儿一次机会，但偏偏永兴郡主还不配合，一脸倔强不肯低头地模样。

福王妃也没脸再继续留在这里，告退之后，拉着还不情不愿地永兴郡主走了。

她们走了之后，显德帝就走了出来，见苏婉坐在宝座上走神，便开口问道：“怎么，还在生气？”

苏婉回过神来，微微摇头笑道：“我有什么好生气的？现在生气的应该是福王妃才是。”

当然，福王妃就是生气也是生永兴郡主的气，而且，永兴郡主极有可能要倒霉了。

“婉儿也会用手段了。”刚才的事情显德帝都听到了，自然明白苏婉的用意，不由感叹地说道，语气里带了一丝调笑，一丝欣慰。

“这也是没有办法的事情。”苏婉说道，“福王府毕竟对我有恩，所以，我怎么惩罚永兴郡主都不合适，即便是她有错在先，得罪了我，福王府也只会觉得我忘恩负义。”

他们虽然不会这么说，但是肯定会这么想。

“所以，我想要惩罚永兴郡主，也只能让福王府的人自己动手了。”苏婉说道。

如此一来，她既不会被福王府的人埋怨，说她恩将仇报，也会间接为自己出气，一举两得。

想必以后永兴郡主也会老实许多。

就算福王他们再宠爱永兴郡主，也远远比不上福王府的未来重要。

当然，这里面起至关重要作用的，却是显德帝，虽然他根本没有露面。

“我这也算是狐假虎威了。”苏婉笑得像个小狐狸似地看着显德帝说道。

苏婉眉飞色舞的样子，让显德帝看得心痒不已，直接走过去将她抱在怀里，压下她的抗议将她搓揉亲吻了一顿。

福王妃出了后寝宫之后，脸色一下子拉了下来，变得铁青无比，拉着永兴郡主快步往自己院子里走去。

“母妃，你慢点，我抓得我手疼，我都跟不上了。”永兴郡主犹自不满地抱怨道。

“闭嘴！”福王妃冷冷呵斥了一句，脚步却是不停，一直走到自己院子才停了下来。

进了房间之后，福王妃命人紧紧关上了门，立即对永兴郡主道：“你给我跪下！”

“母妃？”永兴郡主有点摸不着头脑，诧异地喊道。

“我让你跪下你听到没有？”福王妃怒视着她冷冷说道。

“为什么？我没错，我不跪！”永兴郡主不满地说道。

她刚受了委屈，原本还想要母妃好好安慰自己呢，没想到母妃竟然让她跪下，一副打算跟她算账的模样，她那骨子里的股倔劲儿顿时又升了起来。

福王妃气得浑身都有些发颤，指着她说道：“你没错？你还敢说你没错？刚才楚国夫人问你话，你怎么不老老实实地回答？”

永兴郡主眼睛一瞪，撅嘴说道：“凭什么？我想怎么回答是我的事情，她管不着！反正她也不能拿我怎么样，你看我现在不是好好的吗？”

“是，楚国夫人是不能拿你怎么样？但是陛下却只会把这笔账算到我们王府头上。”福王妃脸色铁青地道。

“怎么会？”永兴郡主愕然道。

“怎么不会？”福王妃冷笑，“你以为陛下对楚国夫人的宠爱都是假的吗？”

“陛下不会这样，我们府可是对楚国夫人有恩。”永兴郡主也有点慌了，立即说道。

“我们对楚国夫人有恩，而不是对陛下有恩。而且，我们福王府能有这么高的地位，全部仰仗陛下的恩赐，你惹得楚国夫人不喜，就是让陛下不喜。”福王妃冷冷说道，“陛下能赐给我们一切，当然，也能收回去，连这点道理你都不明白吗？”

“不，不可能的！”永兴郡主摇着头惊恐地说道，“陛下不可能这么不讲道理！他怎么可能为了一个外人，就对付我们自家认人。”

“外人？谁是外人？”福王妃怒道，“在陛下眼里，我们才是外人。来人，给我拿竹板来。”她今天非得好好教训她一顿不可。

－－－－－－题外话－－－－－－

哇塞，看到收藏过八千了。第一次啊。呜呜，真是太不容易了…让我先没出息的哭一场先。稍后修改

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十二章回京

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十二章回京

“母妃……”永兴郡主惊慌地看着福王妃，瞪大的眼睛里透着恐惧，不敢置信地微微摇着头。

福王妃却是丝毫没有心软。除了想要给楚国夫人一个交代之外，也是想要打醒她，免得以后再做出这种糊涂事来，连累整个王府。

所以，这一次，她非打不可。

少时，就有丫头给福王妃奉上一个一尺来长，宽约三寸的竹板来。

福王妃拿在手里，冷着脸道：“让她跪下！”

立即就有两个婆子上前，反剪住永兴郡主的双手，口中说道：“郡主，得罪了。”

说着一用力，永兴郡主就噗通一下跪在了地上。

永兴郡主此刻再也没有了之前的嚣张和倔强，她已经看出来福王妃是要动真格的了。

她从小就是被捧在手心里长大的，从未被人动过一根手指头，见到这种阵仗，脸都吓白了，见福王妃缓缓走过来，顿时苦求起来：“母妃，我知道错了，你别打我了。”

福王妃见状也有些心疼，但是，很快她的心又硬了起来，冷冷说道：“知错？你这话都说了几遍了？可一次都没改过！我不狠狠地教训你一次，你就不长记性。”

说完，就“啪”一声，打在她的背上。

“啊——”永兴郡主立即痛喊一声，随即就撕心裂肺地哭了起来。

她的身上，只穿着薄薄的夏衣，福王妃又没有手下留情，她从小娇养，被打了一下，简直要了她的命了。

福王妃心里也是一颤，但是还是硬着心肠，继续打了下去。

两下、三下、四下……

每打一下，永兴郡主就哭嚎一声，脸上涕泪横流，不过刚打了五下，她就受不了了，哭着求饶道：“呜呜……母妃……我知错了……我真得知错了，您停手吧……”

福王妃又打了几下，就再也打不下去了，眼睛微红，但她还是抑制住了自己的情绪，板着脸问道：“你知道自己哪里错了？”

“呜呜……我……我不该对楚国夫人不敬，不该三番两次地针对她，更不该在皇上面前污蔑她……”说到这里，永兴郡主吸了吸鼻子，又继续道：“我不该仗着我们对她有恩，就不把楚国夫人放在眼里……更不该不听她的话……呜呜……母妃，这次我真得这知错了，我再也不敢了……”

福王妃也转过头去，悄悄擦了擦眼泪，说道：“你让我怎么相信你！你一而再再而三地招惹楚国夫人，你这根本就是把我们福王府往死路上逼啊！”

“娘……呜呜……我不知道会这样……我以后真得不敢了……”永兴郡主受到教训，心里才开始感到害怕后悔起来。

“好，我就相信你这一次。”福王妃说道。

然而不等永兴郡主欢喜，福王妃又道：“但是，在那在那之前，你先告诉我，你为什么要针对楚国夫人？我也想知道，楚国夫人到底哪里惹到你了？让你这么固执地想要对付她，甚至不惜连累整个王府？”

事已至此，永兴郡主也不敢再隐瞒了，抽噎着说道：“娘……我真不知道会这么严重，若是早知道得罪楚国夫人会连累王府，就是借给女儿一百个胆子，女儿也不敢这么做的，都是刘姐姐说没事，我才……”

“到底是怎么回事？怎么还牵扯到刘家姑娘了，你仔细告诉我！”福王妃听到此事还跟刘依琳有关，顿时大皱其眉，直接打断了她的话问道。

虽然刘依琳也算是在她身边长大的，她对她也很疼爱，但这种疼爱，却远远比不上自己的女儿，若是，此事是她撺掇的，她绝对饶不了她。

她也绝对不会允许，有人如此利用自己的女儿。

此时，押着永兴郡主的婆子已经退开了，她忍着背上的抽痛，直起身来，带着委屈一字一句地道：“女儿会对付楚国夫人，原本是打算给刘姐姐出气的，谁让大哥那么维护她，惹得刘姐姐如此伤心，所以，我才会向楚国夫人发难。”

“但是，你已经知道了她的身份，为何还要不依不饶。”福王妃继续问道。

“女儿先入为主，就认定她是勾引大哥的狐狸精，又怎么会相信她的身份？何况，母妃还逼着我向她道歉，我心里自然不服。”永兴郡主哽咽着说道。

“你……你怎么如此糊涂！”福王妃气道。

永兴郡主面露羞愧之色，但她还是继续说道：“我又生气又不服，就找刘姐姐诉苦，没想到刘姐姐跟我一样，也对楚国夫人的身份有所怀疑，还告诉了我楚国夫人身上的诸多疑点，我越想越是如此，就更加认定楚国夫人是假的了。而且，刘姐姐还告诉我，就是她真是楚国夫人也没什么，就是看在大哥救了她一命的份上，也不会真得怪罪于我的。所以……”

“所以你才这么有恃无恐。”福王妃冷着脸借口道。

永兴郡主略带惭愧地点了点头。

刘依琳比她大了三岁，从小跟她一起长大，对她又很好，比她那些姐妹可强多了，她很听她的话，将她当成自己的姐姐来看待，对她的话，自然深信不疑。

福王妃听到这里，气得脸色铁青。

搞了半天，原来是她撺掇的。而她这个女儿，也是个蠢的，竟是被人卖了还帮人数钱呢！

这种事情，肯定不止这一件，从小到大这么多年，永兴也不知道为她背了多少黑锅，她倒是躲在后面做好人。

表面温柔，却是一肚子算计。

想到自己一直那么疼爱她，甚至在听到苏婉的消息时，见她委屈，还打算替她做主，没想到，她竟是这么回报她的。

福王妃其实早就对在福王世子的奶娘王氏不满了。

小的时候，福王世子对王氏的亲近甚至远远超过了她，直到后来世子渐渐大了，她又一直嘘寒问暖地弥补，尽力隔开世子和奶娘的相处，世子这才跟她近了。但是，即便直到现在，世子也依旧尊重王氏，这次回来后，也没忘记去看看她。

其实，这种事情在王府并不罕见，王妃和世子的奶娘很少有真正融洽的。

因为世子的奶娘，从不在下人里选，而是在王府武将的妻子里选，这也是一种拉拢的手段，不能随意打骂。

世子从小被奶娘照顾长大，王妃却要打理王府，对孩子有所疏忽在所难免，因此，经常发生世子亲近奶娘，却不亲近亲娘的事情，甚至王妃的话，还不如世子奶娘的话管用，这种情况，在王府世子继承亲王之位后，会更加严重，她们之间能融洽才怪！

所幸，福王世子还是更加亲近和敬重福王妃，王妃对奶娘王氏的不满才渐渐压了下来，甚至为了安抚王氏，还将她的女儿接到身边教养，没想到，竟然教出个白眼狼来。

“今天楚国夫人问你，你为什么不说？”福王妃压抑着怒气问道。

只要她说了这番话，依照楚国夫人的性子，肯定会原谅她的。

“我若是说了，刘姐姐不就要遭殃了吗？”永兴郡主用理所当然地口气说道，“我是郡主，我就算做错了事情，有父王和母妃护着，也没有人敢拿我怎么样？若是换成刘姐姐，那肯定就不同了。若是楚国夫人知道了这件事，绝对不会放过她的。”

“你……你到现在还护着她？”福王妃压着的怒气又升了上来，恨铁不成钢的指着她说道，“你知不知道她是在利用你，让你背黑锅，还惹得陛下对我们福王府不满，我怎么会生下你这么一个愚蠢的女儿！”

永兴郡主咬了咬嘴唇，低声说道：“母妃，我以后不会了。”

福王妃才不相信，坐在椅子上扭过头去，根本不想理她。

“母妃……”永兴郡主期期艾艾地喊道。

“行了，你这几天好好闭门思过吧，哪都别去了，若是以后再发生这种事，我必不饶你。”福王妃淡淡说道，她决定要好好教导一下自己的女儿，若是一直这样下去，等以后嫁了人，就算有郡主的身份，也早晚被人算计。

永兴郡主还想再说，福王妃却立即吩咐道：“来人，将郡主带下去，好好闭门思过，谁也不准见。”

“郡主，请吧！”两个婆子恭敬却又不容抗拒地说道。

永兴郡主怔怔的，脸上带了点茫然、难过还有不安，她看着福王妃，但福王妃却根本不看她，她这才压着满腹的委屈，起身离开了，再也没有了之前嚣张的模样。

等永兴郡主离开之后，福王妃才长长地叹了一口气，随后神色一冷吩咐道：“这段时间，不准刘姑娘再去接触郡主，以后她们若是说什么，你们都要及时回禀我。”

“是，王妃。”

……

尽管福王妃是关起门来教训永兴郡主，但是，苏婉还是很快就收到了消息，毕竟，福王妃这顿打，也是特意打给她看的，而且，她还不经意地向苏婉透露了事情的真相，虽然永兴郡主不算无辜，但也有情可原。

苏婉对此的确很满意，便放下此时，不再追究了，甚至还派人去了福王妃那里给永兴郡主求了情。

福王妃虽然没有答应将人放出来，心里却着实大松了一口气，只要楚国夫人不再怪罪就好。

皇帝虽然驾临了福王府，但他这次却没有放出风声，众人还以为他在京城里，否则，地方官员早就过来拜见了。

就算有人消息灵通收到了消息，也不敢过来惊扰圣驾，否则，治你一个窥视帝踪的罪名都是轻的，也会让陛下心生不快。他们只装作不知道，只是暗地里却是约束手下官吏，整治辖下吏治风气，在陛下驻留其间，绝对不能出什么幺蛾子，整个济南府的风气都为之一清。

显德帝和苏婉没有再福王府多留，休整了三天后，就要启程回京了。

这日清晨，天才刚刚蒙蒙亮，五百禁军已经整整齐齐地列在了王城端礼门外，打算趁着清晨比较凉爽的时候赶路。

福王府一行人，正在恭送圣上。

“好了，皇兄，不必再挽留了，朕离开京城已有多日，实在不宜再留下去了，毕竟，国不可一日无君。”显德帝说道。

“倒是臣疏忽了，还望陛下恕罪。”福王惭愧地说道，他自然是明白这些事情的，只是象征性地挽留一下而已，“臣在此恭祝陛下一路平安到京。”

“恭祝陛下一路平安！”福王话音刚落，众人皆跪下齐声说道。

显德帝看向身边地苏婉，说道：“走吧！”

苏婉点了点头，随着显德帝一起上了马车。

直到浩浩荡荡地一行人远去，福王府众人才站起身来。

“我们也回去吧！”福王叹了口气说道。

梁玠缓缓收回了看向远处的目光，轻轻点了点头，眼睛里却闪过一丝落寞。

福王相当了解自己这个儿子，拍了拍他的肩膀道：“天涯何处无芳草，何必惦记那股永远也不可能属于你的那个人呢？你放心，为父肯定会为你挑选一个才貌双全，又符合你心意的女子为妻的。”

梁玠闻言笑道：“父王你在说什么，我怎么听不明？”

“臭小子，还跟我装傻！你是我儿子，我还看不出来你那点小心思。”福王笑骂道。

恢复了容貌的楚国夫人的确十分不俗，他这个儿子又是个喜爱美色的，两人又共患难了一段时间，他会动点心思也不足为奇，只是对方身份特殊，跟他完全是不可能的。遗憾加上求而不得，反而让他对她更加上心了。

不过，没关系，等梁玠见了别的美人，时间一长，肯定就忘记了，所以，他这会儿才能这么轻松地跟儿子说话。

梁玠这次倒是没有否认，只是说道：“父王，你真是多虑了，儿子什么时候让你失望过，我们回去吧！”

这倒是真的！福王也就不将此事放在心上了。

马车上，梁宏让苏婉枕在自己的腿上，让她再休息一会儿，等苏婉微微合上眼睛，他眼中却闪过一丝冷厉之色——

想要觊觎他的婉儿，做梦去吧！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十四章我可以这样喊你吗？

显德帝之前对自己那个侄子印象还不错，除了他的确跟自己有些相像之外，福王也是个聪明识趣的，再加上他又救了苏婉，对他的印象就更好了。

但他怎么也没想到，那小子竟然色胆包天到这种程度，连他的婉儿都敢觊觎，真是是可忍孰不可忍。

虽然梁玠掩饰地极好，但这又岂能瞒得过他的眼睛？

要知道，只要婉儿一出现，他的目光就总是似有似无地落在她的身上，那种眼神，他岂会不明白？

他原本还想要在这里多呆上两天的，看到这种情况，心里顿时就升起了一丝危机感，立即决定启程回京。

梁玠跟婉儿年纪相仿，比他年轻，又对婉儿有救命之恩，一路相伴了这么久，婉儿待他肯定也与其他人有些不同。

他虽然相信婉儿对自己的感情，却也不想给自己的情敌机会。

若不是看在那小子是他侄子，又救了婉儿的份上，他还真会出手教训他一顿，要不然，就给他指一个丑八怪的媳妇，这才能消他心头之气。

看来以后他必须得将婉儿看紧点了，绝对不能给别人可趁之机。

想到这里，梁宏暗叹一声，轻抚着苏婉的脸，轻声喃喃道：“婉儿，你怎么就这么招人稀罕呢？真是让朕越来越不放心了。”

马车走得不快也不慢，而且走得是官路，马车又做了减震设计，并不怎么颠簸，至少苏婉在马车上睡得还是挺香的。

当苏婉醒过来的时候，一睁眼，就看到显德帝正低头看着她，见她醒来，顿时露出一个笑容来，说道：“婉儿醒了？渴不渴？”

“不渴，现在是什么时辰了？”苏婉慢慢地坐起身来，捂着唇，打了个小小的呵欠问道。

“还不到巳时，时间还早得很呢！”梁宏伸手给苏婉整理了一下头发，柔声说道。

即便苏婉说不渴，显德帝还是亲自替她倒了一杯温开水给她。

马车里靠北车厢设着一张坐炕，是固定在车上，因为马车足够宽够长，显德帝睡在上面也是出绰有余，旁边还有格子箱，里面放着各种精致的金银器皿等比较精巧琐碎的东西，还有此外还有高几、炕桌，橱柜等等，连镜台、漱盂等物都有，而且小巧精致，又十分合理利用空间，最重要的是，除了炕桌之外，其他比较大的物件都是固定好的，正可称之为房车了。

最重要的是，这马车制造的十分坚固，木板里面还夹了钢板，是可以挡箭的。

苏婉接过小巧精致的银杯，轻轻抿了两口，又递给了梁宏，梁宏也不嫌弃，接过来一口就喝光了，又将小银杯放到一旁炕几上放着的茶盘里。

“陛下，你离京这么久，没有关系吗？”苏婉有些担心地问道。

“没事，若是真有事，早就有人三番两次地催朕回去了。”显德帝说道。若是骑那些日行千里的快马的话，从京城到这济南府也不过一天时间罢了，耽搁不了多长时间。

“白莲教的人，为什么千方百计地要抓我？”苏婉问道，“万一他们收到了你出宫的消息，过来追杀你怎么办？”

一提到白莲教，显德帝顿时忍不住一声冷笑，说道：“他们尚且自顾不暇，哪还有精力来刺杀朕？”

如今苏婉已经救出来了，他可就再没有手下留情了，早已经下令，捣毁白莲教好据点，搜捕捉拿白莲教反贼，尤其是那些参与劫持苏婉的教徒，他一个都不会放过，等回京后，他就立即命人杀了吕氏。

苏婉说道：“说不定他们会狗急跳墙呢？”

显德帝闻言失笑道：“你哪来的那么多担忧？就算他们来了，朕也让他们有来无回！”

这些禁军可不是摆设。

“我杞人忧天还不行吗？”苏婉笑着说道，提着的心却是放下了。

其实是苏婉太高估了白莲教的实力，毕竟，他们能将她从皇帝的眼皮子底下掳走，又带着她隐藏了多日，没让官府的人找到，在她看来，白莲教势力的确很大，所以，才有点忧心忡忡。

若是朝廷真有意对白莲教下死手的话，白莲教没有一合之力。在何种和平的时代，白莲教的威力，根本就显现不出来。当然，要想将白莲教彻底清楚是不可能，他们总会死灰复燃的。

“婉儿？”梁宏喊了苏婉一声。

“嗯？”苏婉含笑略带疑惑地看着他。

“你……想不想进宫？”梁宏犹豫了一下问道。

苏婉怔了一下，随后问道：“陛下这话是什么意思？”

梁宏轻轻将她搂进怀里，吻了吻她的额头说道：“宫外太危险了，朕实在是不放心你单独在外面。”

随着他越来越宠爱她，针对她的人也只会越来越多，因为所有人都知道，她是他的弱点。

他就算是派再多的人保护她，也觉得有些不安心。

因为太过突然，苏婉有些措手不及，顿时愣住了。

梁宏见状不由轻叹一声。

他自然知道苏婉是不愿意进宫的，也知道她不想见到那些女人，觉得宫里很压抑不自在，他也不想要约束她，可是，这些全都比不上她的安危重要。

若是再发生一次这种情况，他肯定会受不了的。

何况宫里有他护着，谁敢对她怎么样？

他会让她跟在宫外一样自在。

而且，他也受不了几天才见苏婉一次了，他希望她待在他触手可及的地方，每天都能跟她在一起。不过，他也不希望勉强苏婉，如果她进宫之后不高兴，那他也不会开心。

他希望她每天都是快乐的。

“如果你实在不愿意进宫，朕也不会勉强你。”显德帝继续说道，“只是，朕还是希望你能够考虑一下朕的提议，因为朕想给你一个确切的名分，让我们名正言顺地在一起，朕不想跟你分开，更不想让我们的孩子，一出生就低人一头。”

“名分？”苏婉脸色微微一变，惊讶说道：“我现在不是已经有名分了吗？”

显德帝无奈笑道：“傻瓜！这还算不得正经名分，朕想让你光明正大地站在朕身边。”

苏婉现在的身份，严格说来，只能算是他的外室。

当初，他虽然很喜欢苏婉，但对她的感情还没有现在这样深，也没有考虑这么多。既然苏婉不想进宫，他就由着她，直接给她封了一个楚国夫人的封号。就算他之后给了她偌大的宠爱和荣宠，在外人看来，她还是不如四妃的，名分上就差了一截。

否则，永兴郡主又怎么会这样对她？

因为她根本就没有把苏婉当成真正的皇家人，若是换了四妃中的任何一个处于苏婉这样的立场上，永兴郡主就是再无知，再天真，也不敢这样做。

他们对苏婉或许会奉承，或许会恭敬，但是却缺乏应有的敬畏心，这就是苏婉身份的短板所造成的。

名不正则言不顺。

苏婉算得不皇家人，就连她生下的孩子，先天上也差宫里那些正经皇子一截。

若是要立太子，大臣们先考虑的，肯定是宫里的几个皇子，最后才是苏婉的孩子。就算不做太子，以后封王，恐怕也会受到群臣阻挠。

他怎么能够允许这种情况发生呢？

在苏婉当初怀孕的时候，他就一直在考虑这个问题了。

只是前段时间太忙，他一直没有时间跟苏婉提。

这次苏婉被掳走之后，他让苏婉进宫的决心就更加坚定了。

苏婉真得没有想到这些，她虽然也已经察觉到了宫外的不方便，森之连见陛下一面都不太容易，但是，她却一直都在回避进宫的问题，现在，此事被梁宏摊开，却是让她避无可避，必须要做出选择了。

苏婉轻轻抚摸着自己的肚子，眼神有些复杂。

她虽然没想过要自己的还继承皇位，但是，她也不愿意让他们受委屈。

小时候还好，等他们懂事了，怕是要在正经皇子公主面前，抬不起头了。

或许在某些人看来，他们根本就是私生子。

她怎么舍得让他们落得如此境地？

既然如此，她又何必非得坚守在宫外呢？

宫里未必就有她想象地那么不堪，宫外也未必如她想象地那样好。

只要能跟陛下是在一起，住哪里又有什么问题？再说了，有陛下护着，就算在宫里，她也完全可以横着走。

想到这里，苏婉的眼神，渐渐由迷惘变成了坚定，她抬起头来看着显德帝，一字一句地说道：“陛下，我听你的。”

显德帝没想到苏婉这么容易就答应了，眼中迸发出一丝喜悦，有些激动地看着她说道：“婉儿，你真得答应了？”

“对，我答应了。”苏婉含笑点了点头，“我也愿意跟你一直在一起，不想跟你分开，也不想我们的孩子受委屈，既然如此，我还有什么理由不答应呢？”

梁宏听到这话，不由自主地捧起苏婉的脸，印上了她的唇，轻柔吮吸，辗转流连，就这样厮磨了好一会儿，两人才分开来，只是以后额头抵着额头，相互看着对方。

“阿宏……”苏婉突然开口如此喊道，她清亮的眼睛直直地看着他带着一丝惊愕，还有一丝喜悦的眼睛，缓突然笑了出来，有些轻快地问道：“我可以这样喊你吗？”

梁宏眼中惊愕渐渐散去，反而是笑意越聚越多，他再次啄吻了苏婉一下，压抑着胸中的喜悦，说道：“小傻瓜，有什么不可以的？朕……我很喜欢，我高兴还来不及呢！”

说完，忍不住又吻了她一下，这才将她搂进怀里，发出满足的叹息声。

两人静静相拥了好一会儿，梁宏才又说道：“婉儿，你怎么也不问问，朕会给你一个什么位份？”

苏婉轻笑一声，微微摇头说道：“我知道你绝对不会亏待我就是了。”

就算她想要皇后的位子，相信他也会千方百计地让自己坐到那个位子上。

梁宏闻言闷笑两声，说道：“你呀，对我可真是越来越发放心了。”

“这样不好吗？”苏婉反问道。

“好，好极了！”梁宏笑着说道，“只是，暂且还要委屈你暂且在宫外待一段时间。”

“没什么委屈不委屈的。”苏婉道，“我也想趁此机会去见见亲朋好友呢，若是进了宫，以后想要出来可就难喽！”

“这有什么难的？”梁宏道，“你就算进了宫，楚国夫人府也是你的，若是在宫里闷了，咱们来住上了两日。等咱们的小公主长大了，再给她做公主府也不错。”

苏婉闻言扑哧笑道：“你想得可真远，咱们孩子还没出生呢！”

梁宏也笑道：“我这是未雨绸缪。”

七月初的时候，一行人总算是回到了京城。

这一路的行程都有人安排，在哪里落脚都是早就计划好的，一切都安排的井然有序，有条不紊，没有丝毫慌乱，也没有发生任何意外，更没有遇到什么刺客。他们基本不住客栈，有时候住大宅院，有的住的是驿站，进了北直隶之后，大多数时候都住皇庄。苏婉还从来不知道，长途跋涉的旅行，竟然还可以这么惬意舒适，根本没遭什么罪。

在路上，李嬷嬷也没忘记给她熬制药膳，回到京城后，她的脸庞又圆润了不少，气色比之前离京的时候也不差什么了。

苏婉透过车窗，看到京城里熟悉的建筑，心里感慨万千，不过才离开了一个多月而已，她却觉得仿佛离开很久了，心里好有些激动，也有些想念，有种回家的感觉。

她第一次明明白白地发现，自己对于这个时代，终于有了归属感。

她不再只是误入此地的一抹亡魂，在这里，她又爱人，亲人，朋友，甚至还即将有自己的孩子，她会一直在这里生活下去。

“婉儿，到家了。”梁宏提醒正在发呆地苏婉说道。

苏婉猛然回神，才惊觉马车果然已经停下了。

苏婉随着梁宏一起下了马车，就看到府里的下人，都整整齐齐地站在门外，见到苏婉，齐齐跪下说道——

“恭迎夫人回府！”

“拜见吾皇万岁！”

苏婉看到诸多熟悉的面孔，邱妈妈，青梅，绿竹，云青、云碧，太监王炳等人，顿时眼睛有点湿润，说道：“快都起来吧！”

众人起来之后，都分立两侧，让出中间的路来。

邱妈妈也很激动，眼睛红肿，虽然想要跟苏婉说话，但是碍于显德帝在场，也只能暂且压下。

所幸，显德帝将苏婉送回来之后，很快就回宫了。离开了这么久，政务不知道已经堆积了多少了。

显德帝走之后，一群丫头婆子，才敢上前跟苏婉说话，七嘴八舌的嘘寒问暖，最关心的就是苏婉腹中的胎儿，不得不说，见到苏婉完完整整地回来，众人都松了一口气。

邱妈妈又跟苏婉说了一番府里的情况。

苏婉被掳走后，显德帝发作了一些人，那些没用的，偷奸耍滑的，或者本身有点问题的，全部抓的抓卖的卖，所以，府里的下人虽然少了一些，却都更加可靠了。

显德帝也没有再给苏婉人手，苏婉明白，这是因为他早已经打算让他进宫的缘故。

总体来说，府里还算安稳，基本没有发生什么大事。

楚国夫人平安归来的消息，不出一刻，便已经传了出去。

毕竟禁军那么大的动静，大家能不知道吗？

关心苏婉的人，欢喜不已。厌恨苏婉的人，几乎咬碎了一口银牙。

尤其是宫里的那群女人。

当她们知道苏婉不但平安回来，而且，连孩子都保住了之后，个个都是又气又恨。

无论皇后还是四妃，这下都淡定不了了。

她们都有种预感，楚国夫人怕是离进宫不远了。

经过楚国夫人被掳走一事，她们可不相信陛下还会将楚国夫人留在宫外。

若是要进宫，就必须要给一个位份。

所以，问题便来了，陛下到底会给她一个什么位份？

难道真要让她们腾出来一个不成？

以陛下对楚国夫人的宠爱，这也不是不可能的。

于是，四妃几乎是人人自危。

就算皇后笃定陛下不会废后，也难免有些焦虑紧张。

这楚国夫人给人的威胁感实在太强了，什么不可能的事情，发生在她身上，都会变成可能。

比如说，这次陛下以身犯险，亲自出宫接她，这可是从来都没有发生过得事情。

就算宁皇后知道了这件事后，嫉妒、愤恨到了极点，对苏婉的忌惮，也同样达到了极点。

陛下为了她连自己的安危都不顾了，还有什么不能为她做的？

宁皇后有些坐不住了，连忙召集四妃过来说话。

因为有了共同的敌人，宁皇后和四妃的关系，已经好到蜜里调油了。

她们都知道，谁才是自己最大的敌人。

等四妃都到了之后，宁皇后立即开门见山地说道：“四位妹妹，楚国夫人回来了，我想你们应该都已经知道了这件事。我此次紧急找你们来，就是想要跟大家商量一下，如何阻止楚国夫人进宫。”

四妃对视一眼，都皱起了眉头。

胡贵妃身为四妃之首，说道：“楚国夫人才刚回来，就算要进宫也不会这么快吧！”

“怎么不会？”宁皇后淡淡地道，“你们看着吧，陛下很快就要行动了，到时候我们再做准备，可就晚了。”

“若是陛下执意如此，我们有什么办法？”霍贤妃有些焦虑，又有点心灰意冷。若是楚国夫人进宫，她怕是首当其冲，第一个遭殃，而且，四妃中她是唯一一个没有孩子的。

“事在人为，贤妃妹妹可不要说这种丧气话。”孙淑妃看了她一眼说道。

周德妃也说道：“没错，事情还没有那么糟糕，不要自己吓自己。只要楚国夫人进不了宫，就算孩子生下来了，名分上到底不如真正经经的皇子。”

“那到底应该怎么办才能阻止她？”霍贤妃皱起了眉头，若是早知道小苏氏能给自己带来这么大的压迫和威胁，她说什么也要早早杀了她。

其他人都沉默了，因为她们根本拿显德帝没有办法。

只要陛下决定了，她们就无法改变他的意见。

良久之后，胡贵妃方恨恨地道：“楚国夫人要进宫也可以，但是，必须位列于四妃之下，否则，若是她敢抢本宫的位子，理国公府也不是好惹的。”

“说得对，陛下怎么也该顾忌我们几家背后的实力才是，此事，我们绝不相让。”周德妃也冷冷说道。

宁皇后说道：“其实，还有一个人或许可以帮我们劝阻皇上打消这个主意。”

“谁？”四妃都看向宁皇后。

宁皇后笑道：“太后娘娘。”

“太后？”四妃面面相觑，“可是太后被软禁之后，可是万事不管了。”

“就算如此，也没人敢忽视太后说的话。本朝看重孝道，陛下也一向以孝子自居，更不可能不听了。而且，太后娘娘也不是被软禁，她只是在养病而已。”宁皇后说道，“只要我们愿意提一提郭美人的位份，给她制造下机会，太后娘娘一定会站在我们这一边的。”

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴，写的超慢，我需要整理一下后续情节。╮（╯▽╰）╭尚未修改。先发了。明早才能改过来。

Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十四章高兴和担忧

苏婉即便不知道宫里那些女人的算计，也知道自己进宫一事，绝不会平静。

但她既然已经决定了要进宫了，就绝对不会退缩，也做好了应对一切的准备。

回到家之后，苏婉就完全放松了，果然还是家里最舒服，这一晚，苏婉睡得很香甜，很安稳，只是有点不习惯梁宏不在身边。

次日，苏婉就早早起来梳妆打扮了，因为她知道，今天极有可能会有客上门。

用过早饭不久，果然人登门，但她怎么也没想到的是，灵璧侯夫人竟然亲自来了，世子夫人余氏亲自陪同。

苏婉直接出去迎接了。

“姨母——”见到灵璧侯夫人，苏婉不由鼻头一酸，激动地喊了一声，脚步也加快了几分。

灵璧侯夫人原本脸上也带着激动和笑意，见状，却是脸色一变，脱口喊道：“婉姐儿小心点。”

说着，也急走几步，上前搀扶住了她，带了点焦急和责备地说道：“你是有了身子的人了，可千万要小心才是。”

此时，余氏上笑着上前给苏婉行了礼，又说道：“太太说得对，夫人还是要注意保护身体才是。”

“嗯，我会的。”苏婉点了点头，又问道：“姨母，您怎么亲自过来了？”

“我身体好多了，又没有老得走不动，怎么就不能亲自来了？我总得亲眼看看你才放心。”

灵璧侯夫人先是仔细打量了她一番，见她气色极好，才终于放下了心，亲自扶着她往里面走，脸上带了一丝欢喜之色。

自从她跟外甥女相认之后，去了心结，灵璧侯府也蒸蒸日上，她身体可是一天好过一天了。虽然这一个多月来，因为担忧焦虑的缘故，消瘦了几分，却也比以前好多了。

余氏说笑着说道：“夫人不在的这段时间，太太是吃也吃不好，睡也睡不好，整个人都瘦了一圈，昨天听到你回来的消息，高兴地一晚上没有睡着觉。今天一大早，就迫不及待地过来看夫人了。”

“让姨母和嫂子担心了，是我的不是。”

“这怎么是夫人的错？要怪也要怪白莲教那些逆贼。”说起这个，余氏就忍不住愤怒和鄙视，“只会出这种下三滥的招数，连怀了孩子的孕妇都不放过，亏他们还有脸发展信徒，可恨地是竟然还那么多人被他们蒙蔽，真真是可恶至极。”

自从他们府上出了一个楚国夫人以后，她出去交际，谁不高看她一眼？可是，等楚国夫人被掳走之后，那些人就变了一副嘴脸，落井下石的多，真心关心的少。不知多少人幸灾乐祸，那些人明着关心，实则故意戳她的心窝子，话里话外，都在说楚国夫人凶多吉少，怕是回不来了。余氏一气之下，干脆眼不见心不烦，直接推了各种应酬。

只是心里到底不咽不下这口气，现在想起来，她还心里还恨得咬牙切齿的，才会对白莲教这个罪魁祸首如此愤恨。

不过她只要一想到，楚国夫人回来之后，那些人的嘴脸，她心里又觉得畅快无比。

“幸好你没事，否则，可让姨母怎么活？”灵璧侯夫人哽咽地说道，眼睛也有些湿润，她是真得以为，苏婉回不来了，所以听到苏婉回来的消息，才会那么激动。

苏婉看着灵璧侯夫人明显消瘦的脸庞，有点心酸，有些愧疚，也有些温暖，她也只能安抚地握了握她的手。

说话间，三人已经进了福瑞堂，一并在花厅里坐了。

丫头们上了切好的新鲜瓜果，都是冰镇过的，灵璧侯夫人并不吃凉的东西，又另上了茶点。

灵璧侯夫人仔仔细细地问了苏婉的身体的情况，直到确定苏婉没事才罢休，脸上也露出轻快的笑容，说道：“你有了这个孩子傍身，后半生总算是有靠了，姨母也就放心了。”

苏婉身为楚国夫人，地位虽高，但却无法让灵璧侯夫人安心，总觉得不如正式的嫔妃来得实在，让人心里不那么踏实，一旦没了皇帝的宠爱，谁又会将她放在眼里？

但有了儿子就不同了，就算封不了亲王，封个郡王也不错，万一将来苏婉失宠，也可以跟着一同去封地，这是对苏婉最好的结果了。

苏婉也明白她的担忧，微微笑了笑，斟酌了一下，还是说道：“姨母，我很快就要进宫了。”

“什么？”灵璧侯夫人和余氏双双愣住，不由对视了一眼，都看到了对方眼中的震惊、欣喜之色。

半晌，灵璧侯夫人才回过神来，激动地问道：“婉姐儿，你说的可是真的？”

余氏也眼巴巴地看着她。

苏婉看到她们如此欢喜，心里却有些哭笑不得，她也总算明白——

只要她没有进宫，就算她再如何受宠，在别人眼里，在地位上，也还是比不上宫里那些嫔妃。

名不正，言不顺，自然就没有底气。

看着两人都期盼地看着自己，苏婉也不由点了点头，说道：“是真的，只有以后我想要见你们，怕是就不那么方便了。”

“这有什么不方便的？”余氏眼睛有些发亮，兴奋地说道：“等你进了宫，成了陛下的嫔妃，到时候我们递牌子进宫看你也是一样的，何况你也可以召见我们。”不过是稍稍远点罢了。

若是楚国夫人成了皇妃，他们灵璧侯府也算是正经地皇亲国戚了，不再像以前一样那么尴尬，最重要的是，他们灵璧侯府肯定还会水涨船高。

虽然现在的灵璧侯府比起以前，已经好了许多，但是谁不想更上一层楼呢！若是能恢复以前国公的封号，那就更好了。

“这就好，这就好。”灵璧侯夫人欣慰不已，苏婉进宫，余氏想得更多还是家族的利益，灵璧侯夫人虽然也想到了这些，但她更多的却是为苏婉高兴。至少她再也不用顶着这么一个不尴不尬的身份了。

“婉姐儿，陛下可有说给你一个什么位份？”灵璧侯夫人问道。

苏婉微微摇了摇头，说道：“陛下没有告诉我。”其实，她也有点那么一点好奇，不过，她忍住没问，说不定有什么惊喜呢！

可惜，灵璧侯夫人和余氏就没有这么乐观了，两人欢喜的神色稍缓，余氏更是急切地说道：“夫人怎么不就不问问圣上呢？”

灵璧侯夫人闻言，不由皱了下眉头，责备地看了余氏一眼，说道：“你别胡说！这种事能随便问吗？万一引起陛下反感，岂不是弄巧成拙？”

余氏也觉得自己太操之过急了，连忙自打了一个嘴巴，笑着道歉道：“太太教训的是，都怪我太着急了，又不会说话，夫人可别放在心上。”

苏婉笑着摇了摇头，表示不在意，心里却觉得余氏似乎有些变了。

灵璧侯夫人对苏婉道：“只要婉姐儿能进宫，位份便是低一些也没什么，等将来诞下皇子，还怕升不上去吗？”

“对对对，只要能进宫，比什么都强。”余氏急忙说道，但是，顿了下又道：“不过，依我看来，夫人若是进了宫，至少也会是个嫔。”

陛下对楚国夫人的宠爱，早已远远超过了当初的珍嫔，位份怎么也不会比她低。

四妃之位就不用想了，从一品的妃位，或许可以肖想一下，就是苏婉的身份是个短板。

苏婉含笑不语，陛下肯定不会只封他一个嫔的。

她身为楚国夫人，都能跟四妃平起平坐，人绝对没有越活越回去的道理。

灵璧侯夫人对余氏的话，也很赞同，但又警告她说道：“婉姐儿进宫一事，你可要守口如瓶，万万不可泄露出去。”

毕竟，圣旨没下来，万一透露出去，不但会引起陛下不满，也会让人觉得他们灵璧侯府猖狂，越是这种时候，越是要低调。

“太太，您这就小看我了，我像是那么多嘴的人吗？什么该说，什么不该说，我心里清楚着呢！”余氏笑眯眯地说道。

灵璧侯夫人闻言，点了点头，说道：“我知道你是个有分寸的。”

灵璧侯夫人和余氏两人跟苏婉又说了一会话就离开了，苏婉毕竟怀着身孕，她们也不好太打扰她。

但两人走的时候，却是笑容满面，走路都带风，精气神都不同了。

她们走了之后，陈雅琴也派人来了一次，她其实是想要亲自来的，但是，一时走不开，说明日要来看她。

苏婉顿时笑了。

跟灵璧侯府的人相比，她其实更加亲近陈雅琴。

陈雅琴也知道她所有的事情，跟她相处，她完全没有负担，她是真得对她好。

又过了一日，陈雅琴果然来了。

“妹妹，你可总算是回来了，担心死我了——”陈雅琴一来，立即上前抱住了苏婉。

两人抱着痛哭了一场，最后都成了兔子眼，不由相视一笑，又重新洗脸梳妆。

得知苏婉要进宫的消息，陈雅琴也很为她高兴，也有些担忧，一入宫门深似海，她最了解苏婉的性子，是很不适合宫里的。事已至此，也没办法。

她这次除了来见苏婉外，还给她带来了一个不太好的消息。

“姐姐说的是真的？”苏婉蹙起眉头问道。

陈雅琴神色有些郑重，说道：“是真的，虽然这种传言还很少，但是，不出两天，整个京城的人怕是都会知道了，妹妹还是快点做出应对才好。”

流言传播速度很快，而且还可以杀人于无形的，也是最难禁止的，就算明面禁止了，私底下也会偷偷的传，甚至还会愈演愈烈。

所以，在察觉到有点苗头的时候，陈雅琴丝毫不敢怠慢，立即告诉了苏婉此事，若是不管，肯定会一发而不可收拾。

苏婉也知道事情的严重性，这一次，跟往日任何流言都不同，事关她的清白，若是真流传开来，对她的名声可是一个极大的打击，她名声肯定会一落千丈，别说要进宫了，怕是连在京城立足都不能了。

若是在这种情况下，陛下依旧执意接她进宫，恐怕连陛下的名声都要受到影响，一个色令智昏的帽子是少不了的，那些大臣也会极力反对。

“谢谢姐姐告诉我此事。”苏婉郑重其事地感谢道。

“谢什么？你这是故意要跟我疏远是不是？”陈雅琴嗔怪道，“再说，我就是不告诉你，难道陛下还发现不了吗？我只是想要让你做个心理准备而已，若是受了刺激，动了胎气，可就如了那些小人的意了。”

苏婉点了点头，说道：“嗯，我也大概知道是哪些人在捣鬼了。”

陈雅琴也猜到了，笑道：“谁最不想让你进宫，恐怕谁就是幕后主使了。”

陈雅琴之前说的没错，显德帝的确已经收到了消息。

厂卫不是摆设，京城里有点风吹草动，都瞒不过他们。再加上，有了前几次的教训之后，陛下一直都让他们注意楚国夫人的消息，就怕有人坏了她的名声。

因此，这次一有人散布谣言，他们就察觉了，立即就将人控制了起来，开始向上追查，同时，又将此时禀报给了显德帝，显德帝不动声色，一切等查出结果再说。

很快，查到的结果，就出现在了显德帝的案头上，显德帝立即就冷笑了一声。

谁也没想到，厂卫行动会如此迅速。

就连皇后她们也想不到，她们以为，就算厂卫反应过来，也会在两、三天以后了，那时候，就是想要控制也控制不住了，陛下也没有办法，他总不能堵住全天下人的嘴！

永和宫。

贤妃这两天心情不错，很久没有出现的笑容，也重新出现在了她的脸上。

她没有办法不高兴。

楚国夫人得宠之后，她就一直在忍耐，小心翼翼地做人，降低自己的存在感，就是为了避其锋芒，不让她注意自己。

她成功了，小苏氏果然没有报复他。

她当然不会一直忍下去，只要她忍到楚国夫人失宠，就可以了。

然而，时间一天天的过去，小苏氏不但没失宠，反而越来越受宠了。

这让她憋屈地想要吐血，却也丝毫没有办法，只能继续隐忍。

她以为自己想要翻身，怕是还有很长一段时间，却没想到，眼前就有这么一个大好的机会。

她特意给母亲传了消息，让她悄悄安排人手，散播出楚国夫人失去清白的谣言，还特意叮嘱她，一定要瞒着昌武侯，因为她不确定，自己这个大哥会不会站在自己这一边。

只凭她一家肯定不行，还好，皇后和贵妃等人也会出手，几家联和起来，还怕扳不倒她？

现在，她只要等好消息就行了。

可惜，好消息没有等来，她却先等来了圣上的人。

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴。明天就是这个月最后一天了，亲们摸摸兜，看看还有票吗，别过期了。我在下面接着呢，别在最后关头被人给爆了。呜呜，姐妹们快给点鼓励啊。

噗，吐血，到底还是卡文了。Σ（°△°

）︴，发现了一处错误，贤妃的一个宫女也叫含薇，跟永兴郡主重名了，将宫女改成含雪了。

Σ（°△°

痴柔情　送了3颗钻石

七烨如钩　送了1颗钻石

yoyu2003　送了5颗钻石

冰顔绝恋　送了1颗钻石

天蒼澪　送了1颗钻石

在水一方2009　送了5朵鲜花

冰顔绝恋　送了1朵鲜花

七烨如钩　打赏了100币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十五章五公主

来人正是司礼监秉笔太监，东厂督主杨永，也是皇帝最信任的人之一，权势之大，便是她们这些嫔妃，也得恭敬客气，甚至还得竞相巴结着，若是能让他陛下为她们美言几句，何愁没有圣宠？

贤妃以前也没少拿银子笼络他，可惜的是，自从楚国夫人受宠之后，杨永就变得针扎不进，水泼不进，再难像以前那样贿赂他了。

不过，凭着以前的良好合作，她自认跟杨永关系还算有点交情，听到杨永来了，也并不慌张，甚至还带了点惊喜之色——

“杨公公，你怎么亲自来了？是陛下想要要召见我吗？”贤妃期待而又激动地问道，此时，她并没有看到杨永脸上那丝轻蔑的冷笑。

杨永见到贤妃之后，也不行礼，嗤笑一声道：“贤妃娘娘，你若还想要陛下召见，等下辈子吧！”

霍贤妃闻言，脸色骤然一变，眼中升起一丝慌张和恐惧之意，但她还是强行打起精神，脸色苍白地问道：“杨公公这话是什么意思？”

“咱家是什么意思，娘娘心里明白。”杨永冷笑道。

“本宫不明白……”霍贤妃额头上的冷汗都冒出来了，还是咬牙说道。

杨永的神色已经有些不耐烦了，直接打断了她，冷冷道：“你马上就知道了，贤妃接旨吧！”

贤妃只能惊惶不安地跪了下来。

“皇上有旨，霍氏贵为贤妃，却德行有亏，心肠歹毒，散播谣言，毁人名声，实不配为妃，着立即褫夺其封号、妃位，立即打入冷宫，以示惩戒。”

杨永说完之后，也不看瘫坐在地上，无法回神的贤妃，直接吩咐道：“来人，去了霍氏的衣冠，立即押送乾西五所。”

陛下吩咐，立即执行，一刻也不能耽误。

乾西五所，还在西六宫之北，处于皇宫东北角，也就是所谓的冷宫了，不知幽禁过多少宠妃，甚至还曾经幽禁过一位废后，多她一个不多，少她一个不少，只是进去之后，能出来的寥寥无几。

“不，我不相信，我是昌武侯的妹妹，陛下亲封的贤妃娘娘，你们不能这么做！”

贤妃，不，霍氏护着自己的衣服，吓得立即连连后退，但是，她退又能退到哪里去呢！她一弱女子，终究抵挡不住那些如狼似虎的太监，她终究被压制住了。

小太监毫不留情地上前扯掉她的凤冠，扒掉她身上的霞帔褙子、大袖衫，只留下了白色中单，顿时，一股强烈的羞耻和侮辱在霍氏心中升起，让她几近崩溃，她一边挣扎，一边哭喊道：“不，我要见皇上，本宫要见皇上，我是被人陷害的，陛下，臣妾冤枉啊……”

“娘娘——”含雪哭喊着想要上前去救霍氏，却被小太监一脚踢到一旁。

他有看了一眼含雪道：“这名宫女是霍氏的心腹，没少助纣为虐，直接杖毙！”

霍氏尚且自顾不暇，哪里还顾得上自己心腹大宫女的性命？眼见自己就要被拖出去了，她什么也顾不得了，干脆破罐子破摔，直接喊道：“杨公公，我不服，我要见陛下，皇后和贵妃她们也插手了，为什么只惩罚我一人，我不服……”

她之所以敢动手，也是看在法不责众的份上。她就不相信，陛下真会将皇后和四妃一网打尽。

杨永一脸恶意的笑道：“皇后娘娘根本没有插手此事，至于其他人，你放心，无论是谁插手了，陛下都不会轻易放过的，这天下没有什么事，能够瞒得过陛下。”

说完，一扬手，让人将如遭雷击的霍氏拖走了。

皇后一直都是动口不动手，极少给人留下把柄，这次也是。其他三妃虽然也有动作，却只是推波助澜罢了，而且，十分谨慎，一察觉到不对，立即就收手了，因此，真正动手的只有霍氏。

而霍氏，只将此事交给了昌武侯太夫人去办，可她却不知道，昌武侯太夫人已经老了，精力有限，在侯府的掌控力和影响力，也大不如前，根本动用不了多少昌武侯府的力量。若是霍渊去做，绝不会这么轻易被人察觉，流言也不可能这么快被控制住。

杨永去勤政殿向陛下复命。

而贤妃被抓起来的当天，胡贵妃被下令直接禁足一年，禁足期间，任何人不得请安探望，不得出门，只有贴身婢女在旁伺候。

周德妃和孙淑妃，均被罚抄经一个月，每日三个时辰睡眠和用膳外，不得停顿休息。

一日之间，四妃竟是都被罚了。

整个后宫顿时人心惶惶，恨不得夹起尾巴做人，聪明的已经有人猜到了四妃被罚的原因，之前的那点小心思也不免收了起来。

连四妃都如此，何至于其他人？

唯一没有受罚的则是皇后，但是，却也被皇帝派人斥责了一顿。

这还是宁皇后被册立为皇后的以来头一遭，立即令宁皇后大失颜面，威信大减，而且，明眼人都不难看出，皇后已经失去圣心了。

以前，宁皇后就算没有宠爱，皇帝对她至少也有三分尊重，可是现在，她显然已经被陛下彻底厌弃了。

若非皇帝需要她打理后宫，被幽禁的人中，肯定也有她的一份。

刚刚入夜，坤宁宫里就弥漫着一股压抑，悲愤、甚至绝望的气氛。

宁皇后无神的躺在床上，好像身体里的精气神，一下子就被抽走了。

此时，卸了妆的她，脸色蜡黄，神色委顿，发丝间隐隐可见几根白发，看起来比平时老了好几岁。

今天皇上派人怒斥了她一顿后，宁皇后就忍不住吐了一口血，直接病倒了。

这惩罚看着不重，其实，却是句句都戳在她的心窝上，还说她手段阴狠，心思不正，根本不配得到“贤后”这两个字。

她心里恨啊！难道她辛辛苦苦地为他打理后宫这么多年，为他生儿育女，竟然还比不上那个以色侍人的女人？

为了她，竟然连她好不容易经营起来的名声都给毁了！

凭什么？就凭她比她年轻，比她美丽？

真真是太好笑了！

宁皇后心灰意冷，觉得自己这么多年来，努力维持自己的名声和形象，简直就像是一个笑话。

她就是名声再好，再贤惠又如何？在他心里，根本也抵不上那人一根手指头，也不会让她多看自己一眼。

她不甘心，她真得很不甘心！

甚至，她还有些后悔。

她百般算计，步步经营才勉强让自己坐稳后位，护住自己的两个孩子。可是，楚国夫人呢！她根本什么都不用做，因为陛下会为她扫平一切。

她虽然不想承认，但她的确是嫉妒着她着。

若是当初，她肯在陛下身上多下些功夫，让陛下多喜欢自己一些，而不是故做大度，专心经营自己的名声，是不是事情就会有所不同？

可惜，没有人给她答案。

“娘娘——”高嬷嬷轻轻喊了失神的宁皇后一声。

宁皇后眼睛微微动了动，看向高嬷嬷。

“五公主看您来了。”高嬷嬷轻声说道。

五公主就是皇后所出的女儿，如今刚刚七岁。

宁皇后的脸上闪过一丝光亮，但她的眼睛很快就暗淡下来，说道：“天色晚了，让五公主回去好好休息，明天再来请安不迟。”

话刚说完，就听到一个有些稚嫩的声音喊道：“母后，儿臣听说您病了，特意过来看看您。”

话音未落，一个身着红色宫装，长相十分清秀，年纪虽然不大，但看起来却有很沉稳女孩缓缓走了进来，神态容貌，都很像宁皇后，眉宇间带着一抹担忧，正是五公主梁婧。

宁皇后的脸上立即露出一抹慈爱之色，勾起唇角笑道：“婧儿，母后没事，你不用担心，快回去睡吧！”

五公主走到床边，摇了摇头说道：“不，儿臣今天就陪着母后。母后，您到底生了什么病？”

宁皇后慈爱笑道：“别担心，母后这是老毛病了，过两天就好。”

五公主犹豫了一下，说道：“母后，您就不要再瞒我了，我知道您这是被人给气的。”

宁皇后脸上的笑容一顿，蹙眉道：“谁说的？别听别人瞎说。”锐利的眼神直直看向五公主身边的宫女和奶娘，吓得她们立即跪了下来。

“母后别怪她们，是儿臣不小心听到别人说的。”五公主连忙说道，“儿臣知道，都是为了那个楚国夫人……”

“住口！”宁皇后脸色一变，直接打断了她，但是看到女儿微微泛红的眼睛，却又忍不住放柔了声音，摸了摸她的头，叹息着道：“婧儿，以后千万不要对楚国夫人不敬，万一被人听到了，就连母后怕是也护不住你。”

五公主咬了咬唇，不敢置信地看着她说道：“母后，怎么会这样？”

宁皇后心里苦笑一声，但还是语重心长地道：“你只要记住我的话就是了，等她进宫以后，千万不要招惹她，甚至还要恭恭敬敬的，只要你不惹她，她就不会对付你的。”

她虽然心里怨恨苏婉，但她也算了解楚国夫人的性子，心地的确不错，只要不惹她，她就是无害的。

令人惊悸害怕的是皇上，他可不会心慈手软。

“记住了吗？”宁皇后再次问道。

五公主郑重地点了点头，说道：“母后，我记住了，儿臣一定不会去招惹她的。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十六章皇贵妃

皇后被训斥，四妃接连被罚一事，很快就在京城掀起轩然大波。

众人私底下议论纷纷，却也没有人敢跟陛下吭声，连大臣们都保持沉默。

大臣插手后宫一事，本就不合时宜，当今陛下对此更是不喜。

而四妃的娘家，对于四妃被罚，显然心里有数，心虚还来不及，又怎么会引火烧身。

何况，除了贤妃被打入冷宫之外，其他三妃，也没有太大的损失，在他们的承受范围之内，对这个惩罚，便只能捏着鼻子认了。

至于昌武侯，显德帝早就让人将这件事的始末透露给了他。

昌武侯听了之后，脸色变幻不定，却是一句话也没有说。

回府之后，霍渊立即去见了太夫人。

太夫人此时也已经收到了消息，哭得晕过去了好几次，再次病倒了。

陛下没有派人再惩罚她，其实，将贤妃打入冷宫，已经是对昌武侯太夫人最大的惩罚了。

昌武侯太夫人一直对贤妃寄予厚望，她虽然看重儿子，但最疼的却是女儿，贤妃被废，简直就是拿刀在戳她的心窝子。

那副心如死灰，大受打击的模样，便是霍渊而已不忍心再说她了。

只吩咐让人好生照顾，虽然没说软禁她，却是万事都不由她管了，并吩咐苏清雪在太夫人床前侍疾。

苏清雪虽然不愿意，如今也不敢违拗霍渊的意思。

她若是不听霍渊的话，霍渊可不会像她父母那样宠爱她，对她绝对是翻脸无情的。

她已经受过教训了。

不触到侯爷的底线，她做什么都行，甚至好几次违逆太夫人，将太夫人气得半死，霍渊都没管。然而，侯爷吩咐下来的话，她若是不听，霍渊多的是法子整治她，最简单的办法就是冷暴力。

苏婉未穿越之前，那个苏婉儿受到的冷遇，就会变本加厉地落她身上，虽然她有人也有钱，不至于向苏婉儿那么惨，但是，侯府的下人们，却不会给她好脸色。

她就是想要添个菜，要个热水都不方便了，侯府下人对她更是阳奉阴违。偏她又是个受不得气的，就算闹腾，最后也会被霍渊强行镇压，几次之后，她也就乖了。

直到现在，她也没有完全将管家权捏在手里，那个王姨娘还有那个孙姨娘也不是省油的灯。

她们俩就分瓜了她手中的一半的管家权。

她虽然刚进府的时候，将她们整治地很厉害，但那是在侯爷不管不问的份上，只要侯爷主动维护她们，她就会一败涂地，最后，也只能打落牙齿往肚子里吞。

她也终于明白，侯爷绝对不会无限量的容忍她，两位姨娘就是霍渊辖制她的其中一个手段。

吃了好几次亏之后，面对霍渊，她终于变得乖巧了，也知道怎么样才不会激怒他了。

苏清雪跟太夫人相看两相厌，两人冲突不断，两人各有胜负。

苏清雪被太夫人磋磨地不轻，王太夫人也三番两次被她气得吐血，总之是两败俱伤，再也没有心思去关注其他，唯一比较好的一点是，太夫人被转移了注意力，对贤妃也不是那么伤心了。

当然，王姨娘、孙姨娘跟苏清雪之间的矛盾和冲突，也在屡屡升级，昌武侯府的后院一片乌烟瘴气，就连大小姐霍灵芸都无法完全置身事外，谁让苏清雪是她的亲姨母呢！

霍渊对于后院的情况，可谓了若指掌，甚至可以说都在他的掌控之中，只要不她们不闹到外面去，不给他添乱，她们怎么闹都没关系。

对于贤妃，霍渊也已经彻底放弃了。

她既然不将他这个兄长看在眼里，事事都瞒着他，他又何须在多管她的闲事？

苏婉次日清晨起来之后，就听到了四妃被罚的消息，还是邱妈妈亲口告诉她的。

邱妈妈对此状况十分高兴，在她看来，陛下就是在为夫人进宫铺路。

看，贤妃不就已经被撸下去了吗？

她原本以为，夫人顶多也就被封个从一品的妃，如今，夫人极有可能填补四妃的空缺，成为四妃之一。

苏婉却不这么觉得，她可不想做什么贤妃，顶了她的位子，她可是一点都不高兴，陛下也绝对不可能这么做。

或许在别人看来，她是扬眉吐气，但在她看来，这简直就是在膈应她。

想到外面那些流言，竟然是霍氏命人做的，苏婉对她的遭遇，就一点也同情不起来。

何况，两人本有旧怨。

对她的下场，她只会乐见其成。陛下能惩治她，真是再好不过。

苏婉的心思，外人自然是不知道。

霍贤妃被废之后，几乎是所有人都认为苏婉会成为下一任贤妃。

就连皇后都如此认为。

贤妃被打入冷宫，她跟贵妃等人其实都是松了一口气的，至少不会有人对自己的位子虎视眈眈了。

她们都十分庆幸，没有做这个出头鸟。

然而，在众人都以为苏婉被封为贤妃是铁板钉钉的时候。

显德帝却朝堂上提出了设立皇贵妃。皇后之下，四妃之上，设立皇贵妃一人，跟皇后一样，没有品阶，有册、有宝、有印，相当于副后，可统摄六宫，亦能接受嫔妃和命妇朝贺。就连皇贵妃的冠服也都已经确定下来了，简直与皇后的服饰相差无几，只有细节处略有不同。而且，也是唯一跟皇后颜色相同的，可以用正黄色。

这一提议，顿时引起满朝哗然。

立即就有人跳出来反对，因为设立皇贵妃的不符合规矩，前所未有。

可惜，显德帝早已经做了决定，只是通知一下而已，并不是要征询他们的意见。

有些人上蹿下跳，蹦的欢，然而内阁还有礼部都没有提出反对，他们也掀起不起什么浪花来，只能偃旗息鼓。

此消息一传出来，整个京城都掀起了轩然大波。

明眼人都知道，这个皇贵妃的位子，是为谁而设的。

楚国夫人再次成了众人钦羡和八卦的对象。

不过，众人虽然酸溜溜的，却也没有人再敢说楚国夫人的不是了，现在众人已经打听到贤妃之所以被废，就因为她散播谣言，污蔑楚国夫人的缘故，有贤妃前车之鉴在前，众人哪里还敢放肆！

何况，楚国夫人已经今非昔比，皇贵妃之位对他们的威慑力，可比区区一个楚国夫人强太多了。

昌武侯太夫人听到这个消息后，可谓又惊又怕，当场就翻了个白眼，晕厥了过去，这次是彻底晕了。

不只是她，可以说昌武侯府的所有女眷，都受到了极大的惊吓，病倒的不是一个两个。

皇贵妃？副后？宛如两座大山压在她们头顶上，让她们绝望至极。

小苏氏被封为楚国夫人时，她们虽嫉妒，甚至暗恨于心，却也没有过于害怕，至少不会让她们绝望。

不过是个没有正式封号的嫔妃罢了，甚至连宫门都入不得，又有什么可怕的？

就算现在得了皇上的宠爱，难道她还能得宠一辈子不成？

何况，他们都知道，楚国夫人根本无法怀孕。一旦楚国夫人失宠，她的地位就会一落千丈，楚国夫人的身份，根本起不了什么作用。

可让她们怎么也没想到的是，楚国夫人却先是怀孕在前，册封皇贵妃在后，就算以后失宠，她也照样是高高在上的皇贵妃，若是以后有了皇子，那地位就更加稳固，想让她从上面摔下来几乎是不可能的。

这样她们极为绝望，就算小苏氏不对她们做什么，但也始终是悬在她们头顶的一把刀，让她们也如坐针毡，惶惶不可终日。

除了昌武侯府之外，英国公府同样不好受。

之前的寿宁大长公主，现在的梁氏，更是十分不甘心，简直恨的咬牙切齿他，同时，她的心里，终于升起了一丝后悔和惧怕之意。

不是后悔自己没有杀了她，而是后悔自己为什么要对付她。

若是她一开始，她没有针对小苏氏，说不定，她直到现在还是昌武侯夫人，任由她摆布，而她还是高高在上的大长公主殿下，享尽荣华富贵，而她最疼爱的小女儿，也不会委委屈屈地嫁给昌武侯做继室。

还有一点，苏婉若是坐了上皇贵妃的宝座，英国公府将来还有出头之日吗？

显德帝的奶娘，锦乡侯太夫人宋氏，听到这个消息，则是暗暗叹了口气。

想当初，她还嫌弃楚国夫人的出身，谁能想到她现在能有这般造化？

也幸好当时没答应，否则，不知道要生出多少事来。

那楚国夫人，就连皇帝都对被她迷成这样，傅黎又怎么会例外？

如果她真是以前的昌武侯夫人，那就更不得了了。真让她嫁进来，傅黎怕是一颗心都扑在她身上，她这个继母在他眼里，又算得了什么呢？这样的红颜祸水，还是敬而远之的好。

要说最高兴的，恐怕就要属灵璧侯府和定远侯府了。

灵璧侯世子夫人余氏，听到这个消息后，嘴巴就没合拢过，一脸的春风得意，连走路都带风，简直就是扬眉吐气。

这可是皇贵妃，比贵妃都要高一等，比起皇后也只是稍次一点而已，她原本以为，楚国夫人封一个贤妃，她就要谢天谢地了，没想到，竟然给了她这么大的惊喜。

皇后的娘家撑不起来，他们灵璧侯府可不一样，绝对会成为外戚中第一家，想要恢复以前的荣光也不是不可能的。

想当初，她对太太接这个外甥女来，还有点意见，现在看来，真是太值得了。

不管楚国夫人的身份是不是真有问题，只凭这一点，他们灵璧侯府都要一口咬定她的太太的外甥女。

灵璧侯夫人也很惊喜，甚至有点受到了惊吓，好半晌才回过神来，然后长舒一口气，双手合十念了一声佛。

然后，就去了里面的小佛堂，在里面呆了整整一个下午。

整个灵璧侯府都是喜气洋洋，就连灵璧侯散值回来之后，都多喝了两壶酒。

定远侯府也同样十分高兴，谁让他们跟楚国夫人关系好呢！

尤其是定远侯太夫人，直说喜地跟小辈们说，她早就看出来，楚国夫人是个有大造化的，现在看来，果然如此。

众人都纷纷奉承，让定远侯太夫人更开心了。

定远侯太夫人还特意留下陈雅琴，叮嘱她再多探望一下楚国夫人，千万不能跟她疏远了。

陈雅琴一片真心对待苏婉，绝对不掺杂一点利益。

听到太夫人的叮嘱，有点不太自在，因为太夫人的目的并不单纯，但也没有反驳什么，这跟她的本意并不相违背，便也答应了。

同时，她也暗下决心，不到逼不得已，绝对不向苏婉开口，更不会利用她谋取利益，让给她为难。

对于设立皇贵妃一事，感到最难堪，甚至尴尬的，恐怕就要属宁皇后了。

原本她的位子是独一无二的，便是贵妃，也完全不能与她相提并论，只有她，才是唯一能跟皇帝平起平坐之人。

但是，皇贵妃册立之后，她独一无二的地位，顿时就变得摇摇欲坠了。

可统摄六宫，受外命妇朝贺，若是这些皇贵妃都能做，还要她这个皇后做什么？

更别说，她这个皇贵妃还十分受宠，她这个皇后就会彻沦为一个空架子。

若是苏婉被册封为贤妃，她勉强还可以接受，甚至有把握能够拿捏她，至少两人表面上可以相安无事，但是现在，却不行了。

皇贵妃的身份，让她太有危机感了，让她如鲠在喉，如棘在心，日夜不安。

她没有办法忽视她的身份，也没有办法劝服自己坦然接受，更无法平静地跟一个随时准备取代自己地位的女人想和平相处。

她就是不为自己着想，也要为自己的一双儿女着想。

楚国夫人还没怀孕，就已经有如此恩宠，若是生下的孩子，荣宠只会更胜，到时，谁还会记得她的一双儿女？

她原本的打算，就是想自己临死前，能让二皇子被册立为太子，为五公主选好驸马，现在看来，这个目标却离她越来越远。

这一切，都是那个楚国夫人带给她的。

这让她如何不恨她？

所幸，楚国夫人还没有被册封为皇贵妃，她还有运作的机会。

宁皇后心里存了一丝侥幸。可惜，她心里的最后一丝侥幸，终究还是被打破了。

三天后，楚国夫人被册立皇贵妃的《诏书》就下来了，布告天下臣民，普天同庆。

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O哈哈~，女主册立皇贵妃，到时候，公主，三品以上命妇都会到她的寝宫向她跪拜叩头朝贺的。　其实还有王妃，可惜，王妃都不在京城。

五一节快乐！（*^__^*）么么哒

晚上十点还有一更~

谢谢亲亲们的票票，上个月月票榜竞争十分激烈，在这种情况下，你们还让俺保住了第五名的位置，实在太了不起了，感谢大家~鞠躬~这个月还会继续加油的，O（∩_∩）O~

痴柔情　送了3颗钻石

我在云上看着你　送了3颗钻石

2722423064　送了1颗钻石

风中的云朵　送了10颗钻石

zhoumin1978　送了5朵鲜花

1314荧　送了5朵鲜花

2722423064　送了5朵鲜花

信号不好你说什么　送了1朵鲜花

qquser9510945　送了1朵鲜花

红尘一笑2　送了2朵鲜花

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十七章册封大典

因为皇贵妃乃是副后，所以，皇贵妃的册立乃是皇室大事，要举行隆重的册立大礼，甚至不下于当初立宁皇后时的册封大典。

举行册立大礼之前，显德帝颁发谕旨，礼部尚书赴内阁承制选择吉日，遍告有关部门做好各项准备，礼部同工部制作册、宝，送交内内阁，另作册文、宝文，并奏请皇帝钦学点学士、侍郎各一人充册立正、副册封使。

册立宁皇后时，正副册封使，是由大学士，和尚书担任，苏婉比她的规格稍稍次了一等，其他的基本大同小异。

苏婉被册封皇贵妃的吉日，选定的是八月初四。

而在册立前一日，也就是八月初三的时候，显德帝遣官告祭天地、太庙，并亲诣到家庙奉先殿告祭礼，告以册立之事。

因为要普天同庆，京城乃至全国，都必须穿红戴绿，打扮的喜庆热闹一些。

尽管只是册封礼，但是皇宫也装点的喜气洋洋，宫内各处御道铺设了厚厚的红毡毯，午门以内各宫门、殿门高悬大红灯笼，太和殿、乾清宫、勤政殿以及苏婉的寝宫——永宁宫（承乾宫），都悬挂了双喜彩绸，皇宫还是派了人出宫去平民区发放喜饼，不但如此，前期还补行纳采、竟宛如婚礼一般。

除礼部外，内阁、銮仪卫、鸿胪寺、钦天监的官员负责举行各项典礼，王公贵族和文武百官都来参加。

到了册封的这一日，显德帝在礼部尚书恭引下，和禁卫扈从下身着礼服乘舆至太和殿，举行册封礼仪，太和殿设着卤簿仪仗，太和殿前廊下设中和韶乐，王公贵族和文武百官序立，册立正、副使立丹陛上。

宣制官立殿中门左，宣制曰：“显德九年八月初四，册立楚国夫人苏氏为皇贵妃，命卿等持节行礼。”

之后，正、副使持节随册宝亭出协和门，至景运门，以册宝节授内监，奉至宫门，皇贵妃身穿礼服迎受。行礼毕，内监出，还节使者，使者向显德帝复命。

苏婉受了册宝之后，被恭引着回到了永宁宫，终于大松了一口气。

她以前还以为册立皇贵妃没这么麻烦，就是一道诏书的事情，再念一念册立诏书就完了，没想到，竟然还那么多繁文缛节，简直累死个人。前段时间，她就一直都在学习宫中礼仪，还有熟悉册立皇贵妃的流程，一刻都没得闲，所幸，她还是撑了下来。

如今，册立皇贵妃的仪式，总算差不多要完成了，只等明日，在接受所宫妃，公主，三品以上诰命们的庆贺礼后，再率领她们去慈宁宫向太后行礼。最后，还会与显德帝一起在太和殿受文武百官庆贺，然后由皇帝颁发诏书布告天下。

于太后也因为苏婉被册立皇贵妃的缘故，而勉强“病愈”了，就连胡贵妃等人也暂且解禁，等皇贵妃册立仪式过后，照样继续关禁闭。

苏婉此刻怀着身孕，身上还身穿厚重的皇贵妃礼服，一套完整的完整的册封礼仪下来，已经累的走不动了。

回到永宁宫之后，邱妈妈立即让人帮苏婉去了头上的九龙四凤冠，身上穿的翟衣和黻领中单等，换上了简便舒适的家常衣服，又吃了李嬷嬷特意做的药膳粥，早早上床歇息了。

以前的那些衣服，已经不适合她，都是新做的。

除了那些皇贵妃礼服、常服外，还有平时穿的轻便衣裳，只是颜色、衣服上的图案，都跟以前大不相同，彰显了皇贵妃的尊贵和与众不同。

要知道，皇贵妃的冠服定制，搭配的大衫、霞帔、佩饰等都与皇后相同，就是那些常服，也是要戴凤冠霞帔，苏婉可不想整天穿得这么沉重。

显德帝回来的时间，比苏婉晚了一些，苏婉已经睡着了。

众人无声地行礼之后，就退下了，显德帝也没有打搅苏婉，见苏婉睡得十分靠里，显然是给他留下了位置，显德帝见状微微一笑，轻轻地脱了衣靴上了床。

从始至终，苏婉都没有醒，显然已经累坏了。

显德帝其实也很累了，抱着苏婉也睡了过去，天色快黑的时候，两人才堪堪醒过来。

苏婉醒来的时候，还略带些迷茫，尽管在册封前，她已经住进宫了，但还是有些不习惯。

“陛下？”苏婉看到显德帝睡在旁边，似是也刚刚醒来，眼神瞬间便柔和了些。

“婉儿饿了吗？”显德帝问道，“朕让人传膳。”

苏婉的确是有些饿了，便点了点头。

两人多耽搁，一同起了身。

苏婉怀孕已经六个多月了，肚子已经很大了，行动比平时要稍稍迟缓一些，显德帝亲自扶着她下了床，到外间去用膳。

两人用过晚膳后，显德帝道：“婉儿，以后你就跟朕一起去勤政殿住，直接住在后殿，跟朕同吃同睡，要不然，朕不放心你。”他舍不得跟她分开，也能更好的保护她。

还没有人有那个胆量，敢把手伸到勤政殿来。

对此，苏婉自然不会拒绝，欣然应允道：“嗯，我听陛下的。”

苏婉现在十分容易困倦，用过晚膳没多久，就又有些困了，显德帝立即让她休息不提。

坤宁宫。

宁皇后也已经上床休息了，只是，此时她的神色不太好，整个人都有些病怏怏的。

苏婉被册立为皇贵妃一事，的确是给了她很大的打击。

虽然她的册封仪式跟她有点差距，但却可以忽略不计。

而且，按照规定，只有皇后才会有金册、金宝、金印，妃子们有册、印却无宝，嫔以下则只有册。皇后的册、印和宝是金制的，妃子的印金制、册镀金银，嫔册银制。但是，苏婉也同样有金册、金宝、金印，丝毫不比她逊色。

更别说她的依仗，也不比她差多少，怪不得说皇贵妃是副后，胡贵妃的待遇，比起她来，简直差远了。

这一切的一切，都让她堵心、嫉妒、愤恨。

这一天，她都在称病不出，反正也没有她什么事，她出现反倒尴尬，甚至让她无地自容。

“娘娘，夜深了，你早点歇息吧！”高嬷嬷进来之后，见到宁皇后模样，又是心疼，又是担忧地说道。

宁皇后漠然地看了她一眼，没有说话。

高嬷嬷叹了一口气，语重心长地说道：“娘娘，什么都比不上身体重要，您若是身体垮了，谁还会护着二皇子和五公主？他们又没有强大的外家，以后还不是任凭人宰割？所以，您一定都要保护好身体啊！”

宁皇后这才多了几分精神，却没说什么，过了好一会儿，她才开口问道：“五公主睡下了吗？”

“已经睡下了。”高嬷嬷的脸上露出了几分笑意，“之前，五公主殿下还过来看望娘娘，就算您没见她，她也关心地询问了您的身体，还让我好好伺候娘娘。五公主殿下年纪虽小，却是个极为孝顺的孩子，宫里这些皇子公主，都比不上她。”

宁皇后的脸上露出一丝笑意，但是，想起自己的女儿，明日还要向皇贵妃跪拜朝贺，心里的喜悦之情，便大打折欧。

以前，只有她才配享用这些诰命的朝贺，如今，竟是要多一个人了。

皇贵妃的存在，简直就是专门给皇后没脸的。

即便苏婉不做什么，只凭这一点，对她来说，她已经是罪大恶极了。

卧榻之侧岂容他人鼾睡！对于宁皇后来说，同样如此。苏婉已经侵犯了她的领地，连面子都没有给她留半分。她岂能心平气和地接受她？

宁皇后的眼神，变得冷厉起来。她不服输，也绝对不会认输。

既然已经无法保证自己独一无二的地位，那就无论如何，都要保住太子之位。

朝中支持立二皇子为太子的大臣不少，毕竟是皇上唯一的弟子，但若是苏婉生下了皇子，二皇子的地位，将受到极大的威胁。所以，她会在苏婉没有生下孩子之前，让二皇子被册立为太子，时间已经等不及了。

次日，熟睡中的苏婉被早早唤醒，再次穿上了厚重的礼服，又用了早膳，然后，才在一众宫人的簇拥下，去了前殿，升宝座，接受宫妃、公主、诰命们的庆贺礼。

苏婉在宝座上坐好之后，以胡贵妃为首的六宫嫔妃，长公主、公主，以及三品以上的诰命们，就依序进了永宁宫礼。

被引进来之后，齐齐向苏婉跪下叩头行礼——

“臣妇（臣妾、儿臣）拜见皇贵妃，恭贺皇贵妃。”

苏婉看着下方跪下来乌压压一片，齐声恭贺，竟是也有些心潮澎湃，无法自已。

怪不得这么多人想要当皇帝，皇后，原来被人跪拜的感觉竟是难以言喻地好。

而且，这些人中，还有很多人，都是她曾经跪拜过的，如今风水轮流转，竟是轮到她被人跪拜了。

苏婉第一次见全了陛下的三个姐妹，圣上的姐姐，怀庆长公主、南康长公主，还有显德帝的妹妹，沁阳长公主。

三人中，苏婉只见过怀庆长公主，而南康长公主早早就守寡了，没有孩子，一向深居简出。而沁阳长公主比显德帝小一岁，长相比两位姐姐都好，只是身体虚弱，常常卧病，也不大跟人接触，见过她的人不多。据说先帝还在时，她先天体弱的关系，也比较受先帝的宠爱。

因此，只有怀庆长公主常常出来走动焦急，众人大都对怀庆长公主十分熟悉，对于南康长公主，和沁阳长公主比较陌生了。

这次若非陛下下令让人进宫向皇贵妃庆贺礼，苏婉还真见不到她们。

之前，正旦那日，她们原本你也该进宫的朝贺皇后的，可惜，当时，南康、沁阳两位长公主都生了病，便没有进宫。

就算苏婉出身的确不好，但她却是皇帝亲封的皇贵妃，副后地位尊崇，所以，得享公主、诰命们的叩头大礼，便是皇帝的姐妹，怀庆长公主，和南康长公主也能例外。

除她们之外，苏婉还见到了自己以前的死敌，前寿宁大长公主梁氏。梁氏虽然被撤销了封号，但她现在依旧是英国公夫人，也破例被陛下解禁，就是为了进宫行庆贺礼。

不过这次，梁氏怕是宁愿继续在小佛堂里念经，也不愿意被赦免禁足。

她比以前瘦了许多，头发花白，看起来却不显慈祥，反而越发尖刻了，行礼的时候，她一直垂着头，苏婉看不清她的表情，想必她现在一定憋屈的呕血了。

不得不说，见到梁氏向自己叩头，她心里的确十分畅快，有种大仇得报的快感。

就算梁氏以前受到了惩罚，但是，苏婉却没有什么真切的体会，现在，才总算是觉得出了一口恶气。

苏婉决定，以后等正旦、冬至朝贺的时候，她还要让她进宫朝贺，让她多跪几次才行。

否则，怎能消她心中恶气？她以前可是三番了两次地想要杀了她，让她多跪拜几次怎么了？她还觉得便宜她了呢？

当然，这里面也少不了如今的昌武侯夫人苏清雪了。苏清雪虽然也被封了诰命，因为是昌武侯第三次娶妻，这位份可就比不上前两位了，只封了正三品诰命，勉强够格来给苏婉行礼，排位在最后面，若非苏婉眼神不错，又仔细找了一会儿，还真发现不了她。

再就是昌武侯太夫人了。

苏婉见了她之后，真是吓了一跳，差点没有认出她来。

比起以前来，真是老得太多了。

以前的昌武侯太夫人，包养的极好，脸上皱纹都不算多，头发也只是略显灰白而已。就算之前见了她，也没老成这样。现在，她的头发已经全部花白了，皱纹宛如雨后春笋般的冒了出来，比以前老了十岁都不止，看起来身体比以前差多了，精神都有些萎顿，想必日子过得极为不顺心。

但苏婉对她没有丝毫同情之心，她对王太夫人可谓是深恶痛绝，因为这都是她自找的。

苏婉也见到了三位小公主，八岁的四公主，七岁的五公主，还有四岁的七公主，她们小小的身体都十分恭敬地跪在地上。而以贵妃为首的嫔妃，也同样恭敬的跪在地上，她们就算不甘心，却也无可奈何。

“免——”苏婉环视一圈后，开口说道。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十八章中秋家宴（二更）

庆贺礼之后，苏婉也没时间耽搁，率领一众嫔妃、诰命，去慈宁宫给太后行礼，而三位小公主，则被领了回去。

出殿门，设仪仗，坐凤轿，去了慈宁宫。

在慈宁门前下了凤轿，扶着邱妈妈的手，往里走去。

此时，苏婉再来慈宁宫，心态已经发生了极大的变化。

想起第一次来慈宁宫时，战战兢兢，唯恐说错一句话，做错一件事，后来即便封了楚国夫人，她对太后，也依旧存在敬畏之心，就算当初反驳她，也是逼不得已。但是，现在，她却觉得自己心里十分平静，除此之外，没有其他的情绪。

“拜见太后娘娘！”进了明间正殿之后，苏婉向坐在宝座上的太后微微屈膝行礼。其他人也都随着苏婉向皇太后行礼。

于太后虽然被软禁了这么久，看起来却没有太大变化，反而精神了不少，显然，她的心态要比寿宁大长公主要好的多，不愧是从后宫的腥风血雨里厮杀出来的。

于太后也不看旁人，一双锐利眼睛，只盯着苏婉，特意看了苏婉的肚子一眼，这才淡淡说道：“都起来吧！”

“谢太后娘娘。”

苏婉直起身来之后，于太后皮笑肉不笑地说道：“一段时日不见，楚国夫人，不，皇贵妃竟然怀了身龙嗣，真是可喜可贺。”

苏婉不知该作何回答，只低头微笑不语。

于太后神色有些复杂，她真没想到，苏婉竟然爬的这样快。

如今，她身体已经好了许多，但她却失去了自己应有的尊荣。

若是早知道如此，她一定不会让苏婉进宫为她看病的。

她宁愿忍受疾病之苦，也不愿意这样被人供起来。

随后，于太后又看了人群中的郭美人一眼，心里有点不甘心，又有些恨其不争。

苏婉现在的地位和荣耀，原本应该是郭嫦曦的，若是郭美人做了皇贵妃，她便是死也瞑目了。

可惜，郭嫦曦明明有这么得天独厚的条件，竟然还输给了苏婉，真是没用！

她不是不知道郭嫦曦对她做的那些事，她被关起来之后，她更是从来都没有看过她，然而，郭嫦曦毕竟是于家唯一的希望，就是为了这点，她也不能放弃她。

郭嫦曦见到于太后之后，有些激动，有些惭愧，但更多的却是委屈。

没了于太后的庇护，她在宫里的日子，并不好过，所有的特权都没了，还会受到其他宫妃的刁难，日子颇为艰辛，她现在总算是知道太后娘娘对她的好了，可惜已经晚了。

若是太后娘娘以后都能被放出来该多好！

陛下是肯定不会同意的。不过，若是皇贵妃为太后说上几句话，陛下说不定就会同意了。

郭嫦曦决定回去之后，就去求一求皇贵妃。

苏婉没有在慈宁宫多呆，很快就坐着凤轿离开了，此时，总算是走完了程序，可以好好歇一歇了。

那些诰命们，也告退出宫了。

至于胡贵妃，则是又老老实实地回去关禁闭了，德妃和淑妃，继续回去抄经。

苏婉当天晚上，就搬到了勤政殿后殿去住，就像一对普通的夫妻那样一起生活。

日子一天天的过去，很快，陛下的万寿节到了，中秋节也到了，依旧与往常一样，放假三天，全民同乐。

苏婉这段时间也过得很安逸。

没有什么人来打搅她，跟她在宫外时几乎是一个样。

她也没有跟皇后抢夺管理后宫之权，她对这些本来就没有兴趣。

她跟皇后这段时间，也是王不见王，基本不出现同一场和。她有孕在身，也不必去向皇后请安行礼。

每日等显德帝下了早朝，便一起去御花园走走。只是，每次去御花园，经常会遇到一些宫妃们，只是还不等她们靠近，就被小太监给远远隔开了，根本不让她们靠近。

眼看苏婉的肚子越来越大，显德帝也越来越紧张，简直到了草木皆兵的程度，对那些宫妃们也是严防死守，不给她们任何出手的机会。

万寿节这天晚上，苏婉亲自下厨，给显德帝做了一碗长寿面，梁宏很给面子的全吃光了。

然后，便到了中秋家宴。这一天，并没有安排国宴，而是君臣各自的家宴。

这一天，显德帝也在御花园举行了家宴，依旧向往常一样，祭月、设供、上香、用餐赏月。

苏婉跟宁皇后也终于见面了，苏婉向鞠躬行礼，宁皇后颔首答礼，其他嫔妃都向苏婉屈膝行礼。

御花园里升了宝座，显德帝中间坐了，宁皇后坐在显德帝左下首，苏婉坐在右下首，接下去便是贵妃、德妃、淑妃、丽嫔、纪婕妤、等位份比较高的，其他位份低的另行一桌，才人以上的嫔妃都参加了，还有诸位皇子和公主等人也都在场。

显德帝的这八个儿女，都向苏婉行过礼，苏婉也认得他们，不过，肯定亲近不起来就是了。其实，于太后也被暂且解禁了，只是，她只参加了拜月仪式，然后以身体不适为由回了寝宫，并没有参加家宴。

本朝流行在中秋节吃螃蟹，因为这时候，正是螃蟹黄多油满之时，宫里也是一样。

一边吃螃蟹，一边看看戏。

众妃各自吃各自的，蟹八件都用的十分熟练，只是，她们的眼神却没有往戏台上看，而且一个个都放在显德帝身上。

显德帝却不管她们，只一门心思地给苏婉加夹蟹黄蟹肉，苏婉只等着吃就好了。

这段时间，苏婉一直被显德帝伺候着，早已经习惯了，因此，也不觉得有什么大不了的。

但是，其他宫妃没有见过，一个个十分吃惊和愕然。

在苏婉之前，纪婕妤是最受宠的妃子，也从来没有享受过这种待遇，先是难以置信，随后，就一颗心就好像被什么都是啃噬似的难受无比，一种名为嫉妒和不甘的情绪腐蚀着她的心。

她心里其实一直都没有放弃过，就算被皇帝从珍嫔降为婕妤，她也一直认为，早晚有一天，自己还能再次夺宠。

她认为，陛下对自己一定还是有情的，两年多的宠爱不是说放下就能放下，他只是暂时被苏婉给迷惑了而已，等他陛下厌烦了，肯定会想起自己的。

所以，即便被降了位份，她很快就接受了，迅速蛰伏下来，只等着时机一到，就重新夺回自己宠妃的光环。

可是，随着苏婉越来越来受宠，甚至被封了皇贵妃，她觉得自己离这个目标原来越远了，甚至有可能永远也无法实现了，这个猜测，让她心里无比恐慌。陛下就是在最宠爱她的时候，也从来没有这样对待过她，更没有用那么柔情的眼神看过她。

想到这些，纪婕妤顿时没了食欲。

其他宫妃也差不多，她们原本就很难见到陛下一次，皇贵妃进宫之后，她们想要见到陛下就更难了，因为陛下已经完全被皇贵妃完全霸占了。

现在私底下，谁不在痛骂皇贵妃，说她善妒，自己吃肉也不给别人分一口汤。更别她现在还无法伺候皇上，哪有这么霸道的。

她们找过皇后，可惜，皇后没什么反应。她们想找太后为她们做主，太后又是个不顶事的，整个后宫，竟是皇贵妃一家独大。

如今，好不容易到了中秋家宴，大家都不想放过这次机会，精心梳妆打扮，力图将皇贵妃比下去。

皇贵妃现在怀孕，就是再好看，也会大打折扣，这不是争宠的最好机会嘛！

若是等皇贵妃生下孩子，她们再想夺宠就难了。

因此，她们自从见了显德帝起，就竭尽所能地将自己最勾人的一面展现在皇帝面前，可惜，媚眼抛给瞎子看，显德帝根本连看都没看她们。

呕得她们简直要吐血了。

宁皇后自始至终都没表示什么意见。

这些宫妃如何，她根本不想管，皇贵妃一家独大，她也不在意，她知道，自己再怎么做也没有用，只会让陛下更加厌恶她，连带着也会厌恶二皇子，得不偿失。何况，现在苏婉已经进宫了，再也无法更改，她何必自找没趣？她现在唯一在意的，就是让二皇子成为太子，其他的事情都不重要了。

宁皇后沉得住气，不代表其他人沉得住气。

等戏台上的戏曲告一段落之后，纪婕妤终于忍不住了，笑着站起来说道：“陛下，中秋佳节虽然也该热闹一些，但是年年听戏也没意思，嫔妾愿意跳一段舞给陛下还有诸位姐姐助兴。”

她的舞蹈虽然比不上死去的陆才人，但是，也很不差的，以前显德帝就十分喜欢她的舞姿。

何况，这是家宴，又没有外人，献个才艺也不丢人。

众妃听到纪婕妤做了这个出头鸟，顿时精神一振，眼神灼灼地看向显德帝。

此时，显德帝正在阻止苏婉继续吃螃蟹，因为太医叮嘱够了，孕妇不能多吃。

可苏婉却是有些嘴馋，还想继续吃，两人这么僵持住了。

听到纪婕妤的话，苏婉才放弃跟显德帝争执，似笑非笑地看了他一眼，没有说话。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三十九章皇帝正在剥石榴

显德帝此刻也注意到了纪婕妤，不由皱了下眉头，显然有种被打搅的不悦。

然而，当他看到纪婕妤的时候，却忍不住微微楞了一下。

并非被她吸引了想要再续前缘，而是一时想不起来她的身份而已，仔细想了想，才有些恍然。

明明也就一年时间而已，但他对纪婕妤的感觉却已经十分陌生，就好像是是上辈子发生的事情一般，几乎都要忘记她长什么样了。

别说珍嫔，就是那些被他宠过的女子，此刻又有几个能被他想起来？

虽然显德帝只是稍稍有些失神而已，却也被一直注意着他的纪婕妤发现了，心里顿时略过一抹惊喜和得意——

陛下心里果然还是有她的。

对于夺宠，心里顿时又有了几分把握。

纪婕妤笑得越发魅惑了，眼神带着一丝勾引看着显德帝，真得是纯真与妖娆并存，勾魂摄魄至极，只见她离座向显德帝盈盈福身下拜，再次说道：“陛下，嫔妾愿意献舞一曲，为陛下和诸位姐姐助兴。”

她知道，陛下以前最喜欢她这副模样了，她就不信陛下不动心。

其他嫔妃看到纪婕妤这副做派，不由又想起了她以前受宠时的模样，都忍不住暗地里撇了撇嘴，觉得纪婕妤这次恐怕要得偿所愿了，同时心里，也开始幸灾乐祸起来。

她们都迫不及待地想要看皇贵妃待会儿的表情呢！就算被纪婕妤拔得头筹，她们也认了。

以前珍嫔受宠时，可没像她这样霸道，每个月也只是比别人多个两、三回而已，哪像皇贵妃，夜夜霸占皇帝！

苏婉倒是很平静，脸上还带着微笑。

纪婕妤的确很美，也很有魅力，比她现在强了可不是一点半点，她既然选择相信了梁宏，就不会再怀疑他。

她可不相信，显德帝会这么轻易被勾走。

不过，纪婕妤敢在她面前勾引显德帝，还是让她心里不爽，唇边的微笑，便渐渐变成了冷笑。

果然，显德帝在想起纪婕妤的身份之后，便不再看她，反而轻声问苏婉道：“婉儿想不想看看纪婕妤的跳舞？”

听到显德帝的话，纪婕妤脸上的笑意顿时一僵，但很快就又恢复了正常。

没关系，她找到自己现在不如皇贵妃受宠，等以后再夺回来也就是了。

苏婉闻言看向显德帝，挑了眉笑道：“陛下，人家纪婕妤是可是征求您的意见呢，您问臣妾做什么？”

显德帝也笑着说道：“婉儿若是想看的话，朕就让她表演，婉儿若是不想看，那就算了。”

纪婕妤听到这话，心里十分难堪，脸上感到火辣辣的，笑意也有些保持不住了。

陛下这是把她当那些下贱的舞姬，供皇贵妃取乐吗？

苏婉看了一眼，垂着头看不清表情的纪婕妤，又收回视线，轻笑一声，貌似犹豫地说道：“陛下，纪婕妤可是您的嫔妃，这……不太好吧？”

“有什么不好的？这可是她自己要求的。就算她没有主动要求，难道朕的皇贵妃想要看个舞，她还敢推三阻四不成？你说是不是，纪婕妤？”显德帝毫不在意地说道，一边说，一边看向纪婕妤，语气有些不善。

纪婕妤此刻又怎么敢说不是，她是了解陛下的性子的，他既然这么说，就是没有给她反驳的余地，因此，她只能强忍着心酸和愤恨，恭敬地说道：“陛下说的是，若是皇贵妃姐姐想要看嫔妾跳舞，嫔妾自然不敢不从。”

不敢二字，已经表明了她的不情愿。

但苏婉又怎么会在意她情不情愿呢？既然她头一个撞上来，那就别怪她杀鸡儆猴，宣告自己的所有权了。否则，就实在太对不起这个送上门来的大好机会，也太对不起纪婕妤的一番卖力勾引了。

因此，苏婉笑道：“既如此，那就烦请妹妹献舞一曲了，也好让我们都开开眼界。”

纪婕妤虽然达成了目的，但却不是她想象的那样，心中极为憋屈，也只能忍着说道：“是，请恕嫔妾先行告退，换套合适的衣服。”

说着，便直起身退下来。

纪婕妤走了，众人也不会干等着她，又点了一出戏，大家继续看戏。

只是在经过纪婕妤的事情之后，就再也没有不长眼的上前勾引了，苏婉对这种情况很满意。

螃蟹终究没有再吃。虽然太医说，她现在的情况可以吃一点螃蟹尝尝鲜，但是不能多吃，毕竟是性寒的东西，吃多了对孕妇没好处，何况梁宏也盯得紧，不允许他多吃。

用完螃蟹，还要喝上一碗苏叶汤，再用苏叶汤洗洗手，这是定例。

苏叶汤性温，发表，散寒，理气，和营。可治风寒，恶寒发热，咳嗽气喘，胎动不安等，并能解鱼蟹毒。

没螃蟹吃，就吃月饼、糕点和瓜果，同样都十分美味。

一出戏演完，纪婕妤也已经换了衣服回来了。

随着悦耳的奏乐响起，就见纪婕妤已经上了戏台，她身穿了一袭白色牡丹烟罗软纱上衫，下面是一袭散花水雾绿草百褶裙，腰身收紧，更显得纤腰不盈一握。她身姿婀娜，眼神动人。

她的舞姿灵动而飘逸，轻歌曼舞，摇曳生姿，一颦一笑都让人心旷神怡，美得让人移不开眼睛。

而跳舞的同时，她的眼神，一直都盯着显德帝，每一个笑容，每一丝柔情，似乎都是因他而生，她虽然是跳给众人看，但她的眼里和心里，似乎就只有皇上一个人。

苏婉看了一会儿，就凑到显德帝耳边轻声说道：“怪不得陛下以前最宠爱她，看了纪婕妤的舞姿，竟是连我这个女人看了都心动呢！”

显德帝一听就知道苏婉醋了，也收回目光，握住苏婉的手，笑道：“这算什么好的？比她跳得更好的人多的去了，你若是喜欢，就让教坊司的舞姬给你跳上几段，你就不觉得她跳的好了。”

什么宠爱不宠爱的，那可都是以前的事情了，

“她们跳得再好，又哪能比得上纪婕妤这等绝色美人？更别人，人家还对你情深意重的。”听他这样说，苏婉不由唇角微翘，若是他真对纪婕妤存有情意，肯定不会拿她跟教坊司的舞姬相比，但是，看到显德帝以前的宠妃，她还是忍不住打趣了他两句。

“可朕的心里只有你，婉儿难道不知道吗？”显德帝眼神灼灼地目视苏婉，亦是轻声说道。

苏婉忍着笑斜睨了他一眼。

由于奏乐的掩盖，众人都没有听到两人在说什么，然而，他们亲密地凑在一起，又是窃窃私语，又是眉目传情的模样，就已经足够刺眼了。

一众嫔妃，都忍不住向他们多看了几眼。

而在戏台上跳舞的纪婕妤，见状气得差点跳不下去了，舞步都有些凌乱了。

皇上不看她，她还跳个什么劲？

但她还是没有死心，一心盼着皇上赶快跟皇贵妃说完话，再将视线投过来，可惜，显德帝正在给苏婉剥石榴籽，根本无暇注意她。

嗯，听太医说，孕妇多吃石榴比较好，寓意也好，得让婉儿多吃一点。梁宏心里如此想着，剥石榴的速度越发快了。

一直到纪婕妤跳完了，显德帝也没往那边看一眼，没办法，他正忙着投喂苏婉。

苏婉什么也不用做，只要一边等着吃，一边观看舞蹈就好了。

等纪婕妤好不容易跳完之后，苏婉还是一脸高兴地鼓起了掌，见纪婕妤想要下台，连忙说道：“婕妤妹跳得可真好，真是让我意犹未尽。”

纪婕妤勉强勾出一个笑容来，屈了屈膝说道：“皇贵妃过奖了。”

她的舞可是跳给陛下看的，谁管她喜不喜欢？哼，还真把她当成舞姬了。

想到这里，又不甘心地看了看显德帝，发现他竟然给苏婉剥石榴也不愿意看她跳舞，不免有些泄气和委屈。

正想要下台，却听苏婉说道：“我可是一点都没过奖，纪婕妤的舞的确是跳得很好，我刚才都没看够，你再跳一次吧！”

“我……”纪婕妤想要拒绝，她跳一次就已经很累了，而且，她凭什么要像个舞姬似地供人娱乐？

“怎么？纪婕妤不愿意吗？”苏婉笑着问道。

纪婕妤咬了咬嘴唇，她当然不愿意，但面对皇贵妃，她只能默默忍下了这口气，继续跳了起来。

如此一连跳了三次，苏婉才让她停了下来。

宫里的女人，基本不怎么运动，就是去别处，也常常坐着软轿，没有多大体力，跳完三遍之后，已经是脸色苍白，摇摇欲坠了，却还是得下台来谢恩，才能再次入座。

纪婕妤行礼之后，宁皇后看着她，叹息着说道：“真是可怜见的，纪妹妹赶快坐下歇一歇。”

“谢皇后娘娘！”纪婕妤感激地说道。

宁皇后虽然没有说什么责备的话，但是却是话中带刺。

苏婉也不在意，反正她又不会少块肉。

倒是胡贵妃，被关了这么长时间也没什么改变，果然是江山易改本性难移。

看不惯苏婉的作为，直接就说道：“皇贵妃想要看歌舞，直接让教坊司的舞姬就可以了，何必折腾纪妹妹？”

就算她勾引了皇上又如何？这宫里谁不是这么过来的？

苏婉看了胡贵妃一眼，说道：“胡贵妃这话从何说起？这可是纪婕妤主动要求献舞的，本宫只是让她多跳了两次而已，怎么就成了折腾她了？”

“皇贵妃难道没有看到纪婕妤已经快要虚脱了吗？”胡贵妃怒道。

“本宫哪知道她的体力如此之差，只跳了两次三舞，就成了这副模样。”苏婉说道。

纪婕妤累是真的，但是累成这样，也不太可能。

“这是朕的意思。”胡贵妃刚想跟苏婉辩驳，就听显德帝突然出口说道，显德帝冷冷看着胡贵妃，“难道朕也有错？”

胡贵妃心里不服，却有不敢反驳，脸都憋红了，只能说道：“臣妾不敢！”

“行了，天色晚了，都散了吧！”显德帝说完这句话后，就携着苏婉一起离开了。

“恭送陛下！”众人皆起身行礼，看着陛下和皇贵妃上了轿舆，一行人渐渐远去，众人才收回了目光。

周德妃冷哼一声对宁皇后道：“臣妾真是为姐姐不值，姐姐才是正宫娘娘，陛下却只顾着她，不知道的还以为她是正宫呢！”

周德妃抄经抄了一个月，心里的怨气几乎凝成了实质，显德帝一走，她就忍不住口出怨言。

宁皇后却好似并不在意，微微一笑道：“陛下宠爱她，本宫又有什么办法？”

一时的宠爱算不得什么，笑到最后的才是胜利者，册立二皇子为太子的事情，已经有了眉目，其他的事情，她都不在意了。

淑妃也忍不住开口道：“难道皇后娘娘就这么忍了她？再这样继续下去，您颜面何存？以后谁还会将您的这个皇后放在眼里？”

这话算是戳中了宁皇后的软肋，这些她都知道，她当然也害怕失去自己的地位，可她现在只能尽力忽略这件事，因为，她还有更重要的事情要做，她分得出轻重。

宁皇后深吸一口气，说道：“好了，此事就不要再提了。天色晚了，本宫先回宫了，你们也早点回去休息吧！”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲们的支持和票票，么么哒。O（∩_∩）O~

冰钇　送了2颗钻石

清风袭来1974　送了5朵鲜花

Somnus采蘑菇的熊　送了1朵鲜花

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十章要生了（一更）

中秋节过了之后，朝中开始出现了册立太子的声音。

支持立二皇子的人很多，倒不是说这些大臣被皇后给贿赂了，而是因为历朝历代的制度，都是“有嫡立嫡，无嫡立长”，二皇子身为嫡子，如今也大了，堪为太子。

等立了太子之后，作为太子属官机构的詹事府，也该重新建立起来了，尽力辅佐、教导太子，使他成为合格的接班人。

只有确定了下一任的接班人，大臣们才会安下心来。

如今，也该设立正式的东宫属官了，正因为前太子逼宫造反，当初的詹事府也受到了毁灭性的的打击，当时简直全部牵连在其中。

显德帝当初没有册立为太子，就没有重建詹事府，但他也有自己的辅臣和班底，谁让他就是铁板钉钉的继承人呢！如今，朝中的那些最受皇帝信任重臣，就是当初辅佐教导显德帝的那些人。

以前，一些册立太子的折子，都被显德帝压下了，但是现在这些大臣们，则是直接禀奏。

主要是他们觉得，现在的确应该设立太子了。

如今又有了皇贵妃，又如此受宠，生下的皇子必定地位特殊，已经威胁到了二皇子的地位，若是不及时设立太子，将来怕是又一阵腥风血雨。

早早设立太子，才能安定人心。

当然，朝中也有其他的声音，册立大皇子为太子的声音也不少。

大皇子虽是庶子，却是个贵妃所出，何况还是长子，历代皇朝中，也有立长的规矩，论起名正言顺，也不比二皇子差多少。

显德帝一直不表态，大臣们就锲而不舍地给皇帝施加压力，大有一副不设立太子，就不罢休的架势。

这让梁宏很是不悦，任凭大臣们怎么说，都没有松口。

时间一天天地过去，眼见就进入了九月中旬。

宁皇后也由一开始的平静，渐渐变得焦虑起来。

她早已知道皇贵妃怀的是双胎了，双胎容易早产，这个月皇贵妃极有可能就会产子了，可是，太子还没有被册立下来，这让她开始焦急起来。

她原本十分笃定，皇上就算不愿意册立太子，但是在众多大臣的施压下，也会服软，册立二皇子为太子的。

宁皇后的父亲虽然只是个五品翰林，但却十分清贵，在文官历代有不少人脉。如今，的确已经到了册立太子的时候，若是有人挑头，到时候朝中大半文官集团都会自发地站在二皇子这一边，这也是她能笃定二皇子会被册立为太子的原因。可现在显德帝迟迟不松口，让她也没那么有信心了。

坐立难安，却毫无办法在，如今只能希望那些大臣们，态度能够强硬一些了。

同时，她也不忘暗暗求神拜佛，祈求皇贵妃生产时熬不过这一道生死关。

不是她不想暗地里做手脚，只是皇贵妃被陛下保护地滴水不漏，她根本没有下手的余地。

随着苏婉的肚子越来越大，显德帝也越来越紧张起来

听太医说，她极有可能会早产，就早早准备好了产房，太医、稳婆随时候命，就连奶娘都已经选好了。

现在，苏婉已经回到了永宁宫，她总不能在勤政殿生产。

勤政殿前殿，是皇帝处理政务的所在，时常召见大臣议政，有时候还会开个小朝会，也算是御书房，怎么可能让人随意进出？

在后殿生产就更不行了，就算显德帝同意，大臣们也不会同意的。

显德帝除了处理政务之外，其他的时间，恨不得时时跟苏婉黏在一起，简直比苏婉还要紧张。整个人都有些焦躁不安，就算太医说，苏婉这一胎怀得很好，他也不放心。　眼睛经常一错也不错地看着苏婉，好似生怕她下一刻就会消失一般。

苏婉感到有些好笑，但更多的却是感动，就算被他约束着，管制着，也不嫌他烦了，配合且纵容着他的行为，至少能缓解他的忧虑，让他不要这么不安。

因为太医说临产前要多出去走动走动，显德帝每次下朝后，都会亲自陪着苏婉去御花园溜达一圈。李嬷嬷，稳婆都带着，免得发生什么突发状况。

每次出去，御花园都会清场，有时候有些宫妃正在御花园赏景散心，皇贵妃一来，统统要强制驱逐出去，梁宏不会让任何意外发生。

当然，这些他都没告诉苏婉，苏婉还纳闷，怎么没有嫔妃来个“巧遇”了，要知道，她们就算总是被隔开，她们也是锲而不舍地追过来，很有韧性。

苏婉提出疑问的时候，显德帝就平淡地说，或许是天冷了，她们都不愿意出来了。苏婉也不会多问，反正不管是真是假，没人妨碍他们更好。

这天，秋高气爽，天气极好。

显德帝处理完政务，看时间才不过巳时，离中午还有一段时间，就立即摆驾去了永宁宫，今天天气好，正适合出去散步。

所以，他又陪着苏婉去了御花园，虽然没有坐轿，却一直备着坐舆，苏婉随着都有可能生产，他不得不做好各种准备。

两人只在御花园的东路走了走，堆秀山御景亭、璃藻堂、浮碧亭、绛雪轩、万春亭等，园内遍植古柏老槐，盆花桩景，一点都不单调，很多景色虽然已经看过无数次了，但是现在看来，依旧别有趣味。

两人慢慢走了回来，苏婉已经有些累了，显德帝就扶着苏婉一起在万春亭不远处的六角亭里坐了。

菡萏山茶等人立即在石凳上，放上了厚厚的绣垫，糕点，瓜果等，并给皇上上了热茶。

苏婉瞧了瞧周围，突然就笑了起来。

“婉儿笑什么？”梁宏见苏婉笑得有点调皮，并且用调侃的眼神看着他，不由诧异问道。

苏婉停住了笑，一本正经地说道：“你自己猜，我不告诉你。”

梁宏没有继续问，观察了一下周围的景色，若有所悟，不由笑了起来，说道：“原来婉儿还记得那件事。”

苏婉抿唇一笑，说道：“当初你可把我给吓坏了。”

显德帝脸上笑意更深了，说道：“朕当时看到你坐在亭子里，虽然只是看到了你的背影，却还是被吸引了，朕当初还以为你是后宫里的嫔妃呢！”

苏婉翻了个白眼，说道：“你后来不是知道我的身份了吗？你还不是一样……”胁迫她。

显德帝脸皮厚，也不觉得有什么尴尬心虚的。他握住了苏婉的手，眼神柔和地看着她说道：“谁让婉儿当初引起了朕的兴趣呢！若是换了旁人，朕看都不看一眼。”

“呸！我才不信呢！”苏婉笑着说道，他当时明明就是起了色心，想要跟她一夜风流罢了。

若是换了个人，说不定也一样。

显德帝也不辩驳，只是道：“那你现在总该相信朕了吧？”

苏婉笑道：“若是你还是像以前一样，我早就不搭理你了，更别说相信你了。”

说到这里，苏婉忽然想起一件事来，问道：“我当时还丢了一个耳坠，是不是被你给拿走了？”

显德帝笑道：“朕还在想，婉儿你什么时候才会想起这件事呢！谁知道你现在你才开始问。你说的没错，的确是朕拿走了。”

“你……你拿我的耳坠做什么？为了这件事，还害得我被太夫人给责问了一番。”苏婉佯怒道。

“那个老虔婆！”显德帝神色微沉，显然是想起了苏婉在她手底下吃的那些苦，虽然他借机惩罚了她好几次，但是只要一想起她对苏婉做的那些事，他就高兴不起来。

随后，他就看向苏婉道：“好了，婉儿别生气了，朕当时不是稀罕你吗？这才想要给自己留点念想。”

苏婉伸出手来，问道：“那耳坠去哪里了？”

显德帝道：“怎么，婉儿是想要收回去吗？朕可不答应。”

“陛下该不会是丢了吧？”苏婉眯着眼睛问道。

如果丢了，她才不相信他之前的鬼话。

“没丢！”显德帝连忙说道，“朕一直好好地收着呢！”

“真的？”苏婉问道。

“真的！”显德帝肯定地点了点头，随后轻笑道：“婉儿若是不相信的话，朕可以立即命人取来。”

苏婉知道他没有说谎，心情也好了起来，说道：“这倒不必了，陛下想留着便留着吧！反正就是要回来也不能戴了。”

另一只耳坠，如今已经不在她手上了。

“如此，朕就放心了。”显德帝笑道，他也不是不想还给苏婉，只是，这耳坠也算承载了两人初见时的记忆和情感，还是他收着比较好。

其实，这里面还有一个小插曲。

当初这个耳坠，他的确没怎么放在心上，就随手扔到一旁了。直到后来，两人心意出通，他才想起了这个耳坠，命人找了出来，好好收藏。

苏婉看到显德帝竟然是松了口气的模样，顿时觉得有点想笑。

但下一刻，她突然觉得小腹骤然一痛，让她立即闷哼了一声。

“婉儿，怎么了？”显德帝发现了苏婉的不适，急忙问道。

苏婉的神色中带着一点惊惶和紧张，说道：“陛下，我……我可能要生了。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十一章龙凤呈祥（二更）

苏婉刚说完，觉得肚子又疼了起来，比刚才还要疼，顿时又是一声轻呼。

李嬷嬷和稳婆都迅速上前，查看苏婉的情况。

“婉儿？”显德帝也紧张起来，“来人，抬坐舆过来，快去请太医。”

等坐舆抬过来之后，他立即抱起苏婉一起上了轿子，口中一边安慰着苏婉道：“婉儿，没事的，你不要紧张。”

苏婉点了点头，看到梁宏虽然神色平静，但是额头上已经出现了汗珠，便知道，他心里可能比她还要紧张，心里反倒不那么紧张和害怕，忍着疼痛，伸手替他擦了擦额头上的细汗，笑着道：“阿宏，你也不要紧张，我们做的这些准备不是白做的，肯定会顺利的。”

梁宏看了她好一会儿，才点了点头。

很快，坐舆就到了永宁宫，进了早就准备好的产房。

产房是一处采光极好配殿，空间宽敞明亮，极为干净，而且布置地也很温馨，就跟一个坐卧起居间一样，只是多了一个产床而已。按照苏婉的提议做的的坐式产床，产床周围用帷幕遮蔽。

苏婉提出来做坐式产床的时候，没有受到什么反对，因为古代古代孕妇首选的是坐姿分娩。

隋代，巢元方等人撰写的《诸病源候论·妇人将产病诸候》中说：“妇人产，有坐有卧”，即分娩时有坐姿，也有卧姿。坐姿分娩，即属于“竖式分娩”，除了“坐”，站立式、蹲式、跪式，也都属于竖式分娩。

竖式分娩时至少有两人助产，其中一位从后面抱住孕妇的腰。《诸病源候论》称：“若坐产者，须正坐，傍人扶抱肋腰，持捉之勿使倾斜，使儿得顺其理。”

分娩时，也会根据产程的变化，适时调整分娩方式。

显德帝陪着苏婉一起进了产房。

苏婉本以为自己没这么快生的，但是，一阵阵有规律的剧痛告诉她，她的确是要临盆了。

就连稳婆和李嬷嬷等人也没想到会这么突然，不过，这种情况也不是没有发生过。有的人生产的时候很快，有的人则是一天一夜都生不下来，倒也没有手忙脚乱。

而且，各种准备都已经做好了，就算有些突然，也可以从容应付。

苏婉虽然不想进食，但还是忍着痛，吃了一些清淡易消化的食物，比如面、粥等，积蓄体力。

梁宏见苏婉神色平静，积极应对，他深吸一口气，平复了一下心中的焦虑和紧张。

随即，便有些失笑，没想到他竟然也会紧张害怕成这副模样，但他心里一点也不排斥自己情绪上的失控，反而觉得甘之如饴。

这一关，他会陪着婉儿一起度过。

苏婉即将临盆的消息，很快就传遍了整个后宫。

“苏氏要生了？”宁皇后闻言，不由大吃一惊，“怎么会这么快！”

她以为至少也得有半个多月的时间。

“皇贵妃怀的是双胎，容易早产。”高嬷嬷说完，就略带担忧地看着她。

“本宫知道，可这未免也太快了些。”宁皇后焦躁地说道，二皇子立太子一事，还没有定论呢！

高嬷嬷微微一叹，可是现在孩子都要生了，她们还能有什么办法阻止？

宁皇后烦躁地来回走了几步，最后，停下脚步，脸上露出一抹坚定来，说道：“来人，摆驾永宁宫。”

“娘娘？”

“皇贵妃生产，本宫这个六宫之主么能置之不理呢！”宁皇后淡淡说道，至少也要表达一下，她对皇贵妃的关心才是。

慈宁宫，大佛堂里。

“你说皇贵妃要生了？”于太后正跪在佛像前的蒲团上，捻着佛珠默念经文，听到这个消息，不由停了下来，眼睛微睁，缓缓问道。

“回太后娘娘的话，正是！”魏公公弓着腰恭敬地说道。

于太后沉默了好一会儿，才说道：“她倒是运气好，只是不知这好运能不能支撑到最后了。”

魏公公没有说话，就算他是太后的人，他也不敢说皇贵妃的坏话，谁让皇贵妃是皇上的心肝肉呢！祸从口出，他可不想给自己惹麻烦。

于太后也不在意他回不回答，她只是心里有些嫉妒苏婉。

若是苏婉跟郭美人能调换一下该多好，她就是立即走了也甘心，可为什么偏偏是她？

“多注意一下永宁宫的动静，若是有什么消息，及时通知哀家。”于太后回过神来后，立即吩咐道。

“是！”魏公公躬身说道。

于太后不再继续说话了，闭上眼睛，再次默诵起经文来。

与此同时，除了被禁足的于太后和胡贵妃外，其他嫔妃都去了永宁宫。

宁皇后到的时候，已经来了不少人了。

见到宁皇后，众人纷纷向她屈膝行礼。

宁皇后免了众人的礼，看了一周，忽然皱了下眉头，颇有些意外地说道：“怎么没有看到皇上？”

比她早来一步的德妃，带着一丝酸意说，用下巴向西配殿的方向点了点说道：“陛下进产房陪她了。”

“胡闹！”宁皇后立即喝斥道，“产房乃不洁之地，容易招惹血光之灾，普通男人都不进，何况陛下这等万金之躯？你们怎么也不拦着？若是陛下出了什么事，你们担当的起吗？”

“臣妾来的时候，陛下早就已经进去了，我们哪里拦得住？”周德妃轻哼一声说道，“皇后娘娘怪我们有何用，这话你应该跟皇贵妃说。”

宁皇后噎了一下，脸色有些难看，就算她想要斥责皇贵妃，那也得看她进不进得去。

不一会儿，孙淑妃也到了。

看到气氛不太好，忙笑着问道：“哟，大家这是怎么了？一个个拉着脸。不知道的，还以为你们不愿意看到后宫添新丁呢！”

“妹妹这是哪里的话，宫里已经三年没添新丁了，如今，好不容易添两个皇嗣，本宫以及诸位妹妹对此只会开心的，哪里会不高兴呢！”宁皇后淡淡地说道。

皇后这话说的违心，众人心知肚明。因为大家都一样，谁也不愿意见到皇贵妃好好的，若是能一尸两命，那就最好了。

没办法，苏婉已经成了所有人的眼中钉，肉中刺，以及最大的绊脚石，她已经挡住了所有人往上爬的道路，人人都想要把她搬开，然后再踢上两脚泄愤。

皇贵妃若是不死，她们就没有机会。

孙淑妃打量了一下四周，说道：“怎么不见陛下？”她可不相信皇上不会来，“皇贵妃到底开始生了吗？都没有听到动静呢！”

“皇上正在产房陪着皇贵妃呢！。”宁皇后说道，“至于皇贵妃，本宫也没有听到动静，大概还没开始生产吧！”

产房里，苏婉已经躺在了坐式产床上，产床周围有帷幕遮挡，隔着一层不算是透明的帷幕，可以隐隐约约看到帷幕外，来回踱步的身影。

现在疼痛的时间越来越长，也越来越频繁，但是，苏婉却依旧没有嘶喊，因为她现在还在积蓄力气，不想过早的消耗体力，至少目前她还可以忍耐。

苏婉尽量想些其他的东西，来分散自己的注意力，这样会让时间过得快一些，也让她不那么疼痛。

中途，苏婉又喝了糖粥，全身放松，闭目养了会儿神。

“陛下，你还没有用午膳呢，先去用膳再休息一下，生孩子可没那么快！”苏婉对帷幕外的显德帝说道。

“不，朕就在这里陪着你。”显德帝固执地说道，他就是离开了，也放心不下，倒不如在这里亲眼看着，他才安心。而且，他希望第一时间就能看到孩子。

苏婉有些无奈，只好说道：“你在这里我有些紧张，你还是先离开一会儿吧！至少用过膳再回来。”

显德帝知道苏婉是担心自己，心里也不由涌上一股暖流，到底不忍心拒绝她的意思，说道：“好吧，朕一会儿就回来。”

显德帝隔着帷幕看了苏婉一眼，这才转身出了产房。

见他终于走了，苏婉也忍不住松了一口气。

在这个时代，男人都很忌讳进产房，觉得污秽，甚至还会被冲撞，以后会很倒霉。

梁宏是皇帝，何等尊贵，若是被人知道他进了产房，怕是又要被人拿来说事了，说不定以后发生什么事，都要被人栽倒她头上。

她倒是不怕这些，只是入乡随俗，宁可信其有不可信其无，她自然希望梁宏好好的。

她知道他的心意就好了。

显德帝出了产房以后，看到外面守着的众妃，微不可查地蹙了下眉头。

而宁皇后她们见到皇上出来了，脸上都难掩喜悦之色，上前拜见显德帝。

“臣妾拜见陛下！”

“免了吧！”显德帝说完，就想走。

“陛下，不知苏妹妹现在如何了？”宁皇后一副关心之色，抢先问道。

显德帝深深地看了她一眼，唇角微勾，似带着一丝嘲讽之意，但很快就隐没了，淡淡说道：“不劳皇后费心，你们留在这里也帮不上什么忙，说不定还会让皇贵妃分心，都回去吧！”

说完，显德帝就上了坐辇施施然离开了。

显德帝走了之后，众妃脸上的笑意，一瞬间就消失了，一个个脸色都不好看。

“皇后娘娘——”有人不甘心地喊道。

“行了，既然陛下都已经这么说了，那我们也都回去吧！”宁皇后说道。

她直到现在也没听到皇贵妃的喊叫声，陛下又离开了，想必今天是生不下来了，说不定，会折腾到明天早上。

反正，她也只是表示出自己的关心而已，现在礼数已经到了，她还留在这里做什么？她才不愿意在院子里吹冷风，身体也受不了，回去等消息也是一样的。

皇后走了，其他人留下来也没意思，也纷纷离开了。

显德帝用过迟来的午膳，就想要立即赶回去，谁知道内阁首辅张文和、次辅于鼎正在殿外求见，拦住了他的脚步。

内阁首辅要见他，必定不是什么小事，显德帝知道苏婉没那么快生产，便耐下性子，接见了他们。

哪知道，这一谈，就是将近两个时辰，等他们谈完，都已经到傍晚了。

显德帝暗道不好，正要让他们退下，自己去见苏婉，就见到永和宫里的一个小太监，跪在门口，满面喜色，气喘吁吁地禀报道：“启禀……陛下，皇贵妃娘娘产下龙凤胎……”

显德帝听到这个消息，一下子就从龙椅上站了起来，问道：“什么？这可是真的？”

他虽然早就知道苏婉怀的是龙凤胎了，可是听到这个消息却依旧觉得惊喜不已。

此时，张文和两人还没走，闻言不由对视一眼，龙凤呈祥，这可是吉兆。于是，两人一撩下摆，跪地恭贺道：“恭喜陛下喜得龙凤胎！吾皇万岁万万岁！”

勤政殿里，所有人都跪了下来。

显德帝从喜悦中回过神来，突然想起苏婉，立即问道：“皇贵妃如何了？”

那个小太监刚才跑得太急，大喘气没有说完，此刻方继续道：“皇贵妃娘娘母子均安。”

“好，好，实在太好了。”显德帝有些激动地从御案后走了出来，他迫不及待地想要见到苏婉。

然而，当他走出殿门的时候，却忽然发现，此刻，这个秋天的帮傍晚，竟是满天霞光，无比的璀璨，无比的瑰丽，整座皇宫，似乎都被染上了一层金红色的光芒，绚丽、浩大，庄严。

张文和两人也注意到了这种情况，两人的脸上顿时露出惊喜之色。

如果只是龙凤胎，还算不得太罕见，但是，他们才刚出生，就遇到这等异象，就不是一个巧合可以解释的了。

就算是巧合又如何？这说明这对皇子皇女有福气。

“恭喜陛下，贺喜陛下，这龙凤呈祥本就是吉兆，再加上此等异象，简直就是吉上加吉，天佑我朝，天佑陛下啊！”张文和有些激动，有些惊喜地说道。

虽然，他一直没表态，但他心里也是倾向于二皇子为太子，可是现在见到这等情况，他心里难免又多了一个想法——

此等吉兆，总不会是让皇子将来当一名庸庸碌碌，混吃等死的藩王吧？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十二章小包子们（一更）

首辅一番话，说的显德帝龙心大悦，所有人都是满脸喜色，齐齐跪下恭贺陛下。

显德帝心情大好，大手一挥，赏——

不但如此，他还要大赦天下，普天同庆。

显德帝没有再多呆，急匆匆地去了永宁宫，然而，他刚到产房门外，就被门外侍立的老嬷嬷给拦了下来，“陛下请留步！皇贵妃刚刚产子，产房污秽，陛下实在不宜……”

“滚开！”显德帝神色一冷，冷冷看了她一眼，抬脚进去了。

见到显德帝，在收拾产房的宫女嬷嬷先是一惊，随即，就立即跪了下来行礼。

显德帝正要去看苏婉，就见一个两个内监稳婆，将两个襁褓里包裹着的小家伙抱了过来，向皇上屈了屈膝，就将两个小家伙恭敬地抱上前，道：“陛下，这就是九皇子殿下，和十公主殿下。”

两个小家伙身上还有些潮湿，他们刚刚被人从高脚架的浴盆里拿出来，刚洗干净，就被抱到了自己父亲面前。显德帝的目光，一下子就被她们抱着的两个小婴儿吸引住了，竟是丝毫也挪不开了。

两个小宝宝长得极为相似，皮肤娇嫩，呈粉红色，还带着一层毛绒绒的胎毛，小脸看上去有些肿，眼皮厚厚的，鼻梁扁扁的，看起来实在不太符合显德帝的审美观，但是，他的心，在这一瞬间，却软的一塌糊涂，有一种发自内心的感动，他从未像现在这样，如此深刻的理解了什么叫做血脉相连。

显德帝伸手想要摸摸他们的脸蛋，但是，却又有点害怕，那么小，那么稚嫩，那么脆弱，就像两个小小的猫崽子一般，怎经得住他的碰触？

万一他下手重了，伤到他们怎么办？

皇帝大人心里顿时矛盾了，想要碰触，却又不敢碰触，一腔父爱，竟是无处发泄。

就在这时，其中一个小宝宝，突然微微睁开了一只眼睛，黑黑的瞳仁扫视周围，好似对这个世界充满了无限的好奇，迫不及待地想要探寻一番。

显德帝顿时惊奇无比，立即就想要将这个“了不起”的发现，跟苏婉分享。

他急切地绕过帷幕，来到产床前。产床的椅背是可以调整的，此时，已经椅背放平了许多，苏婉正在闭目休息，神色安详又平静，只是她太累了，外面的动静，竟是一点都没有影响到她。

显德帝下意识地放轻了脚步，刚刚激动不已的心，也渐渐平静了下来。

见到苏婉如此疲惫，又是心疼，又是莫名感动，他轻轻摸了摸她的脸。

却没想到，他刚刚碰了一下，苏婉就醒了。

看到显德帝，不由唇角微翘，露出一个笑容，然而，感觉到身体的疼痛，她又忍不住轻轻蹙了蹙眉头。

“婉儿，是不是很疼？”显德帝关心问道。

苏婉先是点了点头，随即，又笑着在摇了摇头道：“不疼。”即便是疼，她也心甘如怡。

显德帝又怎么会相信她的话？

他就算是男人，也明白生产时会有多痛，他握住她的手道：“婉儿，我们以后再也不生了。”

他舍不得让她再次承受这种痛苦，更别说，生孩子还如此危险。

而且，有了这么一对可爱的儿女，他已经满足了。

苏婉闻言不由轻轻笑了。

虽然，她以后可能真得生不了了，但是，听到显德帝这话，她还是觉得很欣慰。

“对了，我们的孩子呢？”苏婉问道，她当时太痛了，生下来时，只来得及看了一眼，还没有仔细看过。

稳婆抱着孩子走了过来，苏婉看了看这个，又看了看那个，哪一个都让她稀罕地不得了。

正因为来之不易，所以才会更加珍惜。

想起当初怀孩子的艰辛，再看看这两个可爱的小生命，苏婉也不由喜极而泣。

苏婉轻轻接过来一个，抱在怀里，两人长得很是想象，她也分不出来哪个是男孩，哪个是女孩。

“陛下，你也抱一个。”苏婉见显德帝只是在一旁看着，并不伸手去抱，不由建议道。

却没想到显德帝竟是直接拒绝了，道：“不行，他们那么脆弱，朕怕自己伤了他们。”

苏婉笑道：“没关系的，你看像我这样抱就好，不会伤了他们的，熟能生巧，习惯就好了。”

她还以为，显德帝也奉行抱孙不抱子呢！

显德帝其实也很想抱抱他们，被苏婉说的有些意动，果然就按照苏婉说的那样，接过了稳婆手中的孩子。

只是，他刚将孩子抱在怀里，整个人就突然僵硬了，竟是一动也不敢动。

宝宝似乎感觉到被他抱的不舒服，像个小猫崽似地哼了哼，显德帝的身体越发僵硬了，不但如此，就连脸上的笑容，都僵住了。

苏婉见了不由噗嗤一声，笑了出来，说道：“陛下，你放松一些，你动作太僵硬了，孩子不舒服。”

或许是显德帝也适应过来了，知道自己不会轻易伤到孩子，果然慢慢放松下来，掌握了诀窍之后，再抱孩子也就容易多了，不由大舒了一口气，脸上也露出了轻松的笑容。

尽管只是抱了这么一会儿，他就已经冒汗了。

“你看，很容易吧！”苏婉说道，她在未生产之前，就已经询问过稳婆还有李嬷嬷等人，如何抱抱抱，甚至还拿着枕头练习了一番，所以，很快就上手了，才有机会调侃梁宏。

显德帝微微颔首，看向孩子的眼中带着满满的喜爱之意。

这是他和婉儿的孩子，承载了两个人的血脉，只凭这一点，就足以让他另眼相看了，更别说，他们还长得如此可爱。

没错，显德帝虽然一开始还觉得他们长得不怎么好看，因为在他印象里，孩子都是白白胖胖的，玉雪可爱的，而不是两个小红猴子，但是现在，他却觉得越看越可爱，越看越喜欢，简直喜欢到了心坎儿里去，恨不得将世上最好的东西都堆到他们面前。

此时，李嬷嬷忽然在帷幕外禀报道：“陛下，娘娘，该给小殿下们喂奶了。”

苏婉循声望去，就见外面影影绰绰地站着几个妇人，应该就是为孩子从“*府”挑选出来的奶娘了。

本朝专门设立了供应宫中奶妈的机关，俗称“*府”。每年朝廷都要在京郊民间挑选奶口（乳媪），专门用来哺育皇室婴儿的，挑选标准十分严格，有提督司礼监太监管其事，隶属锦衣卫，每年春夏秋冬四仲月都要精选奶口40名，其中生男孩和生女孩的各半，养于“*府”，以供内宫备用，称为“坐季奶口”。另外还要选80名候补奶口，仅注其籍，仍令其住在自己家中，称为“点卯奶口”。

苏婉之前也见过她们，都是从“*府”，精挑细选出来的，都在十五至二十岁之间，身体健康，容貌端正，且子女双全，生完孩子刚满三个月才可以，而且正式进宫前，还受过专门的礼仪训练。

当初显德帝出生时不受宠，选的奶娘条件也很一般，宋氏不但只生了一个女儿，年龄也大了点，更别说她还被休了。

而这样的条件，现在却是连“*府”都进不了。

奶娘和宫女都住乾西二所，离冷宫很近，都在西六宫的后面，由东向西分别称为头所、二所、三所、四所和五所，总成乾西五所，与东路的乾东五所对应，每一所都是南北三进院。

如今，苏婉生产之后，她们才被召唤过来。

显德帝倒是没什么意见，宫里的皇子皇女一向都是由奶娘哺乳长大的。

苏婉倒也不是很排斥奶娘，毕竟，她自己哺育不过来，也需要她们。

只是，她们能算是候补，她可不想自己的孩子，都是吃着别人的奶水长大的。

到时候，他们若是亲近奶娘，而不是亲近她，那可就悲剧了。这种例子，本朝中就有很多。

皇室的奶娘，因为哺乳了皇子一段时间，不但会得到丰厚的赏赐和报酬，若是皇子将来一步登天，皇帝的奶妈就会平步青云受到尊封，就连家族子女，都会被厚待，荣华富贵享之不尽。

就算皇子封王后去了封地，也同样可以厚待奶娘，给她们以尊荣，让她们的家族在封地里作威作福。

苏婉前世看过明史，也听说过奉圣夫人客氏做下的那些恶事，不但掌控了整个后宫，连怀孕的宫妃都被折磨死了，还勒令家奴喊她为“九千岁老太太”跟魏忠贤沆瀣一气，结党营私，弄得皇后张氏流产，皇妃冯氏暴死荒郊，另有三位皇子、两位皇女皆因她而婴年夭折。

只要一想起这些，苏婉就有些不寒而栗，也坚定了她要隔开儿女跟奶娘。让这些奶娘除了喂奶之外，就再不能接近自己的孩子，等孩子断奶，就立即打发她们走，当然，她是不会在银钱和赏赐上亏待他们，仅此而已。

就连显德帝这种本性比较凉薄的人，对自己的奶娘，现在的锦乡侯夫人，不也是十分照顾？至少比对自己的养母于太后要好多了。

连他都如此，何况于旁人？

想到这里，苏婉说道：“陛下？你先让她们退下，我有话要跟你说。”

显德帝有些意外地看了眼苏婉，到底也没问什么，直接让众人退下了。

“婉儿想对朕说什么？”人都退下后，显德帝问道。

“陛下，我想要亲自给孩子哺乳。”苏婉说道。

显德帝听到这话，有些惊诧地问道：“为什么？交给奶娘不是很好吗？”

苏婉说道：“我不想我辛辛苦苦生下的孩子，只跟奶娘亲，而不是跟我亲，我会受不了的。”

显德帝闻言微微蹙起眉头，若有所思。

苏婉又道：“陛下，我知道这很让你为难，毕竟，宫里的规定，就是皇子皇女一旦生下，就不准生母亲自喂养了。可是，我有我自己的担忧，陛下不如暂且听听。”

显德帝闻言，却是笑道：“婉儿，这不过是一点小事而已，你若是想要亲自为哺育他们，直接做就是了，何必这么一本正经地请求朕的同意？朕早就说过，你无论做什么，朕都不会反对。”

在他看来，这就是小事一桩。他愿意纵容宠爱她，也愿意为她破例。更别说，婉儿还是个有分寸的。

苏婉听到这里，不由释然一笑，说道：“那就多谢陛下了。”

即便显德帝同意了，她还是将自己对于奶娘的担忧，告诉了显德帝，并举了客氏的例子。

虽然这个世界，没有客氏，但是，却也有类似例子，只是没那么严重，改头换面一番说出来，一点都不违和。

最后苏婉总结道：“……所以，皇子若是太信赖奶娘，对于朝廷也未必是好事，甚至还会成为后宫的心腹之患。当然，像陛下这样的明君，自然不会如此，若是遇到了平庸又软弱的皇帝，岂不是要被奶娘攥在手心里，任由她摆布了？”

显德帝听完之后，也不由稍稍吃了一惊，他倒不是不觉得苏婉是危言耸听，相反，他甚至比苏婉想的还要多。

以前意识不到也就罢了，一旦意识到这点，他就察觉到了里面隐藏的危机，同时，他也联想到了自己身上。

“此事，朕要好好想想。”过了一会儿后，显德帝说道。

既然他都如此说了，显然已经放在心里了，苏婉也不再多说。

苏婉也终于放下里心事，解开衣襟，开始给怀里的儿子喂奶。不错，她怀里抱着的这个男孩。

苏婉也不扭捏，反正这里也没外人，以后这种事情多了，要习惯。

却不想，梁宏的眼睛却一下子红了，可怜他已经好久没吃肉了，婉儿竟然还这么引诱他，他如何受得了？呼吸瞬间就急促了许多，抱着孩子的手也紧了紧。

他怀里的小公主似乎是感到不舒服了，不由抗议地哭喊了两声，跟幼猫的叫声似的，可怜又可爱。

苏婉见状，不由瞪了他一眼，所幸，小公主这一哭，就让梁宏一下子回过神来。

苏婉身体养得好，奶水比较足，小家伙力气又大，真是的使出了吃奶的力气来吃奶，终于吸到了甜美的乳汁，一脸满足地吃了起来。

待他吃了一会儿之后，苏婉就换人了，她现在主要是让宝宝先吃初乳。

可惜，这小家伙是个小霸道，被抱走还不乐意，哼哼唧唧地哭了起来，明摆着是在抗议。

梁宏怒视着这个小家伙，心里还有点酸溜溜的，能让他吃一会儿就不错了，他还想吃多久。

苏婉将孩子跟梁宏互换了一下，换另一边吃奶，妹妹的力气就没有那么大了，但她却是个有韧性的，一点都没放弃，费了老半天的劲，才吸了出来。

梁宏的眼睛再次有些发红，不过，他很快就深吸一口气，压制了身体里的冲动。

将注意力都集中在可爱的宝宝身上。

此时，苏婉问道：“陛下，您现在给孩子选好名字了吗？”

在孩子未出生前，他们就已经在想了，可是一直都没有拿定主意。

梁宏低头看着怀中正在闭着眼睛，吧嗒吧嗒地吸着小嘴，显然意犹未尽的儿子，唇边不由露出一丝笑容，眼睛微眯说道：“儿子就叫梁权，女儿叫梁妧（ｙｕａｎ）。”

希望儿子将来执掌大权，希望女儿将来又一段良缘，姻缘美满。

苏婉也听出了名字中的含义，这也是陛下对他们的祝福和期待。

“那孩子的小名呢？”苏婉问道。

“小名你来取吧！”梁宏说道。

苏婉眼睛一转，想了想道：“那就取谐音好了，一个小团子，一个小圆子。”说完，她就忍不住笑了起来，带着一点开玩笑的成分。

梁宏看了看怀里这个，又看了看苏婉怀里吃奶的那个，嘴角微翘，带着一点恶作剧的意味，说道：“好，就叫小团子，和小圆子。团团圆圆，寓意多好，朕看不用改了。”

苏婉闻言讶然道：“陛下，我这只是在开玩笑，随口说的。”

“朕觉得这个名字就很好，不用改了。”梁宏说道。

苏婉抗议无效，也只能同意了，而且细细一品味，这两个名字，还是很萌很可爱的，肉呼呼的小团子和小圆子。

可怜的两个小家伙，在他们连话都不会说的时候，就被冠上了，团子和圆子的大名。

而且，这两个名字，在他们未成年前，会一直陪伴着他们。

就在两人说话的时候，就听守在门外的杨永说道：“启禀陛下，皇后娘娘、淑妃娘娘、德妃娘娘，来探望皇贵妃娘娘和两位小殿下了。”

听到禀报，苏婉跟梁宏对视了一眼，梁宏反射性地皱了下眉头，说道：“朕立即让她们回去。”

苏婉摇头道：“她们好心来看我们母子三人，怎么能不让她们见见就走呢？若是这次不让她们见了，说不定，她们以后还会来。”

“好吧，既如此，那就见一见吧！”显德帝说完，又吩咐道：“让她们进来！”

门外，杨永笑眯眯地看着皇后几人，笑眯眯地让道一旁，说道：“娘娘们请吧！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十三章自作孽（二更）

宁皇后她们这么急匆匆地赶过来，归根结底，是因为她们听到了一个传言——

皇贵妃不但生了龙凤胎，而且还天降吉兆，红光照耀宫中，香气弥漫不散。

但宁皇后却不想承认这是什么异象，在她看来，这只是一个巧合罢了。

满天红霞？又不是没见过？只不过今日比平日更加璀璨瑰丽罢了，也值得他们将此事提到天降异象上？

说什么香气弥漫？她怎么没有闻到。

张阁老也实在太乱来了。

这天降吉兆是可以乱说的吗？这才过了多久，吉兆的传言，就已经传遍宫里了，明日肯定会传遍京都。

听到这个传言，就是那些一直在支持二皇子的人，听到这个传闻，此刻恐怕也要开始犹豫了。

这让宁皇后如何不着急？

比起宁皇后来，淑妃和德妃就显得平静多了，她们的儿子基本没有希望争夺那个位子，只是心里难免酸溜溜的——

怎么好事全让她给占了？

当宁皇后三人进去之后，苏婉已经拉好了衣襟，宫女和嬷嬷，还有奶娘们也都跟着进来伺候了，撤掉了帷幕。

宁皇后她们见到显德帝竟然亲自抱着孩子，不由倒吸一口冷气，随即，便是惊怒和酸涩——

陛下未免也太偏心了！

但她们却也不敢置喙，屈膝向皇上行礼——

“臣妾见过皇上！”

随后，德妃和淑妃，便向苏婉行礼，“见过皇贵妃。”

苏婉虽然无法起身，但还是向皇后欠身行礼，但却被宁皇后先一步阻止了，说道：“妹妹，你才刚刚生产完，就不要多礼了，还是好好躺着吧！”

“谢皇后娘娘。”苏婉也没有执意行礼。

显德帝叫起之后，就不搭理她们了，谁让她们扫了他的兴致呢！。

苏婉和显德帝都将孩子交给了李嬷嬷还有邱妈妈，两人也都是抱孩子的熟手了，孩子在她们怀里，也不大闹腾，只是感觉到了陌生的气息，有点不安而已。

两人将孩子抱给宁皇后三人看了看。

宁皇后一双掩藏在大袖衫下的手，已经紧紧地攥了起来，脸上却露出喜爱的笑容，出口赞道：“真是两个可爱的孩子，以后必定大有出息，妹妹以后可是有福了。”

她没有伸手去碰，就是避免孩子出了意外，有嘴说不清。

苏婉笑道：“皇后娘娘过奖了，什么出息不出息的，只要他们能平平安安的长大，我就已经很满足了。”

皇子不出息，以后也能封个藩王，若是出息了，岂不是要问鼎九五至尊了？

她可不敢应承。

宁皇后看了看皇上，发现他没什么反应，顿了顿，又笑着说道：“妹妹就别谦虚了，妹妹刚生下了龙凤胎，就天降吉兆，这样天大的福气，简直世所罕见，若是他们还没出息，谁还会有出息呢？”

她在此违心夸赞苏婉的一双儿女，就是为了引起陛下对孩子的忌惮而已，在他心里埋下一根刺。

即便他以后再疼九皇子，心里也会防备着他。

哪知道，显德帝听了这话，却是点头应和道：“皇后这话说得没错，朕的孩子，自然是有出息的。”

宁皇后闻言，脸上笑意微微一滞，却是分不清陛下这话到底是什么意思？

陛下的孩子这么多，难道还都能大有出息不成？还是说，他只是针对皇贵妃的这双儿女？

若真是如此，其他的皇子皇女就不算是陛下的孩子了吗？

想到这里，宁皇后只能勉强地笑了笑，说道：“陛下说的是。”

却是不敢再言语了，很显然，她的挑拨明显失败了。

周德妃和孙淑妃也说了几句吉祥话，陛下在这里，她们就算心里嫉妒，也不敢阴阳怪气，她们已经被惩罚怕了，那一个月抄经抄地她们差点都吐了。

天色晚了，三人略略看了看孩子，询问了一下苏婉的身体，就告退离开在了。

接着，坤宁宫的赏赐就来了。

无论宁皇后有多厌恶苏婉的孩子，她也必须按照宫里的规矩，给予赏赐，反正都有定例，只是动动嘴的事，总不能落人口舌。

而显德帝的赏赐就更多了，各种珍品古玩，金银珠宝，名贵药材，绸缎皮草等等，一股脑地赏赐了过来。

就连太后也赏赐了皇贵妃。

苏婉换也从配殿搬到了永宁宫后院正殿里，永宁宫里的配殿里，也没有住其他的低阶嫔妃，不像其他人那样，多人挤在一个院子里。永宁宫原本就没有主位嫔妃，只在配殿里住了几个低阶嫔妃，但是在苏婉搬进来之前，已经搬离了。

可以说，整个永宁宫完完全全属于苏婉一个人。

自从苏婉生了龙凤胎，天降异象之后，朝中那些册立太子的声音，果然弱了许多，显然打算再观察观察。连张阁老都亲眼看到了异象，必定是不假的，若九皇子真是天命随归，他们也不好违背天意。

只是，二皇子到底是最正统的接班人，名正言顺，这让他们也有些摇摆不定，此事便耽搁了下来。

还是观望一下吧！反正陛下还年轻得很，身体又健康，册立太子之事，或许用不着那么着急。

大臣们迫不及待地想要册立太子，其实是想要早点教导太子，正式培养下一任帝王，普通皇子和太子的教育，根本就是天差地别。

至少普通皇子，就不会被教导帝王之道。

皇贵妃诞下龙凤胎，天降异象一事，次日，就传遍了整个京城。

听到苏婉生下龙凤胎，也不知昌武侯太夫人心里有没有后悔。

恨苏婉的人，依旧恨她，却不敢说什么，更不敢做什么，只能暗自愤怒生气，暗骂老天无眼。

跟苏婉关系密切的人家，则是欣喜若狂，灵璧侯府更是阖府上下都喜气洋洋，简直跟过年似的，灵璧侯夫人欣喜之下，立即让人发了赏钱，还让人给下人多做了一套秋季衣裳，随后就去佛堂给九皇子和是公主祈福去了。

定远侯府虽然没像灵璧侯府这么夸张，却也是欢声笑语一片，他们都十分庆幸，跟皇贵妃交好，甚至还在她最困难的时候帮助了她，皇贵妃又是个知恩图报的，将来必定会提携定远侯府，他们又怎么会不开心呢？

时间很快就到了三天后，到了九皇子和十公主的洗三礼。

显德帝为两人举行了隆重的洗三仪式，甚至超过了大皇子和二皇子。

谁让他们出生时，显德帝还未登基呢，规格自然不一样，其他三位皇子的洗三礼，也远远不能跟这对龙凤胎相比。

三品以上文武官员，诰命夫人都进宫祝吉。

虽然有人觉得这洗三礼太盛大了，但是想到九皇子出生时的异象，他们就闭上嘴。

这个洗三礼办得还是极为顺利的。

洗三礼结束之后，苏婉留下了灵璧侯夫人王氏，世子夫人余氏，定远侯世子夫人陈氏说话。

永和宫后殿，苏婉躺在西次间的金丝楠木大床上，在大床不远处，还放了一个双胞胎婴儿床，两个小娃娃正握着小拳头睡得正香甜，今天洗三，可是将他们折腾坏了。

灵璧侯夫人稀罕地看了好一会儿，怎么都看不够，眼中的慈爱之色，简直都要满溢出来。

余氏也很喜欢这两个孩子，有了这两个孩子，皇贵妃地位稳固，灵璧侯府有了皇贵妃这个靠山，将来只会更好，以前被废太子连累的污点，很快就要被洗清了。只是，因为苏婉身份的变化，让她面对苏婉时，不敢再像以前那样随意，变得恭敬而又拘谨。

苏婉赐了座，她也只敢斜签着坐了，也不敢向以前那样跟苏婉说笑了。

灵璧侯夫人和陈雅琴虽然也恭敬了许多，毕竟，这是宫里，礼不可费，但是也不至于像余氏那样拘谨。

或许是她们只是单纯把苏婉当成亲人来看，不存在什么利益，对她的态度才会一如既往。

陈雅琴和灵璧侯夫人一起看了一会儿宝宝，这才笑着走过来，陈雅琴笑着对苏婉说道：“两位小殿下长得可真精致，几乎是继承了娘娘和圣上的所有优点，长大了肯定更加了不得。”

苏婉听到这里抿唇笑道：“你就别在这里哄我了，刚生下来的孩子，能有多好看，陛下一直说他们长得丑呢！”虽然他说的时候，依旧是满脸喜爱之色。

“我可没哄你，不信咱们走着瞧！”陈雅琴道，她这双眼睛可利着呢！

灵璧侯夫人也笑道：“定远侯世子夫人说的对，两位小殿下虽然还没长开，看不大出来，但是看这五官和脸盘，就知道绝对不会差的。”

她真是怎么也没想到，自己这个外甥女，竟会有这等福气。

她想起当初刚接娘娘进京时，所有人都认为她命硬，克父母，克夫家，连找个好点的婆家都难，多少好人家都婉拒了。

余氏当初虽然没有告诉她，但她又怎么会不知道呢？

幸亏她没有放低标准，草草给她定下婚事，否则，她哪有这般造化？

余氏此时也插嘴笑着说道：“对对对，妾身看两位殿下也是少有的漂亮。妾身还听说，两位殿下降生时，红霞满天，香气经久不散，如此吉兆，历朝历代，又有几个人有？绝对是有大福气的。”

苏婉说道：“不过是别人以讹传讹，故意夸大罢了，当不得真的。”

苏婉不想再提这件事，就问起了灵璧侯夫人府里人的情况，灵璧侯夫人说了一些，又告诉苏婉，月子期间，该注意什么，虽然她知道苏婉这里，有嬷嬷看着，一定不会有错，但还是提醒一次，苏婉丝毫没有不耐烦，都认真听了。

陈雅琴也在一旁补充，苏婉也问了定远侯太夫人的身体，还有康哥儿，因为有灵璧侯夫人和余氏在，苏婉也不好跟她说太亲密的话，就只单纯的拉了些家常。

此时，陈雅琴的养生食坊，已经不仅仅只是在京城了，如今，扩张到了顺天府，以后说不定还要遍布整个北直隶。

每个月的利润都不是个小数目。

谁都知道这养生食坊里，也有皇贵妃的一份，虽然有人眼馋这里面的收益，却是没有人敢打主意。

所以，苏婉现在真得很有钱，她都懒得去查了。

除了白药方子之外，“急救三宝”也已经在全国惠民药局出售了，但苏婉却没要什么收益，她又不缺钱，都交给了显德帝处理。这些收益无论是进了国库，还是进陛下的小金库都可以，以后用来赈灾也好，取之于民，用之于民。

前几个月的雨灾和水患，虽然及时制止住了，没有造成天大的损失和伤亡，甚至连瘟疫都没有爆发开来，但这也给显德帝，还有文武都敲响了一个警钟，对于各种灾害，也都越发上心和关注了，及早做好准备，就算发生了，也能从容应付。

此时，余氏忽然问道：“娘娘，为何没有见到两位殿下的奶娘呢？怎么还要劳烦娘娘亲自照看。”

苏婉闻言淡淡地道：“是我没让她们近前伺候，若用得着她们，本宫自会派人去传唤。”

“若是两位殿下饿了怎么办？”余氏又问道。

苏婉笑道：“自然是本宫亲自喂了。”

苏婉还给两位小宝宝安排了几个心灵手巧的宫女伺候，都是彻查过的，绝对没有问题的，能不让奶娘插手，就不让她们插手，她们只要喂奶就好了。

因为选的奶娘眉目都很周正，年纪都在二十岁以下，苏婉不愿意经常让她们在她跟陛下眼前晃荡。

不是她疑神疑鬼，而是，她真发现一名长相柔美，身材凹凸有致的奶娘，比苏婉还要小一岁，只要陛下一来，就想方设法地往跟前凑，要不然，就弄出一点动静，吸引显德帝的注意力。

昨天，苏婉正在休息，显德帝来看她，那名奶娘原本在旁边看着孩子，她有意勾引，显德帝又那里看得到她，所以她就故意弄出动静。没想到最后弄巧成拙，将苏婉跟惊醒了。

最后，不但没有勾引道显德帝，还惹得陛下恼恨无比，被他以不懂规矩，粗手粗脚，惊扰皇贵妃为由，打了一顿板子，撵了出去，以后都不属于“*府”的奶娘了。

不但这名奶娘被赶了出去，就连掌管“*府”以及皇城内一切礼仪的司礼监提督太监宋恩，都被显德帝喊来狠狠训斥了一顿，选出来的人，简直连规矩都不懂，若是再如此无能，提督太监的职位也只能换人做了，将宋恩训得灰头土脸的。

宋恩心里恨那名惹事的奶娘恨得要死，立即命人去查到底是怎么回事。

竟然查到奶娘竟然在皇贵妃眼皮子底下勾引陛下，气得笑容都扭曲了。

真是没有眼色，惹谁不好，非要惹皇贵妃，不知道皇贵妃是陛下的心肝肝吗？

有皇贵妃在，陛下哪里看得到他？她哪来的信心？

真是自作孽不可活！

宋恩立即将那些奶娘都喊来，重重地敲打了一番，并让她们看到了那名奶娘的下场。

不但没有得到丰厚的银钱和赏赐，反而被打了板子，灰溜溜地赶了出去，以后都能从事奶娘这个职业。

若是以后再有人敢做下这种事，可就不只是打板子了，甚至连小命都会丢，让她们好自为之。

如此一来，那些原本也起了点心思的奶娘，立即便老实下来。

也不怪她们会起心思，见了宫里的荣华富贵，尤其是皇贵妃的无上尊荣和宠爱，她们又怎么不羡慕，不心动呢？

何况，陛下就在她们眼前，她们见到皇上的次数，比那些宫妃可多得多了。

近水楼台先得月的道理，她们还是懂的。若是能被陛下看中，生下皇子，以后说不定就能留在宫里了，就是夫家也不会说什么。

她们人年轻，容貌都不差，会动心思太正常了

可惜，就算她们老实了，也被苏婉给迁怒了。

发生了这种事，她怎么还愿意让她们在近前伺候？滚回西二所去吧，照顾两位小殿下也用不着她们，只要吃奶的时候，轮流过来一次就行。

余氏却不知道这些，她只知道皇宫以及大户人家，甚至是有点家底的人家，只要生下孩子，都不会亲自喂养，而是请奶娘哺乳，她们觉得，只有穷苦人家请不起奶娘，才会自己哺乳，自己哺乳，是一种丢人的举动。

为了下奶，还要吃一些不喜欢吃的食物，贵妇人们又怎么会乐意？

交给奶娘照顾，她们只需要偶尔问一问情况就成，等孩子懂事些了再抱过来亲自抚养。

也不怪很多孩子，都亲近奶娘而不亲近亲娘了。

余氏听到苏婉的话，有些愕然，觉得皇贵妃的做法实在不妥，但她又不敢直说，只能试探地问道：“陛下会同意？”

苏婉看了她一眼，好似有些奇怪地问道：“这有什么不同意的？母亲喂养孩子，这不是天经地义的吗？”

余氏还想要再说，却被灵璧侯夫人给拉扯住了。

灵璧侯夫人站起来笑着说道：“娘娘，天色已晚，实在不宜久留宫中，臣妇就不不打扰娘娘休息了。”

陈雅琴也适时地提出离开。

苏婉也没有过于挽留，让菡萏亲自送她们出去。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十四章宫女（一更）

因为龙凤胎降临，立太子一事，就被这么耽搁了下来。

倒不是众人改变了立场，而是在消化这个消息，暂且偃旗息鼓，打算观望一下而已。

用不了多久，立太子一事，就又会被提上日程。

见到这种状况，皇后虽然不甘，也只能偃旗息鼓。

时间过的很快，眨眼间，又是一年春，两个小包子也已经四个月了。

其间，过了苏婉的生辰，宝宝满月、百天，过了冬至，也过了新年正旦和元宵，很快就要步入二月了，也发生了不少好事。

比如，绿芙终于出嫁了，嫁给的是顺天府辖下大兴县的一个地主家的长子，身上有秀才功名，虽然算不得是乡绅，却也有些地位了，至今不过两代而已，还是秀才的父亲，交了大运得了钱财，后来他经营有道，买了良田铺面，如今，已是家资颇丰。

并非没有条件比这更好的，然而，不但绿芙看中了这一家，这一家也是最有诚心的——

不仅不嫌嫌弃绿芙婢女出身，也不要求什么嫁妆，那人的母亲见过绿芙后，对她的沉稳大度、知书达理，懂规矩，知礼仪，可谓是赞不绝口。

他们家现在虽然富起来了，还出了一个秀才，以后说不定还会出个举人，但在外人眼里，却依旧只能算是暴发户，被人瞧不起，他们迫不及待地想要找一个优秀的主母坐镇家中，以后也能将规矩立起来。

一个好的主母，对于家族的影响是深远的，所谓的旺夫旺家，就是如此。

那个秀才的母亲，虽然识字不多，却很有些眼力和见识，一眼就相中了绿芙。

可惜，绿芙的选择也并非他这一家，她便摆出了自家最大的诚意，将自家的情况，详详细细地说给她听，还让她跟自己儿子见了一面，当然，这是在有人陪同的情况下。

绿芙渐渐才被打动，他们家人口关系简单，没有那么多复杂事，长子也上进，为人也比较朴实，后院干净，也没有什么通房丫头之类，家人人品也不错，她梦寐以求的生活不就是这样的吗？

若是那些大富大贵之家，她反倒不乐意了，毕竟齐大非偶。

年前的时候，绿芙就嫁了，以前苏婉虽然给了她银子置办嫁妆，却还是添了不少嫁妆，银子倒是次要的，她给的东西，包括宫缎、首饰、珍贵摆件等等，普通富户便是有钱也买不到。

价格倒是在其次，关键是，却极能显出身份来。

只要拿出来一件，就能让人高看一眼，轻易不敢怠慢。

那小地主家里并不知道绿芙之前的主人是谁，但看到这些东西，也会明白，绿芙的背后还是有人撑腰的，就算他们以后变了心思，开始嫌弃绿芙的出身，有了这个威慑，他们也得掂量掂量，看看自己能不能惹得起。

绿芙出嫁了，茉莉她们也很兴奋，因为她们终于看到了曙光，若是能像绿芙一样，嫁给一个有田产有铺子，家风也好的人家，她们也就知足了，于是，便更加积极地准备起嫁妆来。

绿芙出嫁之后，苏婉也派人去悄悄观察了一番，发现她过得的确很顺心，苏婉才彻底放下心来。

出了月子后，苏婉又搬到了勤政殿后殿居住了。

这天，显德帝上朝去了，苏婉就逗两个孩子玩。

此时，他们都已经长开一些儿，从红皮包子，变成了水水嫩嫩的白包子，长得那叫一个漂亮可爱，几乎继承了两人所有的优点，果然被陈雅琴说中了。

现在，两个小家伙已经有些区别了，与哥哥小团子相比，妹妹小圆子的五官更加柔和，柔美一些儿，性格也出现了差异，一个好静，一个好动。

哥哥使劲折腾，精力十分旺盛，苏婉只要一逗他，他就积极地回应，咿咿呀呀地说个不停，还经常露出无齿的笑容，而且一抓住玩具就不松手。不过他现在已经长出一颗牙来了，太医说九皇子比普通孩子长得更快。

妹妹乖巧地不得了，大多数时间都喜欢睡觉，醒过来就睁着一双乌溜溜的大眼睛，观察这个世界，也不哭闹，喜欢自得其乐，只在饿了尿了的时候哼哼两声。

两个小宝宝，为苏婉和梁宏带来了很多的快乐。

显德帝从来不知道孩子竟然这么可爱，当然，他们有时候也会很可气，简直让人又爱又恨。

比如说，哥哥小团子，热别爱闹腾，精力似乎永远都用不完，哭起来声音，简直就是魔音穿脑。

最可气的是，只要梁宏一抱他，他就露出他大大的无齿笑容“迷惑”他，然后在梁宏不知情的情况下，尿他一身。

一次两次这样还要，后来梁宏直接就想打他的小屁股。

而妹妹小圆子，虽然安静，却也不是个省心的主。简直就是静如处子动如脱兔的典范，轻易不闹，一旦闹腾起来，比哥哥还要厉害，搞得众人人仰马翻。

两个宝宝都在大床上躺着玩，哥哥在哼哧哼哧的翻身玩，翻过去之后，就趴在床上，手脚并用，整个人像虫子似的一拱一拱的，似乎是想要往前爬，而妹妹，则是拿着一个小小的拨浪鼓在玩，一个小小玩具，就能让她玩大半天，等她玩累了，就会困了。

苏婉还有邱妈妈菡萏等人，都在旁边看着，欢声笑语不断。

只要有他们在，勤政殿里，就永远充斥着笑声。

苏婉使坏地夺走了小圆子手里的拨浪鼓，小圆子看到自己的玩具没了，看着自己空空的手，眼睛里顿时蓄满了泪水，似乎下一刻就要哭了，苏婉连忙又将一个红色的木球递给了她，她园子立即破涕为笑，又径自玩了起来，完全将拨浪鼓给忘了。

就在这时，一名身穿浅绿比甲，白色裙子的宫女走了进来，立即跪在地上，给苏婉磕了几个头，额头都磕肿了，哭着喊道：“求娘娘救命——”

屋子里的笑声顿时停了，只剩下两个小家伙咿咿呀呀的声音。

来人名叫彩月，是苏婉进宫后，调到身边伺候的宫女。

平时话不多，十分细心且老实，也算比较得苏婉看重。

苏婉进宫后，只带了邱妈妈、李嬷嬷，山茶、菡萏，还有王炳那几个太监而已。

其他人都留在了楚国夫人府，邱妈妈另选了一个主事人，负责打理楚国夫人府。

“这是怎么了？有话好好说。”苏婉说道。

苏婉穿着浅紫交领上儒，下面系着一条浅色月华裙，头上的只带了几只简单的珠钗首饰，耳朵上一对珍珠耳坠，看起来十分简洁。

在宫里，谁也不可能，整天穿那种繁杂的常服，关起门来，自然是怎么舒适怎么穿，其他嫔妃其实也一样。若是要召见人，或者去串门，或者请安，再另换衣服。

现在苏婉的身材差不多已经恢复了，只是胸围比以前大了不少，显得腰肢越发细了，看起来多了几分成熟妩媚。

彩月停止叩头，缓缓直起身来抽泣着说道：“奴婢求娘娘救救奴婢的一个姐妹，她快要死了。”

邱妈妈听到这话，皱了下眉头，代苏婉问道：“你的姐妹是谁？什么要死了？把话说清楚。”

彩月哽咽说道：“奴婢的姐妹，名叫彩珠，是小时候跟奴婢一起进宫的，我们还是同乡，进宫之后，奴婢两人相互扶持，才熬下来活到现在。若不是她，奴婢早就已经死了。后来，彩珠到了贵妃娘娘身边伺候，这么多年来，也升成了二等宫女。原本还是挺好的，但是，贵妃娘娘的脾气越来越暴躁，对于宫女太监，非打即骂，彩珠不知何故惹恼了贵妃娘娘，被贵妃娘娘罚了”板著“，后来就晕倒了，现在更是病得厉害，眼看就不要不行了，贵妃娘娘打算将彩珠送到乐安堂去等死……”

说道这里，彩月已经泣不成声，跪伏在地上，久久不语。

苏婉闻言，也不由有些恻然，其他人也是心有戚戚焉，除了菡萏和山茶，她们每一个人都比苏婉感触更深。

苏婉也是进宫之后，才发现宫女有多悲惨的，所以，才尽可能地善待宫女，对她们也从不大骂，当然，那些犯错的例外。

也正因为如此，彩月才敢大着胆子来求苏婉。

宫女们一经选入宫内，便失去自由，大都是衣食菲薄，住所简陋，终身苦役，不能与父母相见。繁琐的礼节，森严的等级，随时都有可能失去性命，她们除了完成各种苦役之外，还要经常在知书女内官的教习下读《女训》、《女孝经》等书。宫女稍有违规者，将被处以“墩锁”、“提铃”和“板著”等刑法。

宫女生病无医，自生自灭。本朝规定：“宫嫔以下有疾，医者不得入，以证取药。”宫嫔尚且如此，而宫女就更惨了。若是，宫人得了病，或是年老了，要和有罪的人一样，直接发到乐安堂，靠自己的生命力延续时日，或者等死。

虽然有些宫女年龄大了，可以放出宫配人，但这也只是偶尔实行，而那些等级比较高的宫女，为了防止泄露宫中秘密，基本一辈子都不得出宫，死无葬所，火烧后尸灰填入枯井。

更别说，有时候宫女还会被殉葬。

所以，民间女子才不愿意入宫，想方设法的避开采选，为此，甚至还出来了“拉郎配”。

当初邱妈妈被派来照顾苏婉时，才会如此欣喜若狂。

不过苏婉进宫时，她还是心甘情愿地跟着她进宫了，有苏婉这样的主人，只要她不背叛，就算进了宫，过得也绝对差不了，何况，她离开了苏婉，也无处可去。

苏婉皱起了眉头，她虽然很同情她们，但是，那彩珠是贵妃的人，她也不好插手。

“娘娘，求求您，救救彩珠吧！奴婢无论今生还是来时，都愿意为您做牛做马，结草衔环地报答娘娘……”彩月哭道。

“好了，你不要哭了，本宫答应就是了。”苏婉本就倾向于救她，救人一命胜造七级浮屠，何况，彩珠若是死了，看彩月的样子，怕是也活不成了。就是活着，恐怕也是行尸走肉。

彩月的脸上，顿时露出惊喜的表情。

但苏婉却打击她道：“本宫只说会命人医治她，可没保证，一定会治好她。”

彩月连忙点头，道：“奴婢知道，娘娘能派人给彩珠治病，奴婢已经感激不尽了。生死有命，自然怪不得娘娘。”

苏婉说道：“菡萏，你亲自去一趟翊坤宫，就说本宫的命令，说我很喜欢彩珠，将彩珠这个人给我要过来，反正她也不要了。”

“是，娘娘，奴婢这就去。”菡萏躬身应了一声，就快速退下了。

“采青，事不宜迟，你立即去请尚食局的司药，去西二所为彩珠看病。”苏婉说完，又道：“再去太医院请太医来。”

太医院可是在宫外，内城靠近正阳门，这一来回，可是花费不少的时间。

“奴婢代彩珠谢过娘娘大恩大德！”彩月喜极而泣，再次向苏婉叩首谢恩。

“行了，你也跟采青一起去吧！等彩珠熬过去了，你再过来伺候不迟。”苏婉说道。

“是！谢娘娘恩典。”彩月再次哭着说道，只是这次确实因为感激而哭。

彩月她们走后，苏婉派人去查了查这个彩珠到底是怎么回事？又怎么得罪了胡贵妃。

此时，宝宝们也玩累了，吃奶之后就睡着了。

留下两个稳重的宫女看守宝宝，苏婉到了外间，坐在罗汉榻上，一手支头，想着心事。

没多久显德帝下朝回来了，见到苏婉在想心事，就走过来问道：“团团他们睡着了？”

苏婉回过神来笑道：“已经睡了。”

“朕去起瞧一瞧。”显德帝说着，就进去看了看宝宝们，看了好一会儿，这才心满意足地走了出来，口中却好似“不满”地说道：“睡得可真香，朕去了都没发现。”

显德帝说完，看到苏婉若有所思的样子，问道：“婉儿在想什么？刚才朕就看你心神不属的。”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢大家的票票，无论哪个票票，都太给力了，O（∩_∩）O~今天还是万更，晚上依旧有二更，么么哒，（づ￣3￣）づ

╭？～

tastylee　送了1颗钻石

世玫　送了1颗钻石

3322xgy　送了10朵鲜花

18984392793　送了1朵鲜花

简单等于不简单　送了10朵鲜花

13995513378　打赏了188币

hancaizhen　打赏了188币

niannian68　打赏了8888币

红尘一笑2　打赏了100币

壕们，么一个。O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十五章采选（二更）

“我哪有想什么？不过是思乱想罢了。”苏婉现在还没想出个眉目来，又怎么告诉他？

显德帝眼角微挑，含笑道：“真的？”明显是不相信的。

“真的。”苏婉看着他认真地说道，顿了顿又道：“好吧，等我想出个头绪来，会告诉你的。”

显德帝这才作罢，两人又说了一会话，显德帝才去了前殿批阅奏折，处理政务。

没过多久，菡萏就回来了。

“怎么样了？”苏婉问道。

“贵妃娘娘答应了。”菡萏屈膝行礼之后回答道。

“哦，她就没说什么？”苏婉可不相信。

菡萏轻笑道：“贵妃娘娘的确很不乐意，奴婢道明来意来之后，她的脸色很难看，还说了几句酸话，不过，她到底不敢违抗娘娘的意思。”

顿了顿，菡萏问道：“娘娘，若是那个名叫彩珠的宫女病好了，您真得会让她近前伺候吗？”

苏婉却是摇了摇头道：“我身边不缺人。”在她身边伺候的人，都是千挑万选出来的，想到她身边伺候，可不是那么容易的事情。

菡萏闻言松了口气，彩珠毕竟是胡贵妃身边出来的人，她实在是信不过。

然后，彩珠为何得罪了胡贵妃一事，还是被查了出来。

说起来，此事还跟苏婉有那么一点关联。

因为皇贵妃善待宫女太监的缘故，其他的宫人都对在皇贵妃身边伺候的人羡慕不已。知道有些宫人病了，皇贵妃还会给他们赐药，让他们去歇息，而不是直接送走，也从不打骂苛待宫人，除非他们真做错的事，触到皇贵妃的底线，比如吃里扒外，玩忽职守，勾引皇上等等。

总得来说，在皇贵妃身边做事，做要本本分分的，就不用担心什么生命危险。

何况，皇贵妃出手也大方，也经常赏赐众人，又是陛下的宠妃，皇后之下第一人，到哪里都得被人高看一眼。

哪个宫人不羡慕皇贵妃身边伺候的人？简直恨不得取而代之。

彩珠跟彩月关系好，知道的更加详细，心里十分羡慕彩月，但她却是个十分忠心的人，并没有动过另攀高枝的想法，心里也只是羡慕而已。

只是昨天，彩珠跟贵妃宫里的几个宫女聊天的时候，不知怎么就提到了这件事。

有个宫女就说十分羡慕皇贵妃身边当值的宫女，不用像她们这样，整天战战兢兢的，待遇又好，还有那么多赏赐等等，不像胡贵妃脾气差，又是嚣张的，稍有不顺，就打骂下人，跟皇贵妃比简直就是天壤之别，其他人也都纷纷开口应和，众人就你一言，我一语的说了起来，只有彩珠没有插嘴。

如此一来，彩珠就被几个宫女敌视了，她们也知道彩珠忠心，又见她不发一言，不肯说胡贵妃的不是，怕她向胡贵妃高密，她们干脆恶人先告状，在胡贵妃面前诬蔑了彩珠一把。

胡贵妃听闻此言，勃然大怒。这几个月来，她早就憋屈够了，正需要好好发泄一下，也不问青红皂白，就命人狠狠罚了彩珠。

即便如此，她也不解气，怕她死在自己宫里晦气，就让人将她送到乐安堂去，若非苏婉的命令及时到了，彩珠就要被直接送走了。

苏婉听了，不由有些唏嘘。

宫女被责罚是家常便饭，就是死了也没人追究，在宫里，人命真的很不值钱。

更比说，大多数宫女都是老死宫里，一辈子都不得自由，真得是很可怜的人。

其实，这种牺牲完全可以避免的，甚至是不必要的。

苏婉觉得自己或许应该做点什么，至少可以改善一下宫女的生存状况。

只是此事，还需要好还斟酌。

下午，苏婉午睡过后，就听到有人禀报，彩月回来了。

她一见到苏婉就立即跪了下来，磕了一个头，就激动地说道：“托娘娘的福，彩珠已经醒过来了，太医说她没有生命危险了，只要养几天就好，奴婢替彩珠向叩谢娘娘的救命之恩，以后娘娘的吩咐，奴婢二人，就是拼上这条性命，也会去完成，来生还要结草衔环，报答恩夫人的大恩大德。”

苏婉听到彩珠没有什么危险了，自然也很开心，说道：“起来吧，她没事就好，让她安心养伤，有什么事等她好了再说。”

彩月谢恩之后，才擦了擦眼泪，站了起来。

苏婉让她先去陪彩珠，明日再来当值，彩月千恩万谢地去了。

“邱妈妈，你命人去郊外买些民地，最好连在一起，一般的下等田就好，多付些银钱也没关系，本宫以后有用。”苏婉吩咐道。

“是，娘娘。”邱妈妈先是恭敬地应了一声，随后问道：“奴婢斗胆问一句，娘娘买这些地做什么？”

苏婉说道：“本宫感怀宫女生存不易，以后但凡有宫女不愿其尸灰入井的，则埋此地中，入土为安。”

这个主，苏婉还是做得了的。没有人会在意宫女死后如何。甚至有的宫女，会在早早

邱妈妈一听，脸色一顿一变，接着眼睛就红了，接着她便转过头去，用衣袖擦了擦眼泪，随后才转过身来，跪下来说道：“奴婢替宫里几千姐妹，谢娘娘的慈悲和恩德。”

这世上的人，又有谁不愿意入土为安呢？只有入土为安，死者才会安息。

可她们这些宫女，却是连这一点都是奢望。

苏婉让采青将她扶起来，谁知道采青也跪了下来，不只是她，其他宫女也都跪了下来，均是眼圈红红，齐声道：“奴婢谢娘娘恩典。”

苏婉说了几次，才让她们起来。

这对苏婉来说，只是微不足道的小事罢了，却让她们感激不已。

虽然这些宫女还年轻，但谁也不敢说，自己一定能活多久，很多宫女大都活不到老年，都是年纪轻轻就死了。

这也让苏婉越发下定决心，一定要改善一下宫里的这种制度，此事肯定绕不过显德帝，苏婉决定找个适当的时机，跟他说一说此事。

苏婉怎么也没想到，这个时机来的这么快。

苏婉不像其他嫔妃一样，要天天去向皇后娘娘请安，她只需要十天半月去一次就好。

二月初的一天，苏婉去坤宁宫给皇后请安。

苏婉跟宁皇后的关系，一直都是不冷不淡，苏婉无意对付宁皇后，也无意跟她争权，宁皇后则是想要对付苏婉却又对付不了，只能这样淡淡的处着，井水不犯河水。

之前，苏婉请安后并不多做停留，但是，这次宁皇后却是主动跟她说起了其他的事情。

“妹妹可知道，宫里马上就要进行采选了吗？”宁皇后看着坐在她左下首的苏婉问道。

苏婉闻言微微蹙眉：“采选？”

“看来妹妹还不知道此事。”宁皇后忽然笑了起来，看起来好像很开心，继续道：“陛下登基之后，也只在显德元年采选过一次，如今这些宫女年龄也大了，是该选新一批的宫女进宫了，顺便还可以充实一下后宫，到时，我们又该多几个妹妹了，宫里越来越热闹了。”

民间选秀，可不只是选宫女，也会选择嫔妃。

一般都是这样选的，秀女大都是13至16岁家世清白的良家女，非医、非巫、非商贾和百工，全天下选取五千人，进行严格的筛选之后，只有一千人可进宫做宫女，宫女入宫后，皇帝又令宫中稳婆将她们分别引入密室探其乳，嗅其腋，扪其肌理，再选出三百人为宫女头目。在宫中生活一个多月后，又根据她们的性情、言行以及帝王的喜好，选出五十人作为淑女，属于最低等的嫔妃，若是得到陛下宠幸，位份自然会提升。

显德元年的时候，就是如此选的。

除了良家女子之外，还有一部分宫女来源于官僚贵族家庭，有的官僚贵族想方设法把女儿送入宫中，求得皇帝的宠幸，这样整个家族就可以凭借裙带关系往上爬，这样的女子，比普通宫女，更容易引起皇帝注意，又有家族在后面打点，升的都比较快。当时，那五十人淑女里，也的确出了几个宠妃，可惜，现在也早已经消失在后宫的倾轧中了，有的也像霍贤妃一样，进了冷宫。

选秀女，虽然说是采选１３到１６岁之间的少女，其实，十岁以下的女孩很多，不少宫妃也都喜欢年幼的宫女伺候，这样培养起来也忠心。

但是，如今九年过去，那些十岁以下的宫女，如今也快十七八岁了，更别说其他人了。

这是显德帝登基后这是第二次采选，但是先帝在时，却是多次采选宫女。本朝没有放还宫女的规矩，所以宫女越来越多。只不过，先帝驾崩的时候，还陪葬了许多宫女，就连没有生育的几个年轻嫔妃，以及先皇的一个宠妃，也一并陪葬了，才使得宫女的数量不至于那么庞大。

宁皇后之所以跟苏婉说这番话，只是想要给苏婉添堵，恶心她而已。因为，皇贵妃善妒，已经不算是设么秘密了，谁让她天天霸着皇上呢？

若是皇贵妃听到要采选秀女，心里不知该如何难受。

进宫的宫女，都是从天下间精心挑选出来的，个个都容貌不俗，有这么多新鲜又水灵的美貌宫女出现在陛下面前，她就不信，陛下还会只守着皇贵妃一个人。

只要有人分宠，改变皇贵妃一家独大的格局，她就乐见其成。

到时候，以皇贵妃善妒的性子，必定是坐不住的。

想到这里，宁皇后含笑打量着苏婉，发现她神色果然微微有些变化，心里顿时更加舒爽了，胸中的郁气也疏散了不少。

但宁皇后却不知道，苏婉想的根本不是这么一回事。

她想的是自己的机会来了，或许可以在这次选秀前，向显德帝提一提放还宫女一事。

终于选秀一事，苏婉也想得开。

宫女的存在是必然的，宫里需要新鲜的血液，更新换代很正常，不然，周围伺候的都是老年宫女，那肯定不行。

不过，宫女选就选了，至于嫔妃，那就不必了。

如果，还有不长眼的家族非要送进宫采选，巴望着女儿当上嫔妃，她只能送她们一句话，自作孽不可活！

当然，如果她的提议能被陛下采纳的话，说不定二十五、六岁的时候，还能被放出去，重新配人，若是不能，就让她们自求多福吧！

说她善妒也好，霸道也罢，这一点，她绝不相让。

苏婉想通之后，眉头就舒展开来，对宁皇后说道：“还是皇后娘娘消息灵通，我竟不知道此事。”

宁皇后淡淡一笑，只以为苏婉是在强撑而已，说道：“妹妹一直都在照看孩子，哪有心思注意外面的事？不知道也很正常。”

话里似是带着一丝嘲讽，谁让苏婉堂堂皇贵妃竟然会亲自照管孩子呢？果然是小门小户出来的，即便做了皇贵妃，也带着一股子小家子气。

别说宫里的嫔妃了，就是京城贵妇，又有哪个会亲自给孩子喂奶，简直让人笑掉大牙！

宁皇后还有其他嫔妃对她的嘲笑，苏婉不是没有感觉到，只是，她依旧我行我素，她可不会因为别人的几句嘲笑，就将孩子交给别人照顾，就算不被人理解，就算再苦再累，她也乐意。

苏婉毫不讳言地说道：“是啊，孩子们都太小了，正是需要上心的时候，对我来说，能一天一天地看着他们长大，就已经是最幸福的事情了。我可舍不得将自己的孩子交给别人照顾，将来还要认别人当娘，本宫可没这么大公无私。皇后娘娘的胸襟，果然非同一般，本宫真是远远不及，妹妹我甘拜下风。”

说到这里，苏婉站起身来，向她欠了欠身道：“皇后娘娘，时间不早了，请容我先行告退。”

“妹妹请便。”宁皇后勉强撑着笑容说道。

苏婉一走，宁皇后就气得狠狠拍了一下宝座扶手。

她嘴上虽然嘲笑苏婉，心里却羡慕她，因为她所出的二皇子，对奶娘就比对她这个母后亲近的多。

他可以对着奶娘撒娇耍赖，但对着她时，却是一副小大人的模样，敬畏大于亲密，恭敬而有疏远。

以前的时候，她还不觉得有什么不对，反而认为他这是稳重，对此还十分满意，但是，现在，她却不这么想了。

二皇子明明就是跟她不够亲近，在他心里，她只是他的母后，只需要尊敬，而奶娘才是她的亲娘，需要孝敬。

苏婉刚才那番话，可谓是戳中了她的痛点，也是她最在意，最不能跟别人言说的地方。

为了不跟二皇子离心，她甚至还不敢对付他的奶娘，甚至还要对她和颜悦色，客客气气的，谁让皇子依赖她，信任她呢！

若是早知如此，她当初就该在二皇子身上多上点心。

可是，她也没有办法呀，她当初刚刚成为皇后，有太多的事情要做，才会疏忽了他，每日只会问问他的情况，从未亲手照顾过他。后来，她又怀了五公主，身体也垮了，体弱多病，就更加顾不上他了，等她注意到的时候，二皇子已经长大了，懂事了，也不跟她亲近了。

岂不是正如皇贵妃所说，他认了别人当娘。可她依旧要竭尽所能地为他谋划，谁让他是她唯一的儿子呢！

苏婉离开坤宁宫后，就回到了勤政殿，换了一身轻便的衣裳，让照顾他们的宫女将孩子抱过来，挨个抱了抱，跟他们玩了一会儿，原本有点不爽的心情，顿时好了起来。

孩子真的是大人的开心果，只要看到他们可爱的脸蛋，纯净的笑容，听到他们咿咿呀呀，软软糯糯的声音，就会立即忘记所有的不开心，变得平静、满足而又开心，不自觉地随他们一起开怀大笑。

用过晚膳后，孩子们在另外一个卧室，早早睡着了。

苏婉对梁宏说道：“陛下，我今天去给皇后请安时，听她说要似乎要采选宫女了。”

“的确是有这么回事。”梁宏点点头，看着苏婉问道：“怎么了？”

苏婉略略沉吟了一下，问道：“很多宫女，年龄都都很大了，总不能一直呆在宫里吧！”

显德帝闻言，若有所思地看了苏婉一眼，手指不自觉地摩挲着手中的茶杯，问道：“那婉儿的意思是？”

苏婉眼睛微微一亮，说道：“陛下，不如趁此机会，放一些宫女出去，令她们自行配人。”

显德帝没有说答应，也没说不答应，只是笑着问道：“婉儿怎么操心起这种事情来了？”

苏婉唇边的笑意淡了几分，说道：“我只是觉得，将宫女一辈子都禁锢在宫里实在不好，与其让她们在宫里老死，倒不如等她们到了一定的年龄就放出去，这样一来，也不至于令百姓们一听到选秀，就吓得魂不附体，急匆匆地忙着嫁女儿。天下间不知有多少好女子，因为逃避选秀而所嫁非人，凄苦一生。当然，被选入宫的女子，比她们还要凄惨百倍，从小进宫，一辈子都再也见不到父母的面，在宫中不是早逝，就是凄凄惨惨的老死，最后，甚至连个入土为安都做不到，我实在是于心不忍，至少给她们一个希望也好呀……”

说到这里，苏婉语气不由有些哽咽，忍不住落下泪来，她是真得为这些宫女感到心疼。

显德帝微微一叹，默然不语。

苏婉擦了擦眼泪，又说道：“陛下，我不知道您在顾虑什么，或许您也有您的难处，可是，我还是想要请求您，给这些宫女一个希望，我也不求您能改变太多，只要在每次采选的时候，适时放出一些人出去，相信全天下的百姓都会因此而感激陛下，我……臣妾替天下所有女子求您了……”

说到这里，苏婉站起身来，向显德帝跪了下去，见苏婉跪下去，周围伺候的宫女太监，也都跪了下去，而宫女们，无论采青彩月，还是其他人，都早已经泪流满面，只死紧咬着自己的下唇，不敢发出半点声音。

苏婉尚未跪下去，就被显德帝给搀扶住了，他将她给拉了起来，伸出手来替她擦了擦眼泪，有些焦急地呵斥道：“婉儿你这是做什么？她们值得你这样做吗？”

“没有什么值得不值得，同为女人，我也只是想为她们做点什么，既然我有这个能力，有这个机会，为什么不试一试呢？”苏婉唇角微勾笑着说道，“就算陛下不答应，但我已经尽力了，我就无愧于自己。”

显德帝闻言，轻叹一声，说道：“婉儿，你可真会给朕出难题，朕又没有说不答应，你总得给朕一个思考的时间不是？”

苏婉闻言却忍不住惊喜道：“陛下答应了？”

“朕只能说考虑考虑。”显德帝将苏婉拉着重新坐了下来，继续道：“而且，婉儿你想过没有，那些稍稍年轻的宫女或许还可以嫁人，但这些年老的宫女，若是出宫以后，会如何生存？”

“这……”苏婉轻轻咬了下嘴唇，这一点，她还真没想到。

“那些老年宫女的父母怕是早死了，她的那些亲人，未必会赡养她们，倒不如留在宫里，就算不得自由，至少也能活下去。”显德帝继续道。

“你前几天，让人买了一块地，朕也知道，这点你做的很好，那些老宫女知道能入土为安，心里已经很感激你了。”显德帝原本以为苏婉只是稍稍尽些心力而已，没想到，她是真得将这件事放到了心上，还弄出这么大动静来。

苏婉沉默了一会儿，轻叹一声道：“是我没有想周全。”不过，她也不会轻易放弃，说不定会有什么解决办法呢！

此事暂且不谈，但是，年轻宫女放还一事，总该可以实行了吧！这才是她最关心的事情。除了一些身份特殊，以后宫女到了一定年纪都放出去了，就不会有太多老年宫女了。

苏婉抬头希翼地看着他。

显德帝见状，轻轻一笑道：“你这个提议，朕答应了，宫女到了一定的年纪，就会一批一批的放出去的。”

其实，也不是没有大臣上言，说选取宫人太多，愁怨尤甚，宜皆放还。只是当时，显德帝没有放在心上而已。

苏婉梁宏的这番话，被记录皇帝宫中生活起居的文书房内侍，给记载到了《内起居注》中。

－－－－－－题外话－－－－－－

不好意思，更晚了，稍后修改。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十六章报恩有先后（一更）

显德帝的行动很快，两天后，就以——为两位小殿下消灾积福的名义，下达了放还一批宫女的命令。

不但如此，显德帝还下令，以后宫女到了二十三岁，就可以申请出宫去嫁人了。当然，也并非所人都会被允许，有些宫人还是不能放的。

即便如此，也依旧让所有的宫女都热泪盈眶，奔走相告这个对她们来说天大的好消息，很多人甚至还难以置信，不停地问别人，非要别人说上几遍，几十遍才肯相信这个事实。然后便是又哭又笑，疯疯癫癫，竟似痴傻了一般，回过神来之后，又跪下来向勤政殿的方向叩头，感谢陛下和皇贵妃娘娘。

她们在进宫之后，就以为此生再也无法走出这个华丽而又危机重重的牢笼了，没有希望，没有曙光，更没有出路，每日只能战战兢兢，小心翼翼的活着，日复一日，宛如行尸走肉一般，死后还不得入土为安。

对她们来说，最好的处理，莫过于爬龙床，若是将来能生下一子半女的，也能有个依靠。

只是这种危险性太大了，能成功的几率也太小。别说她们本就很难见到圣上，就算国色天香，也只能眼睁睁地看着自己荣华老去，蹉跎一生，就算有幸得到皇上宠幸，也大都没有激起什么浪花，就已经湮灭在后宫的争斗之中了。

能顺利后宫活下来，运气、心机、实力都必不可少。

几千人中，能成功的，也就只有那么一两个。

如今，陛下又专宠皇贵妃，她们连这一条道路都被堵死了。

对于皇贵妃这种霸道的做法，她们心里不是不埋怨，不是不愤恨，尽管她们知道，就算没有皇贵妃，她们也不一定能成功爬上龙床，但至少有那么一丝希望不是。

可是现在，连宫里的娘娘们，都要空守香闺，何况是她们？

然而，她们却怎么也没想到，被她们暗地里埋怨嫉妒的皇贵妃，不但花钱买了民地，让她们能在死后可以入土为安，然还会为她们向陛下求情，放她们出宫。

虽然这些年轻的宫女，都不在被放出的名单里面，可她们依旧激动不已。只要再熬上几年，她们就能够出去了，这是她们以前连做梦都不敢想象的事情。

这对她们来说，就好像是阴暗的世界里，出现了一抹曙光，重新引起了她们对生活的热情，燃起了她们的希望。

有了这个目标，她们一瞬间就仿佛重新活了过来一般，为她们行尸走肉的躯体里，注入了新的活力。

这几天，即便是做那些最苦的杂役的宫女，脸上也都常常带着笑，而不是一副淡漠木然，心如死灰的模样。

就连经常责罚她们的女官，对她们也不动不动就责罚了，因为她们也一样沉浸在这个喜悦当中。以前没有希望，她们只能在大骂宫女上，发泄一下心中郁气，如今，她们终于有了出路，自然不需要用这种方式来安慰她们那已经有些扭曲的心灵了。

而苏婉的这一举动，几乎获得了所有宫女的感激。

甚至有些人还悄悄给她立了长生牌位，一天三炷香，为皇贵妃祈福，希望她能长命百岁，无灾无难。

当然，最感激苏婉的，还是那些被放出去的人，她们的年龄，不算太大，也不算小，都二十五岁至三十五岁之间，都是还可以嫁人的年纪，她们的父母说不定还活着。

就算她们出宫后，找不到太好的姻缘，但至少她们会有一个家，有新的生活，若是经营好了，未必不能得到幸福。

就是不嫁人，在宫里这么多年，存下来的银子，也足以让她们出宫后过上不错的生活，总比在宫里，随时都能失掉小命要强的多。

而有些地位比较高的宫女，出宫后还可以做个自梳女，富贵人家教导她们的女儿规矩。

与宫女们的欣喜若狂相比，宫妃们的心情，就不怎么美妙了，宁皇后尤甚。

这种事，是皇贵妃应该做的事情吗？简直太不把她这个皇后放在眼里了。

她若是识趣的话，就应该将这个提议告诉她，然后让她出面去跟陛下提这件事，而不是自己出马，赢得所有的名声和感激。

她这样做，将她这个六宫之主的脸面置于何地？

她用了这么多年维持自己贤后的脸面和好名声，那些宫女或许会尊敬她，甚至敬畏她，但她们对她绝对没有什么感激之意，她这么年的努力和经营，竟然抵不过皇贵妃的一句话。

皇贵妃因此得到的好处，也绝对不只是这些，还有民间的声望。

如今，正值采选的当口，那些在采选范围之内的人家，也同样也会感激皇贵妃。

虽然依旧可能会逃避选秀，但肯定不会像以前那样夸张了。

这样的声望，让皇后嫉妒地眼红。

若是有了这些声望，何愁不能让二皇子坐上太子的宝座？

现在却都便宜了皇贵妃和她那个儿子。

可惜，这次却跟上一次建立育婴堂不同，基本没有皇后可以插手的余地。

这也是让皇后最为不满的。

皇后如何不甘，又如何将这件事换算成了利益，苏婉都管不着，她也不去在意。反正她只坐她想要做的事情。

此刻，她的面前跪了一个宫女。

这个宫女不是别人，正是已经完全康复了的彩珠。

她是来向苏婉叩头谢恩的。

苏婉既然救了彩珠，对她的情况还有品性还是了解了一番的。

彩珠跟彩月都是显德元年进宫的，进宫的时候年纪还小，如今也才十八岁而已，刚进宫不久，就被调到了胡贵妃身边伺候，在胡贵妃身边长大，又是一根筋，怪不得对胡贵妃如此忠心。

就算是现在，她心里也未必就怨恨胡贵妃的。

这样的人很固执，这么多年的忠心，也不是被人施恩一次，就会立即背主的。

苏婉佩服她的忠心，但却不会用她。

因为这样的人，就算留下了，也是身在曹营心在汉，所以，她命人打听到彩珠的为人之后，就没想过要让她在自己身边伺候。

她之所以会救她，除了是看在彩月的面子上之外，也的确是心疼这些宫女的处境，为的可不是她的感激。

听彩珠感恩戴德地说了一番后，苏婉平静地让她起身问道：“你如今可是有什么打算？”

彩珠垂着头不说话，轻咬着下唇，好似感到有些为难。

一旁的彩月急得要死，比手画脚地给她打手势，使眼色，被邱妈妈瞪了一眼，她才消停，只是一双眼睛，依旧焦急地看着她。

苏婉轻笑一声说道：“救人救到底，你不要怕，大胆说出心里的想法便是。”

彩珠听到这话，突然又普通一声，跪了下来，说道：“皇贵妃娘娘，奴婢……奴婢想……想……”

彩珠吭吭哧哧地，怎么都说不出来自己的想法，因为她觉得这样做，实在太忘恩负义了，偏她又是个不会撒谎的，眼泪都要急出来了。

彩月似乎已经预料到了她要说什么，神色十分着急，竟是走到彩珠身边，向苏婉跪了下来，说道：“彩珠她不善言辞，还是让奴婢来说吧。娘娘救了彩珠，彩珠她愿意做牛做马报答娘娘，还请娘娘收留彩珠，就算只是做一个最低等的洒扫宫女也好。”

其实，就算只是苏婉宫里的洒扫宫女，也会让许多宫女趋之若鹜，争得头破血流的。

苏婉闻言唇角微勾，似笑非笑地看了彩月一眼，说道：“本宫只想听真话！若是有人敢骗我，无论是出于什么缘由，好意还是恶意，本宫定不轻饶。”

彩月闻言，不由紧紧咬住了下唇，脸色却微微有些发白。

彩珠沉默地看了彩月一般，彩月又是焦急又是哀求地对她摇了摇头，若是彩珠否定的话，可就真得害惨她了。

她可是知道，皇贵妃娘娘最见不得别人欺骗她了。

可她同样知道，自己这个好姐妹，是个不会说谎话的。

彩珠果然抿了抿唇，向苏婉叩头道：“娘娘对奴婢恩重如山，您的恩情，奴婢就是一辈子也报答不完。”

说道这里，她稍稍顿了顿，又道：“原本，奴婢是该留下来为娘娘效犬马之劳，报答娘娘。可是，贵妃娘娘也同样对奴婢有再造之恩，如同再生父母，奴婢……奴婢实在是……”

彩月也听到这里，脸色越发白了，立即打断了她说道：“就算贵妃娘娘对你有再造之恩，但你却用自己的性命给抵了，甚至还伺候了她这么多年，你已经不欠她了。”

“可是……”彩珠脸上露出为难之色，最终，她闭了闭眼睛，好似做了什么痛苦的决定，咬牙说道：“皇贵妃娘娘，奴婢愿意留在您身边伺候……”

“慢着——”苏婉突然出声打断了她。

苏婉看着彩珠，眼神里透着一份好笑的意味，说道：“本宫身边不缺人，也没想过要留下你在身边伺候。本宫救你，只是因为彩月拼了命的求我，我才答应了，也没想过要你感激，所以，你不必强迫自己，做出令你如此痛苦的选择。”

此时，众人看向彩珠的目光都带着一丝鄙视和浓浓的排斥，连带彩月都被她们给迁怒了。

娘娘救了你，就是天大的福气了，真以为自己是香饽饽，别人还得求着你留下来伺候不成？

彩珠的脸顿时红透了，接着又迅速透出几丝苍白来，嘴唇一张一合，却有说不出话来。

“彩月，依本宫看来，你这个小姐妹似乎还是想回到胡贵妃身边伺候，你就送她回去吧，顺便向胡贵妃表达一下本宫的歉意，就说本宫之前弄错了，要错了人，现在还给她，还请她不要介意。”苏婉说道。

彩月苍白着脸，脸上带着羞愧，恐惧，还有其他情绪，向苏婉磕头道：“是，娘娘。”

再看向彩珠时，神色就不像之前那么热切了，反而带着几分疏离，任谁一腔好意，被当成狗屎，甚至还被她连累了，也不可能毫无芥蒂。

即便两人曾经是最好的姐妹。

彩珠还了胡贵妃的恩亲，她岂不是也同样还了彩珠的恩情？

以后，她也算是不欠她了。

彩珠却是浑浑噩噩的，似乎还没有回过神来，被彩月拉着胳膊走了出来。

直到出了勤政殿后门，被风一吹，她才清醒过来。

“彩月，我……皇贵妃娘娘是不是生我的气了？”

彩月的神色却十分冷淡，闻言不由冷笑一声，说道：“生你的气？呵呵，说句不客气的话，在皇贵妃娘娘眼里，你又算个什么东西，也配让娘娘生气？”

彩珠皱起了眉头，说道：“彩月，你怎么这么跟我说话，阴阳怪气的？”

彩月道：“我不但今天跟你这样说话，以后也这样说。以后你继续做胡贵妃的忠婢，咱们井水不犯河水，我救了你这一次，以后都不欠你了。倒是你，以后小心点，胡贵妃未必还会像以前那样信任你，你好自为之吧！”

说完，就不再说话了。

彩珠听到这话，心里越发忐忑不安了。

难道她真得做错了？

可是，她报恩有错吗？

就是报恩，不是也该有个先来后到？

彩月她们走了之后，邱妈妈等人纷纷声讨彩珠，骂她忘恩负义，不知好歹等等。

苏婉听了好笑，说道：“好了，她回去了倒好，留下来也没有用武之地，还省了我好多事。她若是非要留下来报恩，我倒是会感到为难了。”

这种善心发一次就够了，宫里制度也做了调整，以后还是按照规矩来了吧！

京城西城区的一所略显陈旧的二进院，是新科探花季熙的住宅，如今是正七品的翰林院编修。

季母和季素月正在西次间说话。

季母的气色，比起刚进京时好了许多，脸色很红润，还胖了不少，显然过得很是舒心。

家里又添了两房下人，虽然在京城算不得什么，但季母却也满足了。

她儿子考中了探花，将来也大有前途，她还等着以后做老封君呢！

只是此刻，她的神色却有点不好，皱眉斥责道：“你这个丫头，简直疯了不成？采选这种事，别人躲避都来不及，你怎么还要往上凑？”

－－－－－－题外话－－－－－－

呜呜呜，今天写的一点，和昨天晚上熬夜写的将近两千字，都被我不小心给删了，ORZ，又重新写的，吐血~这一更差点就没了，暴躁中~

谢谢亲亲们的票票，么么哒。

肉肉　送了10颗钻石

ansure　送了5朵鲜花

18772116007　送了3朵鲜花

谢谢壕们，O（∩_∩）O哈！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十七章倾慕（二更）

“娘——”季素月拉长了声音，撒娇似地喊道，“我哥哥可是探花，现在又有了官身，我跟那些普通的秀女能一样吗？我若是采选进宫，圣上肯定会先注意我们这些出身官家的女子。”

季母还是不同意，说道：“那也不行，你又不是什么国色天香的美人，你就那么肯定圣上能够注意到你？万一你没被看中，岂不是要在宫里蹉跎一生？”

“我……”季素月不乐意地咬了咬嘴唇。

她也知道自己的情况，模样只能算是清秀，若是没有哥哥的身份，说不定她第一轮就能被刷下来。

可是，她真不甘心就这么放弃。

当初，她第一眼见到陛下时，还不知道他的身份，但依旧被他的风姿、气度所吸引了，甚至下定决心非卿不嫁，就是做个贵妾也愿意。

直到后来，随着时间的流逝，她炽热的心才渐渐的冷静下来，不怎么想起他了。毕竟，只是萍水相逢，又不知道他的身份地位，人总要活在现实里。

此时，哥哥成为探花，她的地位也跟着水涨船高，母亲便开始为她相看人家挑选亲事了。虽然比不上那些大家族，却也都是官宦人家，至少比她哥哥的官职要高，但人家看中了季熙的潜力，愿意低门娶妇，算得上是他们家高攀了，她也就放下了心里的那个人。

若非后来大哥无意之中泄露了那个人的身份，她说不定就真地会安安心心地嫁人了，以后也能做个官夫人。

可偏偏她知道了，那颗早就冷却下来的心，骤然又重新变得滚热起来，就连当初相遇时的那段记忆，也越来越清晰。

她就像是走火入魔了一般，日也思，夜也想，盼着有一天，自己能得偿所愿。

对于母亲相看的那些人家，她原本还觉得挺好，但是自从她知道了皇上的身份之后，那些男人就再也入不了她的眼了。

这次好不容易有了这么一个进宫的机会，她怎么能够放弃呢？

“娘，我就是想要进宫。”季素月说道，“您就让我试一嘛！要不然，女儿就是宁死也不嫁人的。”

“你……你这孩子怎么就这么倔！人家宫里的人都千方百计想要出来，你却偏偏非要往里头钻，你真是要气死为娘才甘心吗？”季母气得捂着自己的胸口说道，语气也其强硬起来，说道：“无论你怎么说，此事我都不会同意的，我不能眼睁睁地看着你往火坑里跳。”

季母决定等季熙回来之后，让他好好劝劝他这个妹妹。

“什么火坑，娘，您说的那都是老黄历了。”季素月撇了撇嘴，随后，用一种又骄傲又崇拜地语气说道：“前两天，圣上刚下了命令，宫女到了二十三岁就可以申请出宫了，宫女出宫后，照样可以嫁人，又怎么会是火坑呢！”

季母自然是听过这个消息的，再怎么说，这也算是一件大喜事，她当初听了之后，心里也同样高兴和激动，甚至念了一声佛，觉得这是一件积德积福的事，不知多少人要为两位小殿下默默祈福呢！

他们家是官家，是不会强制选秀的，因为选秀都是选的平民女子，官宦人家送女儿进宫，都是奔着后妃的职位去的，季素月显然也是这个意思。

但她依旧不愿意让女儿进宫，以女儿这副容貌，想在宫里出头，简直难如登天，更别说，还有一个宠冠后宫的皇贵妃娘娘。

季母毫不客气地泼她冷水道：“就算那些宫女二十三岁以后会出宫，也是老姑娘了，能嫁到什么好人家？而且，你以为宫里是那么容易生存的吗？你能在宫里活下来，就算你的本事。”

她见季素月依旧不服气，又继续道：“好，就算你侥幸被皇上给看中了，你以为后宫那些嫔妃都是吃干饭的吗？你当皇贵妃娘娘是摆设吗？还有，我纠正你一点，放还宫女一事，是皇贵妃娘娘的提议，若非是她，你以为圣上会那么轻易答应这件事？”

听到这里，季素月皱起了眉头，颇有些不耐烦。

以前她也是非常羡慕皇贵妃，或许说，天下女子就没有不羡慕她的，因为她做到了她们都做不到的事情，而且，她也实在太有话题性了。

她也十分喜欢听皇贵妃的事迹。可是，当她知道皇上的身份之后，就最烦听到皇贵妃如何如何了。

对皇贵妃的羡慕敬佩，也渐渐变成了嫉妒，恨不得将她拉下来，自己取而代之。

“她不过随口提了一句而已，真正实行的还不是陛下。若是我坐在她那个位置上，我会比她做得更好。”季素月嘟哝着说道。

“闭嘴！”季母一听这话，顿时脸色大变，忙起身往周围，甚至是窗外都瞧了瞧，发下丫头婆子们都做自己的事情，没有注意这边，才大松了一口气。

随后，眼神锐利地盯着季素月，说道：“你再对皇贵妃娘娘不敬，小心我大嘴巴抽你！别以为在家里就可以胡说八道，要知道隔墙有耳，被人听到了，不但你遭殃，你大哥也受你连累，祸从口出，你都不知道吗？”

季素月脸色一白，眼中也露出几分害怕的情绪来，最后还是不甘不愿地点了点头。

季母见她答应了，神色才缓和了些，说道：“进宫一事你就别想了，你凭你这种性子，若是了进了宫，根本就活不下来，你还是给我死了这条心吧，采选之前，我会将你的亲事给定下来。”

季素月委屈又气愤，但显然母亲并不支持她，此时，她突然听到外面丫头给季熙行礼的声音，眼睛一亮，立即迎了上去。

“大哥，你回来了？”

季熙穿着一身官服走了进来，俊秀中夹着几分稳重和威严。

他点了点头，问道：“娘呢？”

“娘在里面。”季素月道。

季熙也没多说话，进去向母亲请了安。

季母一看到他，脸上就露出了骄傲又慈爱的笑意，免了他的礼，又让他坐下，并让小丫头上茶。

季母先问了季熙的情况之后，突然叹了口气，道：“你快劝劝你妹妹吧，她现在铁了心的要进宫，我劝都劝不住。”

季熙瞥了季素月一眼，季素月则是垂着头一副暗自生闷气，拒绝交流的模样。

“母亲说的对，你最好乖乖地等着嫁人，进宫一事，你就别想了，去了也是白白送死。”季熙淡淡说道。

他早就察觉妹妹的心思了，因此并不感到意外。

“大哥，怎么连你这样说！”季素月不满地道。

季熙冷冷说道：“我劝你还是放弃你心里的那点妄想吧，那是绝对不可能的。难道你以为自己还比得上陆才人和郭美人不成，她们都无法做到的事情，你能做到？别做梦了。”

“哥，你怎么只拿她们说事？”季素月皱眉，她可从来没把她们放在眼里，她的目标和敌人只有皇贵妃，带着几分不服说道：“那皇贵妃不过是土郎中的女儿，连选秀的资格都算不上，她都能一步登天，成为皇贵妃，我为什么不能？”

“素月！”季母闻言大惊，急忙开口呵斥道。

季熙气极反笑，说道：“小妹，我劝你还是回房间照照镜子，看你有什么资格跟皇贵妃相比？不止皇贵妃，你连宫里的那些宫女都不如，你还想让圣上对你另眼相看，你哪来的信心？”

说完，他就直接对侍立一旁的一个皮肤有些黑的丫头道：“青儿，带你们小姐回到她房间里去，让她好好绣自己的嫁妆，乖乖等着嫁人，不到成亲前不要出来。”

“大哥，你……”季素月愤怒地看着季熙。

季熙看着她认真地说道：“素月，只要你不再继续折腾，你就还是我疼爱的妹妹。但是如果你敢无视我的命令，擅自出了这个大门的话，你以后就永远不要回这个家，你听明白了吗？”

“熙哥儿——”季母听到这话，急忙喊道。

“母亲！”季熙打断了她的话，“您不必求情，此事绝对不能妥协。”

说完，他有看向季素月道：“我说到做到，绝对没有商量的余地。”

季素月闻言顿时浑身发冷，她想要反驳，想要反对，但是，身体好像冻僵了，连话都说不出来了。

最后，她还是被青儿请回了自己的房间，被人看管了起来。

“娘，我先回去换身衣服。”季素月走后，季熙也起身向季母告退。

继续出了后院，抬头看着蓝蓝的天空，脸上闪过一丝惆怅。

他真没想到，当初那个出言指点他，救了母亲的女子，竟然就是皇贵妃娘娘。

不，或许说，那时她还是昌武侯夫人。

没错，他已经猜到了她的身份。

他后来去过正阳门外的养生食坊多次，也知道当时遇到的两位女子，都是养生食坊的主人。

偏偏，养生食坊也有皇贵妃的干股，他又亲眼看到陛下跟当时还是昌武侯夫人的皇贵妃在一起。

可是那时，那位灵璧侯夫人的外甥女明明还未来京。

所以，他便知道，那个身份只是个幌子罢了。皇贵妃真正的身份，就是已经“死”了的昌武侯夫人。

只是，她发现的时候，皇贵妃还是楚国夫人。

他当时猜到这个答案时，不是不震惊，不是不感到荒谬，但是，他还是选择将这件事压在了心底，不露出半点端倪，只是对楚国夫人多了几分关注。

这一关注，便就有点放不下了。

她被掳走的时候，他也跟着揪心，她被皇上亲自接了回来，他也为她高兴。

而且他知道，她还做了不少于国于民有利的好事，不像历代宠妃那样，只知道争宠，她则是着眼于民生，她的眼睛里，看得到百姓疾苦。

她不是一个合格的宠妃，却是一个值得人尊敬的人。

无论是以前的白药，育婴堂，还是后来的防疫手册，急救三宝，还是现在改革后宫的制度，都让他十分钦佩，甚至是倾慕。

但他对她却是没有半分邪念和妄想的，否则，便是亵渎了她。

除此之外，他对她便只剩下担忧了。

无论陛下如何宠爱她，在他看来，历代帝王的爱，都是靠不住的，等她年老色衰，不知陛下还会不会这样对她？

他希望她能得到幸福，也希望陛下对她的感情是真挚的，他就是远远的看着，也会为她感到高兴。

……

“娘娘？”苏婉正倚在贵妃椅上看一本医书，彩月送彩珠回之后，就跪倒在了苏婉面前。

“什么事？”苏婉没有抬头，眼睛依旧盯着手中的手，翻了一页书后问道。

“奴婢是来向娘娘请罪的。”彩月跪伏在地上说道，脸上满是羞愧。

“请罪？你何罪之有？”苏婉的目光这才从书上移开看向她。

彩月依旧跪伏在地上说道：“奴婢不知道彩珠竟然会如此……如此忘恩负义，若是早知如此，奴婢一定不会求娘娘救她的，奴婢只想要自己要报答她，却令娘娘来为奴婢还这个人情，让娘娘为难，奴婢愧对娘娘对奴婢一直以来的信任，”

“原来是这件事。”苏婉淡淡说道，“你是本宫身边的丫头，你求到本宫头上，本宫又岂有置之不理的道理？何况，这也只是动动嘴皮子的事情罢了，又有什么要紧的？我只是看在你尽心尽力服侍我的份上，才会帮你这一次。只是你要记住，只此一次，下不为例。”

一番话，说的彩月又是感动，又是惭愧，愈发下定决心要好好服侍娘娘。

“是，奴婢谨记于心，以后必定不会再犯，谢娘娘恩典。”彩月说道。

“嗯，还有一点，本宫不希望有人撒谎，你之前为彩珠说的那番话，虽然是好意，却的的确确是骗了本宫。所以，本宫也不得不罚你。就暂且降你为下等宫女，做两个月的杂役，这点你没有异议吧？”苏婉说道。

“娘娘，奴婢没有异议，奴婢多谢娘娘慈悲。”彩月叩首道，她不但不会不甘愿，反而对苏婉充满了感激，心甘情愿地接受了处罚。

彩月退下去之后，苏婉想了想，微微一笑，又继续看起书来。

“天都快黑了，小心眼睛。”显德帝不知何时，走到她面前，一把夺走了他手里的书，带着几分责怪说道。

苏婉果然觉得眼睛有些酸涩，她眨了眨眼睛，笑着问道：“陛下忙完了？”

显德帝含笑点了点头，问道：“团团他们呢？”

苏婉指了指里面，说道：“还睡着呢！”

显德帝挨着苏婉坐了下来，说道：“婉儿这段时间，在宫里也呆烦了吧，我们明天去西苑游玩怎么样？”

“西苑？”苏婉闻言，眼睛一亮，不由露出一丝期待之色。

以前是不愿意在宫里多呆，更不愿多逛，就算留在宫里，也只在勤政殿呆着，要么就去御花园。后来封了皇贵妃，又怀了身孕，之后又照顾孩子，倒是真没去玩过。

“是啊！”显德帝握着她的手轻笑道，“无论是去太液池划船也好，骑马也好，游览各种景色也罢，总之我们明天玩个尽兴。”

苏婉闻言，很是高兴，但随即就露出几分犹豫之色，说道：“可是，孩子怎么办？”

显德帝道：“便是舍下他们一日又何妨？你不能总被他们栓在身边，宫人们会照顾好他们的，就算饿了，还有奶娘呢！在朕的眼皮子底下，没有人敢乱来，你放心吧，朕会安排妥当。”

苏婉点了点头，说道：“也好。”

在楚国夫人府的时候，她还经常去花园逛逛，现在进了宫，生了孩子，反倒提不起精神去逛御花园了。

“还可以骑马？可是我不会呀！”苏婉后知后觉地说道。

显德帝揽着她笑道：“不用担心，朕会教你！”

“好，那我可就等着了。”苏婉笑道。

“你若喜欢的话，以后我们常去玩。”显德帝见苏婉如此期待，便笑道。

西苑是皇家园林，以前显德帝经常去设宴游玩的地方，只是跟苏婉相遇之后，他大多数时间，都被她还有政务占据，其间又发生了很多事，所以，他也没想起来要去游玩，更别说带苏婉去了。

就在这时，听到里面传来声音，苏婉轻笑一声道：“看来小家伙们醒了。”

“走，我们去看看！”两人这才站了起来，携着苏婉的手往里面走去。

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O放心吧，探花妹妹蹦跶不起来，也不会进宫，不会让她去恶心苏婉

的，也不会再出来膈应大家，咳，除了写她嫁人后的遭遇的时候。岂是俺写

她只想引出探花的说，逗手指~

wendy1016　送了2颗钻石

qquser6556004　送了5颗钻石

qquser6556004　送了10朵鲜花

qquser6556004　打赏了100币

月恋湾　送了1朵鲜花

Somnus采蘑菇的熊　送了2朵鲜花

wendynfling　打赏了200币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十八章补偿

翊坤宫。

胡贵妃听到彩珠回来时，还有些发愣，但下一刻，她就沉下脸来冷冷问道：“素玉，这是怎么回事？”

难道是皇贵妃故意派她来膈应自己的？

行到这里，她的脸色越发难看了。

胡贵妃的心腹大宫女素玉，却好像没有看到她难看的脸色一般，笑着说道：“娘娘，奴婢听说，是彩珠自己选择回来了。”

“哦？”胡贵妃的眉头舒缓了些，问道：“她就没被皇贵妃那些伪善的手段所迷惑？”

素玉恭敬地说道：“彩珠向来对娘娘忠心耿耿，应该不会轻易就投靠皇贵妃。”

“是吗？”胡贵妃淡淡说道，心里却有些不太相信。

她不瞎不聋的，自然知道下面的宫女心里是怎么想的。

不得不说，皇贵妃就是手段高超。

仅是这么一招，就收服了绝多大数的宫女，若非素玉是跟她从娘家进宫的，她恐怕也要对皇贵妃心怀感激，就算她宫里的这些宫女也不例外。

这让她感到十分不爽，就好像所有的宫女都成了皇贵妃的眼线一般，做什么都不自在，就连私底下的小动作都停了，免得被人发现端倪，向皇贵妃通风报信。

而这一切，都是在皇贵妃从她这里要走彩珠开始的。

彩珠是直接的受益者，皇贵妃不但被救了性命，还因为她发动了一系列的改革，更别说再过几年，她就能申请出宫了。

彩珠又是个知恩图报的，这么大的恩情，彩珠怎么可能不对皇贵妃感恩戴德，反而心甘情愿的回到她身边了？

要知道，她可是差点死在她的手上，她可不信她一点也不恨她。

想到这里，胡贵妃对彩珠的怀疑更深了。

她心里更倾向于，彩珠是奉了皇贵妃的命令，才又重新回到她的身边，为的就是替皇贵妃监视她，抓住她的把柄对付她。

这种事情，她以前也不是没做过。胡贵妃顿时就将此事阴谋化了。

“她现在在哪儿？”胡贵妃问道。

“娘娘，彩珠就在殿外跪着呢！”素玉说道。

“别管她，她愿意跪，就让她跪着便是，不必理会。”胡贵妃不屑地轻哼一声吩咐道，为了让她相信，竟然连苦肉计都使上了，既然如此，她就随了她的意。

“是。”素玉虽然有些惊讶于胡贵妃的态度，却还是恭敬地应下了。

胡贵妃满意地点了点头，她就是最喜欢素玉这一点，就算有什么疑问，也不会多嘴，因此主动解释道：“彩珠用不得了，你让她从杂役宫女干起，别让她近本宫的身，将她盯紧点，别让她传出什么消息去，等以后找机会收拾了她，反正宫里发生什么意外也不稀奇。”

她是绝对无法容忍，一个已经背叛自己的内鬼，在自己面前晃来晃去的。

“娘娘是怀疑她已经投靠皇贵妃了？”素玉了然说道。

“不是怀疑，是确定。”胡贵妃瞥了她一眼，又环视了众人一圈，说道：“本宫身边，可不养这等吃里扒外的东西，你们可都给本宫在记住了。”

“是，娘娘！”众人纷纷屈膝应是。

彩珠老老实实地跪在外面，对里面的一切都一无所知，更不知道自己已经被胡贵妃判了死刑。

心里还想着，贵妃或许回感于她的忠心，以后也会更加心来她，将来还会成为贵妃娘娘的真正的心腹，跟素玉平起平坐也说不定。

想到这里，彩珠不由露出了一丝憧憬地微笑。

……

次日，苏婉就早早起身，梳妆打扮，显德帝今天不上朝，一直都陪在苏婉身边。

显德帝依旧穿盘领窄袖龙袍。而苏婉则是穿了苏婉穿了正黄色的金丝圆领八团凤凰牡丹纹凤袍，大襟阔袖，袍长及足，里面你是朱砂长裙，头上戴了红翡滴珠凤头钗，两鬓各有小凤钗各一，折绢丝织宫花，赤金镶红宝石石榴耳坠，腕子上戴了一对红翡手镯。

苏婉换衣服之前，还先给两位小祖宗喂了奶，等他们睡着了，又叮嘱了邱妈妈，菡萏她们许多遍，这才依依不舍地跟显德帝走了。

轿舆、依仗早已经准备好了，还有禁军护卫随行，两人一同乘坐显德帝的銮舆去了西苑。

西苑，顾名思义，就是在皇宫的西边，出了皇宫的西华门，就是这座雍容华贵的皇家园林了。

“婉儿，高兴一点，咱们只是去西苑而已，又不是离开京城了，何必露出这副表情来？难道婉儿就这么不想陪朕？”銮舆中，梁宏见苏婉眉宇间依旧带着几分不舍和担忧，不由揽着她的肩，笑着说道。

苏婉闻言，眉宇间的不舍也消散了许多，说道：“我这可是第一次离开他们，总感觉有些不习惯，好像少了点什么似的，心里牵挂的很。”

显德帝闻言，心里不免有点吃醋，挑眉说道：“以前咱们好几天不见，你也没有这么不舍，是不是在你心里，他们比朕还要重要？”

“这怎么能一样？”见他竟然连自己的孩子都吃醋，苏婉也不由失笑。

“怎么不一样？自从团团和圆圆出生之后，你就将朕彻底给忽略了，你想想你已经多久没有陪朕了？早知如此，朕就不答应你自己带孩子了。”梁宏的语气里带着一丝隐隐的控诉和委屈。

不过，他说的也算实话，苏婉生了孩子后，的确将大部分精力都放在了照顾孩子上，对梁宏难免有些疏忽，听闻此言，心里不免对他有些羞愧，觉得很对不起他。

她直接将头枕在他的肩膀上，用一种略带撒娇而亲昵的口吻说道：“阿宏，对不住，之前是我错了，我以后一定会多陪你的，好不好？”

梁宏唇边的笑意一闪而逝，一双略显狭长的眼睛带着一丝火热，紧盯着她说道：“只口头上道歉没有诚意，婉儿还需要用实际行动补偿朕，朕才会原谅你。”

没了孩子在身边，梁宏也就无所顾忌了。

他这次带苏婉出来，除了要陪她游玩之外，也是存了让她补偿自己的心思。或许说，他已经预谋已久了。

梁宏的暗示，苏婉自然不会不懂，脸颊一热，没有言语。

显德帝低低笑了两声说道：“婉儿你不说话，朕就当你是默认了。”

苏婉闻言，终于从他肩膀上微微仰起头来，看着他的眼睛，忽然对他勾唇一笑，原本清澈的眼睛，突然就多了几分潋滟的光泽，清纯中带着几分隐隐的诱惑，她凑在显德帝耳边，声音极轻，吐气如兰，“那陛下想让臣妾怎么补偿您？”

这种勾引，对显德帝来说，根本算不得什么？

但是，梁宏偏偏就吃她这套。

谁让他就是这么喜欢她呢！

在苏婉说话的瞬间，他的身体一下子就僵直了，一股苏苏麻麻的感觉，迅速顺着他的耳朵往周身扩散，心里宛如百爪挠心般难受。

他的眼神变得幽深而有火热，喉头微动，低声笑道：“婉儿只要一直都像现在这样主动，朕就满足了。”

说着，揽住苏婉肩膀的手一紧，将她整个人都禁锢在自己怀里，不让她乱动，随后迅速头含着住了她的红唇，完全没有给她反应的时间。

这个吻，绵长、激烈、却又带着急迫，至少比以前急色了许多，使得整个车驾里的温度似乎都在急剧升温。

苏婉被他吻得都快要窒息了。

每当她以为快要结束的时候，他又会卷土重来，直到最后，苏婉被吻得气喘吁吁，眼睛水润，脸颊更是带着诱人的潮红，直接软在他怀里不动了。

过了好一会儿，她才回过神来，狠狠地捶了他的胸口一下以泄愤，不料，却被他抓住了手，她怎么都抽不出来。

显德帝在她羞恼的目光下轻轻吻了吻她的手，看着她轻笑道：“朕先收点利息。”

苏婉简直要被他打败了，显德帝若是像现在这样舍下脸来，那可真是无赖地让人牙疼。

苏婉之前勾引他，也不过是想要看他的笑话而已，她笃定他不会在銮舆里对自己做什么，想要勾起他的火气，再让他憋着，没想到，他直接就禁锢着她啃了一通。

她这次可真是搬起石头砸自己的脚了。

就在这时，銮驾已经出了西华门，进入了这座皇家园林。

“陛下，娘娘，太液池已经到了。”此时，杨永在外面说道。

苏婉摸了摸自己的脸，还有些发烫，连头发都有些乱了，不怒梁宏道：“看你做的好事，这可让我怎么见人？”

显德帝却是毫不在意，反而极为喜欢苏婉这副模样，说道：“你也不需要见别人，你只要见朕就好，放心，他们都不敢抬头的。”

说着，他抬起手来，亲自为苏婉拢了拢长发，正了正发钗，又端详了一会儿，发现没有问题了，才携着她下了銮舆。

苏婉下了銮舆，被微凉的春风一吹，头脑也清醒了许多，看向周围的景色时，顿时觉得心旷神怡，惊叹不已。

各种亭台楼榭，殿宇轩馆自不必说，一望无际的水域，还有环绕太液池的环湖游廊，据说有四百多间，还有各种珍稀草木，沙上的禽鸟等等，池中还停着一艘精美的游船，显然是为他们准备的。

显德帝说道：“婉儿，咱们先乘船游乐，下午再去骑马如何？”

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，今天只抠出来三千字，真是无颜见江东父老了。╮（╯▽╰）╭

O（∩_∩）O哈！我以为今天的月票会是零蛋，现在看来，还是有人爱俺滴，呜呜~感动哭了

谢谢亲亲们，明天万更，快给俺加加油哇，我快要萎了~

wyq770915投了1票

687080投了1票

云中月爱阳光　投了5票

ljz20100618　投了1票

18772116007　投了1票

Somnus采蘑菇的熊　投了1票

yjzq1314　投了1票

痴柔情送了3颗钻石

谢谢肉肉　打赏了1888币

谢谢xu36308、云中月爱阳光、spadeh、Somnus采蘑菇的熊的评价票。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四十九章藩王进京（一更）

苏婉迫不及待地连忙点头，一双满含期待的眼睛熠熠生辉，倒是到了几分小女儿的那种娇憨和雀跃之意。

梁宏看得心痒不已，只觉得她无时无刻不在勾引自己，不过，他不着急，刚刚惹恼了她，她现在肯定对他防备地很，还是等她放松下来再说。

“请陛下和皇贵妃娘娘上船。”一名看起来年纪算小的老太监，躬身虚引道。

那座华美的游船已经靠拢在岸边，梁宏携着苏婉过了渡头，又上了船。

船头和船尾都盖了亭子，中间以一个长方形的游廊相衔接，只有船头的亭子是四面通风的，是太监们划船的地方，中间的长廊和船尾的亭子却有封闭的，若是想要看景色，大量开两侧镂空雕刻的格子窗就好，临窗设着美人榻，美人靠用来观景。

船舱里铺着地毯，中间设着圆桌、圆凳，上面放着一套茶具，各种瓜果点心等等，此外，还设着书案座椅，笔墨纸砚俱全，万一诗兴大发，可以立即挥手写就。

船尾那个封闭的亭子里，还有一张睡榻，可以供人小憩，每一间都有帷幕遮挡。

苏婉打量了一番，梁宏就拉着她一起坐在了临窗的美人榻上，打开窗子，跟苏婉一起游览岸边风光，同时，他也不忘给苏婉解说景色和建筑，比如是哪位皇帝在位时建的，有什么典故等等。

苏婉看得心旷神怡，听得也是津津有味。

太液池周围绕着长廊，还有各种殿宇轩馆，集山、海、岛、桥、亭、阁、廊、榭、宫阙于一园，处处风景都不同，真可谓美不甚收。

因为天气还颇有些凉意，显德帝怕苏婉受凉，看了旁边侍立着的山茶一眼，山茶会意，将手中托着的云锦累珠披风恭敬地呈给了他，梁宏展开披风给苏婉披上。

苏婉这才回过神来，对显德帝说道：“陛下，等团团圆圆他们长大些了，我们带他们一起过来玩。”

“好！”梁宏看着她，眼神十分柔和，“到时候，我们一家四口一起来。”

听到梁宏说一家四口，苏婉略显失神，心里又是意外，又是愕然，有带了几分欣喜和感动，在他心里，他们四人才是一家人吗？

“婉儿怎么了？”梁宏见她怔住，不由问道。

苏婉微微摇头，又回过头去，观赏风景。

只是，心神却无法完全投入其中了，总是不自觉地分一点心思，在他身上，偶尔就侧头看他一眼，梁宏有所察觉，脸上却不动声色，搂在她腰间的手也越发紧了。

在一旁侍立的杨永见状，悄悄向侍立一旁的宫女太监，打了个手势，一行人就悄无声息地退下，去了前面船头的亭子，体贴地放下了层层帷幕，遮挡了里面的动静。

“婉儿怎么老是看朕？难道朕脸上长花了？”显德帝从后面环抱住她的腰，凑在她耳边说道。

“我哪有？”苏婉的耳朵一下子就红透了，跟她耳朵上的红宝石石榴耳坠相映成趣。

“没有吗？”显德帝一边说着，一双大手却不老实地从她的腰间向上游走攀爬。

苏婉闷哼了一声，咬牙道：“你别闹！”

因为自从她生完孩子之后，她这里不但大了许多，而且也敏感了许多，一碰就让她受不了。

显德帝自然也知道这一点，也欣喜于这样的状况，他轻轻凑在他耳边说道：“婉儿这里是不是胀得难受？要不要朕帮帮你？”

苏婉听到这话，顿时一股热气涌上脸庞，将她的脸变得也跟耳朵一样红了，语气严厉地斥责道：“不需要！快拿开你的色爪。”

语气虽然强硬，却不难听出里面的色厉内荏，和虚张声势。

显德帝若是肯拿开，他就不是梁宏了，已经到了嘴边的美味，怎么能让她飞了。

“朕若是不放呢！”梁宏低头啄吻着她的细嫩的脖颈说道。

苏婉的气息有些不稳，断断续续地说道：“我回去之后……再补偿你……现在不行……”

“怎么不行？”显德帝偷香其间，还抽空说道。

“有人……”虽然这么说，苏婉的语气却已经不那么坚定了，显然有些支持不住了。

“没人，他们都退喜下了。”听到她态度软化，显德帝心里大喜，急切地说道。

“可是……”苏婉还想要做最后的抵抗，心里感到十分羞耻。

“没什么可是的，都到这种时候，婉儿就不要抵抗了！”

“去里面榻上！”苏婉到底还是放弃了抵抗，对他说道。

“朕已经等不及了。”梁宏说完，就堵上了她的唇。

“唔……窗……”

“放心，没有人会看到的。”

在这青天白日之下，龙舟之上，苏婉到底还是被这只色龙强吃入肚了。

果然，他的本质，什么时候都没有改变过。

两人闹了很长时间，在这其间，船一直都没有停。

幸好船上还有梳妆匣还有备用的衣服，让苏婉可以从容打理自己。

苏婉换了一袭大红底子粉紫缕金牡丹刺绣缎面交领长袄，连着头上的钗环了换了，刚才的衣服皱了，暂时没法穿了。

显德帝也一样，他直接换了一件圆领紫色绣龙纹常服，同样有金织团龙。皇帝的朝服必须用明黄色之外，其他常服、礼服也会有其他颜色，比如红色、紫色、蓝色、月白色等，不过，绝大多数还是用黄色。

两人这才又安下心来坐船游览了一会风景，时间快到中午时，船才靠了岸。

他们先去了早已经准备好的暖阁里用膳、休息，下午的时候，御马监掌印太监江选，亲自送了几匹好马过来，还有两匹温顺的母马，显然是为苏婉准备的。

此刻，苏婉又换了装束。是一件天青色圆领袍，腰间束着玉带，外面披着一件也是一件男装，束发为髻，下面穿着皂靴，看起来颇有些英姿飒爽的味道，看起来是真得打算要学骑马了。

显德帝让他们都退下，亲自教导苏婉骑马。

两匹母马一匹是栗色的，一匹是白色的。

苏婉第一眼就看中了那匹栗色的，因为它的外表，看着就极为温顺，低眉顺眼的，一双大眼睛黑溜溜的，宛如黑色的琉璃一般。

苏婉开始还有点害怕，连靠近都小心翼翼的，在梁宏的鼓励下，渐渐地才放下心，摸了摸它的大脑袋。

栗色马一双纯真的的眼睛亲近地看着她，还顶了顶她的手。

苏婉心里喜欢极了，对显德帝说道：“就是这匹马了，你快教我怎么骑？”

显德帝很纵容地看着她，耐心地跟苏婉讲了各种注意事项，苏婉摸着马儿，仔细地听着。

最后，梁宏就让她试一试。

“没关系，朕为你牵马，只是走走适应一下，不会跑起来了。”见苏婉有点紧张，梁宏细心地劝导道。

苏婉点了点头，想着刚才说的那样，从马儿的左边小心翼翼地上了马儿，她先是舒了一口气，然而打眼望去，感觉视野又大了许多，已经冒出了细嫩青草的宽阔草地，远处的树木，波光粼粼的水域，一股豪气从心里升起，突然有种策马狂奔的*。

但她还是及时抑制住了这种冲动，她现在可不敢策马奔驰。

“坐稳了吗？”梁宏问道，见苏婉点头，他便牵着马慢慢往前走，同时还不忘记注意着苏婉，不时提示两句。

骑了一会儿之后，苏婉终于找到了一点点诀窍，也从一开始的僵硬紧张，渐渐舒缓下来，不由抬手用衣袖擦了擦自己额头上的细汗。

东厂提督杨永和御马监掌印太监江选在不远处默默地看着，脸上带着谦恭的笑意。

“皇贵妃娘娘可真有福气，竟然让陛下为她牵马了，这可是有史以来头一遭了。”江选震惊过后，笑眯眯地对杨永说道。

杨永皮笑肉不笑地看了他一眼，仿佛带着炫耀似地说道：“那是你见识少，陛下对娘娘，可不是普通的宠爱，类似的事情多了，何必大惊小怪的。”

江选毫不客气地道：“我自然不像你，整天正事不做，只知道往陛下身边凑合，拍陛下龙屁。”果然奸佞小人一个。

两人明争暗斗已久，谁也不服谁，见面就得互刺几句。

“我看你是吃不了葡萄说葡萄酸，陛下交代下来的事情，我什么时候没做好过。有些人就是想拍龙屁也没机会呢！有本事你让别人送马过来，别往陛下身边凑。”杨永轻嗤一声道。

江选脸色铁青，正要反击，忽然见到陛下和皇贵妃已经慢慢走过来了，他的脸色像变脸似的一边，顿时就堆满了谦卑的笑容。

待见到陛下也上了马，坐在了皇贵妃的身后，策马走远之后，江选的脸才又重新拉了下来。

正要接着刚才的话题说，却听杨永说道：“最近，晋王就要进京述职了，你可要多上点心，别让藩王驻京其间发生什么意外。”

晋王是显德帝的弟弟，比他小了不到半岁。

藩王三年回京述职一次，可在京中呆五天。

但却不能同时进京，两藩王不能相见，只能等藩王回到封地，再通知另一地藩王，轮流入京。此时，晋王已经在路上了。

江选冷哼一声，似笑非笑地道：“这一点，咱家比你清楚，还用不着你来提醒。”

－－－－－－题外话－－－－－－

非常感谢大家的票票还有礼物！耐你们，今天零点前必定能完成万更，总算是卡过去了，O（∩_∩）O

谢谢jojograce88、suhong923、红尘一笑2、七夜雪88的5热度评价票

月票——

玲儿与志、xystere105、血腥味0603、jojograce88、wendylx918、

幸福的小囡囡（2票）、一串号码、deng9234（2票）、13568018333、daixiaoxuan（6票）、

13995513378（2P）、brendac、15769103304、静静的橘子（2P）、huangqiong19、15867459980、suhong923（3p）、txgt2470、13724801966、annaranzhang、wcy3206、冬月傲汩、盈盈英英、18682758425

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十章沁阳长公主（二更）

苏婉起了一下午的马儿，总算是可以单独骑马小跑一段路了，只是，付出的代价也有点大，可能因为太紧张，全身紧绷的缘故，就有些腰酸背痛的。

不过，她也不在意，相反还很兴奋，颇有意犹未尽之感。

必须要离开的时候，还有些依依不舍的，要求下次来的时候，还要骑栗子，栗子是她为这匹母马起的名字。婉现在跟它还在磨合期，但已经熟悉了许多，她也很喜欢它，就不换马了。

苏婉换了衣服，跟显德帝一同做銮舆回宫了。

然而，刚进了勤政殿后殿，两人就听到了孩子的哭声。

苏婉和梁宏对视一眼，脚下的速度立即加快了几分。

显德帝看着哭得撕心裂肺的两个小家伙，一双锋利的眼睛立即扫向跪下来的众人。

苏婉则是直接走过去，从菡萏手中将圆圆接了过来。

而显德帝也走过去将团团接了过来。

说来也怪，两个小家伙，一到了父母怀里，立刻就不哭了，不但不哭，反而咬着自己的小手指头笑了起来，眼泪犹自挂在他们的小脸蛋上。

苏婉和梁宏这才松了一口气，放下了刚才高高提起来的心，这才有心思问是怎么回事。

见两位主子，神色也由阴转晴，所有人的心情也跟着舒缓了不少。

苏婉和梁宏在坐炕上坐了下来之后，苏婉才问道：“邱妈妈，之前是怎么回事？团团远远怎么哭得这么厉害，都先起来回话吧！”

“是！”邱妈妈等人谢恩后，方站了起来，恭敬地说道：“回陛下、娘娘的话，两位小殿下没见到陛下和娘娘，所以不肯吃奶，一旦让小殿下们吃奶，他们就哭个不停。”

“一整天都这样吗？”苏婉看着在她胸前磨蹭着想要找奶吃的小圆子，蹙眉问道。

团团也在梁宏怀里呆不住了，口中“啊啊”叫着，就想要往苏婉这边爬。

“一开始小殿下还吃了一点，就是吃的不多。后来可能是一整天没有见到娘娘和陛下的缘故，就变得烦躁起来，平时爱玩的玩具都不要，只要那些奶娘一靠近，小殿下们就使劲哭。奴婢没办法，只好让小厨房做了点鱼泥和细粥，不过，还没有来得急喂，陛下和娘娘就回来了。”邱妈妈恭敬地说道。

“只是两个小促狭鬼儿。”苏婉点了点小圆子的鼻头。

此时，菡萏端了铜盆来在，放到一旁的盆架上，里面盛着温热水，将干净的巾帕打湿又拧了半干后，这才奉给苏婉。

苏婉热敷之后，才开始为圆圆喂奶。

所有人都识趣地退了下去，在门外伺候听宣。

皇贵妃喂奶的时候，陛下很不乐意有人在旁边，即便是女人也不行。

“啊啊啊啊……”在梁宏怀里的团团见状，又不满地大叫起来，还手脚并用，挣扎着往苏婉那边凑。

“臭小子，老实点，让你妹妹先吃。”梁宏伸手打了打他的小屁屁。

团团哼哼唧唧地，最终迫于父皇的淫威，还是不情不愿地停止了闹腾。

将小圆子喂饱之后，苏婉才又开始喂团团。

这个小团子见终于到了娘亲的怀抱，高兴地眉开眼笑，手足舞蹈的，一到苏婉怀里，就迫不及待地吃了起来，他的力气可比妹妹大多了，还长出了牙，最后吃完了，也不松口，不吃也要霸占着。

最后，小团子还是他那个无情的父皇黑着脸，让人给抱下去了。

次日，苏婉起来之后，全身酸痛不已，昨天先是折腾了一上午，又是骑马骑了一下午，昨天还不觉太难受，今天就开始难受了。

山茶力气大，之前也跟墨兰学了点推拿术，穴位认得也准，现在也已经练出来了，比当初的墨兰还要好，苏婉便让她给自己按摩了一会儿，这才觉得好受了一点。

就在这时，菡萏进来说道：“娘娘，沁阳长公主殿下来向您请安了。”

苏婉闻言，不免有些诧异，道：“沁阳长公主不是一向身体不好，极少进宫的吗？怎么此时倒是来跟本宫请安来了？”

菡萏道：“听说，沁阳长公主的身体最近好了许多，最近也渐渐出门交际了。”

苏婉点了点头，原来如此是这样，道：“先将她请到西五间的耳房，我随后就到。”

“是。”菡萏屈膝应了一声，便退了下去。

勤政殿后殿两侧各有耳房五间，东五间为皇后随居之处，西五间为贵妃等嫔妃随居之处，只是，一直都没有人随居皇帝住进来过。

即便如此，苏婉也没去占据皇后那东五间，而是西五间耳房整理了出来，用来待客，自然也是可以住人的。

这后殿毕竟是皇帝的寝宫，如今，又是他们共同的家，她并不想让外人入侵他们的生活，因此，那西面五间耳房就派上用场了。

除此之外，寝宫两侧哈各设有围房十余间，房间矮小，陈设简单，这本是供妃嫔等人随侍时临时居住的地方，现在也成了苏婉身边服侍之人的居所了。

苏婉重新梳妆，又换了黄色的凤袍，这才扶着采青的手，去了西耳房。

一进去，就见到沁阳长公主正坐在明间的厅里用茶。

见到苏婉，沁阳长公主立即站起身来，向苏婉屈膝行礼道：“沁阳见过皇贵妃娘娘。”

苏婉仔细打量了她一番，当初，她就发现沁阳长公主是个难得的美人儿，现在靠近一看，果然如此，不比那郭嫦曦差多少。

这位沁阳长公主是显德帝的妹妹，乃是先皇顺妃所出，顺妃后来又收养了晋王，先皇驾崩后，顺妃随着晋王去了山西封地做太妃，只留下了她这个女儿在京城。

沁阳长公主没有嫁勋贵，而是嫁给了一位姓孙的二榜进士，据说还是沁阳长公主自己看中的，之后就求先皇赐婚，嫁给了他。

只是令人没想到的是，这位孙进士家里已经妻子，还是青梅竹马的表妹，但这位进士一开始却没有说明此事。

先皇大怒，想立即杀了这位新晋的驸马都尉。只是沁阳长公主已经嫁了，还刚刚怀上了胎儿，又一把鼻涕一把泪地向先皇求情，先皇才绕过了这位驸马都尉。

先皇也只好将那位进士的原配贬妻为妾，这位进士被先皇彻底厌弃，只授了一个驸马都尉的封号，没有丝毫实权，以后仕途更是别想了。

这或许也是沁阳长公主嫁人后，就闭门不出的原因之一。

后来，先皇驾崩，显德帝登基之后，更是下令，以后驸马须从平民或低级官吏中选取，而且子弟被选中的人家，近亲中便不能再出仕为官，就是为了不让王公贵族及大小臣工，借皇家姻亲的身份为非作歹，危害政权。驸马都尉便只成了一个只拿俸禄的虚职。

这位孙进士想要再入官场，永远都不可能了。

据说，从此以后，他就颓废了，整天沉溺于酒色之中，甚至迁怒于沁阳长公主，极少进她的院子，反而更加宠爱自己那位青梅竹马的表妹，对沁阳长公主不闻不问，若非碍于她长公主的身份，他怕是早就开始虐待她了。

不过冷暴力，也比虐待好不了多少。

苏婉心里想着，脸上却是丝毫不露，连忙向她颔首回礼说道：“长公主快免礼！”

苏婉在厅里宝座坐下之后，又让沁阳长公主也坐了，笑道：“本宫之前就听说长公主殿下身体好了许多，如今一看，殿下的气色果然好了不少。”

沁阳长公主含蓄一笑，说道：“让娘娘惦记了，我的身体的确已经好多了。”

“不知道殿下是请的哪位太医医治的？”苏婉好奇问道，沁阳长公主是早产儿，先天体弱，这么多年来，都没见她有好转的时候，怎么现在突然就好多了。

沁阳长公主道：“并非太医院的太医，而是一位民间的游方郎中，一向神龙见首不见尾，所以，我现在也不知道他去哪里了。”

见她似是不想多说，苏婉也就没有多问，笑着说道：“不管怎么说，殿下身体好转，总算是一件好事。只是可惜，这么厉害的神医，我竟无缘一见，否则的话，倒是可以让他进宫为皇后和太后娘娘治病了。”

沁阳长公主只能抿唇笑了笑，她才不相信皇贵妃愿意见到皇后身体好起来。若是皇后死了，皇贵妃八成会做上皇后的宝座，她心里不知道多盼着皇后死呢！

其实，她真是冤枉苏婉了，苏婉虽然不喜欢皇后，但也不至于盼着她早死。

她以前跟皇后交好的时候，其实有心想要为皇后看病的，可惜，皇后并不信任她，每次都是将话题岔开，她也不能上赶着为皇后看病不是？再说，她也不一定能医治的了皇后，要知道她的医术，只是有些投机取巧罢了，可远远比不上那些太医。

而现在，皇后防她防的要死，就更加不可能让她去替她看病了。

沁阳长公主略坐了一会儿，就离开了。

她走了之后，苏婉唇边的笑意就淡了些，实在有点搞不清楚沁阳长公主进宫的目的，难道真的单纯是进宫来请安的？

多想无益，还是静观其变吧！

……

沁阳长公主刚回到府中，进了正院，就见到一名三十多岁的英俊男人正一脸阴沉地看着她。

沁阳长公主见到他，顿时就是一个哆嗦，满身的公主威仪尽去，反而多了几分唯唯诺诺。

孙进良看着这样的长公主，心里升起几分快意，但随即又被恶意和怨气所取代，要不是因为她，他现在说不定早就成了六部大员了，哪会像现在这样颓废在家，成为一个靠着女人的废物。

想起那些人看向他时嘲弄的眼神，他心中的邪火就一阵阵地往外冒。

跟权力相比，女人又算得了什么？

他苦读多年，是想要将来做一品大员，而不是给女人当小白脸的。

所以当初，先皇问他是否婚配时，他才会鬼迷心窍，欺骗了皇上。

见了沁阳长公主的美貌之后，更是觉得自己赚到了，仕途上也因为他驸马的身份，变得顺风顺水起来，而他的表妹，则直接被她养在了外面，偶尔才去看一次，他自认为做的隐蔽，没想到还是被发现了。

从此之后，便是他的噩梦了，差点被先皇给杀了。

就算沁阳长公主为他求了情，免了他的罪，却也斩断了他的仕途。这对他来说，比死还难受，所以，他彻底迁怒了沁阳长公主。

沁阳长公主空有身份，却是个胆小懦弱之人，人善被人欺，他的胆子也越来越大，越来越不把她放在眼里，只要心情一不顺，就会对她拳打脚踢。

一开始他还担惊受怕了一阵子，怕她向皇上告状。

虽然当今皇上跟沁阳长公主兄妹感情淡薄，却也不会允许有人辱骂殴打皇室公主。

他该庆幸他只是个闲职，没有被皇帝注意，否则，他的行为早就传到皇帝耳中了，。

可是后来，当他发现自己殴打公主也没事的时候，他的胆子就大了。

沁阳长公主对他虽然畏惧，但对他依然有感情，也有愧疚，却偏偏没有怨恨，他就知道她不会告密了，行事就越发肆无忌惮了。

“你进宫见到皇贵妃了没有？”孙进良语气阴冷的问道，“你哑巴了，说呀！”

沁阳长公主连忙点了点头，结结巴巴地道：“见……见到了……”

“怎么样？那件事你说了没有？”孙进良一下子变得急切和狂热起来，急忙站起身来，走到她跟前问道。

沁阳长公主咬着唇，摇了摇头，“我……我不好开口……”

啪——

孙进良反手就甩了她一巴掌，眼睛赤红，神色扭曲宛如恶鬼，高声吼道：“你怎么不说？你是长公主，皇贵妃肯定会给你几分面子的，我看你就是不想我出仕，见不得我好！”

“不……不是……”沁阳长公主一边落泪一边说道，“我跟皇贵妃不熟，不好开口，等以后我们熟悉了，我一定会开口求她的，你放心。”

孙进良神色这才缓和了些，却还是有些不满地道：“好，我就暂且相信你这一回，若是你办砸了，看我怎么收拾你。”

孙进良不敢对沁阳长公主太过分，因为晋王就要进京了，两人感情极好，每次进京，晋王都会来看看她，所以，他必须要收敛。

－－－－－－题外话－－－－－－

未完，还有三更，明早九点。

谢谢wh520301、glqglm、元吉小姐、我在云上看着你5热度评价。

七夜雪88（1钻5花，188币）、玲儿与志（5钻）、deng9234（6钻）、kjoe83（2钻）、yoyu2003（5钻）、

18772116007（3花）、一串号码（5花）、阿云少爷（2花）、qquser6556004（5钻）慕夜轻曦（1花）13505936773（188币）痴柔情（3钻）

月票——

18382469982、xinjiaqing、wendy1016、xuli810214、慕夜轻曦、13015065511（3）、1132193211、zzy1976（3）、wujunyi、蓝天chy、我在云上看着你、迷路吴、13767040553、影萝（2）、在水一方2009、澜angela35、包小姐（4）、tammy66

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十一章打听（三更）

孙进良知道皇贵妃极为受宠之后，就打起了主意，想着借用皇贵妃给皇上吹吹枕头风，让驸马也可以再入仕途，如果能给他开个特例那就更好了。

为了这个目的，他最近才对沁阳长公主好了一些，让她进宫跟皇贵妃套近乎。

可惜，沁阳长公主本就不是一个会说话的人，这么多年没出门交际，现在就更加笨拙了，根本就不知道怎么跟皇贵妃开口。

孙进良虽然失望，也不敢太过于逼迫她，只能耐下性子等待。一切等晋王离京之后再说，反正晋王只能在京城呆五天，他等得起。

……

这一天，苏婉再次让人送走了沁阳长公主，神色微微有些复杂。

这段时间，长公主频繁进宫，每次进宫都会来向她请安，然后留下闲聊一会儿，而且每一次都有些欲言又止，但最终还是什么也没说。

苏婉心里觉得她可能有求于自己，却又不好意思开口。

尽管如此，她也没有主动去问，两人还没熟悉到这种程度，多一事不如少一事。

何况，她既然难以开口，所求的必定不是什么小事，她才不会自揽麻烦。

时间一天天的过去，时间进入了二月底，天气也渐渐暖和了起来。

第一批总共二百多名宫女终于被放出去了。

从那以后，苏婉发现，这些宫女的精气神都变得跟以前不一样了，眼睛里充满了希望和生气。

各地采选出来的秀女，也都在前往京城的路上了。

苏婉听说，还是有不少官宦贵族之家将自己的女儿送到了采选队伍中，顿时冷笑了一声。

皇贵妃的独宠，竟然也阻挡不了那些人想要送女儿进宫的脚步。这就是皇权的魔力，一旦成功，整个家族都水涨船高。

或许在他们看来，皇帝不可能只守着皇贵妃一个女人，再说，男人都喜新厌旧，宫里的那些女人都没什么新鲜感，皇贵妃会独宠也不足为奇。

这些花骨朵一般的美人儿可不一样，就算容貌上无法胜过皇贵妃，但是胜在新鲜、年轻，陛下能忍得住吗？

就算女儿得不了宠也没什么，不过是损失一个女儿罢了，他们也不在意。

这些送女儿进宫的家族，苏婉会一个个记下，以后慢慢算。总有一天，他们会撞到她手里，敢给她添堵，就别怪她给他们下绊子。

秀女未到京城之前，晋王率先进京了。

藩王进京，自有一套繁杂的程序，先坐受拜，次叙家礼，不过，这跟苏婉并没有什么关系。

晋王进京后先去述职，再次拜见皇帝，叙兄弟之情，若有太子，会去拜见东宫以及太后娘娘。

显德帝既然没有册立太子，晋王就去慈宁宫拜见于太后。

此时，慈宁宫中。

于太后正跟晋王说话。

晋王比显德帝小半岁，但是，看起来却比显德帝年龄更大一些，因为他留了八字须，容貌也偏冷硬老成，不过这并不是说他就长得难看，其实，看起来还是很英俊的，只是他生了一个鹰钩鼻，看起来十分威严可怖，极有气势。

当初，废太子身死，晋王和显德帝都是先帝观察的对象，比起显德帝，先帝最初更看好晋王，因为他觉得他更加霸气沉稳，有帝王之相。

可惜，了悟禅师却说他若生逢乱世，或许为一代枭雄，但若是在盛世，一旦登基，只会成为一个暴君。

而且先帝渐渐的，也的确发现晋王性格残忍，虚伪冷漠，而且睚眦必报，实在非明君之相，便放弃了他，改为培养梁宏。

在他十六岁的时候就让他就藩了，或许人一旦年纪老了，就比较心软，再加上晋王近几年表现不错，也没有表现出要跟梁宏争权夺位的意思，这就更让先皇满意了，便将他的封地指在了山西太原府，比当初福王的封地可大太多了。

因为晋王一直表现的十分老实，也从来没有表示过要跟显德帝争夺皇位，所以，显德帝对他的印象还算不错。

晋王向于太后行过礼后，于太后叫起，问道：“顺太妃身体可好？”

晋王恭敬地道：“回太后的话，母妃身体挺好。”

于太后轻叹一声，“说起来，哀家已经多年没见顺太妃妹妹了，哀家老了，想必以后也没机会了。”

“太后娘娘说笑了，您一点都不老了，看起来比三年前来年轻，看来圣上将太后您照顾的很好，如此儿臣也就放心了。”晋王说道。

“哼，他？”于太后语气里控制不住带着一丝怨气，“他现在眼里哪里还有我这个母后？”

“太后，这到底是……”晋王抬头愕然而又关心地看了于太后一眼。

于太后见状心神一动，心想若是当初她收养了晋王就好了，若是晋王当了皇帝，必定十分孝顺她，而不是像显德帝一样，只做面子功夫，根本不是真心孝顺。

可惜，现在说什么也晚了。

“还是你孝顺，想必顺妃妹妹过得十分舒心。”于太后说道。

晋王闻言，立即正色道：“太后娘娘过娘了，母妃是儿臣的养母，又从小护着我长大，我心里是将她当成我的亲生母亲来看待的，只能尽我所能，让她过得舒适罢了。”

于太后闻言，越发觉得可惜了。

“顺妃妹妹有个好儿子。”于太后感慨地说道，她现在还是习惯喊顺太妃为顺妃。

晋王说道：“太后娘娘又何必羡慕母妃，您也同样有一个好儿子。”

于太后兴趣缺缺地挥了挥手，说道：“罢了，你赶了这么远的路，已经很累了，还是早点回王府歇息去吧！”

“是，儿臣告退。”晋王没有多呆，恭敬地应了一声，退了出去。

出了慈宁宫之后，晋王原本温和的眼神立即变得因深沉冷酷起来，他回头看了看慈宁宫，想着于太后态度的变化，微微勾唇笑了笑。

看来，这三年来，宫里发生了不少变化呀！

他上次回来的时候，于太后和皇上，不是还母慈子孝的吗？梁宏又比较爱惜羽毛，怎么现在就跟太后撕破脸了，他就不怕被人指责不孝？

不过，这对他来说是倒是件好事。或许他可以去皇妹那里打听一下。

他不敢自己派人打听，因为这里是京城，他的一举一动都被人关注着。

晋王出宫之后，他跟于太后的对话，就呈现在了显德帝的案头。

另一边，晋王出宫后，就立即去了沁阳长公主府。

孙进良特别害怕晋王，战战兢兢，连大气都不敢喘，跟面对沁阳长公主时，简直天差地别。

晋王也不耐烦看到他，只一挥手，孙进良就被晋王所带来的随从给扔出去了。

沁阳长公主一脸焦急，说道：“皇兄，他……”

“皇妹放心，我的手下有分寸，不会伤害他的。”晋王说道。

沁阳长公主还是有点着急，却听晋王又道：“其实，为兄只是想要单独跟你说说话而已，他在旁边实在太碍事了。”

长公主这才平下来，说道：“皇兄想知道什么？小妹必定知无不言言无不尽。”

“皇妹说的哪里话？为兄只是想跟你拉拉家常，叙叙兄妹之情罢了。母妃一直都很挂念你呢！”晋王道。

沁阳长公主听到这里，眼圈不由一红，说道：“母妃还好吗？”

“母妃如今好得很！”晋王薄唇勾了起来，“至少比太后娘娘要好太多了。”

“这就好。”沁阳公主相信了他的话，在她看来，母妃一直把皇兄当成自己的孩子来看，皇兄没有理由不孝顺她。

可惜，她这辈子怕是都没有办法见到母妃了，母妃还需要靠既往来养老。

“沁阳，你可知道，太后娘娘和皇上之间到底发生了什么事吗？为什么本王觉得，太后对皇上很有好像意见的样子？”晋王没有多说废话，开门见山的问道。

他时间很紧迫，可没时间浪费。

“我知道的也不是特别清楚。”沁阳长公主摇了摇头说道，“只是听宫里的嫔妃说，太后和皇上不和，是因为皇贵妃的缘故。”

她这段时间进宫，可不只是去看苏婉，她每次都会先去见皇后，再去见皇贵妃，然后贵妃等人，可是打听到了不少消息，所以也不是一无所知。

“皇贵妃？”晋王喃喃地念了一句，“怎么，皇上真得那么宠爱皇贵妃？”

他自然也听说过皇贵妃，在她还是楚国夫人的时候就听说过了，不过却没怎么在意，毕竟只是个女流之辈，值不得关注，只有那些后宅无聊的女人，才会对她津津乐道。

现在，他却是感点兴趣了。

不是因为，他对皇贵妃有什么邪念，而是想要详细了解一下她的情况。

“那还有假？”既然那晋王想要听，沁阳长公主也没隐瞒，将皇贵妃的事情一件一件地说了出来，还说皇贵妃如何受宠，是真正的宠冠后宫等等。

晋王听得眼睛顿时眯了起来，更能确定，显德帝对皇贵妃的确是与众不同了。

或许是个突破口也不一定。

若是能亲眼见见这位皇贵妃就好了，从别人那里听来的，总不如自己亲眼看到的来的真实。

－－－－－－题外话－－－－－－

终于写完了，ORZ

今天是母亲节，祝天下所有妈妈们母亲节快乐！O（∩_∩）O！

谢谢大家的支持。

月票——

18638293737　投了1票

hu胡540445　投了1票

18772116007　投了1票

18638293737　投了1票

yuxuan928　投了3票

雪鹰飞飞　送了1颗钻石

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十二章发现端倪

没过两天，于太后忽然让人传信给显德帝，说要见他。

显德帝去了一趟慈宁宫。

于太后感叹时日无多，想要在慈宁宫花园的临溪亭，举办一个家宴，不但有子的嫔妃，出嫁的公主要参加，就连两位太妃，还有晋王的也要参加。

显德帝考虑了一下，就同意了。

于太后毕竟是他的养母，她提一个要求，他还真不好不答应。

这天上午，梁宏去上朝了。

苏婉换了衣服，喂饱了两个小包子，还把了尿，这才让两个嬷嬷分别抱着她们，去了慈宁宫。

勤政殿距离慈宁宫不远，苏婉也就没坐什么凤轿。

苏婉到的时候，于太后这里，已经有不少人在了，都在围着太后说话，连宁皇后，以及贵妃等人也都到了。

“皇贵妃到——”

听到门外太监的通禀声，慈宁宫里的欢声笑语，立即就是一顿，接着，众人的目光都不约而同地看了出去。

其实，苏婉每次来，都有这种冷场的效果，但她并不在意，甚至已经习惯了。

在她独宠的那一刻，就已经站到了所有后妃的对立面。

苏婉进来的时候，除了太后和皇后，还有两位太妃之外，其他人——包括贵妃在内的几位嫔妃，还有三位长公主，以及除了大皇子、二皇子、三皇子之外的所有皇子公主，都站起身来恭迎。

大皇子、二皇子、三皇子还要去上学，因此并没有过来。

苏婉走上前向太后和皇后屈膝行礼，又对两位太妃欠了欠身。

于太后淡淡地道：“免了吧。”

苏婉这才直起身来，同时，几位皇子和公主，都又重新上前拜见她，就连三岁的八皇子亦是有模有样的给苏婉行礼。

大人面对孩子时，心肠总是比平时更柔软些，苏婉也一样。

只是说她多喜欢他们，也是不可能的。

一通礼仪下来之后，众人落座之后，于太后方说道：“这便是九皇子和四公主吧，抱过来让哀家瞧瞧。说起来，哀家至今还没有见过自己这两位小孙孙呢！”

听到这话，怀庆长公主等人都诧异地看向苏婉，眼神里虽然不带谴责之意，但心里肯定都有些不好的看法。

无论皇贵妃跟太后有多不和，太后到底是太后，是她的长辈，怎么连孩子都不让她看呢！

苏婉笑道：“太后娘娘说笑了，我出了月子之后，就曾经带了他们来给太后娘娘请安，只是太后身体欠安，不肯见我，我也就不敢打扰太后养病了。他们过百日，还有正旦的时候，太后就已经见过他们了，难道太后娘娘忘了？”

于太后被拆穿，也不着急，只是叹息道：“年纪大了，就记不太清了。何况当时那么多人，哀家也顾不上仔细看他们。好了，哀家现在看看自己的乖孙孙也不迟。”

“是。”苏婉示意两位抱着孩子的嬷嬷上前，将孩子抱给太后娘娘还有两位太妃瞧一瞧。

这两位嬷嬷大概四十岁左右，都是进宫多年的老宫女了，为人稳重细心，都有点能拿得出手的本事，本性也好，最重要的是，她们对苏婉十分感激和忠心，苏婉承诺，若是她们看护地好，还会为她们养老。

她们的父母是进宫前就死了，就是出了宫也无处可去，听到这些，哪有不答应的？对两位小殿下极为上心，可惜，两个小家伙并不怎么亲近她们。

而那些奶娘的作用就真的只剩下偶尔喂奶了，其他时候连靠近都的机会都没有。或许，她们真是史上最憋屈的奶娘了。

于太后挨个看了看团团和圆圆，团团他们也不怕生，瞪着两双乌溜溜的大眼睛，好奇地看着她，让看到他们的人，忍不住就露出微笑来。

于太后也露出一丝微笑，她伸手摸了摸个小家伙的脸蛋，说道：“真是两个漂亮的孩子，哀家也喜欢的很，只可惜，不能天天见到他们。”

两位太妃深以为然，她们也很喜欢他们，他们这个年纪，最喜欢含饴弄孙了，可惜膝下空虚，陛下也只是供着她们，半点感情没有，又怎么能强求别的？

何况这是皇贵妃的子女，那就更不可能让她们抱养了。

胡贵妃闻言笑道：“太后娘娘既然如此喜欢两位殿下，不如将两位小殿下留在身边教养，相信皇贵妃也不会拒绝。”若是拒绝，就是不孝

于太后也看向皇贵妃，眼中带着殷切期盼之意，似乎真有意留下他们。

“胡贵妃，你不说话没人把你当哑巴！”苏婉斜了胡贵妃一眼淡淡说道。

接着，也不看她瞬间难看的脸色，又继续说道：“九皇子他们年纪还小，又正是最闹腾的时候，太后娘娘身体又不好，就算想要照顾，恐怕也是有心无力，还会打扰太后静养。两位小殿下倒是罢了，万一累得太后娘娘病情加重，倒真是我的不孝了，所以，此事不妥，以后也休要再提！”

苏婉强硬地拒绝了此事，丝毫没有回旋的余地。胡贵妃在她这里闹了个灰头土脸，却是敢怒不敢言。

其他人都暗笑胡贵妃自不量力，踢到了铁板，还真当皇贵妃是以前的楚国夫人啊！

斥责完胡贵妃之后，苏婉才又看向于太后，笑着说道：“太后娘娘，您说是不是这个理儿？”

于太后皮扯了扯嘴角，说道：“皇贵妃的脾气，真是越来越大了。”

苏婉笑道：“人善被人欺，有人不把我放在眼里，我也只能教她个乖了。”

此时，团团和圆圆满足好奇心之后，早就有点不耐烦了，开始在两个嬷嬷的怀里挣扎起来，使劲扭着头往后看，显然是想要找母亲。

于太后见状，脸色微沉，让他们回到苏婉身边了。

众人又说起了其他事情，气氛才重新热烈起来。

苏婉安抚了两个小家伙之后。抬眼看向对面的宁皇后，发现她很少开口，虽然因为化了妆，看不大出来，但是苏婉还是觉得她精神不太好，说话的时候，也有点有气无力的。

宁皇后似乎感觉到苏婉在观察她，也抬头看了她一眼，问道：“妹妹怎么如此看本宫？难道本宫身上有什么不对吗？”

苏婉说道：“皇后娘娘是不是身体不适？看起来似乎有些精力不济。以后可要多注意身体才是，不要过于操劳了。”

宁皇后闻言，脸色却是微微一变，但很快就又笑了起来，说道：“妹妹或许是看错了，本宫的身体好得很，也没有什么不适，妹妹多心了。”

苏婉点了点头，道：“倒是我多嘴了。”

她只是出于一个半吊子医者的习惯，忍不住问了一句，但是，宁皇后看起来好像是误会了什么，既然如此，她也就不多问了，反正也不关她的事。

此时，于太后突然道：“时间也不早了，咱们这就去花园逛逛吧！”

众人自然没有异议，一行人去了花园。

花园建造的十分精美，水池、山石、花木，亭台楼阁应有尽有。园中树木以松柏为主，间有梧桐、银杏、玉兰、丁香等等，春华秋实，晨昏四季，各有不同的情趣，这里主要是太后和太妃常来，而且又是刚刚建好不久，后妃们大都没来过，感觉很是新鲜。

“这里的景色可真不错。”沁阳大长公主不知何时出现在了苏婉身边，感叹地说道。

“是啊，陛下至孝，才花费了巨资建了这个花园，让太后和太妃娘娘她们可以散心游玩，真是用心良苦。”苏婉睁着眼睛说瞎话。

显德帝对于太后的态度，她心里清楚，不过，显德帝还是舍得花费金银和精力去做点表面功夫的，就是看在这个花园份上，谁也不敢说显德帝不孝。

沁阳长公主点了点头，其实这样看来，皇上对太后还是很孝顺的，她听到的那些传言，也未必都是真。

若是母亲没有跟着晋王去封地就好了，留在宫里也未必就过得不好，她也不至于跟母亲分开，多年不得一见，甚至连个可以诉苦的人都没有。想到这里，沁阳长公主不由幽幽一叹，不由悲从心来。

她想得太入神，脚下忽然踩到一个石子，整个人都向前跌去。

“小心——”苏婉惊呼一声，眼疾手快地拉住了她。

“嘶——”谁知道在苏婉抓住她胳膊的时候，沁阳长公主却露出了痛苦之色，不顾自己没有站稳，一把甩开了苏婉的手。

苏婉皱了下眉头，看了看自己的手，又眯眼看了看她，她应该没用那么大的力气吧？

忽然，她的眼神一顿，落在了脖颈间。

沁阳长公主穿的是立领中衣，将自己包裹地严严实实的，一经拉扯，衣衫就稍稍扯开了些，露出了脖颈间一个点瘀黑之色，好似指头的印痕。

苏婉一惊，还要再看，谁知道沁阳长公主已经迅速整理好了衣服，重新遮挡住了。

苏婉皱起了眉头，难道是她看错了。

此时，其他人也都反应过来，立即都上前关心询问，得知沁阳公主没事，也都不再问了，只是有没有人在心里嘲笑沁阳长公主，那就不得而知了。

沁阳长公主脸色涨得通红，忐忑而又惶恐地向苏婉道谢，又道了歉。

苏婉含笑说没关系，并没有表现出什么异常。

沁阳长公主见状，不由悄悄松了口气，心里的惧怕少了一些儿，觉得皇贵妃应该没有发现什么才对，是她太大惊小怪了。

只是，到底不敢往苏婉身边凑了，极力降低存在感，想让苏婉彻底忘记她，也忘记刚才发生的事情。

逛了逛花园，游览了一下美景之后，众人才去了设宴的临溪亭。

临溪亭，顾名思义，就是建在水池中。与其是说亭子，倒不是若是馆，面阔、进深各三间，所以空间很是不小。

东西两面临水，池畔环绕着汉白玉望柱栏板，池水清澈见底。南北出阶，不远处各有一座砖砌花坛，种植着牡丹、芍药等花卉，花坛四周空地上，散植着数十棵松柏，其中穿插着玉兰、丁香。

临溪亭处于树影碧波之中，十分清雅，平时太后，太妃经常过来游玩。

刚到临溪亭，显德帝和晋王就过来了，大皇子、二皇子和三皇子，也跟在他们后面过来了，又是一番行礼，然后入座。

里面已经设好了桌案，最上首两桌肯定是皇上和太后的，左下首就是晋王的位子了，紧挨着他的是大皇子、二皇子、三皇子、四公主、五公主，其他的皇子公主太小，行礼之后都被带下去了，团团圆圆也被抱回去了。

右下首依次是皇后、皇贵妃、贵妃、淑妃、德妃等人。

苏婉这还是第一次见到晋王。

或许真有眼缘这一回事，苏婉第一眼见到他，心里就不太舒服。而且，不知是不是她太敏感，她总觉得对方似乎是在有意无意地观察自己。

只是当她看过去时，却什么也没发现，从始至终，晋王都好似一副眼观鼻鼻观心的神色，规矩地不能再规矩了。

可是，那种一直被人观察的感觉，却一直都存在，挥之不去，好似被毒蛇盯上一般，让她十分难受，简直如坐针毡。

期间，于太后似乎对晋王印象极好，不断在显德帝前面夸赞她，还对显德帝说，有机会一定要多召晋王进京来看看她，最好将顺太妃也带进京一次，让她们老姐妹见见面等等。

显德帝大都是笑而不语，虽没有拒绝，但太后的提议，他肯定是不可能答应的。

自始至终，晋王对显德帝也表现地十分恭敬，总是一副臣服之态，对大皇子、二皇子等人，也不拿叔叔的架子，对他们都一视同仁，几乎所有人地这位晋王的感观都不错。

这一顿饭，吃的是其乐融融，至少表面看来是如此。

好不容易熬到宴席散了之后，苏婉也没有做多停留，坐了早就准备好的凤轿就先回勤政殿了。

－－－－－－题外话－－－－－－

明天恢复上午十点一更。话说，包子马上就要长大了咩。姐妹们，投张票票可以么？O（∩_∩）O~

评价票——

素苒投了1票（5热度）

玥霖米米　投了1票（5热度）

月票——

1186364595投了1票

西瓜小美投了1票

建潇投了1票

玥霖米米　投了4票

13995513378　投了3票

路志深　投了1票

liu刘流　　投了1票

fangw80　投了1票

541117464　投了1票

vincoliu投了1票

红尘一笑2　打赏了200币

苦菜花　送了3颗钻石

玲儿与志　送了10朵鲜花

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十三章才不是胆小鬼（一更）

苏婉回来之后，洗了个澡，又换了衣服，那种被人盯住的恶心感，才慢慢散去了。

给小包子们喂完了奶之后，苏婉就侧躺在床上休息，心里想着心事。

不知过了多久，显德帝回来了，坐在床边，将手放到了她的肩膀上，关心地问道：“婉儿，怎么了？身体不舒服吗？”

苏婉忽然就从床上坐了起来，好似委屈地孩子一般，一下子投入了他怀里，紧紧搂着他的腰，喊道：“陛下——”

显德帝也伸手搂住了她，轻轻拍着她的背安抚着她。

等苏婉情绪好些了，他才开口问道：“婉儿，你到底是怎么了？是不是有人给你气受了？”

苏婉微微摇了摇头，闷闷地道：“没有，有你护着我，谁敢给我气受！”

“你若是受了什么委屈，一定要告诉朕，朕永远都是你的依靠和后盾。”显德帝抚摸着她的长发，叹息着缓缓说道。

苏婉点了点头。

过了一会儿，她才从他怀里抬起头来，看着他问道：“陛下，那个晋王……”

听到婉儿口中喊出别的男人，显德帝觉得有些醋意，亦有些不满，但更多的却是关心，“晋王怎么了？”

苏婉微微蹙起了眉头说道：“不知道是不是我的错觉，我总觉得他一直在观察我，心里感觉毛毛的。”

显德帝闻言，眼中闪过一丝寒光，但随即，他就微微一笑，用柔和的声音说道：“婉儿不要在意，他从小就这样，阴沉沉的令人不喜。”

就好像暗地里的毒蛇一般，伺机而动，所以，即便他表现地再恭顺，他也不会掉以轻心。不过，他同样不认为，他能翻出什么浪花来。

苏婉心里稍安。

显德帝继续道：“他明日就要离开京城了，他就算有再多的阴谋诡计，在这里也施展不开，难道你还不相信朕吗？”他会让晋王的野心，一直带进棺材里去。

苏婉闻言，不由扑哧一笑，道：“我只是第一次遇到这样的人，有点难以忍受而已，看你说的，就好像我是个胆小鬼一般？”

“你难道不是吗？”显德帝捏了捏她的鼻子说道，“是谁第一次见到朕的时候，吓得缩到一旁，都不敢靠近朕的？”

苏婉皱了皱眉鼻子，一手拨开他的手，白了他一眼道：“什么害怕？我只是担心……”

“担心什么？”显德帝眼中闪过一丝促狭之色。

“担心……”春光外泄而已。

苏婉刚想说，却见到显德帝眼中的那丝捉弄之意，脸颊一热，将头埋进他的怀里，赌气似地说道：“我不想说了。”

显德帝见状，眼中柔情更甚，口中说道：“好，不说就不说。”

听他这么一说，苏婉倒是觉得自己太幼稚了，她轻咬了咬嘴唇。

怎么年龄越大，她反倒越活越回去了，都是两个孩子的娘了，还这样撒娇，一受点委屈，就非要他安慰抚摸一番才好，想想连她自己都感到脸红。

以前她真得不这样的，都是他惯的，哼！

想到这里，苏婉又往他怀里钻呀钻，好像要钻到他身体里去似的。

但是，她真得一点也不想改怎么办？

显德帝见状，眼中的笑意越发深了。

苏婉的变化他看在眼里，但他对此却乐见其成。他愿意把她当成孩子来宠，把她当成情人来爱，更愿意见到她依赖自己，将自己当成她生命中最重要的那个人。

想到这里，他不由低头吻了吻她的发心。

两人腻歪了一阵，苏婉心里也平静了下来，就想起了今天发现的事情，对显德帝道：“陛下，我今天发生沁阳长公主似乎有些不对，您能不能派人查一查孙驸马？”

“嗯。”显德帝似是不太在意地应了一声，却时问道：“婉儿怎么关心起他们来了？”

他那个妹妹这段时间，经常进宫向苏婉请安，她是知道的，看在她没有拿什么事来烦苏婉的份上，他就没有横加阻拦，现在看来，似乎不是那么回事。

苏婉斟酌了一会儿，有些不太确定地道：“可能是我看错了。但是，我还是想要确定一下，我觉得沁阳长公主，极有可能被家暴了。”

“家暴？”显德帝微微怔了一下，虽然是第一次听说，却迅速听懂了这个词的意思，神色迅速严肃起来，道：“婉儿的意思是，孙驸马敢打皇家公主？”

声音里，带着几分不敢置信，还有几分杀气。

敢在他的眼皮子底下，暴打金枝玉叶，不但是对皇权的挑衅，也是对皇室的侮辱，诛他九族也不为过，他不敢相信有人会这么大胆！

但是，他同样相信苏婉不会无的放矢，绝对不会乱说，声音里便多了几分杀气。

苏婉也不太确定，若是沁阳长公主一直以来都被驸马虐待，总不会一直沉默不语吧。但是，万一是真的呢？

“陛下，我也只是有几分怀疑而已，或许只是个意外呢？”说着，她便将今天的发现，跟他说了一遍。

就算她跟陛下兄妹感情不好，陛下也不会真得对这种事置之不理的，这也关乎到皇家的脸面。

显德帝颔首道：“朕会派人查一查的，你就别担心了。”

虽然他还是不怎么相信，有人敢这么大胆敢虐待皇家公主，但同样也不会掉以轻心，毕竟，这世上，什么事情都有可能发生。

而且，他恍惚记得，他这个妹妹，本性其实很软弱，或者说有点懦弱了，对孙驸马也是痴心一片，当初驸马做下那种事，她还向父皇求情，救下了他的性命，气得父皇病情又加重了不少，对这个女儿也冷淡下来，不到半年，便驾崩了。

所以，他一直对沁阳长公主有点迁怒，登基后一直对他不闻不问，十分漠然。

说不定他的态度，也让人误会了什么。

想到这里，显德帝倒是又相信了几分。

见显德帝答应了，苏婉便将此事放下了，轻轻地打了个呵欠。

“困了？”梁宏问道。

苏婉点了点头，眼睛半睁半闭，说道：“陛下陪我一起睡。”

“好，朕陪你。”显德帝脱靴上了床，侧身搂着她，说道：“睡吧！”

刚说完，就发现苏婉已经阖上了眼睛。

他见状不由笑了笑，等她呼吸平稳之后，便也闭上眼睛休息了一会儿。

……

长公主府。

孙进良尚不知自己大祸临头，沁阳长公主一回来，他就急匆匆地从美貌通房那里赶了过来。

驸马一般是不可以纳妾的，但却可以有通房，除非情况特殊，比如公主不能生育，又比如公主亲自进宫，为驸马求情，允许驸马纳妾。

以前，那些驸马大都出身勋贵之家，有的的确会纳妾。但自从，显德帝自从下令，在民中选驸马之后，便直接明言，驸马不可以纳妾。

娶了公主是几辈子修来的福气，还想要纳妾，做梦去吧。

所以，沁阳长公主就算对他极为容忍，他也不敢明目张胆的纳妾，府里只有一个姨娘，还是他那个贬妻为妾的表妹。

孙进良一见沁阳长公主，就立即冷着脸说道：“明日，晋王就要离经了，你后天就进宫跟皇贵妃提一提。就是皇后娘娘还有其他宫妃那里，你也可以多提一提，她们都有女儿，我就不相信，她们都愿意亲眼见到自己的女儿嫁给平民百姓。到时候，再引出驸马可以入仕一事，就顺理成章了。”

沁阳长公主却是有点神思不属的，听了这话，也没有立即答应，反而怔怔地发呆。

孙进良一见，顿时怒了，直接上去，扯住了她的头发，钗环掉了一地，“我在跟你说话呢，你到底听到没有？”

沁阳长公主这才回过神来，忍着痛，眼中含泪地道：“我知道了，你先松手，若是打伤了我，难保不会被娘娘发现，到时候倒霉的可是你。”

孙进良一听这话，才冷哼一声放开了她，心里还嘟哝道，多进宫几次，倒是长心眼了。

却不知，沁阳长公主是亲身经历，有感而发。她很清楚，此事一旦被捅破，不但孙进良，就是她的公婆，还有小叔小姑子他们，也落不了好。

因为孙进良的缘故，他的公公婆婆，也都对她横挑鼻子竖挑眼，反正知道她不会将事情说出去。

知道晋王要走了，自己进入仕途有望，忍耐多时的孙进良心情也好了起来，说道：“对了，柳儿看重了你前几天戴的那个赤金衔南珠金钗，镂空点翠凤头步摇，还有那对绿玉镯子，你赏了她吧！”

沁阳长公主动了动唇，想说自己的东西，她们根本戴不得，若是被发现了就是一个死罪，但是，她已经习惯在孙进良的淫威下屈服了，他在这里这里要走的东西多了去了，而且，自己也没剩下多少了，便小声说道：“我还要进宫，还需要出去应酬，已经没有几件贵重首饰了……”

“你到底给不给？你进宫穿你的公主礼服不就行了。”孙进良不耐烦地说道。“你若是没有了，进宫让娘娘们赏赐你几件，或者再让宫里的金匠打几件首饰就是了。”

“好吧，我给。”沁阳长公主到底还是服软了，但还是不忘叮嘱道：“但你可千万要记得，这首饰真得不能戴出去。”

“行了，你都说几百遍了。”孙进良不耐烦地推开了她，自己翻箱倒柜地去首饰匣里翻找了起来。

－－－－－－题外话－－－－－－

稍后修改~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十四章下场（二更）

沁阳长公主看到孙进良在自己房间里翻箱倒柜，脸上并没有什么愤怒之色，她早就已经习惯了。

就连她身边的丫头婆子也一样漠然，好似没有看到一般。

不是她们不忠心护主，而是，她们若是阻止的话，长公主不但不会感激，反而会责罚她们，她们的心早就冷了。

在她们看来，沁阳长公主沦落到此等境地，完全是她自找的。

对于驸马虐待她一事，长公主不但不记恨，反而还下令不得将此事外传，否则严惩不贷。

曾经沁阳长公主身边有个从小长大的贴身婢女，因为看不过殿下受到此等虐待，三番两次劝解长公主不要纵容驸马，长公主不但不听，反而疏远了她。

这位婢女无法，只能想方设法地进宫，想要向皇上告状为长公主主持公道，结果，被长公主发现了，被打了一顿关了起来，第二天就死在了柴房里。

从那以后，就再也没有人劝解过沁阳长公主了，驸马也变得更加肆无忌惮了。

连那些被驸马宠幸的小蹄子们，也都敢给堂堂公主脸色看了。

谁让沁阳长公主对驸马言听计从，根本不敢反驳呢！有驸马撑腰，她们可是一点也不怕沁阳长公主。

像现在这个柳儿，是从外面花几百两银子买进来的丫头，进府不过三个月，一开始还在沁阳长公主面前，战战兢兢，卑躬屈膝，连大气也不敢喘，现在却已经敢在长公主头上撒野了，孙进良又宠爱她，她本人又是个得志便张狂的，不知轻重的，知道长公主不过是个花架子之后，也就不怕她了，这几个月里不知从长公主这里要走了多少好东西。那些首饰她就算不能戴出去，就是在屋子里过过瘾也好，这可是公主的东西呢！

孙进良找到首饰之后，又多拿了一对翡翠银杏耳环，这才满意地离开了。

沁阳长公主看了看自己凌乱的首饰匣，叹了一口气，说道：“收拾一下吧！”

说着，便进屋休息去了。

她从小就体弱多病，备受母妃和父皇疼爱怜惜，要什么有什么。

东西来的太容易，就不容易珍惜，这些身外之物，她从来都不放在眼中。反正只要她想要，就取之不尽。

更别说她每年还有俸禄两千石，出嫁时，还赐了田产、金银若干。

她从来都没有为这些东西操过心，可是，她的嫁妆财产，被驸马以及他的家人挥霍了这么多年以后，已经有些捉襟见肘了。

她的婆婆本来就对她影响了儿子的仕途而有所不满，一开始还顾忌她的身份，不敢表现出来，现在，却是毫不掩饰，她在婆婆手里没少吃苦，她的嫁妆也被她用各种名义要走了许多，还有小姑子的嫁妆，小叔子的聘礼也是她出的，就算如此，他们也经常伸手向她要钱，好像她欠了他们一般。

其实，她也认为自己欠了他们，觉得是自己对不起他们，否则，驸马现在说不定已经位极人臣了，而不是窝窝囊囊地呆在家里，混喝等死。

她知道驸马不好，可她从小就知道嫁鸡随鸡嫁狗随狗的道理，三从四德从不违背，各种《女戒》《女论语》之类的更是每天必读之物，因为她的母妃顺妃就是这么教导他的，唯一做过的出格的事情，就是相中了驸马，请求父皇赐婚。

所以，即便驸马对她再不好，她心里也向着他，没有怨恨过他，因为她觉得这一切都是她引起的，这是她罪有应得，怪不得驸马。

也正因为如此，她对驸马以及他的家人简直是有求必应，连管家权都交了出去，却忘了，是孙进良骗婚在前。

如今，连一向视金钱如粪土的她，也不禁开始愁起钱财来，却不敢对驸马说，免得他担心。

现在当务之急，就是赶快将驸马嘱托的事情办下来，好让他高兴高兴，不要整天沉溺于酒色之中了。等驸马有了官职，脾气肯定就会恢复成他们新婚时那样，对她温柔体贴，关怀无比，到时候，她也就苦尽甘来了。

想到这里，沁阳长公主心中大定，慢慢睡了过去，唇边还带着一丝梦幻般的笑意。

……

晋王离开京城之后，显德帝才腾出空来处理沁阳长公主的事情。

当初，苏婉告诉她这件事后，他就命令厂卫去查此事。现在也应该有个结果了。

见显德帝询问，杨永机灵地将早已经写好的折子呈送了上来，里面详细记载了沁阳长公主府这么多年来发生的事情。

显德帝原本看的时候，脸上还带着一丝淡淡的笑意，但是越往下看，神色越冰冷，等他看完之后，脸色已经变得铁青无比。

啪——

显德帝将折子扔在御案，不由低低冷笑道：“真是好大的狗胆，竟然连皇家公主都敢打骂侮辱，果然是活的不耐烦了。”

他想过沁阳公主会受辱，但绝没想到，竟然会如此严重。

最可恨的是，这些都是沁阳长公主自己纵容出来的。

但那又如何？谁让沁阳是皇家公主，敢打皇室血脉，无论是因为哪种原因，都绝对不可饶恕。

至于沁阳，既然她不把皇家的脸面当一回事，自甘下贱，纵容驸马等人将整个皇族的脸面都踩在脚底下，同样不可饶恕。既然她不想当尊贵的公主，那就当她的平民百姓去吧！

……

这天，沁阳长公主服侍婆婆用完早膳，就被留下来说话。

此时，她的二弟妹，以及那个早已经出嫁，却总是隔三差五回娘家小住的小姑子也坐在一旁，驸马的表妹韩姨娘站在她的身后，周围一圈盛装丽服的丫头，她们都是驸马的通房，看向沁阳长公主的眼神里，带着几分羡慕嫉妒，又夹杂着几分不屑。

“你今天要递牌子进宫是不是？”孙老太太睁着一双略显浑浊的三角眼看着她说道。

“是，老太太。”沁阳长公主像个小媳妇一般地回答道。

“好！”孙老太太难得对她露出了好脸色，笑道：“这次你可一定要争气一些，尽快说服皇贵妃娘娘。驸马因为你的缘故，才失掉了官职，你必须得想尽办法补偿回来才行。否则，驸马对你永远都没好脸色。”

“媳妇会尽力。”沁阳长公主低着头说道。

“不是尽力，是必须要做到。”孙老太太又板起脸说道。

见沁阳长公主答应了，她又重新笑了起来，见自己的女儿跟自己使眼色，微不可查地对她点了点头，又对沁阳长公主说道：“好了，你回去收拾一下进宫吧，对了，你妹妹喜欢你腕子上那对镶金翡翠玉镯，你脱下来送给你妹妹吧！”

沁阳长公主欲言又止，颇有些为难。

“怎么，你不愿意？”孙老太太沉下脸说道。

沁阳长公主终究还拒绝道：“老太太，这对镯子是我母妃留给我的，不能送人！”

“什么不能送人？”此时，驸马孙进良也走了进来，身边还跟着一个长相妖娆的丫头柳儿，

她头上戴着的，正是孙进良从她这里拿走的赤金衔南珠金钗，镂空点翠凤头步摇，还有以前从她这里要走的贵重首饰，身上穿的也是宫缎做的新衣裳。

沁阳长公主见状，不由大惊失色，焦急地说道：“将你头上的首饰摘下来，若是被人发现了，可是是死罪，你死了不要紧，可不要连累了驸马。”

说完，她又看向孙进良道：“驸马，我不是叮嘱过你，不能让她们戴这些首饰吗？还有她的衣服，也要换下来。这是她能穿戴的吗？”

孙进良将柳儿搂进怀里，说道：“在自己家里，有什么要紧的？私底下谁家不这样。以前还有规定说，平民百姓不能穿绫罗绸缎呢？现在看看，那些大商人谁不穿，人家做得，为什么我们做不得，值得你这样大惊小怪的。若是吓到了柳儿，我找你算账！”

那个叫柳儿的通房丫头，挑衅地看了沁阳长公主一眼，窝进了孙进良怀里。

她就是公主又如何，还不是要看她脸色行事，她也看中了长公主的那对镯子，正打算开口向驸马讨要，就听门外传来一个声音——

“驸马想要找谁算账？”

整个声音略显尖细高亢，让人听了头皮发麻，明显是宦官特有的声音。

众人都没想到，竟然有人悄无声息地进了府里，不由都愕然望去，而不明所以之人，还带着几分好奇和怒气。

但是，当他们看到进来的人是谁时，所有人都吓得魂飞魄散。

来人身着一袭御赐朱红蟒袍，面白无须，正是司礼监秉笔太监，东厂提督杨永，而他身后跟着一群戴尖帽，着白皮靴，穿褐色衣服，系小绦的东厂番子，腰间挎着大刀。这些东厂番子，都是由锦衣卫中挑选的精干分子组成，一进来就将众人控制住，围了起来。

见自己被围住，除了沁阳长公主之外，几乎所有人都被吓得屁滚尿流，哆嗦个不停，驸马更是脸色惨白，双腿抖个不停，他知道自己这次怕是要完蛋了。

能让厂卫出动，绝对不是小事，也不是好事。

没有人愿意见到他们。尤其是那些官宦勋贵世家，简直闻之色变。

这次，杨永是主动请缨来的，他实在想要看看这个大胆包天的驸马是个什么样的人，也想看看他们到底是嚣张、愚蠢到了何种地步，竟然连公主都敢随意打骂。没想到一来就听到驸马在言语威胁长公主。

他们之前调查的结果，真是一点都没冤枉了他，

沁阳长公主毕竟是在宫里长大的，又自恃身份，觉得宦官都是自家的家奴，不敢拿自己如何，但是想到他们来的原因，还是忍不住脸色一白，却依旧强自镇定地说道：“杨督主，你们这是做什么？成可体统，赶快把刀放下！”

见沁阳长公主顶在前面，刚才吓得哆哆嗦嗦的孙老太太，仿佛也一下子有了勇气，他们家可是有一个皇家公主呢，有什么可怕的？万一出了什么事，让公主去皇上面前哭一哭不就成了。

想到这里，她也不发抖了，说道：“对，儿媳妇，你快让他们滚！我们府上不欢迎他们。”

听到孙老太太的话，杨永脸上的笑意一下子消失了，他阴毒的眼神一下子落到了孙老太太身上，吓得她一屁股坐在了榻上，脸色惨白，手颤抖的更加厉害了。

杨永见状，才又重新露出了笑容，只是这个笑容却让人毛骨悚然，只听他阴测测地说道：“除了陛下之外，这还是第一次有人敢让咱家滚！真是新鲜！来人，立即将她的舌头给我割下来，咱家看她还敢不敢乱说！”

立即就有两个东厂番子走了过去。

“不，公主快救我——”孙老太太简直被吓破了胆，裙摆上湿了一大片。

“慢着！”沁阳长公主一边焦急喊着，一边挡在了两个东厂番子之前。谁知道，他们竟然直接绕过了她，快速卸了孙老太太的下颌，下一刻，只见刀光一闪，半截舌头就飞了出去。

“啊——”一众女眷吓得惊恐大叫。

“杨督主，你这是什么意思？”沁阳长公主怒道，“你还有没有把本公主放在眼里？”

她对婆婆、丈夫等人恭敬，但是对于自己家奴，却是丝毫不会客气的。

就算这些太监的身份再高，在她眼里也不过是个下人奴才。

杨永掏了掏耳朵，又把手放在嘴边吹了一下，毫不在意地说道：“咱家就是不把你放在眼里，你又能奈我何？”

“你……”沁阳长公主大怒，“你就不怕我告诉皇兄，治你一个以下犯上之罪！”

“哈哈哈哈……”杨永嚣张大笑，区区一个不受宠的公主，还敢在他面前摆谱，真是可笑之极。就连宫里那些皇子公主，也对他客客气气的，她算个什么玩意儿，也敢对他大呼小叫！

“行了，你去告呀，就怕你没这个机会了。”

说完，杨永也不跟她啰嗦，视线又落在了哆哆嗦嗦的孙驸马身上，笑眯眯地说道：“孙驸马，这一次，可是没有人能为你求情了。就是有人求情，也有心无力。”

随即，他的眼神一顿，落在了他怀里的柳儿身上，脸色先是一沉，然后一指柳儿，吩咐收下道：“来人，将那个贱婢直接剥光了，扔出去乱棍打死！敢穿戴公主的衣服首饰，我呸！你也配！”

柳儿吓得向孙进良哭喊道：“驸马救我——”

可孙进良自身难保，哪里顾得上她。

到底是被人从众目睽睽之下，凄惨着喊着，被剥光了扔了出去。

杨永眼神环视一周，所有人都恨不得缩起来，却依旧逃不过，杨永的厉眼，他又指了几个，让人拖了出去。

孙驸马的妹妹吓得浑身发抖，却连头也不敢抬，她身上的首饰衣裳，哪个不是公主的，只是她经常外出交际，超规格的东西，都重新融了，再次打造的罢了。

杨永早就发现了她，只是这样让她死了，才便宜她了，留着慢慢教训。

直到此时，沁阳长公主才终于开始害怕了，杨永一点面子都不给，她的公主身份不管用，让她没了丝毫依仗。

看着众人都老实了，杨永才满意地点了点头，说道：“接旨吧！”

众人都哆嗦着跪了下来。

杨永这才拿出圣旨，念道：“奉天承运，皇帝诏曰：驸马孙进良，欺君罔上骗婚在前，虐待公主，藐视皇室在后，实乃罪大恶极，万死难辞其咎，剥夺其驸马都尉，凌迟处死，以儆效尤。其家人亦助纣为虐，明知公主身份，依旧以下犯上，凌辱皇室血脉，视国家规矩礼仪为无物，十六岁以上，尽皆处死，秋后问斩。”

孙驸马一听，顿时瘫倒在地，晕了过去，其他人也差不多。

“不，我不相信，皇兄不会这么做的，我要见皇兄。”沁阳长公主反应过来之后，立即哭着喊道，“这都是误会，驸马对本宫很好的，本宫要见皇上。”

只要她求情，皇兄一定会收回成命的。

杨永冷笑道：“长公主殿下，您别急呀，圣旨还没念完呢！”

说着，就使了个眼色，让人上前压制住了沁阳长公主。

他则继续读道：“沁阳长公主，虽身为皇室金枝玉叶，却自甘下贱，屡屡纵容驸马行凶作恶，藐视皇权，实不配为皇家公主，特剥夺其长公主封号，收回其金印、金册及俸禄，并于一月之内，搬离长公主府。”

沁阳战公主顿时面若死灰。

显德帝也没有做绝，还留了田庄和嫁妆，这也不是小数目，只要她不败家，还是可以一辈子衣食无忧的。

孙驸马没有儿子，沁阳长公主只生了一个女儿，自然是不会杀的，至于孙驸马其他的女儿，圣旨离并没有说，留下也可，充入教坊司也可，都在杨永一念之间，但杨永决定将此事交给沁阳长公主来决定。

次日早朝的时候，显德帝亦让人宣读了孙驸马的罪状恶行，以及处罚，并明言若再发现这种事，必定严惩不贷。

还没走远的晋王，同样收到了这个消息，不知想到了什么，脸色顿时一变，深深地吸了一口气，又缓缓呼了出来，眼神变得越发深沉起来。

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O~今天更得早！这章看得爽不爽，爽就投票支持下嘛，月票已经被超了呀，真的~我给你们大么么（づ￣3￣）づ╭？～（づ￣3￣）づ（づ￣3￣）づ╭?～（づ￣3￣）づ╭?～

谢谢红尘一笑2的5热度评价票，谢谢wendy1016送了5朵鲜花么么哒~

谢谢亲亲们的票票：

王寒格投了3票

好2345投了2票

15999162775投了1票

cief投了1票

我最爱佳佳投了1票

七夜雪88投了1票

红123456投了3票

zhanhuani投了1票

xuli810214投了4票

伤风感冒投了1票

deng9234投了2票

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十五章采女（一更）

苏婉听到这个消息后，不由有些惊愕叹息。

不过，她一点也不可怜他们，她看过他们做下的那些事，无论是沁阳长公主，还是孙驸马，都不值得同情。

这都是他们自己作的。

自作孽不可活。

若是沁阳长公主强硬一点，不那么纵容他们，给孙进良一百个胆子，他也不敢打公主。事情也不会发展到这种地步。

堂堂公主被打成这样竟然还不反抗，又不是没有能力，这不是懦弱胆小，而是有意纵容，自甘下贱。堂堂金枝玉叶，被人踩到泥里践踏，这不只是她一个人的事情，而是给整个皇室抹黑，皇家的威严，肯定会受到影响。

还有孙进良，这里可是天子脚下，他竟然还敢如此肆无忌惮，要知道，他打公主，就是打皇室的脸，不杀他杀谁？简直蠢到无可救药。

不过还好，陛下并没有牵连九族，否则，不知要死多少人。

除了沁阳长公主和她所出的女儿之外，其他人都要被处死，那些长公主府里的下人，一部分留下来，一部分重新充作官奴发卖，一部分处死。

那些对长公主不敬的，一个都没活下来。

沁阳长公主对这种处罚自然不服，吵嚷着要皇上，要为驸马他们求情。

显德帝不见她，她就直接跪在了宫门外不起来。

可惜，显德帝不是先皇，跟她没有感情，就算她跪死，也软化不了他的心。

只是，她跪在外面，到底是不好看，让人将她拖走了。

他见沁阳长公主依旧不知悔改，甚至还有精力去闹，便又下了命令，将她强制搬离长公主府。

沁阳长公主府的事情，闹得沸沸扬扬的，长公主受到虐待，的确算是一个丑闻，丢尽了皇家的脸。

但皇帝却没有隐瞒，反而强硬且雷厉风行地解决了这件事。驸马一家人的下场，让人胆战心惊，也算变相维护了皇权。

相信在很长一旦时间内，那些娶了公主的人家，都要暂且夹起尾巴做人了。

显德帝这也算是杀鸡儆猴，毕竟，加上圆圆，他也有四位公主，将来也要出嫁，谁若是敢对公主不敬，就得先想想，在孙驸马的下场。

沁阳长公主家的事情，被议论了一段时间，知道孙驸马做的那些事之后，同情他的人很少。

但是，此事很快就被另一件事给掩盖了。

——从全国采选出来的采女进京了。

由于显德帝下达了宫女二十三岁可以出宫的的命令，因此，这次采选比起往年，受到的阻力小了许多，也顺利了许多。

对于这批采女，很多人都在津津乐道。

有人猜测，陛下会不会看中几个人，打破皇贵妃独宠的局面。这种希望还是挺大的，毕竟往年都会这样，甚至每次都会出现一两个宠妃，这次应该也不例外。

对于这批采女的到来，宫里的嫔妃们，都喜闻乐见，举双手欢迎。若是在往常，这几乎是不可能的，谁让现在皇贵妃独宠呢！她们亟需有人打破这种局面，这些秀女，来得实在是太及时了。

因此，个个都跃跃欲试，打算在里面挑选几个绝色的宫女，放到自己宫里，以后好用来争宠。

她们现在也学乖了，才不会直接撺掇陛下册封她们，免得引起陛下反感，还是等陛下亲自见了她们，看上她们，再主动册封比较好。

她们也知道让皇贵妃失宠不太可能，所以，她们也不贪心，只要能在皇贵妃口中抢到一小块肉，她们就已经很满足了。

苏婉对此倒是很淡定，她也决定挑几个年纪比较小的，先培养着，等她身边的这些宫女出宫嫁人之后，也好接替她们。

这些采女进京后，先会有内监的稳婆挑选。第一天，将稍高、稍矮、稍肥、稍瘦的淘汰；第二天，五官中不周正的淘汰，声音稍有雄厚、粗劣、难听、混浊、口吃的都淘汰；第三天，观其“丰度”，其腕稍短、趾稍巨者，举止稍轻躁，如此一来，就只剩下不足千人，其他人都遣还原籍。

而那些官宦之家的女子，一个都没有被淘汰，因为家族能送她们入宫争宠，她们本身就已经十分优秀了，就算稍有不妥之处，也能用金银和关系运作一下，让她过关，根本无伤大雅。

剩下这将近一千采女就可以入宫了，然后入宫生活一个月，选出三百人为宫女头目，五十人作为嫔妃候选人。

在这之前，第二批申请出宫的宫女也已经批准了，再过一段时间就要出宫，现在几乎每个嫔妃身边都缺宫女，在加上要夺宠的心思，她们都迫不及待地要在里面选出一些得力的，为自己所用。

采女之事，苏婉全程都没有参与，她只负责在最后挑选一下就好。

一个月后，慈宁宫外面的月台之上，设好了座椅。太后和皇帝坐在中间，苏婉坐在显德帝身边，宁皇后坐在太后身边，其他嫔妃在两侧雁翅般排开，今天就要在此地挑选宫女了。

因为于太后起了兴致，说要亲自挑选几个宫女，所有人都齐聚慈宁宫，让采女一批一批的上前，供众人挑选。

这次的采女的质量很高，又是严格挑选出来的，一个个长得都跟花骨朵似的，当然，也有年纪很小的宫女，十岁以下的很多。

但于太后她们注意的大多是十三岁以上的宫女，见到很多都是美人坯子，于太后满意地点了点头，对显德帝说道：“皇帝，这是你继位以来第二次选秀，嫔妃里剩余的空位还有很多，你合该挑几个人充实一下后宫才是。”

其他人也都看向他，眼中带着几分期待之意，只有苏婉神色平淡，只唇边带着一丝清浅的笑意。

显德帝笑道：“朕的后宫以后很充足了，暂且还不需要。”

此话一落，除了苏婉之外，所有人都面露失望之色。

就是下面站着的宫女，也同样很是失望。做皇上的嫔妃，总比做宫女要强得多，何况，皇上还如此年轻英俊。

不过，听到皇帝的话后，有些人就彻底熄了要做嫔妃的心思，而有些人则是不甘心，反而被激出几分好胜心来，尤其是那些官宦人家的女儿，更是如此。

苏婉发现，这次送女入宫的官员还真不少，而且文武官员都有。

下到县丞、百户，上到参将、知府、指挥使，这些人的女儿都有入宫的。

京官以勋贵之女，倒是一个也没有。因为显德帝根本没有在京城采选，就算有，也是在北直隶其他府县。而且，他们在京城，比任何人都更能看清楚宫里的形势——

就算送女儿进宫也是守活寡，甚至还有可能惹恼皇上，被皇帝猜忌，被皇贵妃记恨。他们可是生活在皇贵妃的眼皮子底下，若是被她记恨上，在陛下面前吹吹枕头风，两次三番下来，谁也受不了。

尤其是显德帝一直都在打击、提防外戚，现在的外戚并不好当。

得不到好处，还惹一身骚，何必呢？

可惜，那些地方官员，只想着后宫有人好做官，根本看不到这一点。

听到显德帝根本没有选人的打算，后妃们也都有些兴趣缺缺起来。

但很快，她们很快就打起精神，皇帝现在不纳妃也没关系，先预备下人选，以后总有机会。

“就算不需要，也该挑选一些封为淑女备用才是，这可是惯例。”于太后皱眉说道，也不等显德帝回答，她又继续道：“这样吧，既然你不想选，那就让哀家替你挑选几个。”

显德帝好似无所谓地说道：“既然太后想要选，那就选吧！”

于太后果然就点出了几个容貌最盛，气质又极好的少女，作为备选嫔妃，那些被选中的宫女，尽管极力压抑，却依旧能够看出她们的欣喜与激动。

苏婉见状，不由看了显德帝一眼，显德帝对她眨了一下眼睛，苏婉直接给了他一个白眼。

“怎么，妹妹不挑选几个吗？”就在两人“眉目传情”的时候，宁皇后突然问苏婉道。

见到宁皇后也挑选了几个姿色极佳宫女，苏婉心里冷笑，面上却说道：“自然是要挑选的，只是还没有遇到合眼缘的。”

“既如此，那妹妹就慢慢挑选吧！”宁皇后笑道。

苏婉点了点头，身边伺候之人，当然要好好挑选，绝对不能马虎。

因为苏婉身边并不缺人，她挑选的大都年纪比较小一些，有十一二岁的，最大的才十三岁，还有几个五、六岁的。

见到有这么小的采女，而且还为数不少，苏婉最初还吃了一惊，后来想到，明朝那位万贵妃还是四岁就进宫了，也就释然了。

这些年纪小的宫女，苏婉打算调教好了留给团团和圆圆。

其他人也挑选了一些年小宫女，看来也是打算培养起来。

采女人数很多，苏婉看了一半，就有些疲劳了，她现在也选的差不多，又担心两个孩子，就想要先告退。

此时，于太后，也已经挑选了二十多个美貌宫女了。

显德帝也有些无聊，若是以前，他可能对此很有兴趣，但有了苏婉之后，他对这些就不敢兴趣了，就算有不少人很符合他的口味，以前少不了要封个位份，但是现在，他的心里却是没什么波动，看多了也就那样了，审美疲劳。

他对苏婉的神色很熟悉，知道她有些坐不住了，就对于太后等人道：“朕还有事，跟皇贵妃先走一步，这里就交给母后还有皇后了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

第一更

谢谢亲亲们的月票，耐你们，么么哒。（未统计完）

hyx760215、houhou626（2p）、zuozuo927、zhaohaiquan、13867198343（2P）、awei618（2p）、xshwoai、532cjq（2p）、红尘一笑2、18980615768、649462、赵本本、Crocus（2p）、cherryz0902（3p）123321321、青青子衿2011、不停的温柔、fengsa0910（4p（づ￣3￣）づ╭？～）、179279750、lulusindykam、杨爱民、燕子书屋6wo、英子789（5P，每次都5p啊O（∩_∩）O~）、玲儿与志、juliaj、86025349（2p）

谢谢风中的云朵（6票）、fengsa0910、盈盈英英、532cjq、179279750、叶晓玲玲的5热度评价。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十六章好感与恶感（二更）

见显德帝半路撂挑子，还没有看完采女，就带着皇贵妃走了，于太后的脸色瞬间就变得很难看。

她趁着晋王进京的机会“病愈”，让显德帝无法再用她养病的借口软禁她，但是，她对显德帝的影响力，却是大不如前，不，或许说，她的影响力简直微乎其微。

看了看自己选出来的这些美貌宫女，于太后突然就有些灰心，若是连这些人，都吸引不了皇帝的目光，还有谁能做到？难道真要看皇贵妃一家独大？

这是她无论如何都不想见到的。

所以，即便是惹得陛下厌恶，她也要继续下去，为自己的家族谋划。

想到这里，她到底还是打起精神选出了五十个美貌宫女。

其他后妃，也是强忍着心酸，挑选完了剩下的宫女。

回到勤政殿，苏婉让邱妈妈将自己选出的宫女待下去安置，然后问显德帝道：“陛下打算如何处理那些宫女？”

“哪些宫女？”显德帝笑问道。

“就是太后娘娘选出来的备选嫔妃呗！”苏婉没好气地说道。

“那婉儿说怎么处理好？”显德帝拉着她坐在自己腿上问道。

苏婉双手搂住他的脖子，凑上前惩罚似地咬了他的嘴唇一下，说道：“我哪知道！你是皇上，自然是你说了算，哪有我插嘴的余地？”

显德帝用额头顶着她的额头，用鼻尖蹭了蹭她的小巧精致的琼鼻，眼睛里带着几分笑意，说道：“真的？朕不信。”

苏婉忍住笑，一本正经地说道：“我也不信！只要你不去宠幸哪些宫女，怎么处理我都没意见。反正你只能是我一个人的。”

“这话还算实在。”显德帝竟也是一本正经地点了点头说道，“守着你这么一个小醋坛子，朕哪敢去看别的女人。”

“只是不敢吗？”苏婉挑眉，其实还是想看。

显德帝笑了，说道：“朕本就没那个心思，你再冤枉朕，朕可要惩罚你了。”

说完，还暗示性地将她抱得更紧了一些。

自从跟她心意相通之后，他就已经决定，只守着她一个人了。

他知道苏婉也是相信他的，只是跟他开玩笑而已，这对他们来说，这也是一种*手段，一种乐趣。

两人亲昵了一会儿，显德帝忽然说道：“你就放心吧，朕早已经有了打算。”

“嗯？什么打算？”

“过几天你就知道了。”显德帝卖起了关子。

苏婉又咬了他一口，梁宏眼神一下子变得幽深无比，呼吸微微急促地说道：“婉儿，这可是你自找的。”

说着，便抱起她去了里间卧室。

被选中的五十名宫女，作为备选嫔妃，跟那些普通宫女隔离开来，虽然依旧是住在宫女住的院子里，却不用更那些宫女挤在一起了。

这些被选中的人中，也有几个是官宦之女，其中有一人，名叫是宋秋卿，她父亲只是一个正八品的县丞，长得格外美丽，用“清水出芙蓉，天然去雕饰”来形容她，一点都不为过。

她长大之后，她的父母也不着急为她相看人家，而是在耐心的等待采选，因为他们觉得，自家女儿这种品貌，嫁给一般人实在太可惜了，合该去侍奉皇上才是。而且，以女儿这样貌，做个宠妃也是绰绰有余。

因此，他们从小就大力培养她琴棋书画，还有礼仪规矩等，着实花费了不少银子。

可惜，女儿都及笄了，朝廷还是没有进行采选，宋县丞家顿时就着急了，要知道等她过了十六岁，可就没机会入宫了。

没想到就在他们急得上火的时候，采选下来了，宋县丞家都觉得这是天意，就连宋秋卿都是这么认为。

她从小就知道自己的目标是入宫为妃，也一直在为此而努力，除了皇上，她看不上时间任何男人。

皇贵妃的例子，给了她信心，也让她的心开始变得火热起来，愈发想要进宫大干一场了，野心也越来越膨胀。

只要她做了宠妃，她的父亲何须再委委屈屈地呆在一个小县城里，做一个小小的县丞？她的兄长和弟弟，都会有好的前程，就是为家族讨个爵位也不是不可能，他们一家人早晚要搬到京师，成为京中新贵。

对于皇贵妃，她心里还是很佩服她的。

知道自己将来要进宫，她就一直在关注后宫以及皇贵妃的消息，所以，她对皇贵妃的事情可谓相当了解。无论是她宠冠后宫，还是做下的一些善事，都让她十分钦佩，但是，佩服是一回事，夺宠又是另外一回事了。

她对自己的容貌很有信心，相信自己一定能让皇上另眼相看。

但是，当她进京之后，才发现自己到底是坐井观天了，不少人都不比她差，甚至犹有过之。她虽然失望，但并没有被打击到。

她并非空有容貌之徒，还有满腹才华，只这一点，其他人就比不上，谁让她们大都出身平民之家呢！能识得几个字就不错了。而那些出身比她好的，容貌也只跟她在伯仲之间，有的甚至还不如她，她还是有很大的机会脱颖而出的。

果然不出她所料，她一眼就被太后给看中了，如无意外，她会被封为采女，这是最低等的嫔妃，就算如此，也让她心里十分激动，总算是有了一个良好的开端。

唯一可惜的是，她并非皇上亲自挑选的。

皇上的注意力，一直都放在皇贵妃身上。

其实，她们是不能抬头直视圣颜的，但不着痕迹地偷瞄几眼，还是能做到的。

她见到了皇上，也见到了皇贵妃，还有皇后等一众后妃。

不得不说，她被震惊到了，也被打击到了。

皇上的年轻俊美，在她意料之外，却更加让她心中狂跳，倾慕不已。可这些后宫嫔妃们，却泼了她一头冷水，让她火热的心，一下子冷却下来。

皇贵妃长得美丽，这在她意料之中，可她没想到，其他嫔妃也同样很漂亮，还有两个嫔妃，一点都不比皇贵妃差，甚至有过之而无不及，她自认美貌，却也在她们面前黯然失色。

她知道，这两人中，其中一位就是曾经的宠妃珍嫔，另一位应该就是国色天香的郭美人了。

但是，美貌代表不了一切，否则，受宠的就该是她们，而不是皇贵妃了。

所幸，她比她们更加年轻，更加新鲜，这就是她最大的优势。

想到这里，她又重新拾起了希望。

宫里一代新人换旧人，当初珍嫔为皇贵妃让位，现在就轮到皇贵妃给她让位了。

皇贵妃独宠了这么久，还该知足了。

“秋卿，你在想什么？”另一名跟她差不多大，长相甜美，有两个小酒窝的宫女见她在发呆，不由出口问道。

宋秋卿看了她一眼，笑着摇了摇头说道：“没什么，兰珠，你有事吗？”

那名叫兰珠的宫女脸上露出一丝惆怅，叹了一声说道：“我只是想家了，想找人说说话而已。”

她们这些宫女，是嫔妃备选，暂且不用像其他宫女那样，去做杂物，每日只识字、学规矩礼仪即可，所以，时间比较宽裕，比其他宫女好多了。

“想家？”宋秋卿一愣，“这才刚来，你怎么就想家了？留在宫里不好吗？”

“也不是不好，就是觉得没有希望。”兰珠无精打采地说道，“这都已经好几天了，也没有什么消息，更没有人被选中侍寝，好像我们都被遗忘了一般。既如此，我们还不如做个普通宫女，老老实实等到二十三岁被放出去呢！”

若是做了皇帝的嫔妃，就算只是最低等的淑女，无论有没有侍寝，将来可都无法出宫了。

宋秋卿闻言，抿了抿唇，说道：“你说什么傻话？这才几天时间，你着什么急？何况，我们还年轻，还等得起！”

她就不相信，她们会一直这样。

而且，她才不会像她们一样，只知道傻傻地等待呢！

她进宫可不是在后宫当摆设的。

“说的也是。”兰珠闻言不由笑了起来，唇边一对小酒窝十分迷人。

但下一刻，她就像是突然想到了什么似的，立即止住了笑，做贼似地看了看左右，见没有别人，这才凑到她耳边小声说道：“宋姐姐，我听说皇贵妃娘娘为人十分霸道善妒，根本不允许陛下去宠幸别的嫔妃，惹得整个后宫怨声载道的。连那些嫔妃，她都如此对待，你说她会允许陛下召幸我们吗？”

宋秋卿闻言眉心一跳，冷声说道：“少胡说八道！陛下乃是真龙天子，皇贵妃娘娘就算再受宠，难道还敢管制陛下不成？”

兰珠见她不信，着急说道：“我没有胡说八道，我好不容易才打听来的，宫里的老人都知道这件事，只是她们都不想说皇贵妃的不是罢了。”

那些老宫女，都对皇贵妃极为感激，巴不得皇贵妃一直受宠呢！怎么会说她的不是？就算是私底下也不会说。

这还是她用了点银子，想方设法才从慈宁宫伺候的宫女的口中，挖出了这么一点消息。

宋秋卿咬了咬唇。怪不得陛下一直专宠皇贵妃，看都不看其他人一眼，原来根由竟是在这里。

若真是如此，那她该怎么办？

如今皇贵妃在后宫一手遮天，就算她成功侍寝了，恐怕皇贵妃也不会放过她。

她以前还对皇贵妃很有好感，但知道这个消息之后，这丝好感瞬间就熄灭了。

这样狠毒霸道之人，怎配为皇贵妃！

何况，如此善妒，实在有违妇德，更别说，她还大逆不道，连陛下都敢约束，陛下怎么还不处置了她？

“有皇贵妃在，我看我们是永远都没有承宠的希望了。”兰珠叹息着说道。

然而，此事不但没有打击到宋秋卿，反而激起了她的斗志，她挺直了脊背，一脸坚定地对兰珠说道：“你不要泄气，皇贵妃总不可能一直受宠下去。她如此嚣张霸道，早晚会自食苦果，陛下不可能会一直容忍她，只要我们耐心等待，总会有机会的。而且，还有太后和皇后娘娘在呢，我就不相信，她们对此无动于衷。”

太后她们现在不对付皇贵妃，恐怕也只是暂避锋芒而已。

兰珠闻言，眼睛一亮，点了点头，又露出了她那标志性的甜美笑容，说道：“好，我听宋姐姐的。”

说完，她又认真地看着宋秋卿说道：“若是我将来承了宠，一定不会忘记宋姐姐的。”

“那我就先谢过妹妹了。”宋秋卿含笑说道，心里却想着，谁先承宠还不一定呢！

不过，对于兰珠的示好，她也不会往外推就是了。

兰珠叹息一声，嘟着嘴道：“原本我还以为皇贵妃娘娘是个好人呢！她对宫女那么好，还建议陛下放还宫女，以为她肯定对我们也很好。我还想着进宫后，皇贵妃娘娘怎么也会拉扯我们一把，劝陛下雨露均沾，提升我们位份的，因此心里还很崇拜她，没想到竟然是个妒……”

“嘘——”她的话还没说完，就被宋秋卿捂住了嘴，“这里可是皇宫，小心隔墙有耳。”

见兰珠点了点头，宋秋卿才松开了她，叹了口气道：“你说话可要注意一些，这些大不敬的话以后少说，万一被人听去了，谁也救不了你。”

兰珠调皮地吐了吐舌头，拍了拍胸口带着点后怕说道：“我以后一定会注意的。”

“这就对了。”宋秋卿笑道。

然而，就在这时，勤政殿的公公忽然来传话了。

宋秋卿和兰珠对视一眼，都看到了对方眼中的兴奋和激动之意，两人一起出了房间去了院中。

没一会儿，五十名秀女齐聚院中，稚嫩美丽的脸上，都带着一丝紧张和忐忑，但更多的却是激动、欣喜和渴望——

这可是皇上身边的人，难道陛下想要召幸她们了？

“人都到齐了吗？”这位年轻的公公打量了扫视了她们一眼，随口问道，显然是没把这些人放在眼里。

“刘公公，已经到齐了。”教导这些宫女的一位年长女官说道。

刘公公点了点头，随意指了两人，说道：“你们俩，跟咱家走一趟吧！”

而他指的那两人，正是宋秋卿和兰珠。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢940815046（2P）、许沫沫、13761551141、408103162的五热度评价。（づ￣3￣）づ╭?～

谢谢18808330127（一钻一花）、七夜雪88（一花一钻）、qquser6556004（十花）、痴柔情（3钻），么么哒。

感谢亲亲们的月票（未完）（づ￣3￣）づ╭?～

路志深、ZZYYFF200506、wld443699、xiaoyoufeier（5P么）、15867459980、940815046、云

淡是否风轻521、lxhfj2013、babyp1025（3P）、18855178140、玥霖米米、wangwiwi、清风袭来1974、雷达、洪浩

、屠良青、zkcy93932887、廖朱连、看闲云坐、18808330127（3P）、78290685、许沫沫、13761551141、　lyf19720206、痴柔情

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十七章打击（三更）

被选中的宋秋卿和兰珠顿时激动不已，甚至不敢相信自己竟然会有如此好运。但她们还是很快就反应过来，压抑着心里的激动，在众人羡慕嫉妒的目光中走了出来，站到刘公公面前。

刘公公用挑剔的目光上下打量了她们俩一眼，这才扯出了一丝笑容来，但却是皮笑肉不笑，让人看了心里不舒服。

宋秋卿和兰珠见状，欣喜之余，也不由多了几分忐忑和不安。

所幸，刘公公很快就收回了打量和目光，点头说道：“长得还不错，陛下应该会满意的。”

宋秋卿和兰珠听到这话，立即松了一口气，随即又忍不住开始得意起来，感受着周围或嫉或妒的目光，骨头似乎都轻了几斤，浑身上下都轻飘飘的。

她们极力压抑着高高翘起的唇角，让自己看起来不那么志得意满，好给陛下留一个宠辱不惊的印象。

可惜，她们修炼不到家，根本控制不住自己的表情，脸上明明透着欣喜和得意，却极力想要做出一副淡定的样子，表情怪异极了。

刘公公轻蔑地扫了两人一眼，却也没说什么，尖着嗓子说道：“你们跟咱家来吧！”

说完，一甩拂尘，转身走了，真是一点都不客气。

对于他的轻慢，宋秋卿和兰珠都没有在意，也顾不上在意，她们现在的所有心思，都放在了承宠上。何况，只要她们得了宠幸，这些阴阳怪气的阉人，早晚要跪倒在她们面前。

从乾西五所去勤政殿，要经过西六宫，半途中，就见到贵妃的依仗迎面走来，肩舆中的人，正是胡贵妃。

刘公公一行人连忙避到一侧，躬身行礼，等待胡贵妃的依仗过去。

胡贵妃原本没有在意，但是见到两个姿容出色的采女之后，却突然一摆手，说道：“停——”肩舆立即就停了下来。

胡贵妃认出了刘公公的身份，脸上不由带了几分兴味之色，问道：“这不是勤政殿的刘公公吗？你不在陛下身边伺候，怎么在宫里乱逛起来了？”

虽然是在问刘公公，但眼睛却落在了宋秋卿和兰珠两人身上。

刘公公笑眯眯地上前请了安，这才说道：“贵妃娘娘这可冤枉奴婢了，奴婢哪敢乱逛，而是奉了圣上的旨意去接两位采女去勤政殿的。”

胡贵妃没想到竟然真是如此，眼中顿时异彩涟涟，她暗暗握紧了拳头，有些惊喜地问道：“难道说，陛下要召两位妹妹侍寝？”

激动之下，竟然“妹妹”都喊出来了。

如果真是如此，那可实在太好了。

皇贵妃就算再受宠，果然还是无法跟这些新鲜粉嫩的花骨朵相抗衡。

而听到胡贵妃的称呼，宋秋卿和兰珠则又是欣喜，又是羞涩，不由都红着脸垂下了头。

刘公公却笑道：“这奴婢就不得而知了，奴婢只是带她们让陛下瞧瞧而已，若是真入得了陛下的眼缘，那自然是她们的造化。”

而且，如果真要侍寝，也不会如此简单。

胡贵妃依旧笑眯眯的，却也不失望，反正只要陛下对这些采女感兴趣就好。

她对宋秋卿两人招了招手，说道：“你们两个过来。”

“是，贵妃娘娘。”宋秋卿和兰珠低眉顺目的上前，站在肩舆几步外任凭胡贵妃打量。

胡贵妃打量了一阵，不由点了点头说道：“果然是两个难得的美人儿，本宫十分喜欢，这两个镯子，就当是本宫给你们的见面礼了，希望你们以后能好好服侍陛下。”

说着，就从腕子上褪下一对水头极好的绿玉手镯来，交给一旁的宫女。

宋秋卿和兰珠，被庞大的馅饼砸中，简直又惊又喜，受宠若惊地接了赏赐，千恩万谢地恭送走了胡贵妃。

心里的激动难以言喻。

镯子是好镯子，但她们更在意的，却是贵妃娘娘对她们身份的肯定。

连胡贵妃都这么说了，事情还假的了吗？

刘公公见到两人陷入狂喜和热切之中难以自拔，却只是微微扯了扯嘴角。

“两位姑娘，赶紧走吧，别让陛下等级了。”

一行人这才继续往勤政殿走去。

与此同时，陛下要召幸两名采女的消息，也像是插了翅膀一般地，迅速传遍了整个后宫。

于是，所有人的目光都聚焦在了勤政殿，等着看事态的发展，同时，也想要看看皇贵妃有什么动静。

如果皇贵妃咽不下这口气，出去找皇上闹腾，众人绝对喜闻乐见。

皇上就算再宠爱她，她这个时候去闹，也只会令陛下恼羞成怒，甚至下不来台，以后只会越来越厌烦她，皇贵妃离失宠也就不远了。

以皇贵妃的性子来看，还真有极大的可能去闹腾，因为她已经被皇上给宠坏了。

这是大多数宫妃的看法。

于太后听到这个消息，虽然高兴，却也下意识地感觉有点不对劲。陛下就算召幸嫔妃，也不该在勤政殿才是，皇贵妃可是也住在那里呢！这可是故意打皇贵妃的脸，皇帝舍得吗？她有点不相信。

皇后也是同样的看法，使出反常必有妖，她对此持保留意见，并不像其他人那样欢欣鼓舞。

不管别人怎么看怎么想，苏婉却是老神在在，该做什么就做什么，根本完全没有放在心里。

她虽然不知道陛下要做什么，但同样她也知道，陛下不会背叛她，他大概是打算要处理她们了，她只要在一旁看着就好。

苏婉淡定，但她身边的这些宫女太监嬷嬷可就不淡定了，一个个都担忧地看着她，欲言又止。

苏婉实在受不了了，叹了口气说道：“行了，你们担心的事情根本不会发生，不要围在这里了，都去做事吧！”

听到苏婉的解释，众人也不放心，但还是退了下去。

苏婉微微摇了摇头，真是一群爱操心的。

另一边，刘公公已经带宋秋卿了两人来到了勤政殿外，他先进去通报了一声，这才带两人走了进去。

宋秋卿和赵兰珠心跳如雷，却极力屏住呼吸，连大气也不敢喘，然后才垂着头，缓缓走了进去，恭恭敬敬地跪下来叩首道：“奴婢宋氏、赵氏叩见陛下，吾皇万岁万岁万万岁。”

两人跪伏在地上，想到自己极有可能就要承宠了，心里羞涩、兴奋、紧张、期待、还有几分对皇权天然的敬畏和惧怕，因为心情太过激动，竟然没有发现勤政殿除了皇帝和一众宫女太监之外，竟然还有其他人。

显德帝没有让她们起来，反而对一名五十多岁，身穿正一品文官官服的男子说道：“于爱卿，你看这两名宫女如何？可还入得了你的眼？”

此人正是内阁次辅，兼任户部尚书的于鼎。

跟首辅张文和怕老婆，连睡个小妾都要请示不同，这位次辅大人，却是一个贪花好色的，年纪大了，照样是人在花丛过，片叶不沾身，家里也是左一个姬妾，又一个姬妾的。

所幸，他能力强，人又忠心，对于官员这样那样的小毛病，显德帝也只是睁一只眼闭一只眼，只要他们不因为那点爱好，耽误正事就好。

其实有缺点才好掌控，若是臣子们真是完美无瑕，没有丝毫缺点，反倒会让皇帝猜忌了。

他赐给于鼎两个美人，既能笼络于他，让他对自己更加忠心，更加卖力地为自己效力，又能解决掉麻烦，何乐而不为呢！

这也算是皇帝常用的一个手段了，觉得大多数臣子都是欣然接受，就算有少数几个不乐意的，也得装出开心的样子来。

于鼎果然睁开他那双精光四溢地小眼睛，看向两名宫女，因为皇帝已经透漏口风，要赐给他两个绝色小美人做妾，他也就没有太多顾忌了。

若在平时，他进了宫，遇到再漂亮的宫女，也只能目不斜视。

因为这些宫女，就像他们家里的婢女一样，是只属于皇上的，谁敢乱看？

于鼎用他那双阅尽千帆的眼睛，打量了一番两个小美人，欢喜地连脸上的褶子都深了几分，立即躬身说道：“陛下，宫里的宫女，都是千挑万选出来的，岂有不好的？若是连她们都入不了眼，这天下就没几个人能入老臣的眼了。”

其实，他只看到了两个宫女的身姿、背影，并没有看到容貌，但是，作为精挑细选出来的宫女，容貌就没有差的，所以，他一点也不失望，何况，以他的眼力，就算没看到她们的容貌，也能猜出她们容貌不俗。

显德帝对于鼎的识趣十分满意，含笑说道：“既如此，朕就将她们都赏赐给你了。”

“微臣谢陛下赏赐，微臣一定会更加尽心尽力为皇上办事，肝脑涂地也在所不惜，吾皇万岁万岁万万岁！”于鼎高兴至极，立即跪下上来向皇上叩头谢恩。

跟于鼎的欢喜不同，宋秋卿和赵兰珠却是如遭雷击，整个人都懵了。她们进宫是想要做皇上的嫔妃，而不是做大臣的妾室呀

尤其是宋秋卿，顿时心如死灰，整个人似乎都蔫了，变得浑浑噩噩起来。

而赵兰珠在一开始的惊愕打击之后，却是很快就缓了过来，甚至对这样结果还十分满意。

对方可是次辅，堂堂户部尚书，内阁阁老，若在平时，她就想进他家的门也不够资格。

何况，次辅家里的女人，总比宫里少，竞争也没那么激烈，于阁老还不算太老，将来生下个一子半女的，也就有了依靠，总比在宫里跟那么多女人争夺皇上要强。

何况，她还是皇上赐的，地位立即就高人一等，就算主母也不敢随意打骂，若是她得了于阁老宠爱，照样能扶持家族，如此计算下来，倒是比呆在宫里划算。

看到宋秋卿一副大受打击的模样，赵兰珠不屑地撇了撇嘴。

－－－－－－题外话－－－－－－

三更了，惊喜吧~O（∩_∩）O哈哈~艾玛，我自己都没想到，我竟然真的三更了。承诺砸票的赶紧哈O（∩_∩）O！

谢谢13675919018　、风中的云朵（6票）、唯独幸福徒有虚名。、xinjiaqing、lubalong、408103162的5热度评价票。

谢谢亲亲们的月票——

konglh7705投了1票

fkh6859投了2票

qiaojiehao投了1票

13413748880投了2票

19730809投了1票

annefan投了1票

青青子衿2011投了1票

汤小霞　投了1票

xiaobenhai　投了1票

丑喵喵喵　投了2票

lubalong　投了1票

juliaj　投了1票

kjoe83　送了2颗钻石

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十八章长大(一更)

有了宋秋卿和赵兰珠的例子，显德帝很快就将于太后挑选出来的五十名美人，全部都赏赐了出去，用来笼络臣子了，一个都没有留下。气得于太后又病倒了。

但是，于太后、皇后以及诸位嫔妃挑选到身边难伺候的美人，却没有被送走。但是，在这个节骨眼上，她们也不敢轻举妄动，只能暗暗蛰伏，等待时机。

胡贵妃也气得不轻。损失了两个镯子倒是不算什么，但却丢人，还被狠狠打了脸，那些无聊透顶的嫔妃们不知在背后怎么嘲笑她呢！因此，太后病倒后，她也“病”倒了，好长时间没有出门。

又是一年春。

时光荏荏，时间转眼便过去了两年。

勤政殿里，显德帝正在批阅奏章，所有人都眼观鼻鼻观心，垂手侍立一旁，一丝动静不闻。

不知过了多久，大殿里忽然传出一阵细小的窸窸窣窣的声音，显德帝批阅奏折的手一顿，唇角微勾，脸上露出一丝微不可查的笑意，随即，又好像什么都没发现一般，继续批阅起奏折来。

没过一会儿，一名小小的红影，忽然从殿后的一个小门里闪了出来，进了前殿。

其实，他的动静并不小，几乎所有人都发现了，但是却没有人往那看一眼，那小人儿还以为自己做的很隐蔽，黑溜溜的大眼睛里透出一丝得意，差点笑出声来，但他却急忙捂住了嘴巴，左右看了两眼，发现没人注意他，这才放轻了动作，缩起手脚，宛如一只直立走路的猫儿一般，蹑手蹑脚地向显德帝走去。

走上地平之后，小人儿突然深吸一口气，抬起双手放在唇边呈喇叭状，就要大喊：“父——”

“团团，你又调皮了。”

然而，他另一个“皇”字还没吐出来，就被显德帝一句话给噎了回去。

显德搁下笔看着眼前正想恶作剧的小家伙，脸上不由还带着一抹无奈又宠爱的笑意。

来人正是他和苏婉的儿子团团，如今两年过去，他也已经从当初的小婴儿，变成了现在的小小稚童。

只见他身上穿上绣着金织龙纹的大红袄，头戴皇子标志性的元青绉纱六瓣有顶圆帽，一双乌溜溜的大眼睛黑白分明，却分明带着几分无辜和狡黠，一看就是个不省心的。

事实也的确如此，这个家伙，从一生下来，就精力旺盛，直到现在都不消停，简直一刻都离不了人，只要稍一不注意，他就不知道就闹出什么妖娥子来，比他的妹妹圆圆简直难缠百倍。

而且他每次闯祸，还总是一副无辜的模样，很是骗过了他们几次，逃过了几次责罚。

团团见到父皇发现了自己，也不如何失望，反而腆着自己那张可爱无敌的小脸，直接笑嘻嘻地扑到显德帝身上，抱着他的大腿，狗腿地说道：“父皇，儿臣想你了。”

“真的？”显德帝挑眉，明显是不相信。他们整天见面，这才分开不到一个上午，如何就想他了？

“真的真的。”团团连忙点头，一双大眼睛还“真挚”的看着自己的父皇，别提多诚心了。

显德帝弯腰将小家伙抱了起来，放到自己腿上坐着，盯着他的眼睛说道：“你是不是又闯祸了，到朕这里找后援来了？”

团团将自己的头摇得跟拨浪鼓似的，黑溜溜、湿漉漉的大眼睛里带着几分委屈，说道：“才是不是呢！父皇冤枉儿臣。”

显德帝却眯起了眼睛，说道：“说实话，否则，就是你母妃要打你小屁屁，朕也不会管了。”

团团支吾了一会儿，知道逃不过去了，才逗着手指，用蚊子般的声音说道：“儿臣……不小心把母妃的一只红翡手镯给摔坏了，儿臣真的不是故意的。”

他只是好奇，想要摸摸看而已，然后一个没抓稳，就给掉地上了。

母妃很喜欢那只红翡手镯，上一次他闯祸时，差点出了事，母妃打了一顿屁屁，直到现在想起来屁股还觉得疼呢！

所以，她才想着要来搬救兵。

父皇虽然表面看着严厉，可从来都舍不得打他的。

“你母妃现在知道了吗？”显德帝问道。

那对红翡手镯，苏婉的确很喜欢，但也不至于会为了一两个物件就斥责他，顶多是他闯下不可饶恕的错误时，她才不会手下留情，但也就打过他那一次而已。

还是因为团团缺乏警惕心，跟着陌生的宫人离开，差点小命不保，等团团回来之后，这才被大发雷霆的苏婉给打了一顿。

但是，晚上的时候，苏婉却是心疼地直掉眼泪。

团团身边的人，也因为照看不利，被显德帝罚的罚，杀的杀，换了一批忠心又会些武功的宫女太监。

就连宫里也被整顿了一番，打杀了一批人。可惜那个宫人见事情败露，直接自杀了，断了线索，竟没有发现背后的真凶。

从那时起，苏婉和显德帝对于团团圆圆的安全问题，就更加上心了，之前也不是不上心，就是想不到，有人会那么大胆，敢在皇帝眼皮子底下对孩子们下手而已。

团团也没有防备，他年纪还小，而且在他眼里，这些宫女太监都是陪他玩的人，没有太大的差别。

现在，苏婉却开始有意识地教导他们如何保持警惕心了，什么该做什么不该做。原本苏婉想要让他们有个快乐的童年，不想让他们过早接触阴暗面，现在看来，却是行不通了。

他们生来就处于风口浪尖中，怎么能像普通孩子，无忧无虑的长大？

所以，苏婉一下子就变得严厉起来了，从慈母变成了严母。梁宏倒是变成了慈父。

团团听到父皇的问话，立即摇头道：“母妃去坤宁宫见母后了，现在还没有回来。”

苏婉并不经常走勤政殿的前门，因为，前殿是显德帝办公的地方，而且，还经常找见大臣，她不太方便进出，所以就她经常走后门。不但方便，而且无论是去坤宁宫还是去东西六宫，都比较近。

显德帝听到苏婉去了坤宁宫，不由微微蹙了下眉头。

宁皇后最近的行为，真是越来越反常了，对皇贵妃也不怎么针对了，还经常召婉儿说话，甚至有意避让一二。

对他也开始嘘寒问暖起来，经常派人往这边送个汤汤水水的。还有她的身体，也不知从哪里请来了神医，看起来竟然好了许多，好像有人在背后替她出谋划策一般，但也没见她跟什么人频繁往来，就连皇后的娘家，也不经常进宫，应该就是她身边的人在指点她了。

宁皇后的变化，正是在两年前的那次采选之后……

显德帝正想得入神，忽然觉得自己的头皮一痛，回过神来之后，就看到这个团团这个皮小子正在扯他的头发玩，见到他看他，还冲着他露出一个灿烂的笑脸。

“臭小子，等你母妃回来，乖乖去向你母妃认错，朕这次可不会替你求情。”显德帝故意板着脸说道。

团团可爱的笑脸，一下子就变成了苦瓜脸。

坤宁宫。

“皇贵妃娘娘，请用茶！”一名长相秀丽端庄，温柔可人的宫女，恭恭敬敬地给苏婉上了茶，就缓缓退到了宁皇后身边。

苏婉注意这名宫女很久了，每次来坤宁宫都看上一看。

这名宫女长得不算太过于出色，但是却十分耐看。说起话来，声音轻轻柔柔的很是好听，最难得的是条理分明，不骄不躁，很有说服力。温婉贤淑，气质沉静，就连听她说话都是一种享受。

只凭这些，当然不会令苏婉对她另眼相看。

除此之外，她身上还有一种矜贵之气，这还是她有意压制的结果，偶尔还会泄露出一丝不逊于宁皇后的那种气势来，而苏婉听说，她父亲只是一个屡试不第的秀才，家境也就一般，并非出身大族，这就令人玩味了。

并非她掩饰不够好，而是，她在面对苏婉时，总是不那么沉得住气，有时候，苏婉还觉得她看自己的目光很奇怪，但还不等她细细品味，她就已经收了回去。

这让苏婉十分在意，每次来坤宁宫，都要打量她一番。

宁皇后见到苏婉又盯着自己身边的宫女看，不由笑道：“本宫不是那么小气之人，妹妹若是真的那么喜欢慧心，本宫就让她跟你回去好了。”

苏婉收回目光，对宁皇后道：“我的确很喜欢慧心，毕竟，这么知书达理，又贤惠能干的宫女实在太少见了，谁若是有了她，简直要少操一半的心。但我也知道，君子不夺人所爱的道理，所以，也只能过过眼瘾了。”

宁皇后个苏婉的相处，看起来比以前好了许多，至少不再是那么针锋相对了，但心里怎么想，只有两人自己知道。

宁皇后微微一笑，不再继续提这个话题了。

她刚才也只是随便说说而已，别说她舍不得将慧心给了皇贵妃，就是真给了她，她敢要吗？

慧心低眉顺目地站在一旁，唇边带着一丝恰到好处的微笑，却不显一丝卑微之气，反而像一朵静静开在墙边的小花，静静地吐露自己的芳华，平时不显山不露水，却能在不经意间吸引众人的目光。

－－－－－－题外话－－－－－－

零点前有二更

谢谢niannian68（50票，念念，跪舔~）、vincoliu、15155364746、fangw80　、红尘一笑2　、wangyahong的5热度评价票…

谢谢亲亲们的月票——（未完）

zhoumin1978（3票）、20030405（3票）、红123456、一串号码、solo19830401（24票，亲亲（づ￣3￣）づ╭？～）、niannian68、15155364746、语语王（3票）、喵m喵m1231、18808330127。

谢谢七夜雪88（1钻5花188币）、18772116007（5花）qquser6556004（5钻）、痴柔情（3钻）、xuli810214（1钻）wendy1016（5花）、hancaizhen（188币）、13995513378（188币）我在云上看着你（388币）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五十九章皇上来接人了（二更）

苏婉见到这样的慧心，心里感到越发奇怪了，同时，心里也起了一丝警惕心。

她从不会小看任何人，即便对方只是一个小小的宫女也一样。

这样的女人，乍一看好似不起眼，但却绝非池中之物，若是给她一个机会，便有可能青云直上，要知道，很多大人物可都是在不起眼的小人物手里栽了跟头。

以前苏婉尚不觉得，只觉得慧心有些特别而已，但是现在，这种感觉，却越来越强烈了。

苏婉之前不是没有派人查过慧心，但是，查到的消息，都十分正常，看不出什么端倪，但她的直觉又一向很准，她也更加相信自己的直觉。

苏婉端着茶盏，用茶盖轻轻拨弄着了几下，就放到一旁的高几上，说道：“皇后娘娘的病情看起来似乎好了很多，再这样治疗一段时日，皇后娘娘身体痊愈，也指日可待了。”

宁皇后闻言却叹息道：“妹妹就别安慰我了，我的身体我自己清楚，早已经是油尽灯枯了，现在不过是强撑罢了，能多活一日是一日。”

“皇后娘娘太悲观了。”苏婉笑道，“我也略懂医理，能看得出来娘娘的身体正在好转，就算痊愈不了，也能缓解一些症状。这位民间神医的医术果然十分高明，本宫听说，似乎还是慧心介绍给娘娘的。”

宁皇后看了慧心一眼，眼神顿时就柔和了几分，点头道：“的确是慧心介绍给本宫的，否则，我现在怕是已经步入黄泉了，可以说，慧心就是本宫的救命恩人。”

慧心闻言，连忙跪下来说道：“娘娘千万不要这么说，奴婢可当不起。能够伺候娘娘是奴婢三辈子修来的福气。何况，奴婢也是有私心的。只有娘娘身体好了，奴婢才能过得更好。奴婢比任何人都盼着娘娘健康长寿呢！娘娘若是再说什么救命恩人，可就真是折煞奴婢了。”

一番话说的宁皇后很是受用，竟是不顾自己的身份，起身将她扶了起来，说道：“看你，怎么动不动就跪下？以后可千万别这样了。没得让皇贵妃看笑话。”

随后就笑着对苏婉道：“慧心什么都好，就是有时候太实心眼了，也太忠心了。唉，本宫都拿她没办法。”

忠心？苏婉在心里轻笑一声，又打量了一眼慧心，她可不认为对方忠心，她的野心可大得很，真不知她怎么哄得皇后如此信任她的？竟将她当成心腹来看待。

不过，只凭她介绍神医看好了皇后娘娘的病症，也足以让宁皇后信任她了吧！

苏婉心里这么想着，嘴上却说道：“皇后娘娘说的是，若是我也有这么一个贴心丫头，我心里也疼她。”

宁皇后闻言，心里也觉得十分骄傲，看着慧心的眼神越发柔和了。

慧心仿佛害羞一般看了苏婉一眼，随即，便垂下了眼睛，默默地退到一旁，没人看到她衣袖下的手，已经紧紧攥了起来——

若是没有皇贵妃，就在显德十二年的这个春天，她就已经吸引住皇上的目光，在后宫中崭露头角，从此青云直上，成为新一代的宠妃了。

但是，现在有了皇贵妃这个变数，她却不知道，自己还不能不能像前世那样成功了。

她到现在还搞不明白，这个皇贵妃到底是从哪里冒出来的？前世根本就没有这个人，更没有皇贵妃这个称封号。

这一世，她醒来的时候，正是她十四岁刚刚进宫之时，原本她还很高兴，想着自己有着前一世的记忆，再次获得皇上的宠爱不难，甚至还有可能更上一层楼，获得比前世更多的宠爱，更高的地位。

哪知道，这宫里的情况竟然跟前世不一样了。

前世她刚刚进宫时，珍嫔就已经升为珍妃，虽然声势已经大不如前，但是瘦死的骆驼比马大，比起其他嫔妃来，她的境况还好一些；

还有那位美貌绝伦的郭美人，也已经升了婕妤，虽然圣宠一般，却也为陛下生下了一位公主，又有太后撑腰，过得也是顺风顺水的；

丽嫔也已经升为丽妃，倒是后来者居上颇得圣宠；而原本在此时最得圣宠的陆顺妃，她再三打听之下，才知道根本没有什么顺妃娘娘，只有一位陆才人，而且还早早被赐死，就连她的娘家武清伯府也已经完全覆灭了。

其实在前世，那位顺妃娘娘的下场也跟着今世差不多，但却是在显德十一年底，也就是去年年底，才失了圣宠，被赐了一杯毒酒，连同腹中的胎儿一起死了，武清伯府满门抄斩，还连累了胡贵妃以及理国公府。

而在这一世，这位曾经宠冠后宫的顺妃娘娘，根本还没来得及展露自己的风华，便已经香消玉殒了。

打听到这些消息后，她顿时有些慌了，因为她就是在顺妃死后，才进入皇上的视线，渐渐崭露头角的。

现在顺妃早早就没了，那她是不是也会跟她一样的下场？

但她很快即否定了，她跟顺妃不一样，她有前世的记忆，知道陛下喜欢什么，不喜欢什么，也知道很多别人不知道的秘辛，何况，她还占得先机，只要她抓住机会，就一定能够翻身。

在那之前，她需要一个保护伞。

宁皇后就是一个最好的选择。

前世，宁皇后就是在今年秋天去世的，此时，她应该病入膏肓，下不了床了。她并不关心宁皇后如何，但是她现在需要宁皇后作为后盾，所以，她早早为她介绍了一名现在名声不显，后来却名声大噪的神医，终于让宁皇后续命成功。

在她还没登上宠妃的宝座前，她需要宁皇后的庇护，救她就是救自己，这点她没有说错。

因为她没有信心跟如今皇贵妃娘娘抗衡，她需要借皇后的手来对付她。

经过这两年的观察，她已经发现，陛下对皇贵妃的与众不同了，心里也越发不是滋味，若是陛下有一天能这样对自己，她就是死了也心甘情愿。

至少以前陛下再宠爱一个人，也不会放弃临幸后宫。就算她在最受宠的时候，一个月里能分个五天就已经顶天了，陛下除了她，还有其他的宠妃，比如说她曾经的那个死对头，现在还不知道在哪个犄角旮旯里窝着呢！

若是她能比她先一步获得皇上宠爱，她有信心能一辈子将她踩在脚底下。

不过，现在，她要对付的不是她那个死对头，而是眼前这位极得圣宠的皇贵妃。

只有将她拉下马，她才有可能获得皇上的宠爱。

尽管她知道这很难，她也要试一试。

原本她以为皇贵妃跟她一样，是重活一世，但是现在，她却不这么认为了。

她若是重活一世，就不可能不认得她。

可能是出了什么意外吧？

毕竟，她都能死而复生了，发生点变化，也不足为奇。

即便如此，她对这位皇贵妃依旧不敢掉以轻心，满怀戒备。能独霸皇上这么久，足以看出她的不简单了。

还是再忍忍吧，现在不是对付她的最好时机。万一被她察觉了，她就是有再多手段，再多筹码，也抵不过她随口一个命令。

其实，她可以不必在陛下这棵树上吊死。

她不是早就已经知道了吗？陛下实在算不上一个好的归宿，更算不上一个好丈夫，他的确多情，但他却更加无情。宠了几年的女人，怎么说也该有点情分吧！他却说弃就弃，说杀就杀，一点留恋都没有。顺妃如此，她……也同样如此。

她原本该恨他的，可她却恨不起来。

曾经沧海难为水，除了陛下，她还能看得上谁？

她对陛下有怨，却没有恨。她只恨那个陷害自己的贱人。

上天再次将她送到宫里来，不就是弥补她前世的遗憾吗？让她可以彻底得到皇上的心吗？

她也不贪心，只要……只要陛下能给她对皇贵妃一半的宠爱，她就心满意足了。

苏婉不知道慧心在想什么，也不知道她竟然是个重生者，她只是下意识地就对慧心有点忌惮，但也仅此而已。她不会总盯着她，她还不值得她如此上心，否则倒是抬举他了。

苏婉跟皇后又聊了一会儿，就打算跟她告辞了。

谁知就在这时，忽然听到门传来一个尖细的声音喊道：

“皇上驾到——”

皇上来了！

苏婉有些惊讶又有些无奈，宁皇后是有些欢喜又有些失落，而慧心则是已经被这个惊喜给砸晕了，激动地不能自已。

要知道她进宫两年，见过陛下的次数却是屈指可数。除了偶尔家宴的时候，她能跟皇后一起见到他之外，其他时候，她根本见不到陛下。就算是见到皇上，也只能远远地看着。

谁让皇后不受宠呢？所以，皇上从不踏足坤宁宫。

这是她第一次如此接近陛下。

她虽然跪了下来，但她的头却微微抬着，看着那个让她又爱又恨之人。

就在皇上进来的那一刻，那些跪下来的宫女太监消失了，皇后消失了，皇贵妃也消失了，似乎所有人都在她眼前消失了，她的眼睛里，只能看得到那抹明黄色的身影。

他还是像以前那样俊美无匹，风姿无双，狭长的眼睛里透着几分漫不经心，唇边带着几分散漫的笑意，好似什么都不看在眼里，什么都不放在心上。就好像他来到这个世上，就只是为了游戏人间一般。

这样的男人就像是风，根本就是抓不住的。

尽管如此想着，慧心还是痴痴地望着他，舍不得眨眼，因为她……想要再试一次。

然而，显德帝走进之后，他漫不经心的眼睛里，不知何时已经盛满了温柔，唇边的笑意也从一开始的散漫，变成真实，他直接越过皇后，走到苏婉面前，将微微屈膝行礼的她给扶了起来，苏婉抬起头来，对他眨了眨眼睛，好似在问，你怎么来了。

显德帝就势捏了捏她的手，也对她眨了下眼睛，这才对宁皇后说道：“皇后也免礼吧！”

“臣妾谢陛下！”宁皇后面无异色地说道。

对于皇帝的偏心，宁皇后早已经习惯了，也早就不放在心上了。

就算她在意又如何？不过是徒惹烦恼罢了。

慧心也从地上起身，顺便扶住了宁皇后，一双眼睛，却是悄悄落在了显德帝的身上，就好像当初一样，含羞带怯地看着他，眼中盈满了倾慕之色。

以前没有机会施展，现在这个机会却是来了。

显德帝既然来了，肯定不会马上就带人走，至少也得问候一下，因此他问道：“皇后的身体如何了？”

“托皇上的洪福，臣妾已经好多了。”宁皇后笑着回答道。

“那就好。”显德帝点了点头。

显德帝目光稍稍移动了一下，就落在了正扶着宁皇后的慧心身上。

其实，他一开始并没有注意到她，只是对方的那种眼神实在他热切了，让他想注意不到都难，他的目光才落到了她的身上。

谁知道他刚看过去，对方就仿佛受惊的小鹿一般，连忙低下了头，脸上立即浮起了漂亮的嫣红，看来清纯漂亮，又羞涩美丽，有种让人再看一眼的冲动。

慧心的神态，苏婉尽收眼底，唇边立即勾起一丝冷笑。平时装的那么娴静温柔，原来竟是在这里等着呢！她倒是小看了她。

宁皇后也注意到了显德帝的视线，心中一动，回头看了垂头羞涩不语的慧心，唇边也不由露出一丝笑意，看来陛下是看上慧心了。否则怎么会看她呢？要知道，有了皇贵妃之后，皇上可是很久没正眼看过一个女人了。

但沉浸在喜悦中的宁皇后却没发现，显德帝那若有所思的眼神，和唇边的那丝讥诮之意。

－－－－－－题外话－－－－－－

明天十二点更新（*^__^*）……

谢谢陈yy、benben1986、scxlw123456、zqm6929的5热度评价

谢谢亲们月票——

13675919018、陈yy、scxlw123456、13621945508、renyr71、lyqahfzbgovc、810330、13989511265、guiminj1981、月妍嗳、云中月爱阳光（4P，（づ￣3￣）づ╭？～）、xiao232639、翔仔2011、18772116007、annaranzhang（2p）、风雨彩幻（2P）、871299483（2P）、Xllhz、3322xgy、601781829（2P）、　huang1223、vvvpinkvvv（5P，（づ￣3￣）づ╭？～）、浅蓝o、喵喵小八、轩辕玫瑰轩辕、agcw064、玲儿与志、18638293737、蛇女、19710518

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十章丢人（一更）

显德帝在看到慧心的第一眼，就知道这是一个比较符合自己口味的女人，就连她的表情、动作、神态，都好像是为他量身制作的一般，而且，毫无做作之意，显然对他的喜好了解很深。

他可不认为这是一个偶然。

当然，这都是以前的事情了。在遇到苏婉之前，他若是遇到了，如果对方不太傻，又知情识趣的话，说不定还真会宠上一段时日，但前提是，对方的神态、动作都是自然而然的，天然雕饰而成。

所以现在，就算她做的神态、表情都做的行云流水，根本看不出半点刻意之态，他也觉得索然无味，心中膈应。因为他很明白，这是对方有意勾引他，故意针对他做出来的反应。

最重要的是，他心里只有苏婉，情人眼里出西施，看苏婉做什么都觉得好，都觉得美，都觉得自然。其他人就是生得再美，再符合他的喜好，他也动不了什么心思。

更别说，她还是皇后身边的宫女，看样子皇后也十分倚重她。

想起这段时间，皇后的变化，应该少不了她在后面出谋划策，这样动机不纯，心机深沉，而且明显站在婉儿对立面的女人，他怎么可能对她感兴趣？

他若是真对皇后身边的宫女起了什么心思，那才真是戳婉儿的心窝子。他可是一千一万个舍不得。更不会为了区区一个宫女，就惹得婉儿伤心，孰轻孰重，他分得太清楚了。

显德帝想到这里，握着苏婉的手忽然紧了紧。

苏婉莫名其妙，抬头看了他一眼，显德帝却好像有所感应，也回过头来，安抚地对她笑了笑——

想必这个小醋坛子，又开始吃醋了。

但是，为这种人吃醋可不值得。

苏婉突然就看明白了显德帝的意思，心里骤然一暖，刚才那一点小小的不悦，也烟消云散了，不由对他微微一笑。

一直在用眼角余光关注着显德帝的慧心，脸色却突然苍白起来，眼中更是露出一丝慌张，但更多的却是不敢置信。

怎么会这样？不该这样的？

陛下不是应该最喜欢她这副模样吗？她第一次见到陛下时，就是这种表情神态，为什么这一次，陛下的反应跟前世大不相同呢？

到底哪里出了错？

慧心紧紧咬住了嘴唇，如果这一招都无法让陛下看中她的话，她有该如何进入陛下的视线才好？

尽管心里慌张，慧心还是极力控制住了自己的情绪，让自己平静下来，在没有成功之前，她可不希望会露出破绽，若是让皇贵妃对她起了警惕之心可就糟糕了。

却不知，她的失态，早已经被苏婉看在眼中，心里的那丝怪异，越发严重了。

就算陛下看不上她，也实属正常，她有必要做出这种大受打击的姿态来吗？

她未免对自己也太自信了吧，好像陛下一定会喜欢她一般。

这根本不像一个普通宫女的表现。

“皇后，时间不早了，朕先带皇贵妃离开了。”显德帝没有再去关注什么慧心，直接对宁皇后说道。

“是，皇上慢走，臣妾恭送陛下。”宁皇后倒是没有发现显德帝跟苏婉之间的交流，她现在还沉浸在陛下看中慧心的喜悦里，听到皇后也离开，也没什么不悦之意，反而笑意盈盈地送走了的他们。

显德帝带着苏婉离开之后，宁皇后才露出了毫不掩饰的欢喜之色，她坐回宝座，拉着慧心的手上上下下打量了一番，说道：“本宫就知道你是个好的，你果然没令本宫失望。”

当初，她挑选了七、八个宫女，慧心绝对不是最漂亮的，但是，她却偏偏在几人中看中了她，现在看来，果然是明智之举。

慧心闻言，只能装作羞涩的模样垂头不语。

宁皇后一点也不以为意，叹了口气，语重心长地说道：“陛下已经注意到你了，这是好事。但是，这只是第一步而已。若是这段时间，他见不到你，你很快又会被陛下淡忘，以后想要想起来就难了。所以，这几天，你还得想方设法见陛下一面，让陛下对你印象深刻。最好避开皇贵妃，有她在场，陛下就算对你有意，也会顾忌皇贵妃的脸面放弃你的。”

对于苏婉的受宠，宁皇后心知肚明。

区区一个宫女，还动摇不了苏婉的地位。

甚至，只要皇贵妃一句话，她们做的所有努力，都会化为乌有。所以这件事，一定要瞒着皇贵妃。

慧心点了点头，语气诚恳地道：“是，娘娘，奴婢知道了。”

她最初还有些不以为然，以前陛下若是看中了某个女子，是绝对不会顾忌那些宠妃的感受的，她原本以为皇贵妃也不会例外才是，没想到，她还是严重低估了皇贵妃对陛下的影响。

若是今天皇贵妃不在场的话，说不定她就已经成功了。

对，陛下不是不喜欢她，一定是因为皇贵妃的缘故，才不好表示什么。

宁皇后欣慰不已，随即又叹了口气，说道：“都怪本宫没本事，否则，若是陛下肯多来坤宁宫两次，不至于想要见皇上一面都千难万难，何愁你大事不成？”

慧心心里其实也是这么想的，但是，她却绝对不能这么说，因此，便露出一脸感激之色，诚恳地说道：“娘娘千万不要这么说，得知我幸失之我命，强求不来的。何况，娘娘已经尽力了，奴婢倒是无所谓，只怕辜负了娘娘对奴婢的期望，和一片拳拳爱护之心。”

一番话说的宁皇后心里熨帖不已，心里越发怜惜她了。

慧心对她忠心耿耿，又是个重情重义，知恩图报的，而且，处处为她着想，绞尽脑汁为她谋划，对二皇子和五公主也同样忠心且关照，是在她最得力的臂膀，就连高嬷嬷也要倒退一射之地。

若是慧心能得到皇上的宠爱，她就是走了，也能放心托孤，为慧心谋划，就是为自己谋划。因此，慧心越能心皇上的注意力，她就越高兴，对此乐见其成，而不是心酸吃醋。

听到慧心这番话，宁皇后说道：“你放心，无论如何，本宫都会帮你成为皇上的女人的。本宫身为皇后，总不至于连给皇上塞个女人都做不到。”

别说皇后了，就是那些大家族里，不也都是当家主母张罗着为丈夫纳妾，安排通房，她是皇后，自然也有这个权力。

“娘娘，奴婢只愿意终身伺候娘娘。”慧心却没有露出高兴之色，反而依恋不舍的说的说道。

“傻瓜，人往高处走水往低处流，哪有人像你这样不思进取的？”宁皇后点了点她的额头说道，心里却十分高兴。

若是慧心真在她面前展露了庞大的野心，她反而不敢用她了。

慧心红着脸低下了头。

显德帝跟苏婉刚回到勤政殿后殿——涵春室，刚进去，就看到团团一本正经地跪在一个锦垫上，见到苏婉和显德帝，立即就奶声奶气地叩头行礼说道：“儿臣给父皇母妃请安。”

苏婉有些惊奇，同时又有些疑惑，这个小团子，怎么突然行起大礼来了？难不成，他又做了什么天怒人怨的事情，所以心虚？

知儿莫若母，苏婉对自己的儿子是个什么德性，心知肚明。

所以，苏婉见状，立即极皱起了眉头说道：“团团，你这是又闯什么祸了？”

团团先是偷偷地看了她一眼，好似被抛弃的小狗狗一般，一副可怜兮兮的模样，让人看了就莫名心软。

但苏婉看她装可怜的模样多了去了，早就心硬如铁了，说道：“你少装可怜，坦白从宽，抗拒从严，自己承认错误，说不定我就罚的轻一些。”

团团一听这话，整个人都显得蔫了起来，但是趁着苏婉不察的时候，却是直接看向显德帝，一边使眼色，一边双手合十，好似哀求的模样。

显德帝表示无能为力。

团团又看向一旁事不关己高高挂起的圆圆，圆圆脸个眼神都不给她，她正坐在一旁玩积木，刚刚搭起来一个高塔，哪有心思注意他？

团团这才死了心，无精打采、一五一十地将事情给说了。

一边说，还一边偷偷看苏婉的脸色，好及时调整自己的态度。

这么一个小不点，就这么鬼灵精的，知道了察言观色了，让苏婉也是哭笑不得，但她还是绷住了脸。

但是，当她听到团团只是打碎了她一个手镯的时候，就松了一口气。

那个镯子她虽然喜欢，但又哪里比得上孩子重要。

而且，小孩子正事调皮的时候，若是因为他打碎了东西，就责骂他，遏制了他们好奇的天性，变得缩手缩脚的，什么都不敢动了，反而不妥。

但是，该教育的还是要教育。

对于团团做错事后，不是第一时间来认错，反而去向父皇求助的举动，苏婉进行了严厉的批评。知错能改善莫大焉，做错了事不可怕，就怕不知悔改，还试图逃避过错和惩罚，打算糊弄过去，这都是不可取的，无论做对做错，都要学会担当等等，否则就是胆小鬼，不是小男子汉了。

所幸，团团虽然小，却还是意识到了自己的错误。

“母妃，儿臣知错了，儿臣以后再也不会逃避责罚了。”团团一脸羞愧地说道。

“真的？”苏婉挑眉问道。

“真的。”团团小鸡啄米似地点了点头，“只是母妃，儿臣以后主动认错的话，可不可以不要打屁屁？儿臣已经长大了，打屁屁实在太丢人了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

二更在八点之前吧。O（∩_∩）O哈哈~

谢谢不用我张口求票，就欢快地跳到我碗里的票票们，以及它们可爱的主人们…（づ￣3￣）づ╭？～（づ￣3￣）づ╭？～

18673059651投了1票

18842664272投了2票

糖果candy投了1票

rilakkumat投了1票

daisymyname投了2票

qq122149932投了1票

冰钇投了1票

695456投了2票

y1258372121投了1票

心悦喜　投了1票

chjydh　投了1票

645116536　投了1票

yf352300　投了1票

涵涵如意　投了2票

西瓜小美　投了1票

13995513378投了1票

jackchiang投了1票

zhuoyan1117投了1票

青青子衿2011投了1票

wendy1016送了5朵鲜花

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十一章首饰（二更）

苏婉闻言顿时哭笑不得。

他这才多大，就知道丢人了，还敢跟她提条件，真是小看他了。

不过，看到他这副可怜兮兮的模样，她还真狠不下心揍他屁屁，最后还是板着脸说了一声“下不为例”，否则，若是还敢这样，还是要打屁屁的。

团团这才小小欢呼一声，喜形于色，欢欢喜喜地向父母叩头谢恩，这才站了起来。

“女儿拜见父皇、母妃。”

圆圆等父母审完团团之后，才走过来向父皇和母妃行礼，乖乖巧巧的模样，苏婉看了就喜欢，立即走过去将她抱了起来，在她粉雕玉琢般可爱的小脸蛋上啵了一下。

团团见状，顿时一脸酸溜溜的，小声嘟哝道：“母妃就是偏心——”对他跟圆圆简直如同天壤之别。

苏婉闻言，瞥了他一眼，说道：“你要是能像你妹妹这么让我省心，我也偏心你。”

团团好似受了多大的伤害似的，一头扎进了父皇的怀里，哼哼唧唧地要安慰。

显德帝抱起他来，放到自己腿上坐着。团团这才洋洋得意地对母妃和圆圆做了个大大的鬼脸，一脸臭屁和得瑟。

苏婉突然觉得自己手又开始痒痒了。

一家四口用过午饭之后，团团圆圆玩了一会儿，就被领到东稍间睡午觉了。

显德帝跟苏婉也去了西稍间，打算休息一会儿。

苏婉趁机对显德帝说道：“陛下，你对团团实在太宠爱了，以后可不能还这样，否则，以后他岂不是越发无法无天了。”

显德帝笑着将苏婉搂在怀里，叹息说道：“他还小，就先由着他，以后想轻松都轻松不了。你还说我，你自己不也是十分宠爱圆圆。”

“这怎么能一样？”苏婉说道，“圆圆是女孩，肯定要娇养。而且，这个世道对女子太过苛刻，就算公主也一样。趁她没嫁人之前，我自然是要竭尽所能对她好了。”

说到这里，他忽然白了她一眼，说道：“难不成你也重男轻女？”

“这怎么可能？朕心里对他们的喜欢都是一样的。”显德帝看着苏婉说道，“因为他们都是你给朕生的孩子。”

若非是苏婉所生，他对他们恐怕都也跟其他皇子皇女没什么区别，可谓爱屋及乌的典范。

当然，现在他也已经对团团和圆圆也早已经有了深厚的感情，毕竟，是从一开始就期盼着他们出生，并且亲眼看着长大的，人心都是肉长的，他又怎么能可能不喜欢他们，心疼他们呢？

苏婉听了显德帝这话，心里也颇为动容。

这一点，其实她是知道的。因为显德帝本就不是喜欢孩子之人，看他对其他皇子皇女的表现就知道了。然而，团团圆圆出生后，他却比她还要疼爱他们。

她又怎么能不明白他的心呢？

苏婉轻轻一叹，将头靠在他的肩膀上，搂住他的腰，动情地说道：“阿宏，我今生何德何能才能遇到你！”

她是真的没有想到，自己会跟他走到这一步。若是当初，他没有步步紧逼，她也没有迈出那一步，她不知道自己将会是个什么下场，以她当时的处境，肯定不会有多好。

显德帝闻言，也不由露出了一丝笑容，神色一瞬间就柔和了许多，说道：“这句话应该由我来说才是。”

若非遇到婉儿，他现在说不定还在游戏人间，那样的人生虽然也不错，但有些时候，未免也会觉得孤单和遗憾。

遇到了婉儿，他才真正懂得什么是情，什么是爱，不再是以前的孤家寡人，高处不胜寒。

他也终于有一个可以完全可以信任的人，一些只能憋在心里的话，也有了可以诉说的对象，他不必再时时刻刻都端着皇上的身份，下朝后，他完全可以像一样普通男人那样生活。

这对一个皇帝来说，几乎是不可能做到的事情。

所以，他同样感激与她的相遇。

初见她时，他又何曾想过会有这么一天？

越是来之不易的东西，越是珍惜，他不会去破坏这种生活，更不会让别人破坏。

想到这里，显德帝忽然说道：“婉儿，你以后少去皇后那里，她就是召见你，也推脱不去，实在不行，就说是朕说的。”

“嗯？”苏婉诧异了一下，问道：“为什么？”

她虽然也不愿意去皇后那里，跟她虚与委蛇，但是听到显德帝这么郑重其事的告诉自己，心里还是觉得有些奇怪。

“朕知道你其实不想去坤宁宫，所以，你根本无需委屈自己。何况，皇后本就对你心怀恶意，她身边又有人替她出谋划策，说不定什么时候你就被她们给算计了。既然如此，你还去她那里做什么？”显德帝说道。

苏婉点了点头，答应了下来，又问道：“谁替皇后娘娘出谋划策了？”

“就是今天那个当着你的面勾引朕的宫女。”显德帝没有丝毫掩饰自己的厌恶和不满——

当着婉儿的面，都敢勾引他，显然是没把婉儿这个皇贵妃放在眼里。

“原来是她。”苏婉点了点头，倒是没有感到太大的惊疑，她早就发现这个慧心不简单了，而且，她身上还有一种强烈的违和感。

“陛下，这个宫女……”苏婉有些迟疑。

“婉儿有话但说无妨。”显德帝抚了抚她的头发说道。

苏婉沉吟了一下说道：“我总觉得这个宫女有些奇怪，而且，她实在不像是一个宫女，倒像是……”

“像什么？”显德帝不以为意地问道，在他看来，她就只是个普通宫女，不过有些心机和手段罢了，没什么大不了的。

“她身上的那种气势，竟是丝毫不比那些嫔妃差。尽管她极力收敛，却还是偶尔会流露出来。她看我的眼神也很奇怪，就好像我是什么怪物，根本就不该存在一般。”苏婉说到这里，有些郁闷的摸了摸自己的脸，她有时候都怀疑是不是自己长得太奇怪了，竟让她露出那种眼神。

“哦？”显德帝微微眯起了眼睛，倒是稍稍上了点心，打算派人彻查一下这名宫女，尤其她进宫后发生的事情。

“这件事你就别管了，交给朕处理就是了。”他又对苏婉说道。

苏婉点了点头，就暂且放下了这件事。

下午，苏婉醒来的时候，显德帝已经不在了，她也不在意，正在梳妆的时候，菡萏忽然进来禀报道：“娘娘，银作局的掌印太监亲自送来了新打的金银首饰，您要不要看一看？若是不合心意，咱们再退回去，让他们重新打造也就是了。”

“哦，呈上来我瞧瞧。”苏婉说道。

菡萏拍了拍手，就有五名宫女手中捧着精美别致的妆匣鱼贯而入，看起来沉甸甸的，然后在捧着在一旁站定，让苏婉查看。

首饰匣也是各种各样，有的是长方形的，直接掀盖打开；有的是像个小立柜一样，上面是个两扇门的小厨子，下面是两个抽屉；还有的则是椭圆形的，不但形状不同，就是想镶金、嵌银、描金、雕漆的也是应有尽有。

菡萏过去亲自打开首饰匣，让苏婉挨个查看。

首饰匣一打开，满眼珠光宝气，夺目生辉，让人心荡神驰。

苏婉却早已经习惯了，因为不到几个月，就会来这么一次。苏婉一开始还会欣喜，看多了也就这样了。略略浏览了一遍，才拿起一支金凤垂珠步摇看了看，问道：“皇后和其他嫔妃那里都送了吗？”

菡萏笑着说道：“还没呢！银作局的徐公公说了，是先挑选了最好的，给娘娘您送来了。”

苏婉点了点头，也没说什么，这也是常态了。

何况，宫中风气就是如此。她若是不受宠，自然没有这种待遇。

没什么自在不自在的。

“都收下吧！不必换了，让银作局的人也给其他嫔妃送去吧！”苏婉说道。

他们迟迟不跟那些嫔妃送去，就是怕她不满意，想要调换，只有等苏婉满意了，他们得了准信儿，才会跟其他人送去。

坤宁宫里，皇后的首饰也送了过来。

宁皇后对这些首饰也不大感兴趣，反而让人喊来了慧心，对她说道：“慧心，你挑选几件喜欢的，以后用的着。”

“娘娘，您还是自己留着吧，奴婢哪里配用这些首饰？”慧心羞涩地说道。

“胡说八道！怎么用不着！你以后一定要打扮地漂漂亮亮的，方不会丢本宫的脸，本宫让你挑你就挑。”宁皇后强硬地说道。

慧心这才上前去挑选首饰。

再次看到这些首饰，慧心其实心里还是很激动的。但她还是很快就压制住了心情，强硬地将自己的眼神从那些贵重的首饰上移开，反而选了那些，不算太贵重，却极为精致的首饰，这样既配她的身份，也不会让皇后觉得她太贪心。

宁皇后见状，也不由点了点头，在她看来，这就是慧心识趣本分的表现。

慧心挑选完首饰之后，突然问道：“娘娘，银作局的公公们，是第一个将首饰送到坤宁宫的吗？”

宁皇后微微一愣，随即淡淡说道：“是不是第一个送来的，倒是无所谓，反正本宫的那份也没少。”

－－－－－－题外话－－－－－－

艾玛，再次谢谢自投罗网票票们，O（∩_∩）O哈哈~

苦菜花、wzdhbklnzdm（3票）、336699lhb、看闲云坐、李素娟lisujuan、jsj347005173、yinhuix、夏天123wcl、mengdf123、清心落、fzh2626、haiouliu2005、zouhua（2票）、批准凤阳（3票）、waz802、染烟14ss、13568018333、catherine333、freeflyrisky、13760722723　　aaattt、307469110（3票）、魏于金玲、一块宝（3票）、乱世佳人、　魏于金玲、W20090707、violet024、海姑子、yf352300、19710518。

痴柔情（3颗）、　染烟14ss（1花、188币）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十二章等了一整天

慧心笑着恭维道：“娘娘虚怀若谷，温婉大度，心性宽厚，更兼德才兼备，果然只有娘娘才拥有这种一国之母的气度，别人想学都学不来。”

宁皇后听闻此言，心里觉得十分舒服，觉得慧心简直说到了自己的心坎里，挠到了她的最痒处。

她容貌算不得太过出色，因此，只能在旁处下功夫，跟别人比美貌，她自然拍马也不及，但若论心胸气度，这后宫之中，她论第一，没人敢认第二。

身为皇后，若是没有一个足够宽广的心胸，她怕是早就被那些嫔妃们气死了。

谁料慧心话锋一转，又道：“只可惜，娘娘大度，不代表别人就会领情，她们只会认为娘娘软弱可欺，连带着这些宫婢们都捧高踩低，怠慢娘娘。”

宁皇后听到这里，已然有些不悦，但是鉴于对方是她最信赖的大宫女，还是忍下了怒火，说道：“慧心，你到底想要跟本宫说什么？”

慧心却仿佛没有看到她的怒火一般，继续道：“娘娘，就算您现在依旧管理着整个后宫，可在众人眼里，您的份量，却还是远远不如皇贵妃，宫里一旦有什么好东西，好物件，都会第一个呈送给皇贵妃，然后，才会轮到娘娘，奴婢心里为娘娘不值。”

“那你说该怎么办？”宁皇后终于被她激出了几分火气，这些事情她不是不知道，只是尽力让自己去忽视这一点罢了，若是她有办法，又怎么会让自己如此憋屈？早就敲打皇贵妃了，可是她现在，却是连提都不敢提。

慧心这才跪下来叩首说道：“奴婢……奴婢愿意尽快为娘娘分忧。”

宁皇后闻言一愣，顿时明白慧心的意思了，心里有些欣慰，也有些复杂。

一直以来，她都有意让慧心伺候皇上，替她争宠，可是慧心却一直想着二十三岁以后出宫，并没有爬龙床的心思，后来经过她的动之以情晓之以理，再加上她对自己忠心耿耿，才终于说服她答应了这件事。

只是慧心一直对此事并不积极，怎么现在突然就积极起来了。

难道是因为今天上午见到皇上的缘故？所以，慧心起了心思？

这虽不是什么坏事，甚至让她乐见其成，但到底让她心里觉得有点别扭。

不过，现在并非计较这些的时候，所以她很快就压下这一丝不满，笑着说道：“你先起来，你能这么想，本宫也就放心了。”

慧心却不肯起来，摇了摇头，带了一点愧疚和自责说道：“娘娘，以前都是奴婢不懂事，不明白娘娘的难处，这才三番两次地拒绝娘娘的安排，就算后来答应了娘娘，也并非真心想为娘娘排忧解难。可如今，奴婢看到皇后娘娘身为六宫之主，却还要被皇贵妃压制，底下的宫女太监们也只知道捧高踩低，巴结奉承皇贵妃，故意忽略娘娘，奴婢心里实在不是滋味。”

宁皇后听到这些话，看向她的眼神又柔和了些，叹了口气说道：“本宫手底下那么多人，也只有你明白我的难处，知道心疼本宫。”

慧心诚挚地说道：“娘娘对奴婢那么好，奴婢心里不知道多感激娘娘，如今为能娘娘做点事情报答娘娘，奴婢心里只有高兴的。”

宁皇后听到这里，心里对她的芥蒂少了一些，说道：“你的忠心，本宫心里明白。你刚才说尽快为本宫分忧，是打算……”

慧心脸色一红，咬了咬嘴唇，说道：“娘娘，此事不宜再拖了，只能速战速决，如此，才能打皇贵妃一个措手不及。若是我们私底下慢慢筹划，难保不会被皇贵妃发现端倪，怕是计划没开始，就已经流产了。详细谋划有些时候还不如简单粗暴更加有效果。”

宁皇后听得眼中异彩涟涟：“那慧心你的意思是……”

慧心羞涩地低下头，没有说话。

宁皇后顿时明白了慧心的意思，不由倒吸一口冷气说道：“慧心，你有把握吗？”别到时候勾引不沉，反倒把小命搭进去。

慧心缓缓点了点头，依旧低着头，红着脸说道：“只要奴婢成了陛下的人，奴婢自然有办法让陛下消气，绝对不会连累自己，更不会连累娘娘。奴婢只需要娘娘在皇贵妃要对付奴婢的时候，稍稍维护一下奴婢就好。”

以前这种事又不是没有发生过，只要讨得陛下欢心，将陛下伺候舒服了，陛下是不会计较那么多的。

作为曾经的宠妃，她太知道该如何取悦陛下了。

只要她成功引起陛下的兴趣，就算是皇贵妃也不敢轻易对她下手。如果，皇贵妃对她下手，那就更好了，她正好揭开她的伪装，让陛下好好瞧瞧她的真面目。

激怒对手，让对方方寸大乱，失去理智，才能做下许多不明智的事情来，才能露出更多的破绽和缺点。

依照皇贵妃那种善妒的性子，若是知道了陛下宠幸了她，肯定会闹个天翻地覆，到时候就是皇贵妃失宠的开始。

没有男人会喜欢善妒的女人。

陛下的宠爱是有期限的，现在皇贵妃也该到了失宠的时候了，说不定对她的忍耐也已经达到了顶点，这种时候，正是她出手的好时机。

慧心原本还打算按照上辈子的轨迹，重新进入陛下的视线的。但是，经过上午发生的事情，她就知道行不通了，既然如此，那她就得改变策略。

宁皇后听闻此言，不由放了心，她知道慧心一向足智多谋，既然她说有办法，那就肯定有办法。

“你放心，如果皇贵妃要对付你，本宫一定会竭尽所能保你平安。”

得到宁皇后的承诺，慧心连最后一点后顾之忧都放下了，眼中不由露出一丝渴望和野心。

如今万事俱备，只欠东风了。

这天，风和日丽，春风和煦，显德帝带着苏婉还有团团圆圆，一起去了西苑游玩、踏青，比宫里可好玩多了，团团和圆圆都很兴奋的，都几乎玩疯。

有山有水，有草坪花卉，各种野兽还有珍禽，这里各种精美的建筑宫殿倒在其次了。

精力旺盛的团团自不必说，放开了去玩，圆圆也一改之前沉稳安静的性子，变得活泼起来，一会看看这个，一会儿看看那个，还嚷嚷着要骑马。

下午回去的时候，两个小家伙筋疲力尽，均是呼呼大睡。

一家四口回宫之后，就听邱妈妈禀报说，宁皇后派了宫女过来，说是要宁皇后有事要见皇上，如今已经等了小半个时辰了。

显德帝直接说道：“天色晚了，有什么事明天再说。”

苏婉也没有在意，立即让嬷嬷抱两个小家伙睡觉。

邱妈妈恭敬地应了声“是”，又说道：“那宫女说，皇后娘娘有很重要的事情要见陛下。”

“既然有重要的事情，皇后为何不亲自过来！难道还要朕去找她不成？”显德帝漫不经心的声音里，带了几分冷淡。

邱妈妈这才想要下去，打发那个命宫女离开。

“陛下，既然皇后派人来了，见见也无妨。万一有什么重要的事情呢？”苏婉笑着劝道，她是真有些好奇，皇后到底有什么事要急着找皇上呢！

显德帝这才松口，勉为其难地说道：“好吧，让她进来吧！”

没过一会儿，一名宫女就低眉顺眼地跟在邱妈妈身后进来了，进来后，立即跪下来拜见皇上和皇贵妃。

“说吧，皇后到底有什么事想要见朕？”显德帝喝了口茶，懒洋洋地问道。

这名宫女名叫翡翠，也是当初那批采女中选出来的，容貌自然极为出色，虽然不如慧心受皇后看重，但在宁皇后身边也算是比较信任的了。

原本这种跑腿活计，该是小太监做的，但是，皇后却派了一名娇滴滴的宫女来，目的自然不言而喻。

宁皇后真是无时无刻不在利用机会，想皇上推销美女。苏婉心里暗暗腹诽。

皇上没有叫起，翡翠也不敢起身，只是恭敬地说道：“回陛下的话，再过几天就是上巳节了，皇后娘娘想要在西苑设宴，宴请各大名门闺秀。娘娘说，大皇子殿下和二皇子殿下年纪都大了，也快到成亲的时候了，所以，娘娘想要请陛下去坤宁宫一趟，商量一下两位殿下的婚事。”

苏婉听到这话，顿时一愣，因为在她印象里，这些皇子们还都是小孩子，没想到现在就要议亲了。不过随即，她就想到，两位皇子差不多快十四岁了，三皇子也快十三了，一般皇室子弟，都是十五岁就开始请婚，然后选婚，皇子们成亲之后，也该就藩了，所以现在议亲的确不算早。

显德帝没想到会是这件事，微微蹙起了眉头。

他就算再不关心其他孩子，他们的婚事，还是要上心的。

皇后这个理由，的确让他无法反驳。

显德帝看了苏婉一眼，苏婉也正好看向他，显德帝微微一笑，然后对翡翠说道：“朕今天很累了，而且天色也晚了，朕还是明天抽空再过去吧！”

翡翠有些迟疑地说道：“可是……陛下，皇后娘娘已经等了您一整天了。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十三章好茶（一更）

听到翡翠说宁皇后等了一天，苏婉不由弯了弯唇角，看了眼显德帝，却没有说话。

她跟陛下一起去了西苑，皇后又不是不知道。再说了，就算要谈两位皇子的婚事，也不用急于一时吧！这么着急地想要让陛下过去，要说没有猫腻，她才不相信。

至于皇后为什么不亲自过来。一来，勤政殿本就不适合后妃过来说话叙旧，就算嫔妃送汤汤水水，也会立刻就走，不会久呆。二来，这里还有皇贵妃，来拜见皇上可以，却不能纡尊降贵地来见皇贵妃。

她是想要跟皇上说些重要的私密话，一时半会儿说不完，更不想皇贵妃在一旁碍眼，所以，还是在坤宁宫比较妥当。

苏婉都能察觉到不对，显德帝就更加不可能注意不到。

更何况，在显德帝眼中，别人等着自己实属正常，这句话打动不了他分毫，便说道：“既然皇后已经等了一天，再多等一夜又何妨？今天天晚了，朕不好过去，退下吧！”

“陛下……”翡翠没想到会是这种结果，想到来之前，宁皇后说务必让她将陛下请过来，否则，就将她贬为做杂役的宫女，永远没有侍奉皇上的机会，翡翠一下子就着急了，忘了皇上的命令是不容置疑的，竟是还想再劝说。

却不知，她刚才的那番话，已经令显德帝不满了，现在无疑是火上浇油。

翡翠话未说完，就被小太监给捂住了嘴，拖了下去。

拖出了勤政殿之后，杨永才拿着手帕捂着自己的鼻子说道：“你们亲自将这个不懂规矩的丫头押送回坤宁宫，就说陛下说了，让皇后娘娘好好管教手底下的宫女，这么不懂规矩，下一次直接乱棍打死！简直丢了皇后娘娘的脸。”

两名小太监应了一声，果然硬是拖着翡翠去了坤宁宫，路上给了她不少苦头吃。

坤宁宫里，宁皇后和慧心正在焦急地等待着。

宁皇后坐在宝座上，不时翘首以盼，眉宇间带着几分焦虑和不安。

而慧心则是站在一旁，看上去却是精心打扮过的，妆容精致，衣衫亦是最衬托她的气质，头上挽了最能突显她美貌的发髻，戴了皇后让她挑选的那些精品首饰，硬生生地将她八分的容貌提升到了十分，整个人嫩地几乎都要掐出水来。

再加上她前世身为宠妃的那种气势，跟以前相比，简直是脱胎换骨。

连宁皇后都频频对她侧目不已。心中又是酸涩，又是欢喜，但更多的却是自信。

慧心的气质容貌，就连她是女人看了都心动，皇上没有理由不喜欢。

她现在只担心，陛下不肯过来。

“现在，陛下应该已经从西苑回来了才是。”宁皇后喝了口茶，将茶盏递给一旁侍立的宫女，蹙了蹙眉说道。

慧心说道：“应该差不多了。”

她心里也有些忐忑，万一陛下不肯过来，她手段在高，也没有施展的余地，她只会比皇后更加着急，只是她一直都在压抑着情绪，不肯表露出来罢了。

就在主仆二人担忧的时候，翡翠终于回来了，而且还是被人给押送回来了，两人不由相顾失色。

勤政殿的两个小太监，先是拜见了皇后，随后就转达了杨永让他们说的话——

说翡翠不懂规矩，连陛下的旨意都敢质疑，原本该直接打死，但鉴于她是皇后娘娘的丫头，所以陛下便命他们将这个宫女押送回来，让皇后进行处置。

宁皇后脸色一阵青一阵白，胸口急剧起伏不定，心里感到十分难堪。

既气翡翠给她丢脸，又气陛下不顾夫妻感情，明目张胆地给她没脸。

宁皇后没有先管翡翠，而是压下怒火，僵硬着脸问陛下什么时候过来。

两位小太监只说，陛下抽空会过来。

宁皇后失望不已，但是想到陛下承诺会过来，还是存了一丝希望。

勤政殿的两名小太监走后，宁皇后直接拍了一下宝座的扶手，怒火无处发泄，只能恶狠狠地盯着面色惨白，瘫坐在地的翡翠道：“真是没用的废物，你们怎么就不能像慧心一样，让本宫省心呢！自己去外面跪两个时辰，以后都不要到本宫跟前伺候了。”

翡翠神色黯然地向宁皇后磕了一个头，出去跪着了。

慧心对此没有丝毫动容，不过是个宫女罢了，不值得她上心，在她心里，她还是前世的那个宠妃，而并非身份低贱的宫女。

“娘娘息怒！陛下就算今晚不过来，以后总有机会过来，我们安心等待机会就是。”慧心安慰宁皇后道。

宁皇后神色缓和了些，含笑道：“幸亏有你在我身边，否则，本宫就是气死了，也没人会安慰。”

“娘娘过奖了，不是还有高嬷嬷吗？高嬷嬷对娘娘可是忠心耿耿。”慧心笑着是说道。

提到高嬷嬷，宁皇后叹了口气，高嬷嬷是很忠心，只是年纪大了，谋略又不足，远不如慧心更加合她心意。

现在高嬷嬷也退居二线，平时轻易不往她身边凑了，现在被她派去伺候五公主了。

没办法，谁让高嬷嬷一直针对慧心呢，她也只能将高嬷嬷给支开。若是慧心成了皇上的女人，以后少不了还得将高嬷嬷调回来。

……

晚上，一番激烈的运动之后，苏婉靠在显德帝的怀里，静静地平复着自己的呼吸。而梁宏的大手则摩挲着苏婉光滑细腻的美背，颇有些爱不释手。

等喘息稍稍平复之后，苏婉微微抬头问梁宏道：“陛下，你说，皇后娘娘为什么那么着急想要见你？总不会真的是为了大皇子和二皇子的婚事吧？”

显德帝低头吻了吻苏婉的额头，好似不在意地说道：“这当然只是个借口，至于她的目的……”

说打这里，他忽然一顿，看着苏婉笑道：“婉儿应该能够猜得出来。”

苏婉自然能猜到，不外乎是想要给陛下塞人罢了，她一个想到的，自然就是慧心。

“那陛下还说要去。”苏婉低下头就近啃了他结实的胸膛一口，表达自己的不满。

“那些女人的手段，朕都清楚的很，又怎么会上当？朕若不去，反倒成了怕了她了。何况，她又用两位皇子的婚事作为借口，朕也不好不去。”显德帝快速说完，眼睛再次灼热起来，声音顿时低压了两分，“婉儿你可别玩火，否则，最后求饶的可是你。”

苏婉轻哼了一声，果然不敢再煽风点火了，她是真得有点怕了，若是再撩拨他，第二天她又该起不来了。

“不怕一万就怕万一。”苏婉说道，“谁都有可能阴沟里翻船。你若是去的话，我会让杨永盯着你的，免得你着了她们的道。”

有那个慧心在，她实在是不放心。那个慧心总让她心生警惕。

听苏婉这么说，显德帝也没有不高兴的意思，反而纵容地说道：“好，你这个小醋缸。”为了守住他的贞操，可真是不遗余力，让他真是又好气又好笑。

他以前真是做梦也想不到，有人敢对自己这样，更想不到，自己竟然还会纵容她，甚至心甘如怡。若是换了别人，早被他直接赐死了。

显德帝答应之后，苏婉就放了心，很快就睡着了。

显德帝脸上的笑意，却是渐渐消失了，想到自己的查到的那些蛛丝马迹，他对那个慧心也起了一丝兴趣。

但却不是男女方面的兴趣，而是……

明明是刚进宫，却对宫里的很多事情了如指掌，甚至，连宫里的一些老人儿都不知道的事情，她竟然也知道。

他原本以为，她对他的喜好如此了解，应该是皇后特意告诉她的，但其实，皇后虽然跟他是夫妻，但对他却不甚了解，因为她从来都没有在他身上花费过什么心思。

所以，竟是慧心对他了解更多。

这让他不得不警惕。

还有，当初团团被内侍带走，差点小命不保，虽然那人死了，也没查出什么线索，但显德帝却觉得此事极有可能跟慧心有关，若是她知道那名内侍的把柄，让他为她做事也不是不可能的。

只是，这个慧心到底是谁的人，进宫究竟有何目的，无论如何，他都必须要查个清楚明白，他不会让一条害人毒蛇隐藏在自己的后宫之中。

显德帝这样想着，也缓缓闭上了眼睛，遮住了眼中的那一丝杀意。

次日，显德帝还是没有去皇后那里，直到两天后，宁皇后坐不住了，再次派人来请，他才勉为其难地去了坤宁宫。

“臣妾拜见陛下！”宁皇后见到显德帝来了，一脸笑容的上前行礼道。

“免礼吧！”显德帝没有虚扶她，直接越过她，去了西次间的暖阁坐了。

皇后也不在意，依旧笑意盈盈地模样。

“皇后这是遇到了什么喜事，看起来如此高兴？”显德帝淡淡笑着问道。

宁皇后摸了摸自己的脸颊，笑道：“臣妾哪有喜事，不过是见到陛下来了之后，心里高兴罢了。”

“是吗？”显德帝不置可否，“朕以前来也没见你如此高兴。”

宁皇后脸上的笑意终于有些撑不住了，微微垂下头，轻声说道：“毕竟今时不同往日了。”

以前，她就算也不经常见到皇上，但是每逢初一十五，皇上还是会过来的，而现在，皇上别说过来了，就是连问也不问一句了，自然跟以前不同了。

“哦，皇后这是在责怪朕吗？”显德帝听出了她话中的抱怨之意，微微笑着反问道。

他对皇后没有一丝愧疚之心，两人一开始就是各取所需罢了。

她需要这个皇后的身份，他也需要她这个皇后替他打理后宫，仅此而已，她若是想要别的，那便是逾越了。

而且，他对宁皇后也不薄了，皇后娘家哥哥，他也给了爵位，弟弟也给了实缺，是她一直不满足。

她连他这个皇帝喜欢什么，不喜欢什么都不知道，对他也从不上心，心里只为自己和一双儿女谋划，她有怎么能奢求他的在意和尊重？

更别说，他至今打理后宫，连她三番两次地针对皇贵妃，他都轻轻揭了过去，没有让她太过难看，她还有什么不满足的？

听出显德帝话中的冷意，宁皇后心中一凛，连忙压下心中的各种情绪，说道：“臣妾绝无此意，陛下误会臣妾了。”

“这就好。”显德帝没有多说，说道：“你也坐吧！”

宁皇后应了一声，这才陪坐在了炕桌另一边的坐褥上。

“皇后有什么话就直说吧，朕还有事，没时间在这里磨蹭。”显德帝说道。

宁皇后说道：“臣妾知道陛下日理万机，公务繁忙，所以不会耽搁笔下太多时间。但陛下在臣妾这里喝杯茶的时间总该有吧？”

见显德帝没有反对，她不由轻轻一笑，说道：“慧心，给陛下上茶！”

“是，娘娘。”慧心清脆地应了一声，双手托着茶盘，缓缓走了过来。

慧心刚一靠近，显德帝就闻到了一股子幽香，沁人心脾，闻了之后，脑袋不由为之一清。

“陛下，请用茶！”慧心规规矩矩地奉上了茶盏。

一双素手，纤纤十指，宛如玉雕一般，随后，翘成一个优美的弧度，看着就赏心悦目。

更别说，她的声音里，还仿佛带着钩子，勾得人心里痒痒的，但她的神态却是正经无比，恭恭敬敬地垂着头，没有多看显德帝一眼。

显德帝看到她的手，赞叹地说道：“真是一双漂亮的手。”

说着，就接过了茶盏，轻轻掀开茶盖，袅袅茶香扑鼻而来，琥珀色的茶汤，看着就喜人，就连茶汤的温度都是他最喜欢的，若是没有对她足够深的了解，根本不可能泡出这样的茶来。

显德帝微微一笑，轻轻抿了一口，说道：“好茶，不知这茶谁泡的？”

宁皇后眼中露出一丝喜色，一丝骄傲，说道：“正是慧心泡的茶，陛下可还喜欢”

“哦？原来是她。”显德帝仿佛恍然大悟似地说道，然后将茶盏放到炕桌上，一双狭长得到眼睛看向垂着头的慧心，说道：“抬起头来，让朕瞧瞧。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十四章孤魂野鬼（二更）

慧心闻言，不由心中狂跳，极力压抑着心中的激动，缓缓抬起头来，只是眼睛却微微低垂着，不敢直视圣颜，长长的睫毛轻颤，好似振翅的蝴蝶一般，脆弱而又美丽。

杨永在一旁看了，心中暗呼坏了，怪不得皇贵妃娘娘让她看着陛下，原来，皇后娘娘身边，竟然还隐藏着这么一个绝色，而且还是陛下喜欢的那种类型，陛下就算知道她身份不妥，恐怕也会宠幸她吧！

杨永偷眼觑了一眼显德帝，发现陛下正在盯着慧心看，唇边还带着一丝笑意，只是神色有些莫测，让人猜不出他心里的想法，就连他这个经常在皇上身边伺候的人，也不敢说一定明白陛下的心思，他能猜中个三、五成就已经不错了，真的是圣心难测。

但是，无论如何，皇贵妃交代的任务，还是要完成的。没办法，谁让他已经将自己归到皇贵妃阵营里去了呢！

以前，他对这些后妃们，都是存了利用的心思，谁受宠，谁能给他好处，他就为谁办事，现在，他却是心甘情愿为皇贵妃办事，当然，这是在不影响自己小命的情况下，比如说现在。

“咳咳……”杨永突然轻轻咳了两声，虽然声音不大，但是，在这里静静的暖阁里，却显得尤为突兀，一下子就破坏了在皇后看来，十分暧昧的大好氛围。

宁皇后顿时大皱其眉，冷冷看了杨永一眼。

可惜，杨永对于这个有名无实的皇后，并不怎么放在心里，根本不疼不痒，连看都没看她一眼。

他心里认定，皇后和二皇子必定成不了大事，既然如此，他还怕她做什么？反正，他们这些太监都是无利不早起的。

杨永对自己的散漫态度，宁皇后如何察觉不出来，可惜，她手里没有什么权利，也管不到司礼监和东厂，拿他完全没有办法，只能将这口气憋在心里。

等二皇子登基之后，她绝对要把他抽筋扒皮。

慧心装作刚刚被惊醒了一般，羞涩地垂下头去，宁皇后对杨永生气，慧心对此只会更加不满。

可惜，她太明白杨永有多得势了，就算是前世她死的时候，杨永也依旧如日中天。何况，他还睚眦必报，心狠手辣，就算在她最得宠的时候，都不敢得罪他，甚至还要巴结他，孝敬他，为的就是让他在陛下面前为她说几句好话，好多宠幸她几次。

如今，她只是一个小小的宫女，就更加不敢得罪杨永了。

只是，她不明白的是，皇贵妃到底给了杨督主什么好处，竟让他如此尽心竭力地帮助皇贵妃？

显德帝也慢悠悠地收回了目光，似笑非笑地瞥了杨永一眼。

杨永立即狗腿地对显德帝笑了笑，说道：“陛下，奴婢嗓子有点难受，可能是昨天受了风寒。”他……他这也是怕陛下误入歧途嘛！

风寒……寒个屁，昨天可是风和日丽的很，受什么风寒？找个借口也不知道找个好点的。

显德帝并没有说什么，看到杨永这么为皇贵妃着想，他心里其实还是很满意的。

只是，他刚才观察慧心，绝非是杨永心里想的那回事。

宁皇后不想让这大好的机会从眼皮子底下溜走，便直接问显德帝道：“陛下看臣妾身边这个丫头怎么样？”

慧心也敲到好处地流露出一丝欣喜期待之意，羞赧地看向显德帝。

显德帝却没有如了宁皇后的意思，说道：“皇后不是想要跟朕商议大皇子和二皇子的婚事吗？朕的时间有限，皇后就不要东拉西扯了。”

宁皇后差点一口气没上来，这是怎么回事？陛下不是对慧心很感兴趣吗？她一提起来，皇上就应该顺理成章地收下才是，怎么突然就这么冷淡了？

慧心也露出一丝委屈、受伤之色，轻轻咬着嘴唇，默默地退到了一旁。

心里却在纳闷，难道那药还没有发生作用？

她刚才明明看到陛下喝茶了，若只是喝茶，自然不会有什么问题，但是如果在加上她身上佩戴的香囊的味道，就会产生了一种类似于催情剂的药物，会让男人产生一种冲动。

当然，这种冲动并不强烈，不会引起人的警惕，只以为是对眼前的女子产生了喜爱之情，随后，一切都水到渠成了。

这一招，她还是在上一世的死对头身上学到的，她不就是用这种方法才得到陛下宠幸的吗？不至于换成她就不行了。

她心里其实对这种手段很是不齿，上一世没少利用这一点讽刺对方，但是现在，她却顾不得那么多了，只要能成功，她也不在乎什么手段了。

在深宫里生存过的女人，就没有天真的，只要能得到实惠，卑鄙一点又算得了什么？

慧心又将这件事从头到尾想了一遍，都没有发现什么纰漏之处，她有些焦虑的心，又平静下来——

肯定是因为陛下喝的茶太少了，而且时间也太短，还没来得急发挥作用的缘故。

只要她耐心等待一会儿，肯定能如愿以偿。

慧心对宁皇后使了个眼色，让她继续跟陛下谈话，稍安勿躁。

宁皇后顿时放下了心，开始跟显德帝说起两位皇子的婚事来。

“……按说臣妾并非大皇子的生母，但是，臣妾作为他的嫡母，对于她的婚事，自然也要上心，否则便是我这个皇后的失职。”

宁皇后并未说二皇子如何，因为在她心里，二皇子将来是要当太子的，太子妃自然不能马虎选择，甚至连她也做不了主，她这次除了要给皇上塞女人之外，也是想要试探一下皇上对于二皇子的态度。如果皇上有意册立二皇子为太子，为他选妃就不会这么草率。

显德帝闻言点了点头，说道：“皇后是说的没错，只是，大皇子的母妃尚在，又是贵妃，皇后也不能完全越过她，此事，还是要跟胡贵妃一起商量着办才好。”

“是，臣妾遵命。”宁皇后对此自然没有什么不满，就算皇上不说，胡贵妃也不会让她来决定大皇子的妻子人选的。

“至于二皇子……”显德帝突然主动提起了二皇子，这让宁皇后的心一下子提了起来。

慧心也在一旁侧耳倾听了起来。

上辈子，宁皇后死后，陛下就册封了二皇子为太子。只是，并不怎么喜欢他，二皇子又没有了强力的母族支撑，他本身的资质也只能算是一般，所以，就算有一帮大臣支持，太子之位也是岌岌可危。这让很多有子的嫔妃都心生侥幸，生出夺储之心，就连她也是如此，可惜……

想到这里，慧心身上不由泄露出一丝怎么都无法掩饰的悲痛之色来，虽然她很快就收敛了，但还是被显德帝和杨永发觉了。

显德帝不着痕迹地杨永一眼，杨永微微垂下眼皮，表示自己明白了，一切按照计划行事。

同时，心里也松了口气，这下他可不用担心皇贵妃娘娘会伤心了，因为陛下显然已经对慧心起了杀心。

而宁皇后因为在想二皇子的事情，并没有注意到显德帝跟杨永之间的小动作。

“陛下，二皇子如何？”宁皇后见皇上迟迟不说，好似在思考一般，过了一会儿后，终于还是忍不住开口问道。

显德帝道：“二皇子妃的人选，皇后也可以先挑选着，你若是有了合适的人选，再来告诉朕不迟。”

宁皇后闻言，顿时有些失望，看着显德帝欲言又止，却又不知道自己该说什么。

若说立二皇子为太子，陛下显然不会同意的，反而会引起陛下方案，对她以后的计划不利。而且，今天最主要的事，是要将慧心成功塞给皇上，若是慧心成了陛下宠妃，让她在皇上耳边提上两句，比她说话可管用多了。

想到这里，宁皇后又打起了精神，说道：“陛下说的是，臣妾明白您的意思了。陛下稍坐，请恕臣妾失陪一会儿，臣妾去去就来。”

说着，不待显德帝说话，就起身向皇上行了一礼，径直走出去了，跟她一同出去的，还有其他的宫女太监。只留下了，显德帝，杨永还有慧心三人，其他人都在门外伺候。

宁皇后说去去就来，其实就是去小解的意思，不过是文雅的说法罢了。

而她的目的，显然就是要给慧心制造机会。

显德帝对宁皇后的意思心知肚明，所以，也没有反对，反而拿起茶盏，又想继续喝，却发现茶已经凉了。

慧心此时，却款款走上前来，用优美的姿势福下身去，露出了自己美丽的侧颜，以及一截雪白的颈项，柔声似水地说道：“陛下，茶凉了，奴婢再为陛下重新冲泡一杯吧？”

此时，没了外人，显德帝似乎也有些无所顾忌了。

他唇边带着一丝笑意，玩味地看着慧心，口中说道：“这倒是不必了，朕还想要趁此机会，跟你说会儿话呢？只是不知道你肯不肯向朕说实话。”

慧心闻言，脸上立即浮现了两朵红晕，宛如抹上了一层淡淡的胭脂，看起来越发美丽了几分，在她看来，说话什么的，都只是陛下的借口罢了。

于是，便带着一丝羞涩，柔声说道：“陛下想问奴婢什么，尽管问就是了，奴婢必定知无不言言无不尽。”

“真的？”显德帝唇边含笑，淡淡问道，眼中却闪过一丝厉色。

慧心含羞点了点头道：“陛下，奴婢不敢撒谎。”

“如此甚好。”显德帝满意地点了点头，“既然如此，那你就将你的来历，原原本本的告诉朕吧！”

慧心脸色顿时大变，骤然抬起头来，惊惧万分地看了显德帝一眼，却在对上他那仿佛洞悉一切的眼睛时，迅速低下了头，心中升起了灭顶的的恐慌——

难道她露出了什么破绽，被陛下发现了？不，这不可能，她进宫这两年，可是一直都小心翼翼的，连跟她朝夕相处的皇后娘娘都没有发现，皇上怎么会发现呢？

对，肯定是陛下在诓骗自己，她一定不能自乱阵脚，否则一切都完了。

想到这里，慧心终于压下了心中的慌乱和惧怕，勉强露出一丝笑容，恭敬说道：“陛下说笑了，奴婢只是一名小秀才的女儿罢了，哪里有什么来历？”

尽管极力让自己平静，但她的额头上，却依然冒出了细密的汗珠，脸色也苍白无比，就连声音都在微微发颤，显然心里已经惧怕到了极点。

这一切，却被显德帝收入眼底，心里已经完全确定了自己之前的猜测。

若是她的来历没有什么猫腻，绝不会是这种反应，怕是早就一五一十地说起自己的出身了，哪会像她这样心虚掩饰，吓得魂不守舍的。

毕竟，他只让她说出自己的来历而已，又没有问别的。

她心虚，想得多，反应才会这么大。

显德帝冷冷一笑，说道：“朕只是让你说一说自己的出身籍贯而已，你想到哪里去了。”

原来是这样！慧心顿时心神一松，真是吓死她了。

她正要开口回答，却听显德帝又道：“可是，你的反应实在可疑，让朕不得不怀疑你是别人派来刺杀朕的刺客。”

“不，陛下，臣妾不是刺客……”慧心闻言惊失色，心神失守竟然恢复了前世的自称。显然在她心里，她一直都是皇上大的嫔妃，而并非什么宫女。

显德帝闻言，眼中的兴味更浓了，但却无意再跟她说话。

杨永立即挡在显德帝面前，用他那尖细的嗓音喊道：“护驾！有刺客！”

声音刚落，就有一队锦衣护卫，冲进了坤宁宫，不到片刻，就将早已吓瘫在地的慧心给围了起来，手中的佩刀均以出鞘，齐刷刷地指着在慧心。

这些锦衣护卫，正是锦衣卫拨给东厂的东厂番子。

虽然宫里是御马监禁军的天下，但是，杨永身为东厂提督，司礼监大太监，怎么能让这种好事落到御马监的头上呢！自然要用自己人了。

此时，杨永方笑眯眯地从怀中摸出一把匕首，拔出来之后，连同刀鞘一起扔到地上，说道：“这就是这个贱婢刺杀圣上的证据，带回去好好审问，看她还有没有同伙，到底是谁派来的。”

皇后也早已经被这里的动静给惊动了，快步扶着宫女的走了进来，见到眼前的情景，差点晕过去，脸色惨白地问道：“皇上，这到底是怎么回事？慧心她到底犯了什么错？为什么要抓她？”

见到宁皇后，慧心眼睛一亮，仿佛一下子看到了曙光，立即向宁皇后的方向磕头道：“皇后娘娘快救奴婢，奴婢真得是冤枉的。”

显德帝脸上带着一丝笑意，摩挲着眼前炕桌上的茶盏说道：“皇后，你身边这个宫女真是好大的胆子！先是下毒谋害于朕，朕没有上当，她一计不成，竟然用匕首行刺朕，幸亏杨永护驾，朕才得以保全性命。像这样的刺客，朕难道就不应该抓她吗？”

说道这里，他终于看向宁皇后，眯着眼冷声说道：“还是说，这原本就是皇后的主意，想要杀了朕，另立新君？”

一番话，吓得宁皇后魂飞魄散，若是她真坐实了这个罪名，不但她小命不保，就是二皇子以及宁家也讨不了好。一次你，她再也顾不得替慧心求情，甚至还迫不及待地跟慧心撇清干系，立即跪下来哭着求饶道：“陛下，臣妾冤枉啊，臣妾真得不知慧心她竟然如此丧心病狂，妄图刺杀陛下，臣妾也是被蒙蔽的呀！”

“冤枉？”显德帝冷笑一声，说道：“别说你不知道这个茶盏里有什么？还有她身上那个香囊……还需要朕继续说吗？”

宁皇后一愣，随即，便开口解释道：“陛下，这里面只是一点助兴的药物而已，不会伤及身体，更不是毒药啊……”

“看来皇后果然是知道的。”显德帝说着便站了起来，背着手缓步走到跪着的皇后面前，说道：“无论是什么药，皇后参与其中总是事实。若朕果真中了招，她想要杀朕岂不是更容易？何况，朕最讨厌有人试图控制朕，强制朕做不喜欢的事情，皇后，这一点，你不会不知道吧？”

“可是陛下，臣妾也是一片好心啊！”宁皇后不甘心地为自己辩解道。

“好心？你倒是说说你有什么好心？”显德帝轻笑道，“随便将一个女人塞到朕的床上就是好心？若是皇后的好心都是这样的话，朕宁愿你永远别对朕起什么好心。”

“陛下，臣妾以为您喜欢慧心，这才有意成全，难道臣妾也错了吗？”宁皇后哭泣着说道。

显德帝冷笑一声，“你哪只眼睛看到朕喜欢她了？一切不过是你自以为是罢了。皇后，朕以为怎么不知道你竟是个如此善于狡辩之人。”

宁皇后面若死灰，沉默地哭泣了起来。

慧心亲耳听到显德帝说不喜欢自己，不敢置信地摇了摇头，喃喃说道：“不，不肯能的，陛下不可能不喜欢我的，这不可能……”

她前世能成功，为什么今生不可以？她不相信！

显德帝听到慧心的话，微微蹙了下眉头，随即便舒展开来，冷声吩咐道：“将她带下去，好好审问。”

他倒是要看看，她身上到底存了什么秘密。

然而就在慧心即将被拉下去的时候，慧心突然像是发疯了一般，挣扎着冲着显德帝喊道：“陛下，您不能这么对我，奴婢……奴婢有话要说，是关于皇贵妃的，难道您也不听吗？”

显德帝闻言，果然无法不在意，抬手说道：“慢着——”

拖着慧心往外走的的东厂番子立即停下了脚步，显德帝居高临下地看着慧心，示意众人都退下，连皇后也退了下去，只留下了杨永还有两名最信任的东厂番子，问道：“皇贵妃怎么了？”

见到显德帝如此在意皇贵妃，甚至只听到很她有关的事情，就如此上心，不由面露惨笑，与皇贵妃相比，她才知道，自己之前的那些宠爱，根本什么都不是，皇上何曾对她有过半分真心？

反正她也被按上了刺杀皇上的罪名，怕是陛下一开始就不打算让她活着，既然如此，她还有什么可顾忌的？还不如趁此机会发泄一下心中的嫉妒、愤怒和不满，若是能借此机会，将皇贵妃也拉下马，也不枉她重活一次，而皇上失去了自己最爱的女人，想必也会十分痛苦，她也算是为自己报了仇了。

想到这里，慧心心里不由有些快意。竟是直接抬起头来，看着皇上，带着满满的恶意说道：“陛下，您最喜欢的那位皇贵妃，根本就不存在。”

“不存在是什么意思？”显德帝冷声问道。

“就是字面上的意思。”慧心笑着地说道，或许是因为死过一次的缘故，她对于死亡并非那么害怕，说不定，她还可以重来一次呢！

“朕的皇贵妃好好的，怎么可能不存在呢？你可不要胡说八道！”显德帝淡淡笑道，但他的眼睛中却带着一丝微不可查的紧张。

慧心却说道：“陛下不相信也没关系，反正奴婢说的却是事实。奴婢听皇后娘娘说，当今皇贵妃，就是曾经的昌武侯夫人，可惜，据奴婢所知，昌武侯夫人早在显得八年初春的时候，就已经病死了。您现在的皇贵妃，还不知道是哪里来的孤魂野鬼呢！”

显德帝闻言，瞳孔微微一缩，衣袖下的手先是紧紧攥起，随即又松了开来，脸上却带着漫不经心地笑意，就像是听到好笑地笑话一般，笑道：“你以为朕会相信你的话？”

慧心没有丝毫心虚，语气平静地说道：“人之将死其言也善，奴婢有什么理由说谎呢！”

显德帝的神色终于冷了下来，看着慧心的眼神极为可怕！

慧心忍不住打了个哆嗦，却硬撑着不肯退缩，更不后悔刚才说的那番话，她就是死，也也拉个垫背的。她就不相信，知道这件事后，皇上还会宠爱皇贵妃。

显德帝再次勾起唇角，只是这一次，脸上、眼中却没有丝毫笑意：“你以为朕会轻易杀了你，你太太真了。杨永，好好招待她，朕可不希望她轻易死了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O哈哈~，万更完成了，稍后修改。收藏终于过9000了，哦也。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十五章亲亲（一更）

慧心被堵上了嘴，一脸惊恐不甘地被人强行拖了下去。

至于宁皇后，也因为做了刺客的帮凶而被软禁，并且被收回了金册、金宝和金印，打理后宫的权力，自然而然就落到了苏婉的身上。

皇上这一举动，立即就在后宫掀起了轩然大波。

就连朝堂上的大臣，也都都有所耳闻，愕然不已。

他们最近正忙着说服显德帝册立二皇子为太子呢，没想到就发生了皇后被软禁一事，而且还牵扯到了刺杀皇上这种滔天大罪，陛下没有立即废了她，就已经是谢天谢地了。

所以，二皇子被册立为太子一事，就再一次耽搁了下来。

怎么说也得等到这个风波过去了，才能再次重提。

当然，这都是后话了。

显德帝从坤宁宫回勤政殿的路上，神色略显沉重。

说到底，他对慧心的那番话，到底是有些在意的。

他倒不是在意什么孤魂野鬼，他遇到婉儿的时间，也恰恰是在显德八年春，也就是说，他喜欢的一直都是现在的婉儿。这几年的相处，他对婉儿可谓是了若指掌，绝对不会因为别人几句话，就对她心生怀疑。

婉儿心性纯善，偶尔有所动作，也是利国利民之举，从未利用身份谋取私利，更加没有害过他，还为他生儿育女，就算她真是什么孤魂野鬼又如何，只要他喜欢，谁也动不了她。更别说，他还是真龙天子，一些邪祟皆近不了身，对他根本没什么影响。

他只是担心，若是婉儿真是那个贱婢所说的孤魂野鬼，那她将来的某一天，会不会突然离开自己？

显德帝之所以会这么轻易就接受了慧心的言辞，是因为他对婉儿的身份早就有所怀疑。

婉儿身上也并非没有破绽，她也有她的秘密，他跟她朝夕相处好几年，对此再明白不过。不说别的，只说那些方子，就已经露出了极大的破绽，拿出白药的方子，还可以说是巧合，但是，后面的“宫廷御方”、“急救三宝”等等又怎么解释？

他发现了苏婉的不妥，但却不深究，也不在意，所谓难得糊涂，正是如此。

如果那天婉儿想要告诉她了，那自然好，如果婉儿不想告诉他，也没什么关系。

他只是有些不明白，为什么慧心会知道这件事，而且还说的如此笃定，这让他越发想要弄清楚慧心身上的秘密了。

在那之前，他不会将这件事告诉苏婉，免得让她担心。

就连杨永几人，也被他下了封口令。

杨永知道事关重大，自然不敢多嘴。

显德帝回到勤政殿后殿涵春室的时候，苏婉正在教导团团和圆圆。

苏婉早就让宫廷画师给他们画了一些卡片，比如，各种动物、水果，植物等等，她自己亲自在上面写了字，让团团和圆圆看图识字。后来，她的画功长进了不少，很多卡片她也就自己画了，倒是也像模像样的，宝宝很感兴趣，也记得很快，还做了拼图，现在基本已经难不倒他们了。

如今，已经开始背诵三字经、百家姓和以及唐诗了。

除此之外，苏婉还让能工巧匠做了玩具马车，还有两匹小木马，还有那种三轮车，四轮车，可以让宝宝坐在里面，让人拉着走，或者推着走，这些东西团团更加喜欢，圆圆兴趣一般，她就另外给圆圆做了一些可爱可爱的卡通玩偶，还有漂亮的布娃娃等等，有的还是她亲自做的。

两个小家伙，正拿着笔在纸上乱涂乱画，团团的脸上还沾上了两块黑渍，就像是长出了两撇小胡子，又可爱又滑稽。

见到显德帝回来了，两个小家伙都是眼前一亮，齐齐喊了一声“父皇”，若不是苏婉在一旁看着，他们早就扑过去了。

“你回来了。”苏婉见到他之后，脸上也露出了笑容，眼睛也亮晶晶的，带着笑意。

显德帝见到他们母子三人，心里的那丝惶惑不安尽去，反而充满了温馨和满足，他的脸上不自觉地露出了柔和的笑容，走了过去，也不顾孩子在场，竟是直接捧起苏婉的脸，吻了吻苏婉的唇。

苏婉一愣，随即脸一热，直接推开了他，轻啐了他一下道：“去，越发没正经了。”

团团和圆圆好奇地看着他们，团团则直接喊道：“父皇父皇，我也要亲亲。”说着，还撅起了小嘴巴，连带着他脸上的那两撇小胡子，好笑极了。

圆圆虽然没说什么，看了看苏婉，又看了看显德帝，眼中带着一丝期待。

苏婉见状，忍不住扑哧一笑，戏谑地看着显德帝，明显带着一丝看好戏的意味。

显德帝也是哭笑不得，但他并不像其他父亲那样，只知道做个严父，训斥孩子，反而跟他们都很亲近。

因此，竟真的凑过去，挨个亲了亲他们的额头，摸了摸他们的小脑袋。

团团眨了眨眼睛，摸了摸自己的额头，有些疑惑看着显德帝，好似不明白为什么父皇只亲自己额头，他刚才可是把嘴巴都撅累了。

圆圆抿着小嘴，看着显德帝，一双黝黑纯净的大眼睛里，也透出了几分疑惑不解。

“行了，你们两个小家伙，可不要得寸进尺。”显德帝终于有些自作自受的感觉了，立即板起脸来，拿出了作为父亲的架子。

团团和圆圆这才不甘不愿地停止了眼神的控诉。

用过午饭，团团和圆圆被带下去午睡了。

显德帝才告诉让苏婉管理后宫一事，并将上午发生的事情，偷工减料的给苏婉说了一遍，只没有告诉苏婉，慧心说的那番话。

苏婉下意识地就有些不相信，因为她直觉慧心应该不会这么傻，也不会这么做才是。只是，此事是显德帝告诉她的，她也只能选择相信。

她觉得大概是想要爬床，却陛下误认为想要谋害他，这才被抓了起来。

当然，此事也怪不得别人，只能怪慧心自作自受，谁让她心术不正，想用下作手段设计陛下来着，只是付出的代价有点大，就连皇后娘娘也受到了牵连，如此想来，皇后娘娘还真是挺倒霉的。

苏婉没有拒绝管理后宫的权力，她是皇贵妃，皇后既然不能管理，自然需要她来接手了，这是她的责任，她责无旁贷。

就算她现在不会，学一学也就会了。

还有一件事，就是之前，宁皇后要在西苑宴请一众名门闺秀，为大皇子、二皇子选妃，已经通知下去了，各大世家都做好了准备，可宁皇后被软禁，这个宴会自然就不能由她来主持了，于是，苏婉就得顶上。

苏婉觉得也没什么，也就同意了，反正，她也就只是当个吉祥物而已，大皇子是胡贵妃的亲生儿子，她又不是正经嫡母，此事，自然由不得她来多嘴，恰好她也不想管这件事，交给胡贵妃就好。

至于二皇子的婚事，她就更不会去管了。

就在两人说话的时候，突然有宫人禀报，五公主求见陛下。

她来意不言而喻，苏婉看了显德帝一眼。

显德帝却立即皱起了眉头，说道：“让她回去吧！此事朕不会答应。”

宫人下去之后没多久，又回来了，“陛下，五公主怎么都不肯离开，现在直接跪在勤政殿外了，还说陛下若是不肯见她，她就长跪不起。”

“她既然这么想跪，那就让她跪着吧！”显德帝冷声说道，敢用这种方式威胁她，就要承担后果。

“陛下……”

苏婉正想要说话，却被显德帝挥手打断了。

“婉儿不必为她求情，朕意已决。”

婉儿笑道：“我没想为她求情，陛下累了，上床休息会儿吧！”

显德帝神色这才缓和了些，点了点了头。

午睡过后，显德帝也去了前殿处理政务，苏婉问了问菡萏，五公主怎么样了。

菡萏说，五公主还在外面跪着，陛下没有管她。

苏婉点了点头，却也没说什么。她不好插手此事。

她就算插手了，五公主也不会感激她的，甚至还会觉得她伪善，因为五公主虽然明面上对她恭恭敬敬的，实际上，却对她忌惮而又怀有敌意。

所以，她只是问了问情况，就不管了。

不过，快傍晚的时候，显德帝还是见了五公主，却没有答应五公主替宁皇后的求情，让人将她扶了回去。

不管苏婉跟五公主关系如何，也不得不承认，五公主的确很有孝心，也很聪慧，比她那个哥哥强多了，二皇子可是至今都没有露面，更没有向显德帝为宁皇后求情呢！

这种一遇到事情就躲起来的性格，还有这种凉薄的性子，的确很没有担当，怪不得连很多大臣都有些犹豫，要不要立二皇子为太子。

规矩礼法重要，还是国家的未来更加重要，这让大臣们也有些摇摆不定。基本分成了几派，一个坚持立二皇子为储君，一个立场中立，坚决不表态，还有一个支持二皇子，就连三皇子都有一部分人支持。

在皇后被软禁的议论声中，上巳节马上就到了。

京城各大世家的名门闺秀，都整装待发，准备进宫。

有人摩拳擦掌想要大干一场，有人则是兴趣缺缺缺，要知道，皇子们可是要就藩的，到时候岂不是要离开京城？既如此，还不如嫁个门当户对的，留在这京城繁华之地呢！

当然，更有人心中忐忑不安，比如昌武侯府的大小姐霍灵芸。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢wy0701、daisymyname、书迷007、　喵m喵m1231、zhuoyan1117、　138192827275热度评价。

谢谢亲亲们的月票——

玲儿与志（2P）15962308850、s811fish、caro1976、rocus（2票）、慕夜轻曦、dolphincs126（2票）、huang1223、南湖时尚、ood10、落夏049（2P）、影萝、七夜雪88（4P，（づ￣3￣）づ╭？～）ya0705、123321321。

谢谢亲亲们的礼物——Somnus采蘑菇的熊（1钻）、泪银蝶蕊（3花）、冰顔绝恋（5花）、　夏天123wcl（3花）、　萧蔷筱雨（5花）、　痴柔情　（6钻）、wendynfling（1钻）、　scj1221（5花）、1314荧（6花）、　qquser6556004　打赏了200币、　wendy1016（5花）。（づ￣3￣）づ

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十六章招供（二更）

霍灵芸从小就有青云之志。

这也怪不得她，谁让她不但出身高贵，还有一个显贵的外家呢！

身为昌武侯府唯一的嫡女，母亲又是英国公府嫡女，外婆更是大长公主殿下，她在侯府的地位一向超然，连太夫人都高看她一眼。

这种环境，养大了霍灵芸的野心，让她根本看不上普通的男人。

她母亲去世之后，阖府上下，除了太夫人，父亲，还有宫里的贤妃娘娘之外，谁能比得上她？

至于她那个继母小苏氏，不过是个破落户，是大长公主派来专门照顾他们姐弟俩的下人而已，她虽然表面上对她恭恭敬敬的，心里可从来没有瞧得起她？

如今，这位她从来都瞧不上眼的小苏氏，却变成高高在上的皇贵妃娘娘。而她，却是外家衰落，在侯府地位一落千丈，更别说还有一个脾气极大的亲姨母做她的继母，在侯府中的超然地位，荡然无存。

甚至，她以前从来都不屑于巴结任何人，现在，也不得不用尽心思，去讨好太夫人和继母了。

原本让她如鱼得水的昌武侯府，此刻，却让她迫不及待地想要逃离的牢笼，已经快让她待不下去了。

而她能逃离的唯一方法，就只有外嫁而已。

嫁给皇子，就是最好的选择。

如果当初，她觉得除了皇子之外，没有人能配得上自己的话，现在，她却将这当成自己唯一的救命稻草。

她从小在繁华的京都长大，可不愿意去偏远的封地，做个不得自由的王妃，所以，她未来的选择只剩下了当朝太子。

而且，只有成为太子妃，她才能在小苏氏面前挺胸抬头，不落下风。

二皇子就是她的目标。

在她看来，只有二皇子才有希望继承大统，名正言顺地成为下一任皇帝。

只要她嫁给二皇子做了太子妃，将来根本不用顾忌小苏氏。

就在她正在发愁如何当上太子妃时，恰好宁皇后说要在西苑宴请众位闺秀，虽然没说是为什么，但众人对此却心知肚明。

霍灵芸立即感觉自己的机会来了，暗暗开始准备起来，就连已经不管事的太夫人听闻此事，也特意喊了霍灵芸来，叮嘱她好好表现，争取获得皇后娘娘的好感，成为二皇子妃，霍灵芸自然羞涩地答应了下来。

王太夫人可谓对霍灵芸寄予厚望。

若是霍灵芸当上了太子妃，将来就是皇后，除了能给昌武侯府带来极大的荣耀之外，还可以让霍灵芸将她的姑姑从冷宫里给救出来，而且将来还有可能压制小苏氏。

等皇上将来驾崩，小苏氏没了庇护，她这个皇贵太妃又算得了什么呢？将来让她陪葬也不是不可以。

苏清雪也同样对苏婉恨之入骨，巴不得她死呢！对于霍灵芸进宫一事，竟也十分赞同。这一对彼此看不顺眼，针锋相对的婆媳，终于在这件事上达成了一致。

霍灵芸有了她们的支持，越发信心十足了。

没想到，就她们摩拳擦掌，打算大干一场的时候，却突然传来了皇后娘娘被软禁，宴会由皇贵妃主持的消息，无疑给了她们当头一棒，打了她们一个措手不及。

听到这个消息后，霍灵芸就将自己关在芳菲馆里，闭门不出，几乎是一整天都没有吃饭。

王太夫人也再次称病。

王姨娘听到这个消息后，先是冷笑，随后不由幽幽一叹。

她的女儿霍灵芮今年也十一岁了，也该道了找人家的时候了。

可惜，她自己不能出去交际，苏清雪又是个眼睛长在头顶上的，对于她们这些妾室，以及庶子庶女们，那是一万个看不上眼，根本不可能带她出去交际，更别说相看人家了。

这次皇后设宴，她其实也心动，原本还想要讨好苏清雪，让她也带着霍灵芮进宫的，结果被苏清雪好一番奚落指责，最后当然是没成。

结果，皇后被软禁之后，苏清雪为了不进宫跪拜皇贵妃，竟然也称病了，闭门不出，最后，由二太太洪氏带着霍灵芸进宫。

二老爷身上虽然只有一个散官，但到底也是个官身，洪氏也封了五品宜人，不像三太太陶氏，至今还是个白身，连进宫都不行。

不过，陶氏肯定也不敢进宫就是了。

她以前可是没少得罪皇贵妃，若是见了皇贵妃，新仇旧恨加起来，皇贵妃还不命人扒了她的皮。

王姨娘自然也歇了让女儿进宫的心思，她才是得罪皇贵妃最狠，难保皇贵妃不会迁怒到她女儿身上，万一她随手给她女儿指个婚，以皇贵妃如今的声势和地位，谁敢抗旨不成？

在小苏氏还是楚国夫人的时候，她还敢私底下说她两句不是，心中充满了不甘、恐惧，还有嫉妒。但是现在，小苏氏成了皇贵妃，而且盛宠不衰，那些抱怨不敬的话，她是连想也不敢想了。

她现在也明白过来了，对方跟她简直就是云泥之别，说句不好听的话，她就是跟皇贵妃提鞋都不配，人家指不定早就忘记了她这个小人物了，又怎么会自降身份对付她？她算哪根葱？

但这不代表皇贵妃就一点也不在意以前的事情了，若是她不往跟前凑还好，一旦凑上去，说不定就是她悲剧的开始了，她可不会那么傻。

当初小苏氏落难的时候，洪氏可没少落井下石，这次她主动凑上去，皇贵妃未必就会轻易放过她。

所以，进宫一事，这绝对不是什么好差事。

画锦堂。

苏清雪“哐啷”一声，将一个铜胎掐丝珐琅花瓶个摔碎了，令一旁的伺候的婆子丫头都疼得心里直哆嗦。就算苏清雪嫁妆再多，也禁不起这么败家呀！

苏清雪的奶娘刘妈妈上前说道：“小姐啊，你这又是何苦呢？你就算生气，也不该摔自己的东西泄愤啊。现在当务之急，就是给侯爷生个大胖小子，让侯爷高看您一眼，何必为了不相干的人生气呢？”

“谁稀罕他高看了？”苏清雪冷笑道，“我就是生十个八个，也不及他心里的那一个，我何必吃力不讨好？”

刘妈妈说道：“小姐，这您就说错了，您生儿子，可是为了自己，有了子嗣，在这个侯府您就可以挺直腰板，就连太夫人也不会总拿这个说事。否则，在这样下去，小姐的地位，怕是要被一个贱婢给取代了。还有，难道小姐就不希望自己的亲生儿子承袭了这个侯府的爵位？”

她所指的贱婢，自然就是那个白姨娘了。

苏清雪脸色一变，神色也微微缓和了些，显然被说动了。

谁都有私心，就算亲姐妹也一样。

她自然不愿意将侯爵这位拱手让人。

只是想起苏婉，她依旧难以平静。谁让她的丈夫对她念念不忘呢！更别说，她们两人间还有深仇大恨，只要她一听到苏婉在宫中春风得意的消息，就忍不住发飙。

她完全不能容忍，曾经被自己踩在脚底下的蝼蚁，竟然爬到她头上作威作福。

她们的地位依旧相差悬殊，可惜如今却做了一个颠倒，这不得不说是一个极大讽刺。

苏清雪安静下来了，神色却十分黯然。

若是以前，她想做什么就做什么，哪里需要受这种气？

“你说的这些我也知道，可我就是怀不上怎么办？”

苏清雪恼恨地说道，她从没想到小苏氏经历的事情，竟然会落到自己身上，嫁进侯府将近三年都无所出，太夫人对她眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子的，不知拿这件事挤兑了她多少次，偏偏她又无法反驳。

她这两年来，她喝了那么多苦药，几乎泡在药罐子里头，却没有丝毫效果。

更别说，侯爷还不经常往她院子里来，她怀不上身孕，这怪得了她吗？

刘妈妈左右看了看，然后压低了声音说道：“小姐不要灰心，那小苏氏都喝了绝育汤都能怀上，您身体健康，没道理怀不上，只是时候未到，您就放宽心好了。”

苏清雪点了点头，眉间的郁气终于散了几分。

她的傲气和锐气，这几年来，到底被磨平了许多，有时候不得不像现实低头。

就算她当初不乐意嫁又如何，现在还不是要想尽办法，想要得到霍渊的欢心，甚至吃醋嫉妒，跟他的那些妾室斗心斗角？对被霍渊念念不忘的苏婉，充满了嫉恨。

她已经不是当初那个嚣张跋扈，谁都不放在眼里的宝铃县主了。她已经没有嚣张的资格。

霍渊也是知道家里那些妇人们在打什么主意，但是，他却没有去管，因为他知道，陛下是不会再允许霍家的女儿再进宫的，他也早就表明了态度，她们终究不过是竹篮打水一场空罢了，让她们碰壁几次，就该学乖了。

原本盯上二皇子的，并非霍灵芸一人，但是，皇后被软禁之后，这些墙头草们，立即就改变了立场，反而盯上了大皇子。

宁皇后被软禁，二皇子肯定会受到影响，大皇子说不定就会趁势而起，何况，大皇子还有强有力的娘家，登上太子宝座的机会也大了许多。

对于外面的事情，显德帝自然一清二楚。

不过，他却没有放在心上，而是关注了另外一件事。

慧心的审问，也终于告一段落了，慧心还是撑不住残酷的刑法，终究还是吐露了实话。

勤政殿西暖阁的一间隐蔽的小书房里，只有显德帝和杨永两个人。

原本，显德帝对于慧心的来历有些猜测，但是在真正看到的时候，却忍不住面露惊容。

杨永恭敬地侍立一旁，虽然垂着头，面无表情，可心里却丝毫不平静，要知道，他可是比显德帝更早一步知道所谓的真相，心中顿时掀起惊涛骇浪——

没想到，这世上竟然还会有这么离奇的事情。

谁能想到，那个慧心竟然是从显德帝十六年回来的，在两年前选秀那一次，就已经回来了。

不但如此，这个慧心，竟然还是陛下亲封的惠妃娘娘。

当初，他亲耳听到慧心说的时候，还以为慧心得了失心疯，但是，等她一件件的说下去之后，却是由不得他不相信了。

甚至她还说出了未来几年会发生的事情，就连陛下还未实行的新政以及朝堂的变动，她都说得头头是道，虽然，她知道的并不详细，但这些本就是机密，甚至还在显德帝的酝酿琢磨之中，但她却能说出来，虽然只是一言半句，却已经很令人信服了。

慧心没有一股脑全说话来，只说出了一部分，让他们相信自己，大概她也知道，自己若是全招了，怕是小命不保，她也想要证明自己的利用价值，让显德帝再次注意到她，就算不做嫔妃也没关系。

她好不容易才重活一次，她还不想死。

慧心知道显德帝最重视皇贵妃，因此，关于皇贵妃的事情也说了不少。

她信誓旦旦地说，昌武侯夫人小苏氏早就已经死了，昌武侯另娶她人，但继室却并非宝铃县主。

英国公早早致仕，不再掌管中军都督府军务，声势稍减，但寿宁大长公主却没有被废，依旧嚣张，宝铃县主求得赐婚圣旨，硬是嫁给了指挥使傅黎，傅黎搬出锦乡侯府，只是婚后两人感情并不好，她死的时候，宝铃县主正折腾着要和离，她几乎每隔几个月，都要闹腾一次，陛下已经不耐烦，打算同意了。

此外，她还说了很多几年后宫里后妃的情况，比如宁皇后本该在今年病逝，德妃明年会突发恶疾去世，贤妃借胎生子，母去子留等等。

显德帝想了想，自己若是没有遇到苏婉的话，以后的日子，还真有可能像慧心所说的那样。

但是，他还是对另一个“自己”的眼光颇为不满，觉得他太过随便，怎么什么样的女人都瞧得上眼？这种女人，竟然也能宠上三年，还封了什么惠妃，简直莫名其妙，她连婉儿的一根头发也比不上。

只是，通过这份供词，显德帝忽然想起来，自己那位心腹指挥使竟然还没有成亲，这让他有些上心了，说不得要给他指一个容貌品俱佳的女子为妻，也算是替另外一个“自己”补偿他了。

不过，这个慧心也的确足够狡猾的，只说了一些不痛不痒的小事，显德帝最关心的大事一件都没提，少不得还得多留她一段时日。

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢15053188665、basil亲亲的5热度评价。

谢谢亲亲们的月票——

294874829投了1票

无迪迪投了1票

cry070707投了1票

13724801966投了2票

白色耳环投了1票

汤小霞投了1票

飞鸟的天空　投了2票

qquser9428868　投了1票

清晨漫雨　投了1票

七夜雪88　投了1票

basil　投了1票

hjxq　投了1票

回忆过往投了1票（（づ￣3￣）づ╭？～）

wy0701送了10朵鲜花

139141566　送了10颗钻石

盈盈英英　送了5颗钻石

1314荧　1钻5花200币

qquser9510945　送了1朵鲜花

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十七章饮宴（一更）

三月三，上巳节，也是皇贵妃宴请众位闺秀的日子。

这一天，家中有妙龄女子的官宦之家，均受到了之前皇后娘娘的邀请，在这一天去西苑赴宴。

宁皇后的本意就是广撒网，也想要博一个好名声，因此，并非只是三品以上大员的女眷，而是京官七品以上的女眷，只要家中有妙龄女子，皆可入宫，当然，那些已经定亲的女子除外。

这次，跟以前的选秀可不一样，是要为皇子选妃。就算选不中也没什么，依旧可以回去嫁人。

何况，也不只是为皇子选妃，还有这么多官宦勋贵之家的夫人，若是表现的好了，说不定就被那些夫人们给相中了，因此，就算不盯着皇子妃位子的闺秀们，也都牟足了劲想要好好表现一番，将来有个好归宿。尤其是那些小官吏家的女儿，就更加积极了。

可以说，这也是一次变相的相亲会。

当然，也有些一些女子，只是想要进宫见见世面而已，她们可是从没有去过皇家园林，这次有这样的机会，她们又如何肯错过？

这一天，所有要进宫的人，都天不亮就起来了，洗漱更衣，梳妆打扮，一大早便坐了马车进了宫。

昌武侯府二太太洪氏和大小姐霍灵芸，还有她的亲生女儿，十一岁的霍灵芷，坐在一辆马车里。

因为并非正式拜见皇贵妃，而是参加宫宴，所以，洪氏没有穿沉重的诰命服饰，只是打扮地十分庄重，看起来却又不怎么显眼。

今天这些妙龄少女们是主角，无论霍灵芸有多不想见皇贵妃，都得打扮的漂漂亮亮的，否则，就是不给皇贵妃面子，昌武侯府也会脸面无光。何况，霍灵芸本就有青云之志，才不会因为皇贵妃在场就退缩，为了达到目的，即便可能被皇贵妃看不顺眼，她也顾不得了。

所以，霍灵芸依旧精心打扮一番，看起来美丽、端庄、大方，却有不咄咄逼人，标准的大家闺秀做派，将来也会是无可挑剔的大家主母。

跟霍灵芸相比，霍灵芷明显就差了许多，无论是容貌，穿戴，还是气质，都差了霍灵芸不止一筹。不过，洪氏带她去只是让她见见世面，顺便找个好人家而已，可没想过要跟霍灵芸抢风头。

再说了，有皇贵妃在，太出风头不是什么好事。

洪氏和霍灵芸的脸上都没有丝毫笑意，相顾无言，气氛有些沉闷。

霍灵芸神思不属，自顾自地想着心事。

而洪氏则是直到现在，也依旧忐忑难安。

没办法，她只要一想到自己竟然要进宫见皇贵妃了，就淡定不起来。

以前她品级不够，也轮不到她进宫朝贺，至今还未进宫见过苏婉。而每次太夫人和苏清雪进宫朝贺，回来之后，脸色都很难看，不是大发雷霆，打骂下人发泄怒火，就是闭门称病，不想见人。

进宫对于太夫人和苏清雪来说，并不代表着荣耀，而是一种折磨。

原本洪氏有多嫉妒，现在就有多庆幸。幸好自己不够资格，不用跟她们一样进宫跪拜皇贵妃，否则，她恐怕也比她们好不了多少。

哪知道，风水轮流转，这一次，就轮到她来承受这种折磨了。

洪氏心里非常后悔，当初，小苏氏受到侯爷宠爱，又被封为一品诰命的时候，她不是没有巴结过小苏氏，可惜，后来小苏氏被逼到了庄子上，她以为她再也无法翻身了，就随着太夫人她们，一起作践她，落井下石。

后来，小苏氏的庄子被人袭击，洪氏甚至还建议处理掉她，以绝后患。

洪氏做下的这些事，都是在苏婉去了庄子之后，按说，她苏婉是不知道的，可谁让洪氏心虚呢？何况，小苏氏现在是皇贵妃，什么东西查不到？她以前说的那番话，未必就传不到她的耳朵里。

一想到这些，洪氏就坐立难安，恨不得直接给自己几个巴掌，若是当初她能坚持与苏婉交好，她现在的处境，定然跟现在大不相同，说不定就连她的丈夫，都可以谋一个实缺，无论是外放，还是在京城，都比现在要好，可惜，现在说什么都晚了。

三人中，只有霍灵芷一直兴奋不已，连母亲和堂姐之间沉重的气氛都没感觉到。

当初，苏婉离开的时候，她才七岁，虽然已经懂事了，但很多事情，大人都不会告诉她的，再加上她一向没心没肺的并不知道现在的皇贵妃就是以前的昌武侯夫人。

就算她现在长大了，也无人告诉她。

因为小苏氏在侯府就是一个禁忌，谁都不能提，知情的下人也讳莫如深，除非有人不要命了，均一口咬定小苏氏已经病逝了。

除了顾忌主人们的情绪之外，他们更加顾忌皇贵妃和皇上，万一真说了什么不该说的话，他们绝对见不到第二天的太阳。

这一点，每个人都心知肚明。

“母亲，我们这次进宫，真的能见到皇贵妃娘娘吗？”霍灵芷对皇贵妃十分好奇，或者说，极少有女子不对皇贵妃好奇的。偏偏她身边的下人，又从来不说皇贵妃的事情，这让她十分郁闷，心里却觉得皇贵妃娘娘越发神秘了。

她的一句话，顿时将洪氏和霍灵芸的心神拉了回来。

洪氏闻言脸上神色有些僵硬，勉强勾了勾嘴角，说道：“应该能见到，毕竟是皇贵妃娘娘主持宴会。”

“那可真是太好了。”霍灵芷一脸欣喜地拍手说道，“我早就想见见宠冠后宫的皇贵妃娘娘到底是何等模样了，想必一定是倾国倾城的，大姐姐，你说对不对？”

霍灵芸淡淡地看了她一眼，说道：“我又没见过皇贵妃，我怎么知道？”

以前贤妃在的时候，她还经常被贤妃召进宫陪她说话，但是，贤妃被打入冷宫之后，她就再也没有这种待遇了。

霍灵芷点了点头，不以为意地说道：“也是，我忘了大姐姐也已经很久没入宫了，肯定跟我一样，没有见过皇贵妃娘娘。”

霍灵芸脸色闪过一丝怒火，但她还是抑制住了自己的情绪，闭目养起神来，不理她了。

她心里却是下定决心，一定要想尽办法成为皇子妃。

既然皇后被软禁，想必二皇子也会受到影响，如此一来，大皇子的几率就大了，只要她能夺得胡贵妃的好感，成为大皇子妃的机会可就大多了。

更别说，只要娶了她，就能得到昌武侯府的支持，胡贵妃一定会考虑她的。

只有这样，她才能慢慢地跟皇贵妃抗衡。

她可不想一辈子都活在皇贵妃的阴影之下。

……

坐在去宫里的马车上，季素月显得十分兴奋，因为她终于可以入宫了，离陛下更进一步了。

虽然她已经嫁为人妇，但她却一天都没有忘却皇上。

她嫁人后，日子过得根本就不如意，婆婆刁难，小姑难缠，妯娌不合，丈夫冷落，宠妾还是个嚣张的狐媚子，她被陷害地流了产，丈夫却只是不痛不痒地让她罚了跪，没几天又宠上了，幸好他们家是书香门第，规矩还算严谨，不会允许庶长子的存在，那个妾室才没有怀上身孕。

但是，如果她进门五年之后，依旧没有身孕的话，就会停了妾室和通房的避子汤，到时候庶子也就不可避免了。

日子越是难过，她对皇上仰慕就越深，好似要将自己的一腔情意都寄托在他身上一般。她时常在想，若是当初，她强硬一点，参加参选的话，是不是她的日子就会跟现在大不相同？

其实，季素月嫁得很不错。

夫家姓周，父子三人全是进士出身，真正的书香门第，她的丈夫是次子，也算年少有为，如今不过二十五、六岁，就已经是正六品的大理寺寺正了，因为牵念死去的未婚妻，拖延到二十多岁才娶妻，父亲曾经官至刑部侍郎，如今已经致仕。

若非季熙实在争气，她们家还真高攀不上周家。

季熙如今已经是正六品的翰林院侍讲了，将来极有可能会进内阁的，十分清贵，虽然跟季素月的丈夫同级，但是分量却比他重得多，前途无量。所以，季素月的身份也是水涨船高，尽管还是受到了不少刁难和磋磨，但周家也不敢太过分。

其实，当初求娶季素月的并非只有周家，还有一家是寒门出身，跟季熙是同榜进士。只是当初，季素月看不上他，而是看中了周家，谁让周家是书香门第，又是大家族呢！嫁过去就是养尊处优的少奶奶，那名寒门进士有能给她什么？

只是可惜，周家虽然求娶了季素月，心里却不怎么瞧得起她，对她很是不放在心里，周家规矩大，而且无论男女，都是人精，且杀人不见血，季素月怎么可能是他们的对手？不知道吃了多少暗亏，日子表面风光，内里艰难。

偏偏季素月一向喜欢打肿脸充胖子，即便是对于母亲和大哥，也没有说实话。当初周家来求亲时，季熙就说齐大非偶，想要推了周家的求亲，是她又哭又跪又闹地非要嫁到周家，还说什么季熙这是见不得她好，这才让季熙冷着脸答应了下来，只是两兄妹之间的感情，却因此大受影响。

所以，她就算过得太差，也绝对不会在母亲和大哥面前表露，她要告诉别人，她过得很幸福，她当年的选择没有错误。

直到现在，她也不认为自己的选择有什么错。人往高处走水往低处流，这不是人之常情吗？

当初向她求亲的那个寒门进士，至今还是庶吉士，等着考核过后，才会授职，若是嫁给她，她连个诰命都没有，更别说进宫了。

她觉得这次进宫，是老天对她的补偿。

若是能见到皇上，被皇上看中，进宫做了嫔妃，周家又算得了什么？她早晚要让那些对不起自己的人，都恭恭敬敬地跪到自己面前。

季素月之所以会这么自信，是因为她听到的一个传闻，据说，现在的皇贵妃，根本不是灵璧侯夫人的外甥女，而是当初的昌武侯夫人，既然她能做到，为什么她做不到？

若真是如此的话，当初她刚进京时，那个跟陛下在一起的女子，莫不是就是昌武侯夫人？

可惜，当时，她并没有看到她的容貌。

这次，她倒要亲自瞧一瞧，那皇贵妃到底长了什么样？

因为来的贵妇和少女们太多，并没有软轿伺候了。

在西华门前下了马车，然后被宫人领着直接进了西苑，西苑很大，要让她们走到宴会地点，这可就苦了众多娇滴滴的女眷了，可惜，却没有一个人敢抱怨。

不过，很快，她们心中的那丝怨气，就被西苑的美景给冲散了。

任谁看到那一望无际的海，海中朦胧而有飘渺的仙山岛屿，各种亭、桥、廊、榭、各种华美宫阙，都会感到震撼无比；松柏成林，郁郁葱葱，林下繁花，婀娜多姿，各种珍禽水鸟目接不暇，重廊复殿，恢宏壮丽，倒映水中，宛若龙城宫阙。风景如画卷，浑然天成，令人沉醉不已。

不知不觉，众人走上了玉河桥上，远远望见水中丹碧映辉，疑是仙山楼阁。水中五间亭子朱帘画栋，光耀涟漪，前后错落布置，五亭之间由桥与白玉石栏杆相连，蜿蜒如同巨龙，合称五龙亭。

这里便是宴会所在了。

五亭伸入水中，皆为方形，绿琉璃瓦顶，黄瓦剪边，绚丽多彩，金碧辉煌。中间亭子最大，屋顶为重檐攒尖顶，下方上圆，寓意“天圆地方”，象征着皇帝的权力是至高无上的地位，名曰龙泽，左边两亭名为“澄祥”、“滋香”，右边两亭名为“诵瑞”、“浮翠”，与左边相同，且相互对称。

此地，便是宴会之所在了。

亭子周边放着兰草，周围水中，还停着华美的画舫龙舟，似乎随时都可以坐船游览景色，还有环绕着整个太液池长廊，绵延望不到边际，极为壮观。

周围侍立着面容俏丽的宫女，不一会儿，一名年龄稍大的宫女上前说道：“皇贵妃娘娘稍后才会到，让诸位夫人小姐，先自行玩乐，不必拘束。”

“是，谨遵娘娘旨意。”众人闻言，皆屈膝应是，不敢怠慢。

就在此时，一队队相同衣着的宫女，轻盈无比地在亭子里摆上了各种时兴瓜果点心，还有酒水，又悄无声息地退了下去。

既然皇贵妃还没来，而且看样子短时间内，还不会过来，似乎是特意让她们自己相处，因此，众人也都稍稍放开了些，开始三五成群的交谈起来。

只是，所有人都很有默契了避开了中间的龙泽亭，大多数是在环绕太液池的长廊上游玩，坐在廊下的美人靠上，吹着暖风，眺望远处的风景，别提多有多自在。

还有几个年纪小的女孩，则是直接上了画舫，让撑船的小太监带她们在近处游览一圈过过瘾。还有人直接折了柳枝沾水点头。

胡贵妃和孙淑妃和周德妃坐着凤轿一同过来的时候，才打破了这里的热闹气氛，众人连忙过来行礼问安。

胡贵妃脸色铁青，责问负责此事的太监王忠道：“这是怎么回事？”

王忠是永宁宫的太监，也就是皇贵妃的人，他认的干亲，就是皇贵妃身边的得力大太监王炳。

王忠闻言，带着笑意，恭敬地说道：“回贵妃娘娘的话，今天是上巳节，皇贵妃娘娘下了懿旨，让众位夫人小姐不必拘束，就当是在郊外踏青游湖，尽可以玩乐。”

胡贵妃闻言，肺都要气炸了，今天可是要为她的大皇子选妃，她还想着，怎么也要规规矩矩的，一个个站出来，最好展示一下才艺特长，让她好好挑选的，甚至她都已经做好了准备，现在又是怎么回事？

敢情不是她儿子，她不是上心是不是？

淑妃所出的三皇子，只比大皇子小了一岁了，也有意要挑选合适之人的，因此，听到皇贵妃如此胡闹，脸色也有些不好看。

只有德妃，事不关己，有点幸灾乐祸。

她只生了一位公主，如今只有十一岁。抱养的六皇子如今才八岁，还不到选妃的时候，她这次只是来凑热闹而已。

众位夫人见到胡贵妃发怒，都一个个低垂着头当鹌鹑，装作没有看到她难看的脸色。

不过，她们也不怕胡贵妃，毕竟是皇贵妃的命令，她们自然知道谁的话更有分量。

只有那些一心想要自己女儿做大皇子妃的人家，才会想着要讨好胡贵妃。甚至还想着，若是胡贵妃跟皇贵妃真的对立起来，发生冲突，一定要站在胡贵妃这一方。但是皇贵妃也不能得罪，否则，大皇子妃没当成，还要连累家族。

胡贵妃到底还是压下了火气，问道：“皇贵妃什么时候过来？”

皇贵妃不来，她也不敢入座。

难道还要让她堂堂贵妃，跟这些人坐在一起不成？

王忠笑眯眯地说道：“皇贵妃娘娘该来的时候，自然会来。”

胡贵妃冷哼一声，带着人去了不算太远的岁寒亭坐了，淑妃和德妃也跟了过去。

见到胡贵妃，不少心大的女子，包括霍灵芸都蠢蠢欲动，想要过去套套话，表现一番，不过胡贵妃此时正在气头上，她们也不好去触霉头，治好暂且忍耐。

季素月对胡贵妃倒是没有什么兴趣，她只想着，陛下会不会过来。

若是陛下来了，她该怎么吸引他的注意力？

万一陛下不来，她又该怎么办？难道要走皇贵妃的路子？

可皇贵妃善妒，也是众所周知的，她又怎么会帮她呢？

就在季素月想着如何让苏婉帮她的时候，此时勤政殿后殿西耳房——燕喜堂，苏婉正在招待陈雅琴。

陈雅琴没有去西苑，而是直接进了宫。

陈雅琴会进宫，也是因为家里还有两名待嫁的女孩，不过十三、四岁，因为她与皇贵妃感情最好，太夫人便下令，让她带着两位小堂妹进宫了，不一定是要做皇子妃，能找到合适的人家也不错。

则此陈雅琴来见苏婉，自然也把她们带来了。

宇哥儿在一年多前就已经出嫁，嫁给了申国公府的嫡次子，品性着实不错，而且颇有才干，将来就算不能继承爵位，也是大有可为。

这两位定远侯府的女孩，苏婉以前也见过，只是当时她们年岁尚小，也没太大印象。

苏婉仔细观察了一下她们，容貌都长得不错，其中一个进来后，目不斜视，规规矩矩，另一个则有些太活泼了，只待了一会儿就忍不住，用眼睛悄悄打量起来，甚至还偷眼觑了苏婉一眼。被苏婉发现后，还调皮地吐了吐舌头。

陈雅琴也见到了，顿时皱了皱眉头，却没说什么。

苏婉直接派人将两位邓姑娘送去西苑，有她们在，苏婉就是跟陈雅琴说话也不自在。

她们一走，陈雅琴就忍不住气道：“明明之前就已经教导过规矩了，若是早知道她还这么……上不得台面，就算老太太下了命令，我也不会带她进宫的。”

苏婉微微一笑，没说什么，那个姑娘是定远侯府三房庶出的女儿，从小就在姨娘身边教养长大，规矩可想而知。

苏婉让人去叫团团和圆圆，让他们过来见见陈雅琴。

两个小家伙很快就过来了，因为苏婉经常召陈雅琴进来说话，他们倒也认识她了，甜甜地喊了一声“琴姨”。

“快让琴姨瞧瞧，你们重了没有？”

陈雅琴本就喜欢小孩子，见到这两个可爱又狡黠的小家伙，听他们用奶声奶气的声音喊自己，一颗心简直都要化了，立即眉开眼笑，抱抱这个，亲亲那个，就是舍不得放手。

“哎呦，若是我有这么两个宝贝蛋，我就死了也甘心了。”跟他们玩了好一会儿，陈雅琴依依不舍地放开了他们，笑着说道。

“你现在年纪也不大，再生两个就是了。”苏婉打趣的说道。

“我倒是想生，这不是生不出来了吗？”陈雅琴一点也不害臊地说道。

苏婉笑道：“只要想生，哪有生不出来的？这样吧，改日我让孙太医去府上给你瞧一瞧，用不了多久，你肯定能再怀一胎。”

陈雅琴膝下只有一个康哥儿，到底是不太保险，其实心里还是很想要一个的，闻言立即笑道：“那我就先谢谢妹妹了。”心里却着实感激。

有些太医只为宫里的贵人们看病，其他人根本请不到，而这位孙太医，就是当初常驻楚国夫人府的那位，苏婉能成功怀孕，他功不可没。

若是没有苏婉发话，定远侯府也未必能请得动孙太医。

两人又聊了一会儿，看时辰不早了，就打算去西苑了。

团团圆圆也吵着要去，可惜被苏婉强势镇压了。

今天西苑人多，他们还小，很容易出事，她也顾不上他们。

见两个小宝贝皱着小脸，一脸的委屈和难过，苏婉就向他们承诺，过几天就带他们去玩，他们又趁机给苏婉提了几个条件，比如要新玩具等等，苏婉都答应之后，他们这才满足地离开了。

皇贵妃的依仗已经设好，苏婉坐了八人台的肩舆，陈雅琴则另坐了一个软轿，直接去了西苑。

西苑，岁寒亭。

胡贵妃已经灌了一肚子茶水，苏婉还没到，这让她的火气更大了，立即吩咐身边的宫女道：“去瞧瞧皇贵妃来了没有？”

那名宫女屈了屈膝，刚转过身去，就远远看到皇贵妃的仪仗，随后，就有小太监通报，皇贵妃马上就要到了，让众人准备接驾。

“哼，总算来了。”胡贵妃轻哼一声，站起身来，跟淑妃、德妃一起过去迎接。

其他的诰命以及小姐们，也都齐整整地站好，准备迎接皇贵妃。

“皇贵妃驾到——”

等仪仗队走近的时候，一名随性的小太监立即高声喊道。

所有人齐齐跪下行礼，口中称呼道：“臣妇（臣女）拜见皇贵妃娘娘！”

苏婉乘坐的肩舆，明黄色的盖顶，只是周围却是明黄色半透明的纱帐，上面绣着金色凤凰，可以像床帐一样挂到两侧。

今天风和日丽，又有暖暖春风拂过，很是舒适，苏婉就没有放下纱帐。众人皆可看到皇贵妃的容貌。

“免礼吧！今日不必以国礼参拜。”苏婉开口道。

“谢皇贵妃娘娘，娘娘千岁千岁千千岁。”众人行礼之后，就站了起来。

这时，胡贵妃、淑妃、德妃才上前行躬身行礼，胡贵妃更是皮笑肉不笑地说道：“妹妹给皇贵妃姐姐请安了。”

苏婉位份高，就算再年轻，胡贵妃也得喊她姐姐。

“都是自家姐妹，不必多礼。”苏婉说完，就扶着山茶的手，下了肩舆。

－－－－－－题外话－－－－－－

月票（未完）

18505578885（9p，大手笔啊）、沙漠清兰（2票）、青青子衿2011、xuwenjun27（3票）、地主婆2011（3票）、zhoyi960（2票）、13760722723、waz802、琉璃944257636、daixiaoxuan（6P，（づ￣3￣）づ）15867459980（2P）、楚无痕、　lylagao（3P）、xjy8803（2P）、路志深、我最爱白色（2P）、　wuiwui（3P）、英子789（4P，（づ￣3￣））、nhwhdjh（2P）、一块宝、lyqahfzbgovc、葉柒公子、赶路的猫儿、djcsd8888、　海姑子、139141566（2P）、tingting231107、15889729293、lxhfj2013、caiminyangzi、yf352300、zcy123、13808895701（2P）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十八章不安（二更）

苏婉身上穿着暗红金线绣云纹凤袍，杏黄金缕月华长裙，头戴金掐玉赤金双头曲凤步摇，金丝累凤衔珠钗，点翠祥云镶金串珠凤尾簪，赤金镶红宝石的牡丹大花，琉璃八宝押发等，耳朵上带着红宝石耳坠，腕子上一对金镶九龙戏珠手镯，红翡指环，衬得本就拥有不俗容貌的她，越发显得雍容高贵，光彩夺目起来。

昌武侯府二太太洪氏，看着宛若贵气天成一般的皇贵妃，眼神十分复杂，与几年前相比，小苏氏，似乎又长开了一些，比以前更加美丽，也更加高贵端庄了，最重要的是，她身上的那种自信，那种气势，跟一起爱你更是天壤之别。

她现在完全没有办法将眼前这个女人，跟几年前那个谨小慎微，忍气吞声，被逼的几乎在侯府立不住脚的小苏氏联系起来。

她以前虽然知道小苏氏成了皇贵妃，虽然知道自己应该敬畏，但是，到底没有什么真实感，她对她的印象还停留在以前。

但是见到皇贵妃之后，她就知道，以前的小苏氏，已经彻底消失了。也终于真真切切地感受到了，她就是皇贵妃，一句话就能将她打入深渊的皇帝宠妃，而不是以前那个认她奚落的小苏氏。

她的心里，终于升起了一丝迟来的敬畏和惧怕，神色变得越发恭顺起来。

霍灵芸的心里的波动比洪氏更加激动，她的心理落差只会更大，何况，她还年轻，无法像洪氏那样，那么快就调整好情绪，脸上便带出几分行迹来，因为激动，身体都有些微微颤抖，所幸，她很快就垂下了头，掩住了眼中的强烈情绪，才不至于被人发现不妥。

而第一次见到苏婉的人，都先是惊艳，而后又暗暗拿自己跟皇贵妃比较，有的羡慕，有的嫉妒，有的崇拜，还有极个别的对苏婉心怀恶意，觉得皇贵妃不过是以色侍人的狐媚子，红颜祸水，祸国妖妃，心里顿时就看轻了几分。

季素月见到苏婉的第一眼，就知道自己拍马也比不上她，心中里的嫉妒不甘，几乎冲破天际，但随即就想到，陛下肯定只是看重她的皮相而已，她的内在，必定是污浊不堪的。早晚有一天，陛下会发现她的真面目，对她弃若敝屣的。

但是，她就不一样了。

她虽然容貌不及皇贵妃，但是，她其他地方，却远胜皇贵妃。

陛下绝非只看外貌的肤浅之人，一定能发现她的好的。

这么一想，她顿时就觉得轻松了一些，心里也多了几分自信。

众人避让开来，让皇贵妃可以通行。

苏婉踏上通往池中龙泽亭的单孔石桥，亭中已经设好了宝座，宝座前设着雕漆几，值事太监和宫女在苏婉身后雁翅般排开，手中捧着香珠、绣帕、漱盂、拂尘等物，山茶和菡萏则是站在苏婉旁边。贵妃的桌椅在苏婉左手边，然后德妃，孙淑妃坐在苏婉右下手，孙淑妃下手还有一个位子，却是让陈雅琴坐了。

陈雅琴也没客气，谢了座，引起了众人一阵羡慕。

能让皇贵妃另眼相看的，也只有定远侯世子夫人了。

其他人进了两旁四个亭子里，位份越高，自然是离得越近，位份越低，位子越远。

苏婉见四个亭子满满当当的全是人，便让人将两艘画舫划过来，在上面设了桌椅，让人上去坐了，这才宽松了些。

还有另外两个画舫，是专门让闺秀们表演才艺的，无论是琴棋书画，诗词歌赋，还是舞姿歌喉，都可以展示。

这里都是女眷，又有宫里的娘娘在，就算表演歌舞，也不会辱没身份。

很快，苏婉说了几句场面话，便下令开席，上了酒菜。

众人玩了一个上午，也的确是饿了。

因为苏婉特意吩咐过，所以这次的菜品很能入口，并不单单只是好看吃着乏味，而是相当美味的，又怕热菜凉了不好吃，很大一部分是凉菜，不过，酒却是温过的。

酒过三巡，菜过五味之后，扯了酒席，换了茶点，就到了众人表演才艺的时候了。

胡贵妃和孙淑妃都来了精神。

其实，就算这些席面很美味，众人也不敢多吃，尤其是这些闺秀们，都要打起十二万分的精神，美味菜肴什么时候都可以吃，但是这次可是关乎到她们的终身大事，什么都要往后靠，无论吃什么，她们都感觉味同爵蜡。

刚刚收拾好，立即就有人坐不住，自告奋勇，想要表现才艺了。

第一个是一名礼部主事之女，看起来不过十三岁，一对小虎牙十分可爱。她最擅长作画，苏婉便就地取材，让她画皇家园林中的一处景色，无论是山水，还是花草树木都好。

有人开了头，其他人也纷纷坐不住了，不甘示弱地想要展示自己的本事。

苏婉很好说话，都点头应允了，又对胡贵妃说道：“胡贵妃，你可要仔细挑挑，可千万别挑花了眼。”

反正她对于大皇子的婚事，是绝对不会插手的，就连这次主持宴会，也是赶鸭子上架，她这次是抱着轻松的心态来的。古代娱乐节目少，难得有这么一个娱乐自己的机会，她当然要好好享受了。其他的，就交给胡贵妃和孙淑妃好了。

胡贵妃扯了扯嘴角，笑道：“多谢皇贵妃提醒，妹妹省得。”

不过，听到苏婉这么说，胡贵妃心里到底是松了一口气，她就怕苏婉插手大皇子的婚事，依照陛下对她的宠爱，还真有可能会同意，这是她绝对不愿意见到的。

就在这时，霍灵芸终于忍不住站了出来说道：“启禀皇贵妃，臣女昌武侯之女霍氏，也有才艺想要展示，希望皇贵妃和贵妃娘娘都能够应允。”

听到霍灵芸自报身份，那些曾经听过皇贵妃八卦的人，顿时都兴奋起来，几乎是不约而同地看向皇贵妃，想要发现一点端倪。

就连胡贵妃她们都带着一丝看好戏的神态，看向苏婉，眼中带着几分恶意和嘲讽。

可惜，皇贵妃的表现却让她们失望了。她对霍灵芸对其他人根本没有什么区别，连眉毛都没皱一下，仿佛是真得不认识她一般。

其实，对苏婉来说，过去的事情，已经不值得她放在心里了。面对昌武侯太夫人时，她的心里都不会有丝毫波动，何况是是对区区一个霍灵芸。

“那霍姑娘想要表演什么才艺呢？”苏婉问道。

“回娘娘的话，臣女想要作诗一首。”霍灵芸恭敬地说道。

苏婉却没有回答，而是问胡贵妃道：“贵妃妹妹意下如何？”

胡贵妃对于霍灵芸的确很感兴趣，毕竟，她身后还有一个昌武侯，何况，她相信，昌武侯府的人也肯定对皇贵妃恨之入骨，他们有着共同的敌人，不用担心对方站在皇贵妃那一方，这对她来说，可是极大的好事。

所以，胡贵妃立即笑道：“妹妹没什么意见，本宫也想看看霍姑娘的才艺呢！”

说完，她还看了霍灵芸一眼，眼中带了几分鼓励和欣赏。

这让霍灵芸心里的那丝难堪瞬间化为乌有，心里激动不已，眼睛一下子就亮了起来，立即福身说道：“臣女一定不会让娘娘失望的。”

霍灵芸下了亭子，上了画舫，那里早就预备下了文房四宝，她可以随时取用。

与此同时，另一个画舫上，正有一名女子在弹奏琵琶，不得不说，她的琵琶已经有些火候，否则，也不会出来献丑了。

可惜，苏婉没什么音乐细胞，听了一会儿，就不耐烦了。

何况，她口味也早已经被教坊司的人给养刁了，一般人还真不能入耳。

可以说，她只对那些字画十分感兴趣。

可惜，作画的还没做完，写字的也不多，苏婉便有些无聊了。

坐了一会儿，苏婉就起身出去走走，这里有胡贵妃在，能够镇得住场子。

苏婉一走，陈雅琴也跟了上来。

众人看到皇贵妃离开了，虽然有些诧异，却也没有太过惊讶。

就连那些闺秀们也是如此，她们表演才艺的目的，是为了让胡贵妃欣赏，皇贵妃在不在，影响不大。

当然，苏婉一走，也有一些人很是松了口气。

季素月见到苏婉起身离开，咬了咬嘴唇，眼中闪过一丝坚定，也起身想要溜走，谁知道却被她的小姑子周涵云给拦住了，只见她似笑非笑地看着季素月道：“你这是要去哪儿？”

别看周涵云年纪小，季素月却是有点怕她，支支吾吾地说道：“我出去走走。”

周涵云上下打量了她一眼，眼中露出一丝轻蔑之色，说道：“去吧，别给我们周家惹事，否则，我回去后告诉母亲，一定扒了你的皮，记得快去快去回。”

季素月心不在焉地匆匆点了点头，没有说话就离开了。

见到季素月慌张离开的背影，周涵云忍不住皱了下眉头，总觉得有些不对劲，却又说不上来是哪里不对劲。

“算了，可能是我想多了，说不定她真的只是尿急而已。”周涵云如此想道，也压下了心中的那一丝不安。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六十九章教训（一更）

苏婉上了环湖长廊，在前面走着，陈雅琴落后半步随行，就算她跟苏婉情同姐妹，也不能逾越了规矩。其他的宫女太监都在后面不远不近地跟着。

陈雅琴是第一次来这西苑，而苏婉这两年内，却是来了好多次，对这里可是熟悉的很，一边走一边为她介绍风景。

走了一会儿，陈雅琴就突然就将话题扯到了霍灵芸的身上。

“我们昌武侯的大小姐，似乎有意做皇子妃啊。”霍灵芸明明是向苏婉请示，一双眼睛却只看向胡贵妃，意图真得很明显。

苏婉轻轻一笑，说道：“她有这样的志向，我一点也不意外。”霍灵芸的眼界一向高，昌武侯太夫人也想让霍家再出一个皇妃。

“难道你不就担心？”陈雅琴问道。

“担心什么？”苏婉不在意地问道。

“万一霍家大小姐成了大皇子妃，昌武侯府可就要跟大皇子绑在一起了。”若是将来大皇子真得被封为太子，对苏婉来说，也是一个威胁。

“不会的。”苏婉摇头轻笑道，“姐姐放心吧，霍家大小姐是不可能嫁给大皇子的。”

别说皇上不会同意，就是昌武侯也不一定会同意。

听苏婉说的笃定，陈雅琴便以为她已经跟皇上通了气，也没多问，提着的心却是放了下去。

“这就好。”陈雅琴终于笑了起来，一脸地轻松。

皇上正值壮年，春秋鼎盛，九皇子虽然现在还小，却也未必没有登上皇位的可能。

她心里自然是希望九皇子登上皇位的，可以说，她和整个定远侯府的立场，在九皇子出生的时候，就已经决定了。

两人走了一会儿也有些累了，便打算坐下来歇歇。

菡萏见状，立即命人将锦垫放在美人靠上，请苏婉和陈雅琴坐了。

苏婉刚坐下来，就听到不远处传来争执声，顿时忍不住蹙了下眉头，循声望了过去，但是因为被一众宫女太监挡住，并未瞧见。

“娘娘，奴婢过去瞧瞧。”山茶说道。

“也好。”苏婉点了点头。

山茶屈膝行了一礼，就过去询问了。

没一会儿，山茶就回来了，说道：“娘娘，有位夫人鬼鬼祟祟地跟在后面，妄图接近娘娘，被我们的人发现后，就吵着闹着想要见娘娘。奴婢们怕她对娘娘不利，现在已经将她控制住了，奴婢还命人通知了禁军。”

陈雅琴闻言，简直都要惊呆了，说道：“这可真是天下之大，无奇不有，她不想要命了。”

竟然敢偷偷摸摸地跟踪皇贵妃，难道就不怕被人当成此刻给抓起来？就是死了也白死，说不定还会牵连家人，到底是哪家的夫人这么蠢？还是说，她的身份真有问题，可不能让皇贵妃涉险。

“娘娘还是等禁军来了再处理吧，免得她狗急跳墙，伤了娘娘。”陈雅琴劝道，她也担心对方是故意被抓，借此接近娘娘，好对皇贵妃不利。

苏婉点了点头，说道：“姐姐说的极是。”她才不会那么傻，让人直接押送过来呢！

因为皇贵妃要在西苑设宴，御马监早就派了禁军保护。

果然，腾骧左卫的一名千户，带着两队带刀禁卫军，迅速赶到了，将季素月给抓了起来。

腾骧左卫的出现，也惊动了在五龙亭的一众女眷。

苏婉怕引起骚乱，就派了王忠过去安抚了一下，

“微臣腾骧左卫千户齐鸣，拜见皇贵妃娘娘，微臣救驾来迟，还请娘娘恕罪。”将人抓住之后，齐千户才松了一口气，这才上前单膝跪地拜见皇贵妃。

“齐千户不必多礼，先起来吧。”苏婉说道。

“谢娘娘。”齐千户这才站起身来，不敢直视皇贵妃，只垂着头躬身问道：“不知娘娘想要如何处置刺客？”

季素月听到对方将自己说成此刻，顿时又惊又怕，眼中满是焦急之色，想要辩解，却因为被堵上了嘴，根本说不出话来，只能“呜呜”的叫着，吓得眼泪都流了下来。

她就算再蠢也知道，万一被按上一个刺杀皇贵妃的罪名，她极死定了。

苏婉听到那边的动静，说道，：“将她押过来，本宫问她两句话。”

至少要明白，她到底是什么人，跟着自己又想要做什么？她倒是不太相信对方是个刺客。

现在有了禁军保护，她就算真是刺客，她也不用怕。

齐千户应了一声，微微侧身招了招手，就见两名禁军，像是拖死狗一般，将被反绑的季素月拖拽了过来，随后，将她的头狠狠按在地上，让她侧脸贴着地面，这才扯掉了堵着她嘴巴的布团。

季素月的嘴巴一得自由，立即开始求饶喊冤：“娘娘饶命啊，臣妇不是刺客，臣妇夫家姓周，是正六品大理寺寺正，长兄是显德九年探花，如今的翰林院侍讲季熙，还请娘娘明察。”

季熙？

苏婉听到这个名字，感觉有些熟悉，仔细想了想，才想起了他的身份来历，同时，也想起了眼前这名女子的身份。

不但苏婉想了起来，就是陈雅琴也想了起来，想起当初季素月的胡搅蛮缠，再看到狼狈的季素月，陈雅琴的眼中，不由闪过一丝轻蔑。

她当初就觉得她脑袋有问题，没想到直到现在也没什么长进。

“你抬起头来，让本宫瞧瞧。”苏婉挥了挥手，让禁军侍卫放开她，反正她现在也被五花大绑，伤不了她。

两名视为放开季素月，退后一步，手依旧放在刀柄上，一双眼睛死死盯着她，万一季素月有异动，他们会立刻出手结果了她。

他们的任务就是保护皇贵妃，宁可错杀也不能放过一个，否则，伤了皇贵妃一根头发，他们都要陪葬。

季素月被放开之后，就挣扎着直起了身子，抬起头看向苏婉。只是双膝依旧跪在地上，皇贵妃没说话，她就不敢起来。

之前离得远，她看得不太清楚，即便如此，她也能看出皇贵妃容貌不俗。现在，她离皇贵妃却只有几步远，看得就更加清楚了。

容貌岂止是不俗？容貌、气质，简直让人难描难画，真可谓神仙妃子，她见过的美人那么多，却没有一个人能比得上她的。

老天爷可真钟爱她，几乎将所有没好的东西，都给予了她。看到高贵、美丽的皇贵妃，再想想自己这副灰头土脸的模样，越发让她感到自惭形秽。

季素月很快就垂下了眼睛，好像不敢直视皇贵妃一般。其实，是她怕自己会控制不住自己的情绪，泄露对她的嫉恨和不甘。

就算她很快垂下了眼睛，苏婉也看到了她眼中对自己一丝敌视、审视还有嫉妒，不由微微垂头一笑。

她记得自己没得罪过她吧？甚至还可以说帮过她的母亲，那她对自己的敌意又是从何而来？

苏婉有种感觉，对方已经认出了她。不过无所谓，就算所有人都认出了她，他们也只睁着眼说瞎话，不敢说出半个字来。

“说吧，你跟鬼鬼祟祟地跟踪本宫，到底是想要做什么？”苏婉声音带着一分慵懒，原本现在该是她午睡的时辰，现在便有些困倦了。

离此地不远处就有一处行宫，苏婉打算处理完这件事就去小憩一会儿。

季素月垂着头，貌似恭敬地道：“臣妇……臣妇不是有意冒犯娘娘，臣妇只是想要跟娘娘说几句话而已。”

“有什么话，你现在就说吧？”苏婉倒是很想听听，她到底想要跟自己说什么。

季素月扭捏了几下，小声道：“还请娘娘屏退左右！”

“这里又没有外人，有什么话你只管说便是。”苏婉说道。

身上嫌疑还没洗清呢，就像让她屏退左右，她脑门被驴踢了吗？

“可是……”季素月还想要再争辩。

苏婉冷笑一声，“不想说就滚！你没资格跟本宫提条件，齐千户，将她押下去吧！”

季素月一下子慌了，急忙叩头说道：“娘娘不要，奴婢说就是了。”

“你说吧！”苏婉淡淡说道。

季素月咬着嘴唇，神色看起来有些为难，还有些难堪，就在苏婉不耐烦的时候，她终于开口了，声音亦多了几分坚定：“皇贵妃娘娘，臣妇……臣妇想要求见陛下，还望娘娘能够成全。”

说着，就向苏婉深深地叩拜了下去。

苏婉闻言，眼中瞬间一丝了然，唇边带了几分冷意——

原来又是一个痴心妄想之人。

此时，突然想起来，当初，季素月是见过她跟陛下的，怕是那个时候，她就已经起了心思，直到现在嫁人了还念念不忘。

而一旁的陈雅琴，则是瞠目结舌，看向季素月的眼神，就宛如看一个神经病。

“你身为下臣之妻，想见陛下做什么？”苏婉问道。

季素月自然不敢说自己仰慕陛下，她也没这个胆量敢这么说，更别说，皇贵妃又是个醋坛子，说不定直接就让人将她当成此刻抓起来了，可是，她一时又想不起什么说辞来，便开始支支吾吾起来。

“你是不想说？还是不敢说？”苏婉冷笑着说道。

“臣妇……臣妇……”

“行了，你不必说了。”苏婉挥手打断了她，“无论你有什么缘由，陛下都不可能会见你的，你就死了这条心吧？”

苏婉的话，瞬间激怒了季素月，也激起了她心里长久以来堆积的嫉妒和不甘，竟是直接红着眼睛尖声吼道：“皇贵妃，你这是公报私仇，根本不敢让我见陛下，你怕陛下会移情别恋喜欢上我，怕我夺了你的宠爱，你果然是个善妒无耻的女人，你根本配不上皇上……唔唔……”

她话还会说完，就被人强行堵上了嘴，但她依旧挣扎着，用发红的眼睛瞪视苏婉。

众人均被季素月的话吓了个半死，一瞬间都矮了半截，跪下身去，不敢看皇贵妃的脸色。

苏婉却是不怒反笑，她才不会因为这么一个疯女人生气，不过，这不代表她会饶过她。

“山茶，教教她什么是规矩。”苏婉说道。

“是，娘娘。”山茶面无表情的走过去，季素月愤怒而有惊恐地看着她。

山茶突然左右开弓，噼里啪啦地打起了她的耳光。

山茶力气大，练武后，力气就更大了，没打两下，季素月的脸就已经肿得不成样子了，但山茶却视而不见，依旧没有停手，二十几个巴掌下来，季素月嘴里的牙都没几颗了，一张脸已经不能看了，季素月连哭都哭不出来了。

苏婉这才让山茶停下，吩咐道：“将周家的姑娘请过来。”

周涵云听到皇贵妃召见，心里紧张忐忑的同时，也越发不安了，右眼皮直跳，总觉得有什么不好的事情发生。

当她见到，季素月被五花大绑，像是死狗一般躺在地上，一张脸已经看不出原本的容貌时，就知道自己心里不好的预感给应验了。

她心里虽然震惊，却也不敢多看，立即跪下来拜见苏婉。

苏婉没有让她起来，只是命令菡萏，将刚才的事情，一五一十地给周涵云说了一遍。

周涵云听完之后，又羞又气，脸色红得几乎都要滴出血来。

她怎么也没想到，季素月不但愚蠢透顶，还不守妇道，谁给她的胆子和自信，竟敢肖想皇上，也不看看自己什么模样，简直连癞蛤蟆都不如，更别说，她还对皇贵妃娘娘不敬，彻底得罪了皇贵妃。偏偏这样的人，竟然还是她嫂子，这下，就连周家恐怕都要被她连累了。

想到这里，周涵云不由悲从心来，只能想进办法跟她撇清关系，跪伏下来，哭道：“皇贵妃娘娘，臣女真的不知道她竟是这样的人，更不知道她竟会有这等大逆不道的想法。早知如此，我们周家是绝对不会娶这样的不知廉耻的女人为妻的。她的所作所为，我们周家并不知情，还请娘娘明察。”

周涵云说不知情，苏婉这倒是相信，否则，周家就是拼着得罪季熙，也会休了她。

但是，季素月到底是周家媳妇，季素月惹火，周家也责无旁贷，想要完全撇清，那是不可能的。

－－－－－－题外话－－－－－－

本来想要稍稍休息一下的，虽然有些晚，到底还是更新了，（づ￣3￣）

谢谢13474747007、flj880614、13589726573，风中的云朵（3P）5热度评价。

谢亲亲们的月票——

flj880614、绫香（2票）、13987699073、老黑妮子（2票）、18772116007、cief、13819116013、1186364595、风中的云朵、15901619651、Sdzhangqiuju、s811fish、wy1970xm、丑喵喵喵（2P）、xiaoyoufeier（3p）、jchlchxq（3P）、649462、yrh321321（2P）、yrh321321（2P）、yrh321321、美人暗妖娆（2P）。

痴柔情　送了5颗钻石

fangw80　打赏了188币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十章公报私仇（二更）

季素月此时还没有失去意识，听到周涵云的话，眼中不由迸射出一丝怨毒来，若不是他们周家糟践自己，她又怎么会一直牵挂着着圣上，将皇上当成她唯一的救命稻草，想要孤注一掷呢！

她不守妇道，不知廉耻，那皇贵妃算什么？

凭什么皇贵妃红杏出墙，就得到陛下的喜欢，成了高高在上的皇贵妃娘娘，还能让人人跪伏在她的脚下为她歌功颂德，而她就不可以？

她除了样貌不如皇贵妃之外，她哪里比不上她？

苏婉见季素月犹自不知悔改，还有心情怨恨别人，不由冷笑一声，道：“无论你们知不知情，季氏终归是你们周家的媳妇，你们周家一样有管教不严之罪。”

周涵云闻言，心里恨死了季素月，对于皇贵妃，她却不敢生出什么怨恨来，她可不像季素月那个蠢货，竟然连皇贵妃都敢辱骂鄙视。

“是，臣女回府后，一定会将此事禀明母亲，以后严格教导季氏，让她安安分分的，以后再不敢出来作乱。”周涵云恭敬地说道。

“是该好好管教。”苏婉说道，随后叹了口气，“本宫真不明白，为什么季老夫人能够教导出探花郎这样的年轻俊杰，朝中栋梁，却将女儿教养成这副模样？”

周涵云沉默不语，她是小辈，就算心中再生气，不能说季母的不是。

“看在周家的面子上，本宫就先饶了她这一回，若是让本宫听到她又出了什么幺蛾子，那就别怪本宫下心狠了。”苏婉终于松口说道。

周涵云闻言，脸上露出真诚又感激地笑容来，磕头道：“是，臣女多谢娘娘慈悲，臣女保证，季氏以后绝不会再兴风作浪了。”

“但愿如此。”苏婉淡淡说道。

季素月的哥哥是探花郎，不到逼不得已，周家也不想得罪季家，所以，基本不可能休了季氏，他们只会软禁她，用各种手段磋磨他，这对季氏来说，恐怕还不如坐牢呢。

对于季素月来说，周家的人都是她的克星。再加上她之前还想要勾引皇上，给丈夫戴绿帽子，甚至冒犯皇贵妃，差点给周家带了灾祸，这已经触到了周家的逆鳞，他们会饶过季素月才怪？

恶人自有恶人磨，周家的人虽算不得坏人，但对季素月来说，肯定算的是是坏人了。

季素月听到两人的对话，眼中果然露出了惊恐、绝望之色。

这会儿，她倒是知道向皇贵妃求饶来了，只是她说不出话来，只能吃力的爬起身，向苏婉叩头，一脸哀求之色，再配上她那副尊荣，看起来十分可怜。

可惜，苏婉早就看透了她，知道她是个恩将仇报白眼狼，心里的气还没消呢，又怎么可能对她心软？

苏婉吩咐齐千户道：“派两个人押送季氏回周府。”

齐千户应下之后，就命人将季素月拖走了。

皇贵妃娘娘说的是押送季氏回周府，那肯定不会让她舒舒服服地回去。

苏婉看了神色不安的周涵云一眼，说道：“周姑娘肯定也没心思参加什么宴会了，就先回去吧！”

周涵云求之不得，感激地向苏婉道了谢，这才退了下去。

很快，则游廊下就只剩下苏婉一行人了。

“娘娘这么做，岂不是太便宜他们了？”陈雅琴轻哼一声说道。

“他们？”苏婉失笑。

“就是季氏和周家的人呗。”陈雅琴道，“像季氏这种人，就是直接打死也不为过。”

苏婉笑道：“何必为她脏了自己的手呢？我若真让人打死她，说不定，下一刻就有人直接跳出来指责我了，我有理也变成了没理儿，再说了，让她活着，对她来说，恐怕比死了还要难受。”

“那周家呢？娘娘就这么放过他们了？”陈雅琴还是有些不平气。这件事，周家也不无辜。

“周家？”苏婉笑了笑，“他们毕竟是朝廷命官，我也不好直接插手。”

见陈雅琴还是耿耿于怀，苏婉扑哧笑道：“姐姐放心，自然不会这么便宜了他们。因为只有让他们感觉到痛，他们才会真正痛恨季氏。”然后不遗余力地磋磨她，季氏哪里还有好日子过？对她来说，也跟地狱差不多了吧！

陈雅琴想了想，也笑了起来，她倒是忘记了还有皇上了。以皇上对皇贵妃的宠爱，又怎么会对此事置之不理呢！这次，周家恐怕真要倒霉了。

果然，没过几天，季素月的丈夫，那位正六品的大理寺寺正，就因为办差了一件事，而被揪住小辫子被降了职，成了从六品的大理寺寺副。

周家显然明白是因何降职，一腔憋屈怒火，直接就发泄到了季素月的身上。同时，他们也松了一口气，只是降了一级而已，而不是撤职，这说明，陛下只是给他们一点小小的警告，只要他们以后不犯错，还是可以升上去的。

但即便如此，也让周府脸面无光，对季素月越发看不顺眼了。

除此之外，季家也受到了影响。

虽没有影响到季熙的仕途，但季母却被皇贵妃训斥为教女无方，不过，看在她还培养出一个探花郎，又是寡母，十分不易的份上，就不轻不重地说了两句，没有过于责罚。

但季母还是十分羞愧，将近两个月没有出门。

有了季素月的例子，京城里有女儿的人家，都被敲响了警钟。无论是嫡女，还是庶女，都要重视起来。尤其是那些对庶女不不太上心的人家，从这天起，也开始重视起庶女的教育来，免得她们将来闯下大祸，连累家族。

因为这件事，倒是让不少庶女得益，也因此对皇贵妃心生感激。

当然，这都是后话了。

苏婉此时也没了困意，去行宫小憩的行程自然也就泡汤了，两人坐了一会儿，就回了五龙亭。

此时，闺秀们的才艺，能展示的差不多也都展示完了，刚才看过了歌舞，听过了乐曲，此时，胡贵妃还有孙德妃以及周德妃正在品鉴已经做好的诗画。

皇贵妃来了之后，众人都站了起来，屈膝行礼。

胡贵妃三人也站起来恭迎胡贵妃，胡贵妃身边，站着一位妙龄少女，不是霍灵芸是谁？

苏婉目不斜视，就坐回了中间的宝座，让众人不必多礼，大家重新落座。

霍灵芸低却垂着头，好似一下子就变得沉默起来。

苏婉未来之前，她还带着端庄而又羞涩的笑意，跟胡贵妃说着话，现在苏婉来了，她倒是变成闷葫芦了。

胡贵妃也看出了霍灵芸的沉默，眼睛一转，脸上瞬间便带上一丝笑意，拉着霍灵芸的手走到苏婉跟前，笑着对苏婉说道：“姐姐看我身边这位姑娘如何？”

苏婉这才打量了霍灵芸一眼，点了点头，说道：“的确不错。怎么，贵妃看上霍家姑娘了？”

一听这话，所有人的目光都集中了这边，更有几位比较出色的少女，看向霍灵芸的眼神中，都带上了几分敌意。

霍灵芸也不免脸色微红，将头垂得更低了。显然她心中的羞涩，压过了对苏婉的那丝畏惧不安。

胡贵妃神色柔和地看了霍灵芸一眼，说道：“我的确非常喜欢霍姑娘。只是本宫喜欢不管用，此事还需要陛下点头。”

苏婉见到胡贵妃竟然当众表示非常满意霍灵芸，甚至没有丝毫遮掩，不免有些愕然。

这种婚姻大事，怎么能拿到明面上来说？而且还是众目睽睽之下，若是此事不成，霍灵芸的处境可就尴尬了。

而且，苏婉很确定，此事必定不能成。

苏婉看了看霍灵芸，发现她听到胡贵妃的话后，脸色更加红了，只有娇羞，没有气愤，没有茫然，更没有感到丝毫不妥。

可能在她看来，皇家的规矩跟普通人家不同。因为皇家若是看中了一个女子，只需陛下下个圣旨就成，根本不需要询问女方父母的意思。

不过，这跟苏婉没有关系。

苏婉颔首说道：“此事自然需要陛下同意才行。”

“所以，妹妹才来求姐姐帮忙呀！”胡贵妃一脸诚恳地说道。

苏婉闻言，似笑非笑地瞥了她一眼，“帮忙？帮什么忙？”

胡贵妃笑眯眯地说道：“姐姐不是也觉得霍姑娘挺好吗？既然如此，帮扶他一把又有什么不可以？陛下那么宠爱姐姐，只要姐姐肯在陛下为霍家姑娘说两句好话，陛下岂有不同意的道理？”

苏婉一下子收敛了笑意，冷冷看向胡贵妃，说道：“胡贵妃，你这是在开玩笑吗？”

“我这么低声下气地求你，怎么就是开玩笑了？”胡贵妃说道。

“你若不是开玩笑，怎么会说出这等大逆不道的话来？”苏婉冷哼一声说道，“难道在贵妃眼里，陛下就是那种色令智昏，偏听偏信的昏君不成？”

“你……你血口喷人，我何时这么说了？”胡贵妃又是心虚，又是愤怒地说道。

“既然如此，那你就亲自跟陛下说去。”苏婉说道。

胡贵妃听到这里，却是冷笑一声道：“皇贵妃娘娘不愿意帮忙，莫不是对霍姑娘有所不满，想要公报私仇？”

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O~，二更来了。（づ￣3￣）づ太困了，写着写着差点睡着，今天效率大大的不行，╮（╯▽╰）╭

谢亲亲们的月票——

cherryz0902、19710518、青青子衿2011、ya0705、高原风雪、lulirlee（8票，耐你，（づ￣3￣）づ╭）　304329641、我最爱佳佳、嘿鱼儿、renyr71、迷糊de蘑菇、嘻虎虎、秦月夜（4P，（づ￣3￣）づ）、qqiong213（2P）、叶晓玲玲、Yao200874abc（4票，必须亲）、幸福的小囡囡（10票啊，膜拜之，（づ￣3￣）づ）、niuniu551920（2P）、碧海蓝天日日晴（3票）、051382880653（3P）、yezhiqiu0911（6p，太耐你了，（づ￣3￣）づ）。

wendy1016　（1钻5花）、yoyu2003（10钻）、275486694（1花）、13995513378（188币）、红尘一笑2（100币）。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十一章皇贵妃之威（一更）

“公报私仇？”苏婉脸上的表情十分玩味，“胡贵妃此话从何说起？本宫跟霍姑娘不过第一次见面，连话都没有说上两句，哪里就有私仇了？”

胡贵妃看着苏婉笑意盈盈，根本就是有恃无恐，心里暗恨，也不甘示弱地轻笑一声，意有所指地说道：“这妹妹就不清楚了，说不定是前世的宿怨。”

“你既然不清楚，只凭一个可笑的理由，就敢在本宫面前胡说八道，败坏本宫的声誉，胡贵妃，谁给你的胆子？”苏婉弹了弹指甲，神色淡淡地说道。

胡贵妃见到苏婉态度强硬，也不由心中一凛，生出几分忐忑和心虚来。她身为贵妃，自然更明白，皇贵妃在皇上心中的地位，可是，让她在众目睽睽之下，对皇贵妃服软，她也做不到，否则，谁还能瞧得起她这个贵妃？

胡贵妃说说道：“本宫不过随意说了一句玩笑话而已，皇贵妃姐姐何必当真？姐姐恼羞成怒，莫不是被妹妹给说中了？”

“玩笑？”苏婉冷冷一笑，“原来当众污蔑本宫，对本宫不敬，都只是个玩笑而已，若是胡贵妃不开玩笑，那你岂不是都敢对本宫动手了？”

胡贵妃脸色变幻不定，眼中闪过恐惧、屈辱和不甘，她垂下眼帘，才勉强扯出一个笑容来，说道：“皇贵妃娘娘言重了，妾身岂敢？”

“本宫料你也不敢！退下吧！等回宫之后，再来本宫这里领罚。”苏婉淡淡说道。

当着这么多人的面，苏婉也不好惩罚她。

否则倒是让外人看笑话了。

但胡贵妃对自己不敬也是事实，让她轻易放过她，也是不可能的。

事不过三。

胡贵妃三番两次对她不敬，她若是还高高拿起，轻轻放下，她就真是个没脾气的软包子。

胡贵妃的脸色一下子变得苍白起来。

皇贵妃手段仁慈，对于那些无意冒犯了自己的人，也不怎么怪罪，这点她很清楚，甚至私底下还屡屡嘲笑她假仁假义，伪善，还装大度。但她知道，皇贵妃这种性子，对自己有利无害。

所以，她才敢当众跟皇贵妃呛声，就是看准了她不会拿自己怎么样，顶多是说她两句罢了，不会对她有什么实质性的伤害，以前不都是这样？

何况，这次还是众目睽睽之下，皇贵妃就是为了名声着想，也该放过她才是。

哪里想到，苏婉这次竟然没有故做大度的放过她，反而开始追究起来，这让她顿时有些恐慌无措，甚至乱了手脚，竟是直接质问苏婉道：“皇贵妃姐姐不是最宽容大度的吗？妹妹不过是跟你开了两句玩笑而已，姐姐为何就容不下了？”

因为太过激动，声音都显得有些尖利。她若是去皇贵妃那里领罚，陛下肯定也会知道，陛下对她可不会手下留情。

与其说她惧怕皇贵妃，倒不如说她惧怕陛下。

如今皇后一脉刚刚被打压下去，大皇子被封为太子的呼声很高，若是她也落得跟皇后一样的下场，大皇子怎么办？这好不容易才有的大好的局面，怕是立即就要功亏一篑了。

她怎么会允许？

苏婉微微眯了眯眼睛，冷冷说道：“怎么？胡贵妃是在质疑本宫的决定？你以前三番五次地对讥讽本宫，本宫没跟你计较，但你屡教不改，将本宫的好意，当成软弱可欺，没有丝毫悔意，没有办法，本宫也只好给你一点教训了。原本本宫还想要给你几分脸面，既然你给脸不要脸，本宫就遂了你的意。”

说完，苏婉立即吩咐道：“来人，传本宫旨意，胡贵妃对本宫不敬，多次顶撞本宫，特剥夺其贵妃封号，收回其贵妃金册，降为胡妃，禁足半年，没有宣召，踏出翊坤宫一步。”

胡贵妃这个正一品贵妃，立即就被将了一级，成了从一品妃，还没了封号。

“你……你敢……皇贵妃，你没这个权力。”胡贵妃闻言不由惊怒交加，不敢置信中，就带着几分恐惧。

苏婉轻笑一声，说道：“本宫身为副后，如今皇后娘娘身体不适，正在修养，由本宫执掌凤印，代管后宫，怎么就没这个权力了？如果胡妃不服气的话，可以去找圣上，本宫绝不拦着。”

胡妃面若死灰，几乎站立不住，辛亏一旁霍灵芸及时扶住了她，才没有出丑。

在场所有人都噤若寒蝉，孙淑妃，周德妃更是垂着头不敢说话，深怕牵连到自己身上。

皇贵妃若是不计较便罢，若是她真计较起来，还真没有敢去捋虎须。

一众诰命夫人，还有名门闺秀们，也不由心中一紧，对皇贵妃充满了敬畏，也终于对这位皇贵妃的受宠程度，有了明确的认知。

什么叫做宠冠后宫，一手遮天，皇贵妃这样就是，随口便能定人前途，乃至生死，根本就没人敢反驳。

一个贵妃之位，说撸就撸了，而且还是一副有恃无恐的模样，就是皇后娘娘，都不敢这么做。

可皇贵妃却偏偏这座了，而且轻飘飘地，好似一点都没当一回事。

昌武侯府二太太洪氏，从头至尾都低着头，现在更恨不得将自己的头直接缩到身体里去，生怕皇贵妃看到自己，跟她算账。虽然知道皇贵妃顾及身份，不太可能对付她，但她还是十分害怕。

她真得被皇贵妃的权势和手段给吓到了。

对于众人反应，苏婉都没放在心上。

前朝的事情她管不着，后宫的事情，却是可以随她处置的，这是她的权力，只要皇上不反对，谁也不敢说她做得不对。

她是好性，有时候还心软，那是因为，她不想因为一点点小事，就大动干戈，但如果有些人屡教不改，时不时就出来恶心你一把，那她也不会继续容忍。

霍灵芸脸色也不必胡贵妃好看，她垂下眼帘，遮住了眼中复杂而又带着恐惧的情绪。

她也算是第一次感受到了什么叫做皇贵妃之威，突然就失去了跟皇贵妃对抗的勇气。

她不禁有些怀疑，就算她嫁给了大皇子，甚至成了太子妃，恐怕也无法跟皇贵妃相抗衡，她以前的想法，真是很傻很天真。

皇贵妃在后宫一家独大，陛下宠爱非常，以后她就是成了太子妃，少不得也要在皇贵妃手底下讨生活。如果皇贵妃在陛下面前说几句话，怕是太子的日子也不好过。

再说了。皇上还这么年轻，太子登上皇位不知要等到猴年马月，她真得能坚持到那个时候吗？

霍灵芸心里的想法也开始动摇起来，眼中多了几分迷惘。

苏婉让人将魂不守舍的胡妃送回了翊坤宫。

霍灵芸也失魂落魄地退回了自己的位置。

但是才艺展示还没完，只能继续下去，可惜，大家都有些心不在焉了。

原本还没有出场的闺秀们，原本还打算摩拳擦掌，一展所长，此刻也没了心思，竟是无人再上台表演了。

不过，那些呈送上来的字画，苏婉却很感兴趣，挨个看了一遍，这让那些选了其他才艺的闺秀们，后悔不已，早知道皇贵妃对字画感兴趣，她们也选择写字作画了，若是能让皇贵妃另眼相看，得到皇贵妃的夸奖，以后婚事也会是哪里许多。

“咦？”苏婉看中了一副字，写得竟是梅花篆字，不由惊讶出声。

梅花篆字，远看为花，近看为字，花中有字，字里藏花，花字相融，自成一体。

原本懂篆字的就不多，再加上梅花点缀，就更加生涩难懂了，对方竟然还能写成这样，虽然看起来不够火候，却已经令人敬佩了。

“这梅花篆字是谁写的？”苏婉问道。

此时，右边的浮翠亭上，一名身穿鹅黄色衣衫的女子款款站起身来，福身说道：“回禀皇贵妃娘娘，正是臣女的拙作。”

苏婉眯眼打量了一眼，说道：“你过来让本宫瞧瞧。”

“是。”鹅黄色衣衫的女子，出了浮翠亭，走过了凉亭之间的桥桥梁，缓缓进入了龙泽亭，在苏婉几步外站定，又屈膝向苏婉行礼。

“臣女见过皇贵妃娘娘。”

她走近之后，苏婉见对方不过刚刚积极，容貌十分不俗，娇而不燥，艳而不媚，优雅淡然，宛如一朵春黄菊，芳熏百草，色冠群英，不由也心生好感，问道：“你是哪家的女儿？”

此时，孙贵妃倒是插嘴道：“娘娘，妾身倒是认得她，乃礼部黄侍郎的嫡孙女。”

“原来是黄姑娘。”苏婉点了点头，“黄姑娘什么时候开始练习梅花篆字的？”

“臣女自打五岁起，就开始练习梅花篆字了，至今已经有十年了。”黄媛香不卑不亢地回答道。

“小小年纪，竟然还能坚持下来，直到现在，真是了不得，怪不得写得这样好。”苏婉赞赏地说道。

“娘娘过奖了。”黄媛香低着头，略显羞涩地说道。

苏婉又鼓励了她几句，才放她回去。

众人见到黄媛香受到皇贵妃的青睐，不由羡慕地看向她。

黄媛香却是大大方方的，唇边带着一丝笑意，看起来倒是十分平静。

除了黄媛香的梅花篆字之外，苏婉还表扬了两副画作，还有几幅字，只是她们都没有像黄媛香那样，被皇贵妃叫到跟前去，因此，倒是这位黄媛香更出风头。

－－－－－－题外话－－－－－－

之前给卡住了。

谢谢王兰英、シㄚo菋檤、20090108　、玻璃碎雪、天蒼澪、tangbifei、994319862、yaoxiuhua　、幸福的小囡囡　、碧海蓝天日日晴、051382880653的5热度评价。

谢亲亲们的月票——

姹紫嫣红的花、774017972（2票）、yuanyuer10、王兰英、

云中月爱阳光（5票（づ￣3￣）づ）15867459980、加油2011（7P，必须亲）、zhoumin1978（5P，耐你（づ￣3￣）づ）、20090108、　　yrh321321（2P）、cqyuyu（2p）、cynthiagung（2P）、玻璃碎雪　　、shirley1111、dywxlily、yszzh202、13923126599、玖枢、tangbifei（5票，耐你（づ￣3￣）づ994319862（6票，必须亲（づ￣3￣）づ）s811fish。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十二章变成小媳妇（二更）

黄媛香被皇贵妃另眼相看，想必过不了多久，黄侍郎家的门槛儿，就要被媒婆给踏破了。

黄媛香是跟着她的母亲一起来西苑的，她祖父是当朝礼部侍郎，但她的父亲却只是个从五品的知州，父亲带了两个姨娘去了任上，她的母亲宋氏则是留在京城照顾家小。

她如今刚刚及笄，年龄比两位皇子还要大，当上皇子妃的希望渺茫。

不过，宋氏也不希望女儿嫁给皇子，黄家也没有战队的意图，宋氏带她来西苑的目的，就是为了给她寻一门好亲事。

女儿能受到皇贵妃娘娘青睐，对宋氏来说，可谓是意外之喜，高兴的眼睛都眯了起来，脸上的自豪之色，怎么都遮掩不住，看向黄媛香的眼神越发慈爱了。

宫宴进行到这里，也该结束了。

苏婉正要准备离开时，小太监王忠，忽然弓着腰疾步走了过来，满脸喜色地对苏婉说道：“娘娘，陛下特意来接您了，銮驾一会儿就到了。”

苏婉一听，脸上也忍不住露出了一丝欣喜和甜蜜，但是众目睽睽之下，她也不好表露地太明显，遂平静地点了点头，说道：“我知道了。”

王忠的声音不算小，离得比较近的都听到了，一听到皇上竟然来了，有人敬畏，有人期待，有人羡慕，有人紧张，更有人心思浮动。

毕竟，陛下如今刚过而立之前，据说又长得极为英俊，比起不知前途如何的大皇子和二皇子而言，显德帝无疑更加有吸引力。

更别说，皇上对皇贵妃的宠爱，也让很多人赞叹羡慕，恨不得对皇贵妃取而代之。

如今有听到陛下要来，不少人都忍不住满怀期待，忍不住脸颊微红，一颗少女不由心咚咚直跳。

无论在哪个年代，有权有势又有貌的男人，对少女们来说，都是一把大杀器，让女子趋之若鹜，更别说这个人还是当今圣上。

苏婉自然明白显德帝对于女子的杀伤力有多大，虽然她相信梁宏对自己的感情，却也不愿意多生事端，无缘无故多出这么多情敌来给自己添堵。

因此，她并不想让显德帝出现在众人面前，于是便跟王忠耳语了几句，王忠点了点头，就快速退下了。

苏婉这才带着众位夫人小姐，出了凉亭，准备恭迎皇上。

不多时，众人就见到皇上的銮驾仪仗缓缓走近，众人均跪了下来。

苏婉正要行礼时，却见杨永小跑着走了过来，笑道：“奴婢给娘娘请安了，圣上说了，皇贵妃娘娘不必多礼，因有众多女眷在场，陛下就不露面了，特意打发奴婢亲自接娘娘过去呢！”

苏婉抿唇一笑，说道：“如此也好，辛苦杨公公了。”

“娘娘真是折煞奴婢了，能为娘娘办事，是奴婢的荣幸，奴婢一点都不辛苦。”杨永笑得见牙不见眼，恭敬地说道。

原本杨永还想让苏婉坐肩舆过去，苏婉见显德帝的仪仗队也停在不远处，也就十几丈的距离，也就干脆走了过去。

众人听到皇上不过来了，有人松了口气，有人失望不已。

苏婉刚走到车驾前，就见到明黄色绣着龙纹的车帘被人从里面掀起来，显德帝穿着明黄衮龙袍，正含着一丝笑意看着她，然后，他向苏婉伸出手来，说道：“婉儿，快上来！”

马车旁早就放好了矮梯，苏婉微微一笑，上了马车，握住他的手进去坐了。

等皇上的銮驾离开之后，众人才站起身来，开始在宫人的安排下出宫。

黄媛香站起身来，看着渐行渐远的銮驾仪仗，紧紧握住了手中的丝帕。

“香儿，怎么了？身体不舒服吗？”其母宋氏见黄媛香有些魂不守舍的，不由问连一句。

“娘，我很好。”黄媛香微微摇了摇头，勉强笑了笑说道。

她该说什么？说自己想要进宫做皇妃吗？不但母亲不会同意，祖父恐怕也不会同意。

对于这点，她早就知道了。

不过现在，她也不是没有希望，皇贵妃看起来很喜欢她，若是她肯召她进宫，她就有机会见到皇上。只希望皇贵妃不像传言中那么善妒才好。

想到这里，黄媛香心里总算是好受了一些。

銮驾上，显德帝将苏婉搂在怀里，笑着说道：“婉儿又在搞什么名堂？怎么就不让朕露面了？难道朕就这么见不得人吗？”

“你还敢说！”苏婉泄愤似地捶了他的胸膛一下，说道：“谁让你太能招蜂引蝶了，我这叫防患于未然，免得你给我弄几个小妖精进宫，给我添堵。”

“冤枉啊，婉儿，朕绝对没那个心思。”显德帝连忙喊冤。

“你没这个意思，不代表别人也没这个意思。”苏婉说道，“只有千日做贼的，没有千日防贼的，有人想要爬床，根本防不胜防，我可不想时时刻刻盯着她们，所以，干脆将你藏起来，不要见那些女人好了。”

显德帝闻言，竟是装模作样的叹息一声道：“恐怕历朝历代的皇帝中，也就只有朕混得最惨了，堂堂皇帝，竟然成了见不得人的小媳妇了。”

“你有意见？”苏婉挑眉问道。

显德帝连忙摇头道：“朕没意见，朕心甘如怡，朕以后就只给你看好不好？”

“这还差不多。”苏婉见状，终于满意笑道。

“这些未出阁的女子中，你可有看中之人？”显德帝忽然问道。

“怎么了？”苏婉有些诧异，“难道陛下真想为大皇子和二皇子选妃了？”

“他们倒是不用着急。”显德帝说道，“朕是打算给傅指挥使指婚，他不比朕小多少，可不能再耽搁下去了。”

苏婉闻言先是一愣，脑海中浮现出傅黎的影子，随后缓缓点了点头道：“傅指挥使的确是年纪不小了，也不知他为什么到现在还没成亲。”

就算他职位特殊，又有命硬的传言，但是以他的身份和地位，也不该娶不上媳妇才是。

“既然宋嬷嬷对傅爱卿的婚事上心，那也只能朕来操心了。”显德帝说道，再怎么说，傅黎也是他手底下的得力干将，为他立下过不少汗马功劳。

对于宋嬷嬷这个奶娘，显德帝一开始的确是比较亲近的，当初他小的时候，宋嬷嬷没少护着她，可惜，宋嬷嬷很快就嫁给了老锦乡侯，两人的感情就淡了下来，但还是有几分感情在的，当初他会提拔傅黎也是因为锦乡侯太夫人的缘故。

但是现在，这残留的几分感情，也没剩下多少了。

除了显德帝本性凉薄之外，也有苏婉对他的影响。苏婉对奶娘的排斥，还有那番言论，到底还是影响到了他的态度。

何况，宋嬷嬷无论是地位，还是荣华富贵都已经有了，就算有再大的恩情也该还完了，她还有什么不满足的呢？

苏婉此时突然说道：“说起来，副指挥使还是我的救命恩人呢！他当初可是救了我不止一次，就是为了这一点，我也会好好感谢他，为他挑选一个最适合他的女子为妻的。”

显德帝听到这里，见苏婉神色柔和，脸上带着感激与怀念的神色，心里不免有些酸溜溜的。

他想突然起了自己第一次见苏婉时，傅黎也在场，而且，还是他亲自将婉儿给救上岸的，当时他还发现，傅黎对婉儿似乎也过于关心了。只是后来，他就将这件事给忘了，或者说，有意忽略了。

若是他能够预知未来的话，他一定会亲自下水救婉儿的。

“婉儿说的是你落水那次吗？可是朕下令，他才肯救你。”显德帝脸不红心不跳地对婉儿邀功道。

这种幼稚的几乎争宠的行为，他以前是绝对不会做的，但是现在，他却做的很自然，且毫无违和感。

苏婉似笑非笑地斜睨了他一眼，显然不相信他的话。

显德帝神色有些讪讪的，摸了摸鼻子又道：“还有那次，你被白莲教的逆贼当街挟持……”

“好了，陛下，不要再说了。”苏婉将头靠在他的肩膀上，又是好气又是好笑的说道，他这是在吃醋吗？

“傅指挥使的确是救了我很多次，但是，我对他只有感激之情，谁让我喜欢的人是你呢？再说了，人家傅指挥使就算救了我，也未必是对我有意，你这醋吃得好没道理。傅指挥使值得更好的女人去配他，所以，我一定会好好挑选，绝对不会敷衍的。”苏婉说道。

苏婉不会告诉他，她当初对傅黎，的确是有点好感的，因为对方可以说是她理想中的对象，纯情、洁身自好，还是她的救命恩人，她若是一点都不动心才怪。

可惜，她当初是昌武侯夫人，就算有点好感，也被她及时掐灭了。后来又跟梁宏纠缠不清，她更傅黎，就更加不可能了，对他也就只剩下了单纯的感激之情。

显德帝听到苏婉的话，也忍不住唇角微翘，但是听到苏婉贬低自己，他还是不乐意，说道：“什么值得更好的女人，在朕看来，你就是最好的。”

苏婉闻言扑哧一笑道：“也就你会这么认为了。”

随后，苏婉又说道：“我的确发现了一名不错的女孩，不过，还得仔细观察观察才行。”

－－－－－－题外话－－－－－－

艾玛，今天慢死了，稍后修改

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十三章召见（一更）

另一边，黄媛香和母亲宋氏，也坐上了回府的马车。

宋氏脸上终于露出一丝不加掩饰的欣喜与得意，对黄媛香说道：“香姐儿，这下可好了，有了皇贵妃的赏识，你肯定会有一个好归宿的，娘亲一定不会让你远嫁的。”

黄媛香的婚事，其实有些尴尬，虽然她的祖父是礼部侍郎，但她的父亲却只是一个从五品的知州而已，其实，已经算是不错了，上门求娶之人也不少，但宋氏都看不上，因为这些求亲之人，都只是京城里的三等世家，最好的也不过是二等世家，宋氏觉得有些太委屈自己的女儿，便一直没有同意。

一个月前，她的丈夫还来信说，想要给黄媛香订一门好亲，意思似乎是不想在京城找人家，这怎么可以？她的女儿就算不嫁到皇家，那也应该嫁给在京城的一等世家才是，又怎么能随意嫁给一个地方官之子？

黄媛香状似羞涩地点了低下了头，一双眼睛却极为明亮。

宋氏见女儿害羞，也不再继续说这个话题了，反而语重心长地提醒道：“香姐儿，既然皇贵妃娘娘喜欢你的字，说不定哪日就会召你进宫，你这段时间还得多加练习，争取才能让皇贵妃更加赏识你。”

黄媛香听到这话，神色突然一僵，但还是垂下眸子点了点头说道：“母亲，我会的。”手中的帕子却几乎被她给揉碎了。

看中她的字？可她只会写这么一副字而已。

而且，还是临摹别人的，练习了许久，才有这种效果，入了皇贵妃娘娘的眼。

她其实有些不甘心，这字到底有什么好？难道她的容貌、气质和学识，就不能让皇贵妃对她另眼相看？

她不相信。

她一定会慢慢扭转皇贵妃对她的印象，她不相信皇贵妃只喜欢她的字。

若是，今天去西苑赴宴的人不是她，而是她那位堂姐，那岂不是……

堂姐才是真正擅长梅花小篆的之人。

她不过学了一点皮毛而已。

可除了着一点，她的堂姐哪里比得上她？

她年轻貌美，琴棋书画样样精通，堂姐却是父母双亡，年近十八，还顶着一个命硬克双亲的名头，皇贵妃就是见了她，恐怕也不会喜欢她的。

黄媛香却是忘了，这位皇贵妃也顶着一个命硬的名头呢！

回到黄府之后，黄媛香径自去了书房，开始写梅花小篆，可是写出来的字，怎么看怎么不对，跟她今天写的那一幅字，相差甚远，被人一看就能看出破绽。

这样可不行！

万一皇贵妃召见她时，让她当场写两笔，她岂不是要原形毕露了？

到时候，皇贵妃怕是要对她印象大跌，再不肯召她入宫了。

黄媛香皱起了眉头思索了一阵，还是决定故技重施，专门临摹一副堂姐的字，就算练习时间太短，可能达不到之前的水准，至少也能糊弄过去。

日次清晨，她起身便去了堂姐黄媛凤的住处。

黄媛凤单独占了一个小院，位置十分偏远，而且，略显破败，比起黄媛香小院里的精致奢华来，显得越发寒酸。

但是，黄媛香却将自己的小院打理地十分温馨，十分富有田园气息，院中种植着普通的花草，甚至还特意开出了一块菜地，种了一些菜蔬，屋子里也是被打理地干净整洁，井井有条。

黄媛香对此却是不屑一顾，只觉得寒酸，上不了台面。

除非必要，她根本不愿意来堂姐这里，觉得来了之后，会沾染上一股子穷酸气。

她觉得像堂姐这样的人，年龄大，命硬，还喜欢侍弄菜蔬，除了一手梅花篆字之外，一无所长，最终也只能嫁给土财主了。

黄媛香来的时候，黄媛凤正在小菜园子里浇水，上面穿了一件月白缎子小袄，下系一条白绫细摺裙，头上绾着了一个简单的偏髻，上面只插着一支素银的攒着，鬓间带着一朵淡蓝绢花，一副孝中的打扮。

其实，她的孝期已经快过去了，但她依旧深居简出，从不肯轻易出门。

父母的相继离世，让她人生中最好的年华都在这个小院子里度过了。

别人的议亲的时候，她却只能避开，一直拖到快十九岁，还待字闺中。

但她的脸上，却看不出半点幽怨凄苦之意，反而总带着盈盈笑意，好像这些事对她来说，根本算不得什么。

黄媛凤见到黄媛香来了，便笑了笑说道：“七妹来了，你先进屋去坐一会儿，我清理一下就去找你。”

黄媛凤长相跟黄媛香有三分相似，但看起来却不似她那么娇艳引人注目，但眉目间却自有一股淡然豁达，却不是黄媛香那种强装出来的种优雅淡然所能相比的。

何况，黄媛凤淡雅朴素，与世无争，别有一番美丽，就宛如一朵傲骨寒梅一般，冰清玉洁，疏影清雅，看起来却是比黄媛香更加耐看。

可惜，在这里，并没欣赏她的人。

“那你快点！我有急事找你。”黄媛香似乎是一刻也不先在这里多留，眼中的鄙夷和轻视怎么都遮掩不住，甩身就进了堂屋。

黄媛凤的丫头小红不满地说道：“姑娘，你就是太好性了，你看她那副态度，哪里把你当成姐姐看待了？”

黄媛凤淡淡一笑，说道：“她不把我当成姐姐看待，我自然也不会把她当妹妹看待，她对我态度如何，于我根本没有半点影响。何必在意这些不相干的人呢？”

她若是真在意这些人的态度和闲言碎语，哪里还会活到现在？早就受不了上吊死了。

“可是……”小红还是有些不忿。

“好了，别可是了，多一事不如少一事，我宁愿她瞧不起我，也不愿意她看得起我，快去打水让我清洗一下。”黄媛凤说道。

她父母双亡，但是祖父祖母还在，可惜，他们对她也淡淡的，虽不至于亏待他，但绝对也算不上好，谁让她顶了一个克父克母的名头呢！

他们没有把她赶出去，给了她庇护之所，还将母亲的嫁妆留给了她，就已经很让她感激了。

她不欲多生事端。

黄媛凤清洗之后，这才进了堂屋。

她的正房只有三间，中间客厅，右边卧室，左边书房，此时，黄媛香就在她的书房里，正坐在书案前，认真地翻开她平日练习时写的那些字。

“七妹？”黄媛凤喊了一句。

黄媛香这才不耐烦地看了她一眼，抽出一张她认为黄媛凤写的最好的一幅字，说道：“我很喜欢这幅字，你送给我吧！”

黄媛凤瞥了一眼那幅字，却是自己最不满意的一张，虽然看着极为华丽好看，可惜却没有什么风骨神韵。

但是，黄媛香看中了这副字，她也不会反对就是了。她就是反对，黄媛香也只会认为她不舍得，不怀好意，便点了点头说道：“若是七妹喜欢的话，那就拿走吧！”

黄媛香这才露出一副笑容来，若是她临摹了这副字，皇贵妃娘娘肯定会对她更加另眼相看的。

她不敢临摹名家字画，因为那一看就是临摹的，而并非自己所写，而黄媛凤的字就不一样了，反正她的字也没人看到，她就是临摹了又如何，别人也只会说是她写的。

只要她依葫芦画瓢，多临摹几次，总能模仿个六、七分相像的。

见黄媛凤问都不问，这么干脆就将字给了自己，黄媛香看她的眼神终于多了几分温和，说道：“三姐，你放心，若是以后我能达成所愿，一定会为你指一门好亲事的。”

至少不会是什么土财主之类的，可惜，黄媛凤她年纪大了，也找不到太好的，只能给人做继室了，就算是官员的继室，也绝非土财主可比，她也算是对得起他了。

说完，黄媛香就带着字画急匆匆地离开了。

她一走，黄媛凤就皱起了眉头，喃喃道：“指婚？”

随后，却是忍不住微微一笑，眼中闪过一丝微不可查的讽刺之意。

……

没过几天，宫里果然来了人，皇贵妃召见黄媛香，甚至还特意派了马车来接人。

宋氏和黄媛香可谓是又惊又喜，黄媛香更是心情激荡无比，好不容易才稍稍平静了一些，开始梳妆打扮。

这说不定是她能实现抱负的唯一机会，她绝对不会错过的。

黄媛凤也听到了黄媛香要进宫的消息，但却只是淡淡一笑，没有放在心上。

黄媛香精心打扮了一番之后，就坐上了进宫的马车，心里又是紧张又是期待，心情久久难以平复。

皇贵妃住在陛下的勤政殿里，若是她进了宫，是很有可能见到陛下的，到时候，她一定要在陛下面前好好表现，同时也不能让皇贵妃心生警惕。

皇贵妃善妒，她可不想过早暴露了自己的意图，否则，皇贵妃别说要召她进宫了，恐怕第一个对付的就是她。

黄媛香心里百般算计，想着如何勾引皇上，然而，当她进宫之后才发现，皇贵妃根本不是在勤政殿召见的她，而是在永宁宫。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十四章毒舌（二更）

黄媛香心中失望，却不敢表现出来。

走到永宁宫门门外后，引黄媛香进宫的小官宦才对黄媛香说道：“黄姑娘稍后，杂家去通报一声。”

“有劳小公公了。”黄媛香恭敬而客气地说道。

对于皇贵妃身边的人物，就算只是个残缺的阉人，也绝对不能得罪。

那名小黄门笑眯眯地进去通报了，过了好一会儿，她就走了出来，说道：“黄姑娘，娘娘有请，请跟杂家来。”

进了永宁宫的门之后，黄媛香一边走一边不动声色的打量着里面的建筑，过了永宁门，就进了院子，就是一个五福捧寿红木屏风，下面垫着石座，院中满树梨花正开，正可谓玉树银花，满院幽香。

院子北面便是五间正殿了，黄琉璃瓦，檐角安放走兽，檐下施以单翘单昂五踩斗栱，内外檐饰龙凤和玺彩画，殿前有宽阔的月台，拾阶而上，过了月台，就是正殿的门了，门前侍立着宫女和太监。

黄媛香垂下了眼，不敢再瞧瞧打量了。

显然皇贵妃是在正殿里召见的她，若是更亲近有些的人，皇贵妃一定会在后殿召见，显然皇贵妃对她，并没有她想象中那么看重。

“娘娘，黄姑娘到了。”小太监在门外躬身说道。

话音刚落，就见一名十七、八岁，长相俏丽的宫女走了出来。

“彩月姐姐。”小太监见了她，立即恭敬而又殷勤地喊道。

彩月看了小太监一眼，说道：“行了，小顺子，这里没你的事了，下去领赏吧！”

“是。”小顺子应了一声，就退满脸喜色地退了下去。

“黄姑娘，跟我来吧！”彩月这才看向黄媛香，微不可查地打量了她一眼，笑着说道。

“有劳姑娘了。”黄媛香不由对她颔首一笑，虽然她竭力让自己看起来平易近人，但因为修炼不到家，即便她笑得再亲切，态度里也总带着一丝居高临下的味道。

彩月闻言又看了她一眼，脸色丝毫微变，引着她走了进去。

室内方砖墁地，天花彩绘双凤，明间正中设地平宝座、屏风、香几、宫扇等物，富丽堂皇，满目生辉，尽显皇家气象。

但皇贵妃却没在这明间，而是在东次间。

明间与东次间之间，用花梨木花梨木透雕喜鹊登梅落地罩隔开，上面挂着橘红纱帐，南窗下设着罗汉榻，对面靠北墙则设着书案还有书架等物。

皇贵妃身着黄色凤袍，头戴掐丝缀珠金凤，青金石耳坠，正坐在罗汉榻上，正在看书，听到动静，这才抬起头来看了过去，仔细打量了一番黄媛香。

只见她身上穿着淡黄镶领粉绿暗花对襟褙子，头上梳着朝云近香髻，戴得钗环虽不多，却件件精品，妆容也很精致，看起来比当日见到她时，更美丽了三分。

“臣女个皇贵妃娘娘请安，祝娘娘青春永驻，身体安泰。”黄媛香头都不敢抬，规规矩矩地给苏婉叩头行礼，礼仪丝毫不差，显然也是用心学习过的。

苏婉闻言也不由笑道：“你倒是生了一张巧嘴，起来吧！”

“谢娘娘。”黄媛香谢恩之后，站了起来。

“你可知道为什么本宫要召你进宫吗？”苏婉问她道。

黄媛香低眉顺目地微微摇头，说道：“臣女不知。”

苏婉从炕桌上拿起一幅字，倒也没有隐瞒，说道：“因为你写得这幅字入了本宫的眼，这幅字虽然差了火候，却很有了一丝风骨，很是难得。”

尽管已经猜到了这答案，但黄媛香心里还是有些不舒服，她不相信，自己就只有这幅字入了皇贵妃的眼。

但她还是压下心中的难堪，一脸荣幸和感激地说道：“娘娘能看中臣女的字，是臣女几辈子修来的福气，不过这只是一幅拙作罢了，难登大雅之堂，当不得娘娘如此夸赞。”

“黄姑娘真是太谦虚了。”苏婉说完，又吩咐道：“来人，给黄姑娘赐座。”

立即就有一名宫女搬了一个绣墩过来，放到黄媛香面前。

黄媛香谢恩之后，才斜签着身子坐了。

“黄姑娘平时喜欢做什么？”苏婉似乎很感兴趣地问道。

“臣女平时也就是喜欢写写字，绣绣花而已。”黄媛香保守地回答道。

她心里有些激动，也有些忐忑，不知道皇贵妃是有目的地问自己，还是只是随口一问。

黄媛香原本以为皇贵妃还会问自己其他的事情，没想到，皇贵妃突然又跟她聊起了书法还有水墨画。

幸亏她肚子里确实有点真材实料，这才勉强应付了皇贵妃的各种问题，没有当场出丑，这一聊就是半个多时辰，天气并不热，但黄媛香却已经香汗淋漓了。

苏婉很久没有跟人这么畅快地聊天了，尤其是，她们都喜欢字画，有了共同的话题，便有些兴奋，忍不住多聊了一些。

但是，聊着聊着，她便发现黄媛香似乎是有些疲于应付，脸上的笑容也有些勉强，她偶尔提几个问题，她也回答地磕磕巴巴，品鉴名人字画的时候，也只是人云亦云，从书中看来，并没有自己的见解。

苏婉心中的兴奋，便淡了许多，不免对她产生了几分怀疑。

觉得她之所以会坚持练习梅花小篆这么多年，也只是为自己增加筹码罢了，并非真心喜欢。

可若非真心实意喜欢，她又怎么会坚持这么多年呢？

谈论书法的时候，也没有表现得多欢喜，反而有点避之不及。

偏偏她那天的字，写得的确还不错，要知道梅花篆字可是极为难写的，不下苦功夫绝对不行。

苏婉停下了话头，对黄媛香说道：“本宫很喜欢黄姑娘的字，黄姑娘可否现写现卖，当场写一幅梅花小篆给本宫看看呢！”

黄媛香其实有些不情愿，因为时间太短，她临摹黄媛凤的那幅画，如今也只有三分相像而已，但是，皇贵妃既然已经开了口，她却不能不从，只能一脸荣幸地答应下来。

写梅花小篆很浪费精力体力，苏婉见黄媛香有些疲惫，便说道：“你也不用着急，如今也快中午了，等你用过午饭，休息之后，养足了精神，再写不迟。”

“是，臣女多谢娘娘体恤。”黄媛香没想到还有这等意外之喜，眼睛一亮，急忙向苏婉道谢。

能多在宫里逗留一会儿，她就多一分见到皇上的希望。

苏婉命令彩月带黄媛香去配殿休息，自己则是直接去了后殿。

两个小家伙，现在也在永宁宫，她要去陪陪他们。

“母妃——”一进后殿，正在院子里跟宫人们，玩捉迷藏的两个小家伙就争先恐后地跑了上来，拉着她的手撒娇。

其他人立即向苏婉行礼，然后悄无声息地退到一侧。

“母妃去哪儿了？怎么不跟我们一起玩？”团团可怜兮兮地看着她说道。

“女儿想母妃了。”圆圆仰着小脑袋，嫩声嫩气地说道。

苏婉抱抱这个，又亲亲那个，说道：“母妃这不是回来陪你们了吗？看你们满头大汗的，又玩疯了不是？”

说着，苏婉便拿帕子给他们擦了擦汗，然后才领着两个小家伙进了后殿，让人准备热水，等会儿给他们清洗一下，再换身衣服。

趁着这会儿时间，苏婉看着他们写了两篇大字。

团团跳脱，远不如圆圆沉静，没太大耐心，经常坐不住，不如圆圆进步大。

等他们写完字，身上的汗也差不多干了，热水也准备好了。

两个小家伙被带下去洗澡了，苏婉则是歪在炕上看书。

过了一会儿之后，苏婉突然问道：“什么时辰了？”

“娘娘，快午时了。”菡萏上前说道。

“皇上也该处理完政务了，怎么还没过来？”苏婉蹙了下眉头说道。

“要不奴婢去瞧瞧。”山茶突然说道。

苏婉点了点头，说道：“也好。”说不定陛下被什么事给耽搁了。

不过，她也没太放在心上。

谁知道山茶刚出去，就回来了，苏婉正要问，就见到显德帝大步走了进来，只是脸色有点不好。

苏婉见状，不由坐起身来，笑道：“陛下怎么拉着一张脸？谁让陛下生气了？”

显德帝见到苏婉，神色一下子就缓和了下来，走过去坐到苏婉身边，先是打量了一下周围，问道：“那两个小家伙呢？”

“刚才玩了满头汗，我让人带他们下去清洗了。”苏婉拢了拢头发说道，“你又是怎么了？”

显德帝答非所问地说道：“婉儿今天有客人？”

苏婉想到前院配殿的黄媛香，神色有点莫名，点了点头说道：“对，就是之前写梅花篆体的那位黄姑娘。”

“原来是她。”苏婉让显德帝看过那幅字，一听苏婉提起，他一下子就想了起来，眼中却迅速闪过一丝嫌恶之色，说道：“此人不行！”

“什么不行？”苏婉问道。

“野心太大，人品太差，长得也很一般。”显德帝显然对黄媛香十分厌恶，丝毫没有口下留情，“根本配不上傅黎，你还是别在她身上浪费时间了。”

经过一上午的观察，苏婉对黄媛香的印象早就发生了改变，根本不会将她配给傅指挥使，但是也不至于像他说的那般差吧，至少容貌气质还是极好的，所以，她还是问道：“陛下刚才见到她了？”

显德帝喝了口茶，点了点头。

他并不想告诉苏婉，他不只是见到了对方，她还搔首弄姿地想要勾引他呢！不过，还没靠近，就被他身边地人给撵走了，若非那女人说是皇贵妃的客人，她现在能不能站着还是个问题。

苏婉顿时明白了，黄媛香若是真安分的话，就该老老实实待在房间里，但是现在，她却见到了皇上，这说明什么，说明她是想要勾引皇帝。

想到这里，苏婉顿时被气笑了，说道：“我原本以为字如其人，现在看来，也并非如此。”

她原本看她的字体中有一种傲骨，更透出一种超然脱俗，与世无争的韵味，便以为她也是这样的人，没想到，倒是她眼拙了。

“好了婉儿，谁都有眼拙的时候，何必为了一个不值当的人生气，你若不想见到她，朕让她消失就是了。”显德帝说道。

苏婉斗气似地看了他一眼，说道：“才不用你出手，我自有主张。”

随即，她便眯了眯眼睛，这次她要自己解决。

敢觊觎她的你那人，真是找死呢！

再结合黄媛香上午的表现，苏婉怀疑那以前幅字根本不是黄媛香写的。

但若不是她，又会是谁呢？

她想要再看一看。

没一会儿，团团圆圆就换了衣裳出来了，见到父皇也在，就像是两只小狗狗见到主人一般，欢快地扑了过去，尤其是团团，抱着显得的大腿，就要往显德帝腿上爬。

显德帝哭笑不得，伸手弹了弹他的脑门说道：“臭小子，规矩点。”

然后弯腰抱起了圆圆。

圆圆眼睛亮晶晶地看着自己的父皇，却没有说什么，只是凑上去亲了亲他的脸颊。

显德帝眼中的笑意和满满的父爱几乎要溢出来了，摸了摸圆圆的小脑袋。

团团见到自己挤不上去了，这才一头扎进苏婉怀里，假哭道：“父皇偏心，母妃也偏心，你们都不喜欢我。”

苏婉闻言不由笑说道：“你还敢说！只知道找你歪缠你父皇，一见到你父皇，眼睛里就看不到母妃了。”

“才没有呢！”团团有些着急地说道，“儿臣最喜欢母妃了。”

随后，他又小声道：“只是父皇能举高高。”

显德帝闻言，不由板着脸说道：“原来团团说最喜欢父皇都是假的，只为了举高高，朕可都听到了。”

团团立即讨好地向显德帝笑了起来，说道：“父皇听错了，儿臣可喜欢父皇了。”

“那你最喜欢父皇还是母妃呢？”苏婉坏心眼地问道。

团团眼睛灵活地转了转，说道：“儿臣一样喜欢。”

“小滑头！”苏婉伸出食指，点了点他的小脑袋说道。

－－－－－－题外话－－－－－－

第二更到！（づ￣3￣）づ零点第三更谢亲亲们的月票——

stone云、lulinjie1128、一串号码、wuminyan、13959180366、chenweidong、

玉壶儿（5票。521亲爱的。）、13568018333、zqm6929、cief、小梅peng、18392772558、swallow329（2P）、

juliaj、元吉小姐（2P）、珍珠翠豆腐、冬月傲汩、吴爱看书123、苦菜花、zcy123、玲儿与志、回忆过往（2P）、张小雨

123、廖玉英（2票）、liyuping1007（4票（づ￣3￣）づ）、tastylee（4票，（づ￣3￣）づ╭）、菲菲的心碎（2票，（

づ￣3￣）づ）、金中华、marie15、天才小猪007（2票，（づ￣3￣））。

wendy1016　送了1钻5花

chenweidong1钻

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十五章认错（三更）

午睡过后，显德帝也没有去处理政务，反而留下来陪着妻儿。

偷得浮生半日闲。

差不多快申时的时候，彩月忽然走了过来，说道：“娘娘，您让黄姑娘写的梅花小篆已经写完了。”

说着，便呈送了上来。

苏婉接过来，刚看了一眼，就忍不住皱起了眉头，脸色顿时由晴转阴。

“这真是她写的？”苏婉淡淡问道。

彩月点了点头道：“是的，娘娘，奴婢亲眼看着她写的。”

“怎么了，婉儿？”显德帝让人将两个小家伙带下去玩，问苏婉道。

苏婉将黄媛香写的字递给显德帝，又让人将黄媛香前几天写的字也找了出来，两相对比了一下。

“水准差太多了。”苏婉缓和了一下脸色说道，“而且，字迹虽然华丽，每一个字都宛若一朵梅花，可惜，却只是徒具其型而已，没有一丝风骨，倒像是在模仿别人。”

显德帝看了看，随手将两幅字扔到炕桌上，笑着说道：“这说明婉儿没有看错人，之前那幅字根本就不能算她写的，肯定另有其人。”

苏婉脸色有些难看，沽名钓誉之人不少，但是敢作假作到皇室头上来的，却寥寥无几，没想到今天她就碰到了一个，往严重了说，这就是欺君之罪。

亏她当初还很喜欢她，觉得她人很不错，没想到，她本性竟是如此卑劣。

但同时，苏婉也对真正写那幅字的人有了几分好奇。

“婉儿，要不要朕派人去查查？”显德帝说道。

“不必了，我自己问。”苏婉轻哼一声，冷笑道：“我倒要看看她的脸皮有多厚，能狡辩到什么时候。”

随后，苏婉就命人给自己更衣，拿着两幅字去了前院。

在东次间的罗汉榻上坐定，苏婉说道：“去请黄姑娘过来。”

彩月躬身退下，去配殿请黄媛香了。

西配殿里，黄媛香有些坐立不安。

因为她发现，事情好像偏离了她之前的预想。

她是见到了皇帝，可是还没没靠近圣上，就被人给拦住了，皇上根本没有正眼看她，她对自己一向自信，容貌就算比不上皇贵妃，也差不了太多，哪里想到，陛下竟然真对她无动于衷，不但无动于衷，甚至还有些嫌恶。

若非她及时说出自己是皇贵妃的客人，怕是早就被人拖下去打板子了。

只要一想起这些，她就忍不住浑身发抖。

若是皇贵妃这样对她，她还能理直气壮地告诉自己，皇贵妃这是在嫉妒她，是在排除异己，但偏偏这么做的人是皇上，她就没有办法自欺欺人了。

她原本膨胀的野心，好像被人用针扎了一个窟窿，瞬间就漏了气，瘪了下来，只残留着那么一丝不甘，一丝屈辱，一丝惶恐。

她不知道陛下会不会将这件事告诉皇贵妃，如果皇贵妃知道了，又会怎么对付她？

早知如此，她就不这么莽撞了。

至少也能有个后路，不会跌得这么惨。

因为心慌和担忧，她完全没有心思再写字，写出来的字甚至还不如平时的水准。

但是，她已经没有精力和时间再写第二幅字了。

彩月拿着她的字离开的时候，她仿佛一下子被抽空了，整个人都摊在椅子上。

之后，便是焦虑而漫长的等待，心里饱受煎熬，不知自己如何办才好。

是用于承认自己的错误，还是想办法遮掩过去？

直到彩月来喊她，她都没有做好决定，整个人都有些失魂落魄的。

当她走进正殿，见到皇贵妃的时候，却忍不住一个激灵，清醒了过来，心中立即充满了敬畏和惧怕，比任何一次都要强烈，因为她发现，自己引以为傲的东西，在皇贵妃面前什么都不是，她一句话，都将将她打入地狱。

因此，她向苏婉行礼的时候，也比任何一次都要恭敬和虔诚。再也不是之前那种表面的恭敬了。

“臣女拜见皇贵妃。”

苏婉却没有立即让她起来，而是仔仔细细地打量了她好几遍，直到黄媛香因为紧张不安，而冒出了一头冷汗，才将两幅字扔到她面前，说道：“这两幅字你怎么解释？你可不要告诉本宫，你是一时失手，就算是失手，水准也不可能相差那么大，简直就像是两个人写的。”

黄媛香闻言，浑身一个哆嗦，她没有去看眼前的那两幅字，脸色苍白，“娘娘，我……臣女……”

“我劝你最好说实话。”苏婉打断了她说道，“否则，等本宫查出来……你应该知道后果。”

黄媛香心里剧烈地挣扎着，双手紧紧攥成拳头，额头上的汗珠一颗一颗地落在了盘金线红毯上，又很快被吸收，形成了一个个小水渍。

苏婉见状也不逼迫，反正，她早晚会知道结果。

她只是想要给她一个坦白的机会而已。

若是她肯坦白，还算是有救，若是不肯的话，那就真得无可救药了，她也不会手下留情。

“娘娘，臣女……有罪……”黄媛香终于还是说了实话，愧疚无比，泪流满面地说道。

黄媛香不傻，相反她还是比较聪明的，只是被野心蒙蔽了心智，才会做出这种事情来。

现在，事情几乎已经被揭穿，她哪里还有隐瞒的勇气？

再隐瞒下去，绝对是死路一条。

刚才之所以会做那些无谓的挣扎，也是因为她心里还存有一丝侥幸，现在找死侥幸没了，她自然不敢再隐瞒了。

苏婉见状，不由微微一笑，倒也不算太蠢，可惜，还是承认地太晚了。

“说吧，到底是怎么回事！”

黄媛香不敢再隐瞒，擦干了眼泪，原原本本地将这件事说了一遍。

说完之后，她再次叩首道：“娘娘，都怪臣女糊涂，仗着自己有点姿色和才艺，就异想天开，想要飞上枝头做凤凰。以为这次宫宴便是臣女的机会，野心驱使之下，就想要用堂姐的梅花篆字挣得满堂彩，好吸引……陛下的注意力，却不知，自己在娘娘和陛下眼里，臣女也只是一个跳梁小丑而已。娘娘，臣女真的知错了，臣女以后再也不敢了。”

说着，就砰砰砰地再次磕起头来，连额头都磕肿了都不自知。

苏婉也没有阻止她，因为她做的这些事，的确该受到教训。

何况，方砖伤害铺着地毯呢！磕不死她。

而且，苏婉觉得，她也未必是真心悔过，而是走投无路了，知道心里害怕了，权衡利弊之后，才开始向她坦白，但凡她有一丝后路，她恐怕都要一路错到底，也不会承认错误。

等苏婉觉得她磕够了，才放下茶盏，悠悠说道：“行了，别磕了。”

黄媛香才停了下来，只是此时，她已经开始晕头转向了，头脑涨得厉害，额头上也肿了一大片，却不敢喊疼。否则，她以后就是连喊疼的机会都没有了。

所以，她只能忍。

“这么说，你之前是临摹你堂姐的字了？”苏婉问道。

黄媛香虽然不抬高黄媛凤，免得她入了皇贵妃的眼，压过自己，但此时此刻却不能隐瞒，还是咬了咬牙，说道：“是，臣女的堂姐，从小练习梅花篆字，至今已经有十多年了，比臣女强多了。”

“是吗？”苏婉有些感兴趣，“你堂姐今年多大了？怎么上次宫宴没有来呢？”

黄媛香咬了咬唇，似乎有些难以启齿，苏婉也没有催她，只是静静地看着她，黄媛香到底还是忍不下去了，犹豫着说道：“堂姐如今已经快十九岁了，父母相继离世，如今还在孝中。家中长辈担心她命硬，又在孝中，怕她冲撞了宫里的贵人，所以不敢让堂姐进宫。”

“命硬？”苏婉听到这里，不由嗤笑一声，似乎颇不以为然。

黄媛香心里一个咯噔，顿时有种不好的预感。

果然，只听皇贵妃又都：“在未进京之前，本宫也顶着克父克母的名头呢！如今还不是好好的，也没见本宫克了谁，所谓”命硬“，简直无稽之谈。”

黄媛香低着头不敢说话。

苏婉顿了顿又问道：“你堂姐还有多久才除服？”

黄媛香想了一会儿，有些不确定地道：“大概还有几个月。”

苏婉一听这话就知道，黄媛香根本就没有记住她亲伯父伯母的忌日，心里对她的感观更差了。

黄媛香似乎也感到了不妥，脸上又露出慌张懊恼之色。

苏婉想要了解的东西，差不多都已经知道的了，也不想再看到她了，便说道：“黄氏，你虽然向本宫承认了错误，但错了就是错了，死罪可免活罪难饶，这点你没有异议吧？”

黄媛香怎么敢有异议？虽然她心里还是有些不甘，觉得十分委屈——

她都这么诚恳了，皇贵妃为什么还要责罚他？她肯定是对她之前勾引皇上一事，怀恨在心。但此时此刻，她还是得恭敬地叩头道：“娘娘，臣女没有异议，愿意领罚，”

苏婉才不管她是不是委屈，该怎么惩罚就怎么惩罚，不打疼她，她就不知道教训，更不会真心悔改。

她不悔改也没关系，只要她为自己出了气就好。

“来人，将黄氏押下去，杖刑二十。”

所谓的杖刑，就是用荆条或大竹板拷打腿部，既会让她受到深刻的教训，也不会真要了她的命。

－－－－－－题外话－－－－－－

三更到，稍后修改，（づ￣3￣）づ╭?～

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十六章恩威并施（一更）

傍晚，夕阳灿烂，正是宁静的时刻。

黄府，田园居，黄媛凤正坐在临床的椅子上看书，窗外种着一株海棠树，花开正艳，微风拂过，带来阵阵香风，不时有花瓣随风飘落。

黄媛凤不知何时，注意力已经不在这书上，而是落在了窗前的这株海棠树上，怔怔地想着心事。

人人都说她豁达淡然，但是，她这种情况，不豁达又能如何？难不成要整天忧愁叹息，以泪洗面才行？她不想这样。

对女人来说，最重要的就是有一个好归宿，对她来说亦然。

不是没考虑过自己的婚姻问题，但她也很清楚自己的情况，怕是没有什么好人家会娶她的，但她又不想给人做继室，想来想去，最终也不过是自寻烦恼罢了，既如此，倒不如不要多想，安安静静地过自己的日子。

或许是因为除服的日子越来越近了，无论她愿不愿意，她的婚事都要提上日程了，所以最近，她对未来的思考也多了许多。

她的要求也不高，无论是继室也罢，庶子也好，只要那人有规矩，不宠妾灭妻，能给她一个安安稳稳的家，让她做自己喜欢做的事，她也就圆满了。

“姑娘，姑娘……”就在这时，她的丫鬟小红突然提着裙子，风风火火地跑了过来，脸上神色带着几分解气，还有几分来怜悯，神色看起来有些奇怪。

小红的声音，将黄媛凤的思绪拉了回来，她慢条斯理地合上手中的书，问道：“发生什么事了，慌慌张张的？”

“姑娘，七姑娘她……”小红刚才跑得太急，现在就有些喘不上气来。

“别着急，先喘口气慢慢说。”黄媛凤安抚她道。

小红果然平静了一些，等气息平复了稍许，才继续说道：“姑娘，七姑娘她……她从宫里回来了……”

“回来就回来呗，有什么大惊小怪的。”黄媛凤笑道，随后，她见小红脸色不对，又问道：“难道七妹在宫里发生什么事了？”

小红连连点头，道：“奴婢听说，七姑娘进宫之后，不知因何得罪了皇贵妃，被皇贵妃下令打了一顿，根本无法走路，刚才被几个粗使婆子用春凳抬进来的，好多人都看到了。”

“什么？”黄媛凤有些不敢置信地轻呼道，“七妹到底做了什么，竟惹得皇贵妃娘娘如此大发雷霆？”

“这奴婢就不知道了。”小红摇了摇头说道。

黄媛凤先是蹙眉想了一会儿，随后就舒展了眉头，吩咐道：“小红，服侍我换衣服，我亲自去看看七妹。”

此时，黄媛香已经被抬到了她的院子里，趴在了床上，她的母亲宋氏正在一旁抹泪。

她不敢抱怨，因为永宁宫里的公公还在，就算难过怨恨，也只能自己忍着。

这次来的是永宁宫的小太监王义，为了避免侍郎府对娘娘心怀怨恨，王义等黄媛香安顿下来之后，才将事情的始末，从头到尾地给宋氏说了一遍，就连她勾引皇上一事都告诉了宋氏。

其实，在王义看来，雷霆雨露皆是君恩，根本不用解释，怨恨又利，他们也不敢拿娘娘怎么样！但娘娘既然如此吩咐了，他也只好照做。

宋氏这才明白自己女儿到底做了什么出事，又是心疼，又是愤怒，还有些恨其不争。

但她知道，这怪不得皇贵妃。

毕竟是她的女儿有错在前，先是欺骗皇贵妃，然后又在永宁宫勾引皇上，若是皇贵妃下手狠一些，直接打死了她，他们侍郎府也无话可说。

若是有人在自己院子里，勾引她的丈夫，她也恨不得打断她们的腿，更别说是一向又善妒之名的皇贵妃了。

知道皇贵妃的忌讳，还敢一头撞上去，不是找死是什么？

王义见到宋氏满脸羞愧，才笑着说道：“我们娘娘慈悲为怀，念在黄姑娘年纪小的份上，这才从轻处罚。而且，在宫里已经命人给黄姑娘处理了伤势，绝对不会留疤，亦命人封了口，所以宋宜人不必担心黄姑娘坏了名声。只希望宋宜人能够对黄姑娘严加管教，莫要重蹈覆辙。”

宋氏一听这话，心里的感激简直无法言喻，最后一丝怨气也烟消云散，心里只剩下了羞愧和感激，立即跪下来说道：“臣妇替小女谢过皇贵妃娘娘大恩大德，皇贵妃的恩情，臣妇没齿难忘。臣妇以后，一定会对小女多加管教，绝对不会让她再做出这等丢人现眼的事情来。”

她对皇贵妃是真正地感激无比。

对未出嫁的女孩来说，最重要的就是名声了，被打一顿倒是无所谓，若是名声坏了，就是整个家族的女孩，都会跟着受连累，被人嘲笑，到时候，到时候她和她的女儿，就会成为黄府的罪人，她的女儿就别想嫁人了，最终不过是青灯古佛伴一生。

王义对宋氏的识相很是满意，说道：“时候不早了，杂家该回宫复命了。”

宋氏象征性地挽留了两句，然后悄悄递上了一个沉重的荷包。

王义捏了捏，顺手就扔进了衣袖里，脸上的笑意更加真实了些，“杂家就先告辞了。”

“王公公慢走！”宋氏又命管事送他出去。

王义走了之后，宋氏才大松了一口气，走到里间去探望黄媛香。

黄媛香趴在床上，伤势被处理过了，虽然很疼，但是精神还算不错，一见到宋氏就红了眼圈，哭着喊了道：“娘——”

宋氏本来还板着脸，见到女儿如此惨状，到底不忍，不由叹了口气，点了点她的头，恨铁不成钢地道：“你怎么就这么傻！宫里那是吃人的地方，你怎么偏偏就有这种妄想呢？”

“娘，女儿……”黄媛香咬了咬唇，想要解释，却又不知该说什么。

“你知不知道，你差点是犯了欺君之罪，若是真追究起来，不但你小命不保，就连我们黄家也要跟着吃挂落，我怎么就生下你这么一个孽障来！”宋氏说着说着，就忍不住落下泪来。

黄媛香也跟着一起垂泪。

“幸亏你遇到的皇贵妃娘娘，娘娘向来心善，否则，你哪有命在？”宋氏说道。

黄媛香有些羞愧，还有些后怕，当然，也有一点不服气

她可看不出来皇贵妃有多心善，若是她真得那么善良的话，就不该打她。

她现在一想到皇贵妃，心里就哆嗦，被拷打的腿部更加疼得厉害了。

无论如何，她都不想再去招惹皇贵妃了。

宋氏还在数落黄媛香的不是，就听外面禀报说，老太太还有三太太，四太太，以及几个姑娘都来看黄媛香了。

宋氏连忙擦了眼泪，让她们进来。

黄老太太来了之后，看了看黄媛香，就问是怎么回事。

宋氏不敢隐瞒，就是一五一十地说了，黄家一荣俱荣，一损俱损，她们肯定不会传扬出去的。

黄老太太听到黄媛香做的那些事之后，顿时被气了个仰倒，她丈夫可是礼部侍郎，最重规矩和礼仪，若是让人知道黄家规矩不严谨，发生这种丑事，比如说黄家以后的姑娘难嫁，就连黄侍郎的官职恐怕也会受到影响。

不过当她听到皇贵妃的处置之后，她赶紧念了一声佛，向皇宫的方向欠了欠身，脸色这才好看了一些，叹息着说道：“我原本以为，皇贵妃做的那些善事，是皇上强加在她身上的，为的就是给皇贵妃扬名而已，没想到，皇贵妃竟然真得如此心善，如此为人着想，倒是我以前误会她了，或许对娘娘来说，只是随口一句吩咐而已，但是她的一句话，却拯救了我们整个黄家的名声，皇贵妃娘娘真是个有心人。”

众人听了，也都点了点头，面露感激之色。

“此时绝不可泄露出去，下人也要敲打敲打，谁敢议论此事，乱棍打死。至于香姐儿，就说她突然生了恶疾，就让她去庄子上修养一段时间，等她彻底痊愈了，再接回来。”黄老太太吩咐道。

宋氏听到老太太要将女儿送到庄子时，想要开口求情，但是后来，听她说，还会将黄媛香接回来，便住了嘴。她知道自己这个婆婆一向说话算话，让香姐儿避避风头也好。

“对了，凤姐儿呢？”黄老太太忽然问道。

黄媛凤闻言，立即上前福了福身，说道：“孙女见过老太太。”

黄老太太一双锐利的眼睛上下打量了她一番，忽然点了点头，笑道：“好，不错。我记得，你再过半个月就该除服了是不是？”

黄媛凤点了点头。

黄老太太看起来更加高兴了，说道：“这就好，从明天，就就恢复晨昏定省吧！”

“是，老太太。”黄媛凤柔顺地说道。

“凤姐儿是个有福的，你们可不要亏待了她。”黄老太太忽然说道。

宋氏和两个妯娌虽然诧异，但都笑着说道：“老太太放心。”

黄老太太这才满意的离开了。

众人走了之后，黄媛凤去看黄媛香，黄媛香眼神复杂地看了黄媛凤一会儿，才冷哼一声说道：“别以为老太太是喜欢你。那是因为皇贵妃娘娘喜欢字画，而你的梅花小篆又入了皇贵妃娘娘的眼，老太太才对你另眼相看。说起来，你还得感谢我，若不是我，你又怎么能攀上皇贵妃娘娘。”

黄媛凤闻言，却是摸了摸她的额头，淡淡说道：“你没也发热呀，怎么尽说胡话。时候不早了，我先走了，你好好养伤，我改日再来看你。”

－－－－－－题外话－－－－－－

第一更到，第二更比较晚，要出门一趟

谢谢痴柔情、zzopasta、294874829、希伊亲亲们的（5热度）评价

谢亲亲们的月票——

流云飞过　投了3票（（づ￣3￣）づ╭）、飞鸟的天空、雲中澫歩（2票）、萧清羽萧大侠、wangwiwi（2票）、

18687155113（3票（（づ￣3￣）づ））、安天意、宜凌10、莫丝颜　（8票哇塞，莫莫，亲一个，（づ￣3￣）づ）

zzopasta、mimosa（2票）、Jxanny、renyr71、fangw80、qhj821123（4P，（づ￣3￣）づ╭）、brendac、

15808358012、杨颖lxy、tastylee、294874829、13790831169（2P）、colourfroggy、13760722723、我在云

上看着你（4P，（づ￣3￣）づ╭）。

wendy1016　送了1颗钻石、5朵鲜花

红尘一笑2　打赏了100币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十七章只找你算账(二更)

小太监王义回宫向皇贵妃复命。

苏婉听完王义的回话之后，问道：“你有没有把前因后果跟侍郎府的人解释清楚？”

王义立即笑着说道：“娘娘特意吩咐过的，就是打死小的，小的也不会忘的。”

“很好。”苏婉满意的点了点头，“下去领赏吧！”

王义听了先是一喜，随后，扭捏两下，拿出一个厚厚的荷包里来，说道：“娘娘，这是宋宜人命人给小人的辛苦费，您看……”

苏婉看到他想要交出荷包，又有些不舍的模样，不由轻轻笑了起来，就连周围的宫女们，也都忍不住偷笑。

难道娘娘还会稀罕他这点银子不成？

苏婉知道他是借此事向自己表忠心，心里好笑的同时，也确实很受用，说道：“好了，既然是宋宜人给你的辛苦费，那你就收着吧！本宫的这份赏赐，也是你应得的，下去吧！”

王义一听此言，迅速无比地又将荷包揣进兜里，喜笑颜开地谢恩道：“小的谢娘娘的赏，小的告退。”

“娘娘，为什么还要多此一举向宋宜人她们解释？以您的身份，根本不必如此。”菡萏为苏婉奉上一杯热茶后，好奇地问道，“还有那位黄姑娘，您就不该让人给她医治，她这是罪有应得，奴婢还觉得您惩罚地轻了呢！”

苏婉将接过茶盏，随手拨弄了两下，就放到一旁的炕桌上，垂眸说道：“我虽然是皇贵妃，但也不能无缘无故就打人，总要有个缘由，否则，不但不会服众，他们心里也会怨恨本宫。”

“他们敢！”菡萏义愤填膺地说道，好似苏婉受到多大的屈辱似的。

苏婉见状不由笑道：“人都有喜怒哀乐，他们怎么不敢？只是敢怒而不敢言罢了。就算他们现在拿本宫没办法，恐怕也会记恨于心，等待报复的机会。谁也不敢说，自己就能顺风顺水一辈子，就连本宫也一样。不过是几句话的功夫，就能扭转他们对本宫的印象，何乐而不为呢！”

见菡萏似乎还有些不服气，苏婉又道：“黄媛香是有错，但罪不至死。本宫也不能因为她一个人，就牵连整个黄家，别忘了，黄家可不只她一个女儿。若是黄媛香做下的这些事情传了出去，黄家名声受损不说，这些未出嫁的女孩的名声也一样受到影响，本宫跟黄家的仇可就结大了。本宫可不想做这样的恶人。何况，多一个朋友，总比多一个敌人要好得多。千万不要小瞧任何一个人，更别说对方还是朝中大臣，中流砥柱。若是把大臣们都得罪光了，对本宫可没好处。”

菡萏听了这话，情绪才慢慢平复下来，突然就觉得有些羞愧和自责。

她身为皇贵妃身边的大宫女，这几年，一直被人追捧、奉承，就算她自制力再好，也很难不膨胀自大，因此，颇有些飘飘然，除了皇上、娘娘还有两位小殿下之外，其他人都不怎么放在眼里了。

在她看来，黄家虽然有个侍郎，却也算不得什么，因此，对于皇贵妃让人向黄家解释一事，很是有些看不过去，觉得皇贵妃这样做，实在是有*份。

现在听了皇贵妃的解释，她才恍然大悟，顿时羞愧地无地自容。因为她发现自己的心态早已经发生了很大的改变，只顾着皇贵妃的权势和面子，只是想着以势压人，却从来没有考虑过皇贵妃的处境，甚至为娘娘惹了麻烦也不自知。

长此以往，她总有一天会变得目中无人，恐怕就连皇贵妃娘娘也无法容忍她了。

想到这里，她不由打了一个激灵，竟是立即跪了下来，向苏婉来叩了一个头，愧疚而又诚恳地说道：“娘娘，奴婢有错，奴婢让娘娘失望了。以后奴婢一定会谨言慎行，时时警醒自己，不要狂妄自大，全心全意为娘娘着想，绝不会再给娘娘惹麻烦了，奴婢恳请娘娘责罚。”

苏婉之前也发现了菡萏的改变，也暗暗提醒她了两句，只是菡萏一直没有放在心上，此时，见到菡萏自己醒悟了，心里也感到十分欣慰，说道：“起来吧，你能及时清醒过来，已经很不错了，惩罚就不必了，本宫相信你一定不会再让本宫失望的。”

“是，奴婢谢娘娘开恩。”菡萏闻言，眼睛有些发酸，暗暗发誓一定要更加尽心尽力服侍娘娘，才不枉娘娘对她的一番信任。再次叩头后，她才站了起来。

两人说话期间，显德帝回来了。

他怀里抱着圆圆，团团跟在他后面小跑着，一边跑，还一边眼馋地看了一眼被父皇抱在怀里的圆圆，小嘴巴撅得都能挂油瓶了，显然很不高兴。

直到看到苏婉时，还有些气哼哼的，也不用别人帮忙，自顾自地爬到炕上，挨着苏婉坐了。却不跟苏婉说话，只是背过身去独自生闷气，一副“我不高兴，快来安慰我”的模样。

显德帝却好像没有看到团团生气一般，抱着圆圆坐到炕桌的另一边，只顾着跟苏婉说话，逗弄圆圆，却看都看不看团团一眼。

苏婉无奈地看了显德帝一眼，又看了看浑身散发着“孤独”、“寂寥”、“落寞”气息的团团，暗暗叹了一口气，瞪了显德帝一眼，说道：“你都多大的人了，怎么还跟孩子置气？团团又怎么惹到你了？”

一边说，一边还伸手去抱团团。

团团趁机一头扎进苏婉怀里，哼哼唧唧地表达自己的委屈。

显德帝冷淡地道：“朕怎能么敢跟他置气？是他生朕的气还差不多。”

苏婉闻言，颇有些也哭笑不得，这还真生气了。

“团团你告诉母妃，到底是怎么回事？”苏婉问趴在怀里不说话的团团问道。

团团闷闷地道：“父皇坏，只抱圆圆不抱儿臣。”

“只是因为这样吗？”苏婉问道。

团团犹豫了好半晌，才说道：“儿臣弄丢了圆圆的小猪玩偶……我……儿臣不是故意的……”说着，还有些不安地咬了咬自己那红润的小嘴唇。

“朕看你就是有意的。”显德帝冷着脸说道，“若不是你非要跟你妹妹抢，那小猪玩偶会丢吗？那可是你母妃前两天，辛辛苦苦，亲手为你妹妹做的，被你粗心大意地给弄丢了，你对得起你母妃吗？对得起你妹妹吗？”

圆圆想起自己的小猪玩偶，黑琉璃般的大眼睛里眼里也忍不住多了一丝水汽。

那只小猪玩偶，是她这两天最喜欢的玩具，连睡觉的时候都要抱着。团团眼馋，先是给她要，她不给，后来就将她的玩偶抢走了，结果团团玩疯了，就将玩偶给忘在脑后，后来就找不到了。

“团团是大坏蛋！”圆圆看着团团，一字一句地说道。

显德帝也派人去找过了，可惜就是没找到，不知道被谁给拿走了。

苏婉听完这件事的始末，看着团团说道：“一件玩偶丢了倒是没什么，只是团团，你若是喜欢妹妹的玩偶，告诉母妃，母妃再给你做一个就是了，为什么非要抢妹妹的东西呢？”

苏婉的声音也严厉了起来。

团团神情蔫蔫的，垂头搭脑地样子看着很可怜。

“你是哥哥，应该保护妹妹才是，怎么能欺负她呢？”苏婉见状，声音也不由柔和了几分说道。

“母妃，父皇，对不起，我错了，我以后再也不敢了。”团团一边垂着头认错，一边还抬起眼偷偷觑了显德帝和苏婉一眼，那副小模样，实在是让人又好气又好笑，就连显德帝都有些绷不住脸了。

圆圆冲着团团扮了个鬼脸，又吐了吐舌头，颇有些幸灾乐祸的意味。

团团见状，不由轻哼一声，扭过头去。

他只抢了她一次东西，圆圆平时可没少抢他的东西，只是他一直都没有计较罢了，母妃说了，斤斤计较之人，都不是小男子汉，他才不会因为丢了一个玩具，就哭鼻子外加告状呢！

何况，书上说，唯女子与小人难养也，圆圆两样都占了，身为男子汉，他……他怎么能跟她一般见识呢！否则，岂不是跟圆圆一样了？

最后，因为团团认错态度良好，此事终于平息了下来，团团和圆圆也都各得到了一个新的玩偶，皆大欢喜。

苏婉因为统摄后宫的缘故，便搬出了勤政殿，大多数时间都留在了永宁宫。

除了比较方便处理宫务之外，最重要的是，众人来向她请安时，也不需要去勤政殿了。而在勤政殿碰到皇帝的几率实在太大了，说她小题大做也好，霸道善妒也罢，反正她是绝对不想让那些女人出现在皇上面前的。

她知道有人会对她不满，但那又怎样，不管那些女人怎么看，只要没人敢当面说她，她就当自己不知道。

如今，宁皇后被软禁，胡贵妃被降了位份禁足，霍贤妃被打入冷宫，当初的一后四妃，如今只剩下了德妃和淑妃，后宫里皇贵妃一家独大。

上巳节那天，皇贵妃轻描淡写地就撸掉了胡贵妃的贵妃之位，实在是让众妃胆战心惊。

原本她们还以为陛下会站出来说两句话，至少不能让皇贵妃如此胡来，哪知道，陛下根本连问都没问，简直就是任凭皇贵妃处置，这让众妃的心瞬间就凉透了，但却无可奈何，只能夹起尾巴做人，放低身段，讨好皇贵妃，免得落得一个跟胡贵妃一样的下场。

永宁宫正殿，众妃来向苏婉请安。

之前后宫的各种制度还有一应用度，苏婉并没有做出太大改变，之前宁皇后做的就挺好，只要遵循旧例就行，她现在最主要的就是熟悉宫务。

或许是之前她拿胡贵妃立威的缘故，她执掌后宫以来，这些嫔妃们都显得格外老实，并没有故意挑衅她，让她为难的，所以，苏婉管理起来也比较轻松。

但是女人多了，事情也多，尽管没有什么大事，小事却也不少。

她们无论缺什么，都得向她张口。

她就是那个管理钱袋子的。

对于这些嫔妃们，她自然不会亏待，更不会克扣，但是，多了也没有，该多少就是多少。

但有些人，就是不消停。

比如丽嫔，她院子那里各种瓷器，还有杯、盘、碟、盅就经常短缺，苏婉管理后宫还没十天呢，她就已经向她开口，添补两次了。

今天，她又向苏婉开口要瓷器，说自己院子里的瓷器又不小心摔碎了。

苏婉皱了皱眉，拒绝了她说道：“丽嫔，这每个人瓷器都是有一定配额的，你如今已经超了。事不过三，前两次本宫松了口，这次是万万不行的了，以后也不会允许。若是人人都像你这样败家，就是偌大的国库，恐怕没几年就得败光了。”

丽嫔笑道：“瞧姐姐这话说的，不过是一两个瓷器罢了，哪里就这么夸张了。再说了，以前皇后娘娘管理后宫的时候，可从来没有在吃穿用度上短缺过我们。”

“你的意思是，本宫在吃穿用度上短缺你了？”苏婉眯了眯眼睛说道。

“嫔妾可没这么说，是皇贵妃娘娘是自己说的。”丽嫔笑道，“咱们大乾朝的国库，应该还没穷到这种地步吧，连两个瓷器都拿不出来。”

“就算是国库充裕，那也是取之于民用之于民，而不是用来给你败家的。你若是能少摔几个瓷器，说不定就能多救几个百姓的性命。”苏婉说道。

“皇贵妃姐姐说的这些我不懂，我可没姐姐那副慈悲心肠，胸怀天下，嫔妾只要自己过得安稳就成了，管他什么百姓不百姓。”丽嫔无所谓的说道，“倒是姐姐你，若是苛待后宫嫔妃的消息传了出去，恐怕对姐姐的名声不好吧？”

苏婉淡淡笑道：“这就用不着你来操心了。不过，若是让本宫听到外面有半句此等流言，本宫只找你算账！”

“你……”丽嫔闻言简直惊怒交加，眼中闪过一丝显而易见的惧怕。她有些无助地看向其他嫔妃，却发现她们都是一副事不关己的模样，好似根本没有听到两人之间的对话，更没有人替她说话，她整个人宛如被兜头泼了一同冷水一般，整个人都凉透了。

－－－－－－题外话－－－－－－

这是昨天的第二更

谢谢13413748880、苦菜花、宝贝good亲亲的5热度评价。

谢谢大家的月票—

﹡﹏颜若漓ゝ（7票，漓漓太耐你了，（づ￣3￣）づ），13413748880（2P）、庄袁（2票）、稀泥巴33400、tina010、无聊123y、ntkd2261001、高原风雪、nyb1987（2票）、w1d2、高原风雪、chunfeng888（2票）、13995513378（2票）、eryue1993（3票）、随风随缘（2票）、liusuping、13568018333、olj、相逢是首歌、残缺的奇迹（2P）、紫色凤尾蝶（2P）、wujunyi、beihaowi2008、飘渺紫依、苦菜花、omp1301039（2P）、113270530（2P）。

13455692064（5花）、qquser9245906（188币）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十八章破相（一更）

最后，丽嫔还带着满腔的憋屈和怒火，回了储秀宫。

这么一点小插曲，苏婉根本没有放在心上，这不过是丽嫔心里不顺，想要用这种方式给她添堵罢了。

不过，苏婉没打算纵着她，免得她将来变本加厉，以后又是一场风波。

哗啦——

丽嫔一回到自己的住所，实在是气不过，顺手就将一个天青色花草纹鹅颈瓶给狠狠地摔了出去，以发泄心中的怒火。

哪知道，竟然有一块小的瓷片，飞溅而出，恰好擦过丽嫔的的脸颊，瞬间便在她那张细嫩光滑的脸上划出了一道口子，殷红的鲜血争先恐后地冒了出来。

丽嫔一开始还没有感觉到疼痛，只觉得自己的脸被瓷器碎片碰了一下，根本没当回事，但是，当她到身边大宫女那惊恐无比的神色时，皱了皱眉头，正要训斥时，就察觉到了脸上传来的刺痛，怒火立即就变成了恐惧。

她甚至都不敢伸手去摸自己的脸，立即尖声吩咐道：“快……快拿镜子来。”

大宫女绿玉脸色惨白，慌慌张张地就去拿镜子了，不一会儿，就拿这一个小巧的五福双喜手把镜过来。

“快给我！”丽嫔不等绿玉靠近，就一把将时镜子夺了过去，迫不及待地拿到自己面前，当她看到自己左脸颊上，满是鲜血的时候，竟是惊恐地睁大了眼睛，随后凄厉地尖叫一声，白眼一翻，就晕了过去。

声音之大，几乎传遍了整个储秀宫。

住在储秀宫配殿的杨才人，听到丽嫔的尖叫声，微不可查地皱了下眉头，但很快就舒展开来，像是没听到一般，继续做手中的针线活。

她是在为自己的儿子，也就是六岁的八皇子做小衣，八皇子的贴身衣物，她向来都是亲手做的，从不假他人之手。

“才人，要不要奴婢去看看是怎么回事？”一名宫女低声问道。

“不用，她向来都这么一惊一乍的，我们不用管。”杨才人头也不抬地说道。

那名宫女听到这话后，又有些犹豫，一副欲言又止的模样。

“雨燕，怎么了？”杨才人诧异地抬头问道。

雨燕犹豫了半晌半晌，才吞吞吐吐地说道：“才人，八皇子昨天在御花园捡到一个小猪玩偶。”

“玩偶？”杨才人喃喃说道，随即脸色一变，问道：“是谁的玩偶？”

“奴婢也不知道，不过，奴婢打听到，昨天只有九皇子去过御花园。”雨燕垂下头说道。

“嘶——”杨才人一惊之下，被针扎到了手，立即放到嘴边吸吮了一下，但她并没有慌张，脸上反而露出一抹沉思。

“这么说，那个玩偶是九皇子的？”杨才人问道。

“八成是的。”雨燕说道，“也只有九皇子和十公主有那样特别的玩偶。才人，我们要不要将小猪玩偶还回去？”

“还回去？”杨才人看向她问道。

“对呀，若是才人因为这件事，让皇贵妃娘娘对您另眼相看，以后您的日子岂不是好过多了？就是八皇子的处境也会好很多，免得您总是受丽嫔的闲气。”雨燕眼神晶亮，有些兴奋地说道。

“再说了，丽嫔也不受宠，你就算巴着她也没什么好处，倒不如讨好皇贵妃娘娘，只要皇贵妃娘娘肯为您在陛下面前说几句，说不定……”

“你就不要做白日梦了。”杨才人忽然打断了雨燕的话，淡淡说道，“你难道还没看清楚吗，皇贵妃根本就是把皇上当成了她自己的禁脔，根本不允许别人染指，我就是再得她欢心，她也不会让皇上宠幸我的。”

雨燕闻言不由倒吸一口冷气，说道：“她怎么敢？难道陛下就由着她！那可是皇上呀！”

“为了皇贵妃，陛下可是好几年没进后宫了，这难道不能说明皇上的态度吗？”杨人叹息着说道。以前，她虽然不受宠，一年也能分得几次，现在呢，竟是连这点盼头都没了。

“那后宫的娘娘们怎么办？才人还这么年轻，难道要守一辈子的活寡？”雨燕有些愤愤不平地道。

杨才人眼神幽幽地看着前方，不知在想些什么。

过了好半晌，她才仿佛自言自语似地说道：“的确不能再这样下去了。”

“才人？”雨燕诧异地喊了杨才人一声。

杨才人回过神来，微微一笑道：“没什么？雨燕，去把夏嬷嬷请过来。”

雨燕楞住了，夏嬷嬷不是丽嫔身边的人吗？而且一向对杨才人不假辞色的，才人怎么想要见她呢？

杨才人却没有解释，只淡淡说道：“快去吧！”

雨燕这才收敛起惊讶之色，向她福了福身出去了。

……

苏婉很快就得到了丽嫔脸受伤的消息，知道缘由之后，她都有些无语了，这可真是自作自受的典范。不过，还派人给她送了伤药过去，并免了她的请安，让她好好养伤，便不再管了。

苏婉知道真正擅长梅花小篆的是黄媛凤，但这次，却没有贸然请她进宫，而是派人打听了一番，得知她很快就要除服了，便耐下心思，等她除服以后再说。

另一边，显德帝也特意召见了傅黎，说完正事之后，显德帝就问起了傅黎的婚事。

“傅爱卿，你如今年纪也不小了，也该娶妻生子了。”

傅黎没想到皇上一开口就问自己的婚事，一时有些措手不及，一张俊脸都红了，他连忙低下头拱手说道：“陛下，微臣……微臣觉得一个人也挺好。”

显德帝闻言，很是不赞同地道：“男大当婚女大当嫁，你又不是和尚，怎么能不娶妻呢？”

傅黎心中微微苦笑，但还是说道：“皇上，微臣这种身份，身上还顶着一个命硬克妻的名头，别人都唯恐避之不及，又怎么会有人想要嫁给臣呢？”

显德帝闻言，不由冷笑一声道：“你是朕的心腹大臣，为朕立下无数汗马功劳，难道谁还敢看轻你不成？至于命硬，那更是无稽之谈，再说，就算真得命硬又如何，朕给你指的婚，谁敢拒绝？”

上一辈子，苏清雪嫁给傅黎，还不是一直活蹦乱跳的？也没见她被克死。

显德帝有心给傅黎封一个爵位，不过在婚事未定之前，他是不会透露口风的。

“陛下，此事万万不可。”傅黎急忙说道，“强扭的瓜不甜，微臣宁愿永不娶妻，也不想耽误了别人。”

他心里一直存有一个人的影子，虽然知道自己跟她永远也没有可能，甚至连见她一面都不容易，但他却经常想起她，他甚至记得她的一颦一笑，她跟自己说的每一句话。

所以，那次，她被白莲教余孽劫持的时候，即便是头上戴着帷帽，他也一眼就将她认了出来。

即便已经过去几年了，他也有些难以忘情。

或许是第一次见面太过难忘，或许是因为对她的怜惜，他对她一开始就有些不同。

第二次见面，她惊了马，他又救了她。他有些欣喜地发现，她对自己没有任何惧怕，憎恶的情绪，他甚至觉得，她对自己或许也是有些许好感的。

他也不是没有动心，可惜造化弄人，对方当时已经嫁了人，他们之间，到底是有缘无分，他也只能将这份隐晦的感情压在心底，不敢表露半分。

后来，她又被陛下给盯上了，他时常担忧她的处境，怕她被陛下欺负，怕她名声受损，担心她无法在昌武侯府立足。

他有时候也会想，如果她真被昌武侯休了，他不是就有机会娶她了？

可他也只是想想而已，他明白被休弃对于一个女人来说意味着什么。有些女子就是宁肯死了，也不愿意被休的。

他不愿意因为自己的私心，就让她承受那样的痛苦。

因此，他什么也没做，只默默地守着这份感情。

却没想到，竟然让陛下占了先机，最终抱得美人归。

他不是不懊悔——

若是他没有顾忌那么多，是不是她现在已经是他的妻子了？

可是，他心里很明白，他永远也无法像陛下那样随性所欲，任性妄为，更不可能想做什么便做什么，最终的结果，未必就会美满。

所以，现在见到她有了好归宿，生活幸福，他心里也为她开心。

尽管遗憾，却并不怨恨嫉妒。

他没有娶妻，除了暂时还忘不了她之外，也是因为，这对即将成为他妻子的女人来说，实在太不公平。

他若是不娶妻便罢，一旦娶妻，必定是要跟妻子相互信任，相互扶持，相濡以沫的，而不是只做一对貌合神离的夫妻。

以真心换真心，若是自己都做不到，又如何能强求别人呢？

显德帝闻言笑道：“你放心，朕不会乱点鸳鸯谱的。一定会给你找一个愿意嫁给你，又合你心意的女子为妻的。”

显德帝都说到这份上了，傅黎也只能暗暗叹了口气，答应了下来。

心里对此却不抱希望。

不知不觉，时间又过去了七、八天。

这几天，苏婉又召见了几名闺秀，都是当初她比较看好之人。

只随意聊一聊，当天就送她们出宫了。

她们倒是都挺好，可惜，都不太适合傅指挥使。

这一天，苏婉刚刚睡醒了午觉，就听到菡萏前来禀报说——

丽嫔来了。

－－－－－－题外话－－－－－－

好吧~我无耻的卡文了。吐血，要死了~

谢谢残缺的奇迹、芍药的吻、我的太阳系亲亲的5热度评价。

谢谢大家的月票——（づ￣3￣）づ╭

qquser6016036、18932438028、vincoliu、杨眉（5票，耐你（づ￣3￣）づ╭）zyf325（2P），408103162、、宝贝good（2票）、影萝、wxwbb1117（2票）、追逐的风、13724801966（2

票）、4028651866、jiangminyun（2票）、唯独幸福徒有虚名。、yali127　、孙莎、吴爱看书123、染烟14ss、小鸡抓

老鹰（O（∩_∩）O，好好玩的ID）、芍药的吻（4P必须亲一个，（づ￣3￣）づ╭）、看闲云坐、18505578885（3P）

omp1301039　送了3颗钻石

丫就喜欢看言情　送了8颗钻石

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七十九章讨好（二更）

永和宫正殿西次间。

苏婉坐在南窗下的坐炕上，看着站在她面前的丽嫔。

丽嫔脸上的伤已经好多了，只是依旧留下了浅浅的疤痕，不过，只要擦上厚厚的粉，基本就看不出来什么了。

就比如现在，丽嫔脸上的粉，就比平时厚了好几层，似乎表情一动，粉就会簌簌地往下掉一般。

苏婉看了两眼，就移开了目光，免得丽嫔恼羞成怒。她就不在她的伤口上撒盐了。

丽嫔见苏婉瞧自己的脸时，脸上的笑容都有些僵硬了。

这两天，有不少人去储秀宫探望她，然而，凡是见到她的人，都免不了要盯着她的脸看一阵，虽然她们都没说什么，但是，她们的眼神和笑容，却已经说明了一切，偏偏还让她有火无处发，气得她脸上的长了好几颗痘痘，所以，她才会把脸上的粉擦得那么厚，就是不想让皇贵妃也嘲笑自己。

所幸皇贵妃很快就移开了眼睛，不由让她暗暗松了一口气。

“丽嫔妹妹此时来找本宫，可是有什么事吗？”苏婉让人给丽嫔拿了个绣墩，等她坐定之后，这才慢悠悠地问道。

丽嫔脸上露出一丝感激之色，说道：“嫔妾这次其实是特意来给娘娘道谢的。若不是娘娘派人给嫔妾送了伤药，嫔妾脸上的伤也不会好那么快。嫔妾先在此谢过娘娘了。”

说着，她就站起身来，向苏婉福身道谢。

“不过是举手之劳罢了，妹妹不用放在心上。”苏婉轻笑一声说道。她才不相信丽嫔来她这里，只是为了向她道谢而已，必定还有其他事。

丽嫔带着一丝愧疚说道：“以前都是嫔妾不懂事，总是给娘娘添麻烦，以后嫔妾一定会安分守己，绝不会让娘娘难做了。”

“你能这么想，那就最好了。”苏婉说道。

丽嫔又说几句后悔知错的话，这才仿佛忽然想起什么事来一样，说道：“对了，娘娘，嫔妾突然想起一件事来，差点忘了告诉娘娘。”

“什么事？”苏婉问道。

“娘娘稍等。”丽嫔说完，就喊了一声“绿玉”。

接着，就见她身边的大宫女绿玉，手里抱着一样东西，恭顺地从外面走了进来。

苏婉看向绿玉手中的东西，神色顿时就是一愣。

那是一个小猪玩偶，绿色的瓜皮帽，笑成一条缝的眼睛，大大的红鼻子，两个大鼻孔十分有存在感，却不似猪那么丑陋，反而显得憨态可掬，十分可爱。

正是她亲手为圆圆做的麦兜猪玩偶。

绿玉向两人行礼之后，将东西呈送给了丽嫔，又悄无声息地退到一侧。

丽嫔拿着麦兜猪玩偶向苏婉说道：“不知娘娘可否认得这个玩偶？”

苏婉点了点头，说道：“自然是认得，这正是本宫亲手缝制的，只是前段时间不小心丢了。”

“怪不得？”丽嫔恭维地笑道，“也只有娘娘有这等奇思妙想了，一个玩偶都能想出新花样来，连嫔妾这等大人见了，都十分喜欢呢！”

“丽嫔从哪里找到的？”苏婉对她的恭维不置可否，出声问道。

丽嫔略显羞涩地说道：“是嫔妾去御花园散步的时候捡到的。嫔妾当时不知道这是娘娘的东西，又十分喜欢这个玩偶，就私自留了下来。没想到，前两天，嫔妾忽然听身边的丫头说，九皇子和是公主手里也有同样的玩偶，嫔妾才知道，这小猪玩偶的主人是谁，只是苦于脸上的伤势没痊愈，不敢出门，这才推迟到了今天才物归原主，还望娘娘不要嫌嫔妾归还的晚才好。”

说完，她站起身来，双手托着玩偶，呈给苏婉。

“不过是个玩偶而已，值当什么？若是丽嫔妹妹你着实喜欢的话，就是留下也未尝不可。”苏婉说道。

“君子不夺人所爱，何况，这还是娘娘亲手在所致，嫔妾又岂敢据为己有？”丽嫔说道。

苏婉让山茶将玩偶接过来，她也不希望自己亲手做的东西，落到别人手上，口中笑道：“丽嫔妹妹真是太见外了。”

丽嫔见苏婉收回了玩偶，似乎很是高兴，说道：“嫔妾之前虽然喜欢这个玩偶，但不是自己的东西，心里总是不安心，如今物归原主，嫔妾总算是松了一口气。”

苏婉又打量了她一眼，忽然笑道：“几日不见，丽嫔妹妹倒是转性了，果真是士别三日当刮目相待。”

丽嫔脸一红，垂下头去，说道：“以前都是妹妹不懂事，如今已经受到了教训，自然不会再犯了。”

苏婉点头说道：“知错能改善莫大焉。”她却更相信本性难移。

只是让她有些搞不清楚，丽嫔葫芦里到底卖得什么药。

兵来将挡水来土掩，无论她在算计什么她都不惧。

“娘娘，以后嫔妾能经常来找您说话吗？”丽嫔突然问道。

“当然可以。”苏婉其实不怎么想见到她，话不投机半句多。但是，她帮自己找回了玩偶，她若是立即拒绝，反倒显得她翻脸无情，刻薄寡恩了。

“那真是太好了，那明日嫔妾再来给娘娘请安，今天就不再打扰娘娘了，请容嫔妾先行告辞。”丽嫔高兴地说道，一点都不似作假。

“也好。”苏婉说道。

丽嫔欢喜地离开了。

“娘娘，这玩偶……”山茶询问苏婉道。

“团团圆圆已经有了新的玩偶，直接处理了！”苏婉淡淡吩咐道，没有丝毫犹豫。

就算她知道，丽嫔应该不会在上面做手脚，但是，不怕一万就怕万一。

再说，事有反常必为妖，在丽嫔没有露出狐狸尾巴之前，还是小心为上。

丽嫔一回到储秀宫，就立即拉下脸来，对绿玉说道：“去，请夏嬷嬷来。”

绿玉领命而去，没过一会儿，一名气质沉稳的嬷嬷走了进来。她的头发、衣服都整理地丝毫不乱，微微抿着嘴唇，看起来性格十分严谨。

只见她不慌不忙地向丽嫔行礼道：“见过丽嫔娘娘。”

丽嫔满腹的怒火，在见到夏嬷嬷时，突然就消失了大半，连神色都缓和了许多，她调整了一下情绪，问道：“夏嬷嬷，你能确定，那个法子管用吗？”

“那是当然。只要娘娘按照我说的方法去做，奴婢保证，娘娘一定会得偿所愿。”夏嬷嬷一字一句地说道，声音铿锵有力，极有说服力。

丽嫔松了口气，随后皱了下眉头抱怨道：“可是，皇贵妃的警戒心实在太强了，对我一直都不冷不热的，我怕她根本不会相信我。”

“娘娘耐心一些，皇贵妃对您戒备才正常，只要您坚持不懈，日日子在她跟前奉承，她早晚会对您放松警惕的。”夏嬷嬷说道，“没有付出就没有回报，”

“既然如此，那为什么不是皇上，还是皇贵妃呢？若是嬷嬷早点告诉我这个法子，我早几年用在陛下身上，现在哪里还轮得到皇贵妃在我面前嚣张？”丽嫔有些不耐烦地问道。

“不行，皇上是真龙天子，有龙气庇护，各种歪门邪道都没有用，何况，上位者最忌惮这些东西，一旦被发现，必定血流成河。”夏嬷嬷树说道。

丽嫔一听，顿时打了个激灵，突然就心生退意，说道：“既然后果如此严重，那我们不如……换一个法子……万一……万一被发现……本宫可不想死……”

“娘娘不必太过悲观。”夏嬷嬷忽然缓和了口气，“皇贵妃的情况跟皇上不同，只要做的隐蔽些，不会被人发现的，就算被察觉了，也未必能查到我们身上。除此之外，别无他法。难道娘娘真想守一辈子活寡，看皇贵妃的脸色行事？而且娘娘没有生下皇子，只有一个公主，将来陛下万一驾崩，娘娘恐怕也要跟着一起陪葬，你甘心吗？”

“好了，你不必再说了，我答应就是了。”丽嫔原本动摇的决心，又开始变得坚定起来。

她摸了摸自己的脸颊，说道：“如今我破了相，陛下想必也想不起我来，想要再夺宠，简直是不可能的事情，你放心，我不会退缩的。不成功便成仁。”

“你这样想就对了。”夏嬷嬷表情舒缓了一些，又道：“其实娘娘破相了正好，对皇贵妃来说，你就不再是她的威胁了，她会对你放松警惕，这样的话，娘娘会更容易得到皇贵妃的信任和好感，到时候，你做起事情来可就方便那多了。”

见到丽嫔脸色越来越好，夏嬷嬷继续蛊惑道：“而且，因为娘娘跟皇贵妃交好的缘故，就算将来皇贵妃决定让你侍寝，也不会显得太突兀。万一皇贵妃出了什么事，陛下爱屋及乌，肯定会对你大加宠爱的。”

丽嫔听完，脸上终于露出了笑容，说道：“夏嬷嬷，你可真是我的福星，幸亏有你替我出谋划策，我才能走到这一步。否则，我破相之后，我也只能认命了。你放心，我将来必定不会亏待于你。”

夏嬷嬷脸上也露出一丝笑意，说道：“那奴婢就先谢过娘娘了。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十章翻身做主（一更）

时间很快就进入了四月，也是夏季的第一个月份，天气不算太热，无论是宫女还是宫妃，却都迫不及待地换上了轻薄的夏裳，苏婉也不例外。

她身上穿着正黄色纱衫，杏子黄缕金挑线纱裙，发髻上斜戴着一支垂珠金凤钗，还有簪环珠花等物，耳朵上一对串珠水晶耳坠，此时，她正在永宁宫正殿东次间跟黄媛凤说话。

苏婉含笑打量了她一番，心里却是赞叹不已。

没见过黄媛凤之前，她觉得黄媛香很不错了，但是，如今见到了黄媛凤，她才察觉，两人若是放在一起比较，简直就像是真品瓷器与与赝品瓷器的区别。

或许，猛然看上去，觉得赝品更加漂亮夺目，但是，看过之后，就不想再看第二遍，根本经不起探究。

但是真品却不同，虽然乍看之下并不打眼，却更加含蓄自然，越品越有味道，意境深远，让人忍不住想要探究，就好好像一座挖之不绝的宝藏一般，每时每刻都会发现新的惊喜。

苏婉一见到黄媛凤，就喜欢上了她。

黄媛凤虽然豁达淡定，但是，在皇贵妃如此毫不掩饰的打量下，也忍不住有些窘迫，脸颊上爬上一丝热度。

苏婉见她赧然，不由轻轻一笑，说道：“来人，给黄姑娘赐座。”

黄媛凤闻言，连忙诚惶诚恐地推拒道：“娘娘，这怎么可以？在娘娘面前，哪有臣女落座的资格？”

苏婉笑道：“让你坐你便坐，这是本宫的意思，难道你想抗旨？”

黄媛凤闻言，这才谢了恩，小心坐在了绣墩上。

虽然见她稍稍有些紧张，就问了她一些，生活琐事，平时做什么，擅长什么之类的东西。

黄媛凤是个稳重的性子，虽然因为是第一次进宫，又见到了皇贵妃的缘故，未免就有些紧张，但她很快就调整了过来，拘束尽去，渐渐恢复了淡然豁达的本性，却不失礼貌和恭敬，一点都不像黄媛香那般轻狂。

这让苏婉对她的印象更好了一些。

苏婉听说，她平时出了写字作画之外，最喜欢的就是侍弄自己院子里的菜地，不由更加来了兴趣，问道：“你竟然还会种菜？”

黄媛凤微微垂着头含笑说道：“是臣女从小跟我身边的一个嬷嬷学的。”

“那你怎么想起来要种菜呢？”苏婉问道，“难道你就不嫌累，或者嫌脏吗？”

大家闺秀哪有愿意种菜的？怕是连泥土都不愿意沾一点。

“一开始的确很不习惯，不过，臣女当时正在守孝，有的是时间和耐心，种点菜蔬就当是打发时间了，所以就坚持了下来，后来也就慢慢地找到了乐趣，每天看着菜苗一天天长大，心里就会有一种奇异的满足感，连心情都平静了许多。而且，吃着自己亲手种出来的菜，也格外的香甜。”黄媛凤淡淡笑道。

“这倒是。”苏婉点了点头，看向她的眼神越发柔和了。

苏婉没急着让她写梅花小篆，无论她的字到底好不好，苏婉都对她这个人十分喜欢。

苏婉特意留下她用了午饭，又安排人送了她出宫。

这段时间，她见了不少名门闺秀，无疑她们都十分优秀，或许人真的是要看眼缘的，她就是看黄媛凤最顺眼。

晚上休息的时候，显德帝见苏婉脸上一直带着笑意，便问道：“今天发生什么好事了，看起来这么高兴？”

苏婉笑着将今天发生的事情说了。

“你很喜欢她？”显德帝问道。

苏婉点了点头，随后又想到之前的黄媛香，她还是决定还是持保留意见，要观察观察再说。不过，她又预感，自己这次一定不会失望的。

“朕还听说，最近这段时间丽嫔一直来找你？”显德帝说道。

“嗯，她的确经常俩见我，态度又放得很低，上次还将圆圆的玩偶给找了回来，我也不好不见她。”苏婉微微蹙着眉头说道。

丽嫔频频来找她说话，她也觉得有些烦了。但丽嫔最近一段时间十分乖顺，又放低身段，特意奉承，虽然她觉得很恶寒，但是伸手不打笑脸人，所以，她也不好拒绝。

“既然你不喜欢，那就不要见她，没必要委屈自己。”显德帝强硬地说道，“朕看她就是故意用那个玩偶故意接近你，根本就是不怀好意。”

苏婉闻言扑哧一笑，斜睨着他道：“什么不怀好意？人家以前不是你的宠妃吗？你这么说她，是不是太无情，太冷酷了？”

显德帝翻身将苏婉压在身下，用鼻尖蹭了蹭她的鼻尖，这才微微抬起头，盯着她的眼睛说道：“婉儿这是想要朕对她们有情？还是希望朕对她们心软？”

苏婉伸出手搂住他的脖子，脸上带着未尽的笑意，红唇微启，斩钉截铁地道：“都不许！”

“那你还敢引狼入室？”显德帝眼神幽深地说道。

“我这不是相信你吗？”苏婉说道，何况，她心里可一直防着丽嫔呢！丽嫔一直没有见到显德帝，就是最好的证据。

“好吧好吧，我以后不见她也就是了。”见显德帝只看着她不说话，苏婉终于服软说道。

苏婉心里早就烦丽嫔了，看到她一副放低身段，对她谄媚奉承的样子，她就觉得胃疼。

她不是没有暗示过丽嫔，让她不要来找自己了，可惜，丽嫔一直在装傻，让她烦不胜烦。

就算显德帝不说，她也决定以后不见丽嫔了。

“这可是你说的。”显德帝说道，“以后可不要再心软。”

“才不会。”苏婉皱了皱鼻子说道。

显德帝轻轻一笑，明显不信她的话。

苏婉见他“嘲笑”自己，突然就有些气得牙痒痒。但是，他那副表情，配上他那张俊美无俦的俊脸，成熟霸气又夹杂着几分风流不羁，看起来，只让人觉得脸红心跳，尽管她早已经习惯了他这副模样，现在却依旧有些脸红心跳。

怪不得他这么能招蜂引蝶，一个个都前仆后继地往他身上扑，不说他的身份，就凭他这副长相和气质，就已经让女人对她趋之若鹜了。

想到这里，苏婉突然色从心头起，恶向胆边生，竟是直接拉下他的头，直接咬住了他的唇，而且还是狠狠地咬了一口，趁着他愣神之际，将他从自己身上推开，反压到了他身上，然后，便居高临下，得意洋洋地看着他。

以前他总是这么对待自己，这次总该轮到她了吧！不但如此，她还要占据主动权，不能每次都被他掌控了。

显德帝心里暗笑，脸上却皱眉说道：“婉儿，你这是做什么？快起来，这样像什么话？”

其实，若不是显德帝有意配合，苏婉又怎么能将他掀翻，压在身下呢！

苏婉闻言，心里越发得意，伸手拍了拍他的俊脸，说道：“以前都是你伺候我，今天你就歇一歇，让本宫伺候你如何？”

“这成何体统？”显德帝表面上大义凌然地说道，心里早已经笑翻了，突然有种莫名的刺激，甚至还升起一丝兴奋来，眼睛越发深邃，喉头也不可抑制地滚动了一下，只是苏婉正沉浸在奴奴翻身做主的喜悦当中，并么有察觉。

“怎么不成体统？”苏婉不乐意了，“谁说一定要男人才能占据主导地位，今天我偏要反其道而行。”

显德帝依旧皱着眉头，好似十分不情愿。

苏婉早就做好了决定，哪还管他愿不愿意，直接低下头，从他的额头，慢慢吻到他的嘴唇，直接抱着他的唇啃了起来，双手也开始不老实地在他身上占便宜。

如今，苏婉自认已经不是当初的菜鸟了，技术早已经突飞猛进了。没想到如今做起来的时候，根本不是那么一回事，根本就是无从下手，但是事情已经到了这一步，她也只能硬着头皮做下去。一边回想显德帝平时对自己做的那些事情，一边现学现卖，全用在他的身上。

在苏婉看不到的地方，显德帝的眼中却噙着满满的柔情和笑意，不过，下一个，他却忍不住蹙了下眉头，随即露出一丝哭笑不得的神色，果然是生手，真是没轻没重的。

再这么下去，等到明天，他怕是全身都是“伤痕累累”了。

但是，苏婉这么好的兴致，他也不想给她泼冷水，只好继续忍耐。

后来，他实在是忍不住，开始出声引导她，所幸，苏婉学得很快，这才结束了之前的酷刑，开始渐入佳境。

这一晚，对显德帝来说，是一个难忘的夜晚，也是一个新奇的、刺激的体验。

对于苏婉来说，亦是如此。

次日，显德帝神清气爽，早早去上朝了，反倒是苏婉，累得狠了，直到睡到中午才起来，就像长跑了五千米一样，浑身都疼，像是散架了一般，就连嘴巴都很酸。

苏婉很不想起床，但她也不能赖床一整天，还是让人服侍着她起了床。

团团和圆圆被带出去玩了，没让人打搅她。

显德帝也在宴请大臣，中午没有过来。

苏婉吃了点东西，正要躺一会儿，忽然听到人禀报说，丽嫔又来了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十一章病了（二更）

苏婉听到丽嫔又来了，顿时皱了下眉头，说道：“就说我身体不适，今儿就不见她了。”

苏婉吩咐完之后，就躺在窗前的贵妃榻上，准备小憩一会儿。

另一边，丽嫔听到皇贵妃不肯见自己，脸上的笑意顿时就是一僵，眼中流露出一丝诧异和不敢置信，显然没想到自己会被拒绝，要知道，这段时间，她每次过来，皇贵妃都会见她的，虽说态度不怎么热情，但却比旁人好多了。

而且，她认为，皇贵妃至少对她已经放下了心防，为什么现在又……

难道是她发现了什么？丽嫔有些心慌。

不，不会的，否则，事情肯定没有这么简单。

丽嫔如此安慰着自己，脸色来回变换几次后，最后到底还是勉强笑了笑说道：“既然皇贵妃姐姐身体不舒服，那我改天再来拜访好了，还请皇贵妃保重身体才是。”

菡萏笑着应了，又亲自送了丽嫔出去，倒是让丽嫔觉得安心了不少，但还是有些闷闷不乐，直到回到储秀宫，她心中的郁气也没有消散。

夏嬷嬷见到丽嫔，也有些意外，问道：“娘娘怎么这么快就回来了？难道皇贵妃没有留娘娘说话吗？”

丽嫔没有说话，接过绿玉递上来的茶，先慢慢地喝了一盏茶，等情绪稍稍平复些了，才说道：“皇贵妃娘娘身体不适，就没有见我。”

顿了顿，她有皱眉道：“或许皇贵妃真得病了，今天都没让人过去请安呢！”

夏嬷嬷却有些不相信，说道：“皇贵妃昨天不是还好好的吗？怎么突然就病了？”

“谁知道呢？”丽嫔将茶盏“啪”地一下放到炕桌上，轻哼一声说道。

夏嬷嬷的神色有些凝重，怔怔地不知道在想些什么。

过了好半晌，她才回过神来，仿佛是做了什么决定一般，神色十分坚定，斩钉截铁地对丽嫔说道：“娘娘，我看我们不用再继续等下去了。”

“什么？”丽嫔一脸惊愕地看着她，“可是，我还没有弄到她的血，用得着这么着急吗？”

“若是能得到她的血，那自然是好，若是没有，用其他东西代替也未尝不可，比如毛发、指甲，还有她的贴身衣物都可以，只是用血当媒介，成功的几率会更大一些。”夏嬷嬷让绿玉出去望风，这才对丽嫔说道。

但即便是皇贵妃常穿的衣物，还有她的头发、指甲等，也不是外人可以轻易得到的，但是，却比弄到她的血要容易多了。

夏嬷嬷从衣襟中摸出一个荷包里，荷包里面装着几根长长的发丝。

丽嫔见状有些惊喜地道：“这是皇贵妃的头发吗？嬷嬷是从哪里弄来的？”

夏嬷嬷很快就将头发收了起来，淡淡说道：“这你就不用管了。”

丽嫔也不在意夏嬷嬷的态度，她只知道，自己很快就可以取代皇贵妃，宠冠后宫了，脸上不由露出欣喜得意的笑容，说道：“既然如此，嬷嬷还等什么？我们快点开始吧！”

“娘娘不必着急，奴婢自有分寸。”夏嬷嬷说道，“不过，再计划未成之前，娘娘还需要继续巴结奉承皇贵妃，不能露出半点破绽。否则，一旦事发，陛下就会第一个怀疑到娘娘身上。而且，最后一步，还需要娘娘完成。”

夏嬷嬷的话，让丽嫔从对未来的幻想中清醒过来，她压下心中的兴奋，郑重地点了点头道：“嬷嬷放心，我都坚持这么久了，可不愿意半途而废，何况，这是为了我自己的未来，我当然你会竭尽全力去完成。”

夏嬷嬷闻言躬身笑道：“奴婢相信娘娘，一定会做到的。”

“还有一事，奴婢想要问问娘娘。皇贵妃的生辰八字到底是……”

皇贵妃的生辰在六月，但昌武侯夫人小苏氏，却是在十一月，夏嬷嬷这是在问用哪一个生辰。

丽嫔笑道：“嬷嬷这是明知故问，其他人不知道便罢了，难道你还不清楚？”

夏嬷嬷说道：“奴婢只是想要确认一下，毕竟，此事万可万马虎不得，失之毫厘谬以千里，若是弄错了，可是会反噬的。”

无论是灵璧侯府外甥女的生辰八字，还是昌武侯夫人小苏氏的生辰八字，夏嬷嬷都已经想方设法地弄到手了，只是皇贵妃的身份，一向扑朔迷离，就连她也不敢十分确定。

丽嫔却十分自信地说道：“嬷嬷，就用十一月份的那个生辰八字。”

“娘娘确定？”夏嬷嬷问道。

“确定！”丽嫔自信地点了点头，“嬷嬷，你看我像是那种拿自己的性命和前途开玩笑的人吗？”

“如此，老奴就放心了。”夏嬷嬷笑着说道。

……

永宁宫里，苏婉突然从贵妃榻上坐了起来，脸色惨白，微微喘着粗气，额头上更是布满了冷汗，睡意全消。

她伸手紧紧抓住了自己胸口的衣襟，觉得心跳得厉害，也慌得厉害，好像有什么不好的事情发生一样。

“娘娘，怎么了？是不是梦靥了。”在不远处守着她的菡萏见状，立即上前焦急地询问道。

其他人听到动静，也都匆匆围了过来。

“采青，你快去请太医。”邱妈妈吩咐道。

苏婉没有回答她们的话，微微侧头看向窗外，外面就是梨树，还有各种花卉，一阵微凉的风吹来，带来阵阵花香，也让苏婉的头脑清醒了一些。

“娘娘，喝杯茶压压惊吧！”山茶善解人意地递过来一杯茶。

苏婉点了点头，接过来喝了两口，长舒了一口气，才觉得好了一些。

她挥了挥手，让众人退下，说道：“我没事，你们先退下吧！”

众人都退了下去，只有邱妈妈和菡萏留下来伺候。

苏婉又重新躺了下来，神色平静了许多，只是依旧有些神思不属。

邱妈妈和菡萏担忧地对视了一眼，却也不敢说什么。

没过一会儿，就听外面行礼请安的声音。

两人均露出惊喜之色，菡萏更是高兴地对苏婉说道：“娘娘，陛下来了。”

话音刚落，就见显德帝疾步走了进来，身上甚至还带了几丝酒气。

菡萏和邱妈妈对显德帝行礼之后，就悄无声息地退了出去。

显德帝没有注意她们，一双眼睛只看着苏婉，他走到贵妃塌前，担忧地看着她问道：“婉儿，你这是怎么了？身体不舒服吗？”

听到显德帝的声音，苏婉才回过神来，就仿佛见到了救命稻草一般，立即坐起身来扑到了他怀里，哽咽地喊道：“陛下……”

显德帝听到苏婉竟然哭了，心里不由一抽一抽的疼，他伸出手来轻拍着她的背，轻吻着她的额头，柔声问道：“婉儿，你这是怎么了，告诉朕好不好？有什么事说出来，朕替你解决。”

苏婉原本还没怎么哭，一听这话，心里的委屈，好像一下子就放大了十倍，二十倍，眼泪竟然朕的收不住了，在他的怀里，痛痛快快地哭了一场，将显德帝胸前的衣襟，都打湿了一大片。

但是，在显德帝怀里哭了这么一场，她心中那种强烈的不安和心悸，就仿佛一下子离她远去了，整个人都轻松了许多。

此时，苏婉才感觉到赧然，心里很不好意思。

她也不知道怎么回事，心里就是难受得紧，却有说不出来是怎么回事，直到见到显德帝，才得意发泄了心中的惊悸不安。

显德帝见苏婉的哭声渐渐停了，才伸手抬起了她的下颌，看到她红红的眼睛，红红的鼻头，还有破了皮的嘴唇，心里也不由跟着颤了颤，突然涌出一种有酸又疼的情绪，他忍不住叹了一口气，问道：“婉儿，你现在总该告诉朕是怎么回事了吧？”

苏婉脸颊一热，却是不知道该怎么说，难道告诉她，她心里很不舒服，所以见到她就忍不住哭了了。

她……她怎么说得出口！

显德帝见苏婉有些心虚地移开了眼睛，不由有些哭笑不得，同时心里也松了一口气，知道肯定不是什么大事，也有了开玩笑的心思，说道：“莫非是朕昨晚累坏你了？你故意报复朕？”

“才不是！你少胡说八道！”苏婉立即抬起头来说道，颇有些恼羞成怒的意思。

“我……我只是……”苏婉想起当时的感觉，又皱起了眉头，神色有些恍惚。

显德帝见状，脸上的笑意也消失了，因为他发现，事情似乎并不像他之前想象的那般乐观，或许婉儿真得经历了什么事，只是她自己也不知道怎么开口。

显德帝将这件事记在了心里，却没有继续追问，只是轻声劝道：“好了，婉儿，不用再说了，有朕在，你什么都不用怕！”

苏婉缓缓点了点头，又偎依在了他怀里。

有他在身边，她的确觉得十分安心，一点也没有之前的那种心悸心慌之感。

这时，太医早已经在殿外等候了。

菡萏原本想要通报，但是见到皇贵妃和皇上亲密说话，她也只能站在一旁等候，等两人说话告一段落，她才走过去，屈膝行离道：“陛下，娘娘，太医来了。”

“让他进来。”显德帝立即说道。

来者是太医院的王太医，头发胡子斑白，却很有精神，医术在太医院也是顶尖的。

他向两人行礼之后，菡萏早早将巾帕放在了苏婉的腕子上，王太医才不慌不忙地上前为苏婉诊脉。

“皇贵妃的身体没问题吧？”王太医诊完脉，收起脉诊之后，显德帝紧张地问道。

“启禀陛下，皇贵妃娘娘只是受惊过度，心神不宁，并无大碍，只要喝几剂安神汤即可痊愈。”王老太医说道。

不过，有一点他却是不敢说，娘娘昨晚明显是承欢过度呀！陛下又不是小年轻了，怎么突然就不知节制起来了，要知道，以前陛下可是从来都是适可而止的。

所幸，两人只是偶尔为之，倒也无伤大雅，好好调理调理就没事了。

显德帝一听这话，提着的心方放了下来。

王太医很快就离开了，真是来也匆匆，去也匆匆。

“陛下的衣服都湿了，快去洗漱一番，再换身衣服。”王太医走后，苏婉就有些窘然，立即撵他离开。

显德帝看了看自己胸前的那一大片水渍，点了点头道：“也好。”

说着，就站了起来，向里间走去。显然，他已经看出了苏婉的不自在，知道她脸皮薄，所以他还是暂且避一避，让她调整一下情绪。

里间，邱妈妈早就让人将水和衣服都准备好了，小太监进去服侍显德帝沐浴。

苏婉见到显德帝离开，这才轻舒了一口气，伸手拍了拍自己的脸颊，想起刚才的情景，脸颊竟有些微微发热。

还有刚才那位王太医，虽然什么也没说，但他肯定什么都看出来了，只是他是个老狐狸，并没有表露出来罢了。

一想到自己的房里事都被人看破了，苏婉心里就觉得有些难堪，脸色变换了一阵，才消停下来。

至于，她今天为什么会反常，苏婉也不知道，就是莫名地觉得心里慌得厉害。

刚才显德帝在的时候，她已经平静了许多。

但是，现在他一离开，她又觉得有些不舒服，好似被什么东西盯上一般，让她坐立难安。

所幸，显德帝很快就出来了，下午也没有出去，一直都陪着苏婉。

苏婉才真正平静下来。

到了晚上，苏婉喝了安神汤之后，早早就睡了。

果然，一夜无梦，睡得十分香甜，身体也好了许多，不那么酸痛了。

众妃来请安的时候，见到苏婉神采奕奕的模样，心里不免都有些酸溜溜的。

昨儿还称病不见客，今天就一副容光焕发的模样，说她病了，谁信哪！

又想起昨天陛下放下政务，陪了皇贵妃一整个下午，那股子酸气就更重了，只是摄于皇贵妃之威，她们又不敢说什么，只能沉默。

一时间，气氛有些尴尬。

反倒丽嫔眼睛一转，打破了尴尬的气氛，笑道：“皇贵妃姐姐的气色看起来好了许多，是不是身体已经好多了？”

苏婉轻笑道道：“本来就不是什么大毛病，只是有点头痛罢了，多休息两天就好了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

嘿嘿，姐妹们，求下票票。MUA~

想看上一章完整版的亲，可以加群。你们懂得。O（∩_∩）O~

本书验证群号：30468692，需要交正版截图给管理员凳子童鞋，愿意加的可以加一下。么么哒。

谢谢风中的云朵（5P，（づ￣3￣）づ耐你）、458449504　亲亲的5热度评价。（づ￣3￣）づ╭

谢谢亲亲们的月票——

轩辕玫瑰轩辕、xiner188　（2票）、xiaojw　（3票（（づ￣3￣）づ））、林兴（3票（（づ￣3￣）づ））、四夕微微　、floraa、王寒格（3P，（づ￣3￣）づ）、004312、yf352300、zhaohaiquan、肉肉

安天意、幸福的小囡囡（4P，（づ￣3￣）づ爱你囡囡）、英子789（4P，谢谢英子）、458449504　（4票（必须亲一个~mua~）

冰顔绝恋　送了5朵鲜花

xuli810214　打赏了188币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十二章风起（一更）

丽嫔闻言，不由捂嘴笑道：“知道姐姐身体没有大碍，嫔妾就放心了。”

苏婉见丽嫔笑得如此开心，心里突然感觉有些怪怪的，感觉很不舒服。

但丽嫔的话又没有什么出格的地方，苏婉也不能跟她一般计较，否则，倒是她无理取闹了。

苏婉让人退下的时候，丽嫔却突然说道：“姐姐，嫔妾有事要找姐姐，姐姐可否请嫔妾去后殿坐坐？”

其他嫔妃还没有退出去，见到丽嫔又巴上了皇贵妃，有人冷笑，有人眼露轻蔑，有人事不关己，而杨才人却只是微微抿唇一笑，没有多说什么，低眉顺目地退出去了。

“丽嫔妹妹有什么话，就在这里说吧！”苏婉淡淡地说道。

丽嫔闻言，却是神色不变，笑道：“难道姐姐直到现在还不肯相信妹妹吗？”

苏婉含笑瞥了她一眼，挑眉说道：“你说呢？”

虽然丽嫔这段时间表现很好，也从来没对她提过什么要求，更没有表现出想要跟她夺宠的意思，可惜，她就是无法相信她。

江山易改本性难移，丽嫔本就不是个安分之人，怎么可能突然就转性了？

她一改本性，如此热切地巴结奉承自己，必定所图甚大。

她会相信她才怪！

丽嫔的脸色微不可查地一僵，随即微微低下头去，情绪有些低落地说道：“我知道我以前冒犯过姐姐，姐姐不喜欢我也很正常。可是，我现在已经破了相，膝下又没有皇子，再也没有夺宠的可能，姐姐防备任何人，也不该防备我才是。”

“我承认，我一开始讨好姐姐，是存了利用的心思，就是为了给自己找个靠山，让自己生活得更好一些，但我却没有什么坏心，后来哪一次我来找姐姐不是主动避开陛下？我相信姐姐心里肯定也有数。既如此，姐姐为何不能多相信我一点呢？”

丽嫔一番话，说的可谓是情真意切，可惜，苏婉早已经认定的事情，是不会轻易改变的，她更相信自己心里的判断，所以就算她说得天花乱坠，她也不会相信她的。

因此，苏婉轻叹一声，看着她说道：“丽嫔妹妹，你做的这些我都知道。但是，信任并非口头上说说就可以的，你若是真想得到我的信任，就不要这么心急，否则，我也只会认为你另有所图。”

见丽嫔还要说话，苏婉却抬手打断了她，淡淡说道：“你先退下吧，有什么事以后再说。”

丽嫔心里极为不甘，脸色一阵青一阵白，但她又怕苏婉发现不妥，只能迅速低下头去，低声说道：“是，姐姐多保重身体，嫔妾先告退了。”

等丽嫔离开之后，苏婉就用手肘支撑在宝座的扶手上，以手支头，揉了揉额角。

“娘娘，您是不是身体不舒服？要不要请太医？”菡萏见状不由上前问道。

“不用。”苏婉低声说道，“我没什么大碍。”

菡萏这才躬身退下，只是心里着实有些担忧。

过了一会儿之后，苏婉才站起身来，去了后殿。

没见到两个小家伙，苏婉就问道：“团团和圆圆呢？”

邱妈妈上前禀报道：“娘娘，九皇子殿下和十公主殿下去御花园玩了，而且还是坐着小车去的，特意让那两头麋鹿拉的车。”

苏婉闻言，了然地点了点头。

前几天，南苑猎场送上两头驯化好的麋鹿，因为是从小就驯化的，性格极为温顺，而且颇通人性，能听懂不少指令，团团和圆圆见了之后十分喜欢，最喜欢骑着它们遛弯，当然，一旁有人看护着。

只是，他们俩到底太小了，梁宏和苏婉都怕他们摔下来，就退而求其次，让两头麋鹿拉他们俩的小马车，这样就安全多了。

现在，两个小家伙每天都要坐着鹿车出去逛上几圈，要么就坐着鹿车去御花园，所以这两天，他们经常跑出去玩。

苏婉也没有去管他们，反正都有人看着。

因为有些心神不宁，就去书房练了会儿字静静心。

储秀宫，丽嫔正在向夏嬷嬷诉苦。

“嬷嬷，皇贵妃根本不让我去后院怎么办？而且皇贵妃身边伺候的人那么多，我怎么可能悄无声息地将东西带过去？”

夏嬷嬷闻言，也不由皱起了眉头，叹息道：“真没想到皇贵妃的警惕心竟然这么强，竟然直到现在都不肯相信你，你是不是露出了什么破绽，让她怀疑了？”

“没有啊，我一直都是老老实实，安安分分的，她说往东我不敢往西，更从没有做过任何出格的事情，哪知道，她根本就没把我做的这些事放在心上。”丽嫔含着几丝怨气说道，“夏嬷嬷，你说，这到底该怎么办？”

夏嬷嬷沉默了好一会儿，说道：“看来，你短时间内是无法得到皇贵妃的信任了。不过，我们也等不及了，只能另想他法。”

“嬷嬷还有其他的办法。”丽嫔眼睛一亮问道。

夏嬷嬷点了点头，然后拍了拍手，让一个小宫女捧了一个一尺来长的木匣子过来。

夏嬷嬷接过匣子之后，又挥手让小宫女下去，当房间里只剩下两人的时候，夏嬷嬷才打开了匣子，里面盛放着一个桐木雕刻的小人，隐隐看出是皇贵妃的模样，上面用红色的鲜血，写着皇贵妃的名字和生辰八字，木偶人身上缠绕着几根长长的发丝，将木偶人整个束缚了起来。

丽嫔瞪大了眼睛，有些激动，还有些惧怕，微微颤抖地问道：“嬷嬷，这是……”

夏嬷嬷却是神色平静，说道：“只要将这个木偶人，放到皇贵妃的住处，或者近旁，再施以咒语，就可以摄取她的魂魄，加以控制，让她对你惟命是从。”

丽嫔原本还有些惧怕，听到夏嬷嬷的话，却只剩下了兴奋，脸色因为激动，而布满了潮红，说道：“若是成功了，皇贵妃真得可以对我惟命是从？”

“那是当然的。”夏嬷嬷说着，便指着木偶人上的名字和生辰八字，说道：“这可是用娘娘你的血写的，所以，她也只会听娘娘的话。”

“那可真是太好了。”想到皇贵妃被自己控制的情景，丽嫔的神色有些扭曲。

夏嬷嬷见状微不可查地勾了勾嘴唇，说道：“我之前让娘娘接近皇贵妃，就是想让娘娘将这木偶人想方设法放到皇贵妃的卧室，离皇贵妃越近，威力越大。就是不放到卧室，放到她平常起居的地方也行。可惜……”

丽嫔脸上兴奋之色稍减，难得露出一丝惭愧之色，说道：“都怪本宫没用，没有完成嬷嬷的嘱托。不过，嬷嬷说的其他办法，到底是什么？”

夏嬷嬷说道：“既然我们无法近皇贵妃的身，只能退而求其次了。皇贵妃的院子里，种着梨树，只要将这个木匣子埋到梨树底下就可以了，只是效果未免要大打折扣。”

“嬷嬷难道有办法做到？”丽嫔问道。

“娘娘放心，奴婢会安排好的，一定不会连累娘娘，娘娘只要安心等待好消息就可以了。”夏嬷嬷自信地说道。

……

团团和圆圆中午之前就回来了，两人都玩累了，吃饭的时候差点睡着，好不容易吃完了午饭，就迫不及待地呼呼大睡起来。

显德帝也回来陪苏婉一起用饭、午睡。

窝在梁宏的怀里，苏婉心里莫名的安心，不由暗暗地舒了口气。

显德帝抚摸苏婉背后的长发，忽然说道：“婉儿，朕已经派人去大觉寺请了通禅师了。”

苏婉闻言，愕然抬头看向他，问道：“陛下，为什么？”

显德帝看着她的眼睛说道：“婉儿，你若是有什么不适，不要隐瞒，尽管告诉朕，朕发现你从昨天起，就有些不对劲，所以打算请了通禅师过来给你看看。”

苏婉闻言不由笑道：“你是不是太大惊小怪了？太医都说了，我没事，只是有些心神不宁而已。”

了通禅师也擅长医术，苏婉还以为，梁宏是请了通禅师来为她看病。

至于什么巫术、诅咒之类的东西，苏婉就算穿越了一次，对这些东西，也是打心底不相信的，以为是骗人的东西，所以，她从来没往这方面想过。

这种想法根深蒂固，不是轻易可以改变的。

“发生在你身上，再小的事情，也是大事。”显德帝说道，“这宫里阴暗的东西多着呢，不能不防，让了通禅师来看看，朕也安心。何况，朕也好久没听他讲经了。”

除此之外，显德帝还有件事要问了通禅师。

当初，慧心说苏婉不存在的事情，就宛如一根刺，深深地扎在他的心里，这让他心里总是十分忧虑，只是他心机深沉，又怕苏婉担心，才没有表露出来。

苏婉的来历和身份，他并不怎么在意，他只担心她会不会离开自己。

“也好，说起来，了通禅师还是我的救命恩人呢！当初，幸亏他及时赶到，否则，我早就被当成邪祟烧死了。”苏婉说道。

不过，她有了银钱之后，也没少给大觉寺捐赠香油钱，也是为了报答了通禅师当初的救命之恩。

－－－－－－题外话－－－－－－

先传了，稍后修改

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十三章云涌（二更）

听到苏婉说到“邪祟”，显德帝也记起了这件事。

说起来，当初苏婉献上白药方子，就是想让他为她提供庇护，他的确是将这件事记在了心里，一直派人保护她。

那次，寿宁大长公主指使婉儿以前的丫头，污蔑婉儿为邪祟，没想到竟然让赵氏起了疑心，口口声声要烧死苏婉，当时，了通禅师正在宫里宣扬佛法，显德帝就顺势让了通禅师去帮了苏婉一把，后来又稍稍惩戒了一下寿宁大长公主，就将这件事抛在脑后了。

当初他爱屋及乌，只觉得赵氏面目可憎，并没有多想。

现在想想，当初赵氏会相信那个丫头的话，也未必是没有根据。或许，她正是发现了婉儿与她女儿的不同，才会这么肯定婉儿是邪祟。

当然，他现在对赵氏的看法，也一样不好，谁让她想要烧死婉儿呢！

他才不管以前的苏婉儿如何，也不在乎赵氏是不是有委屈，他只想让他的婉儿好好的。

其他人如何，他才不在意。

他之所以会想起这件事，是因为慧心那贱人说的那番话。

两相印证，真相已然呼之欲出。

不用了通禅师告诉他，他现在就已经十分肯定，婉儿的确已经不是以前的苏婉儿了。

想到这里，他突然就有些心慌，抱着苏婉的手臂，不由更紧了一些。

“阿宏，你怎么了？”苏婉察觉到了显德帝的不对劲，蹙了下眉头问道。

梁宏回过神来，低头看了苏婉一眼。

见到梁宏的眼神，苏婉不由一怔。

因为他的眼神里饱含的情绪，实在太复杂了，太难懂了，就好像她隐藏在心底深处最深的秘密，一下子就被看穿了一般。让她感到有些局促和不安，竟不由自主地移开了眼睛。

感觉到了苏婉身体的僵硬，梁宏就知道自己可能泄露了心底的情绪，吓到她了。

他收敛了自己眼中的情绪，挑起她的下巴，让她看着自己，神色认真地说道：“婉儿，告诉朕，你永远都不会离开朕。”

苏婉听到这句话，原本有些想笑，想问他这是怎么了，竟突然说出这种话来，但是，看到梁宏认真的表情，她就笑不出来了，神情也变得认真起来，看着他的眼睛，一字一句地说道：“阿宏，我永远也不会离开你，除非我死！”

说完这句话，苏婉明显感到梁宏明显松了一口气，她虽然不知道他到底在担心什么，但她的确感觉到了他对自己的紧张和在意。

“别说什么死不死的，朕可不爱听。”显德帝紧紧抱着她说道，“我们不但生要在一起，死也要在一起。”

苏婉唇角微微翘了起来，含笑道：“好！”

没有什么比对方能够许下生死诺言，更令人感动。

苏婉突然感觉眼睛有些酸涩。

她虽然不知道梁宏今天在发什么疯，但她却愿意陪他一起疯。

显德帝闻言，神色顿时柔和了许多，说道：“睡吧！”

苏婉点了点头，就闭上了眼睛。

等苏婉呼吸平稳，明显睡熟之后，显德帝才悄悄地下了床，去了外间换了衣服离开了。

刚出了殿门，就发现杨永正在门外候着，见到显德帝立即就想说话。

但却被显德帝一个眼神制止了，杨永会意，知道陛下是怕打扰娘娘休息，果然闭上了嘴巴，直到走远了一些，杨永才轻声说道：“陛下，了通禅师前段时间云游去了，幸亏走得不远，大约几天后才能回来了。”

“云游去了？”显德帝皱了下眉头，“怎么这么不凑巧？”

其实他也知道，了通禅师向来喜欢云游，一边给人看病，一边宣扬佛法，因此，并没有感到太过意外，只是对事情脱离自己的掌控有些不悦而已。

杨永说道：“大觉寺方丈大师已经说了，了通禅师一回来，就会立即通知禅师进宫的。”

显德帝微微颔首，神色微沉，没有说话。

显德帝其实也不信佛，他只是相信了通禅师而已，对于其他高僧，他就不怎么信任了。

因为这一点，惹得很多得道高僧都对了通禅师羡慕嫉妒恨。

……

时间又过了三四天。

这几天，苏婉心里很平静，并没有像之前那样心慌意乱，只是依旧有些提不起精神，做什么都觉得没劲儿。

原本她还打算召见黄媛凤，后来也只能作罢。

每天不是跟两个小家伙玩耍，就是看书、写字、作画，处理宫务，若是还有时间，就就做点针线。

现在她的针线活也能拿得出手了，至少给梁宏和宝宝做一些贴身衣物，还是没有问题的。

“娘娘？”这天，苏婉刚练完字，就见菡萏带着一丝喜色走了进来。

“怎么了？”苏婉放下笔，头也不抬地问道。

彩月已经让人准备好了铜盆、巾帕等物，服侍苏婉洗了手，擦干，又抹了护手的香脂。菡萏见状，亲自捧了首饰匣过来，苏婉挑了一对绿玉镯戴在在了腕子上。

菡萏这才接着说道：“福王进京述职，现在已经在路上了，怕是过不了几天就要进京了。”

“什么？”苏婉听到这里，忽然抬起头来看向菡萏，问道：“福王要进京了？”

“正是。”菡萏兴奋地点头说道，“这次就连福王世子也来了呢！”

想到那段逃亡的日子，苏婉眼中露出一丝怀念之色，要不是福王世子误打误撞救了她，她还真不知道什么时候才能脱险。不由轻轻一笑说道：“时间过得可真快，转眼便是将近三年过去了，想想当初发生的事情，真是恍如昨日。”

菡萏闻言，也不由点了点头，神色微怔，眼神悠远，不知道在想些什么。

苏婉见到菡萏这副模样，心头忽然有些怪异，但还没来得急多问，就见宫女彩星进来禀报道：“娘娘，丽嫔娘娘求见。”

苏婉一听是她，脸色一下就沉了下来，冷冷说道：“不见。”

这几天，苏婉以身体不适为由，暂且免了众人的请安，自然也没有见丽嫔。

“是，娘娘，奴婢这就让她离开。”彩星恭敬地应了一声，就退了下去。

永宁宫前殿殿外，丽嫔正在欣赏院中的景色，神色很是轻松。

见到彩星出来，急忙露出了一个亲切的笑脸，说道：“彩星姑娘，皇贵妃娘娘今天可有空见我？”

彩星略带歉意地摇了摇头，说道：“丽嫔娘娘请回吧，娘娘身体不适，不想见客。”

丽嫔闻言，只是有些失望，却没有露出什么愤然之色，而是带着一丝担忧说道：“既然如此，那就让娘娘好好养病，过几天我再来探望皇贵妃姐姐。”

说完，也没多做纠缠，便带着人回去了。

“彩星姐姐，我看这丽嫔娘娘已经改过自新了，不但对娘娘恭敬有加，而且还十分关心娘娘，甚至天天都来永宁宫探望娘娘，为什么娘娘就是不待见她呢？”一名小太监，好奇地问道。

彩星白了他一眼，轻哼一声道：“你懂什么？娘娘不待见她，自然有不待见她的理由。娘娘肯定比我们看得深远。何况，想要巴结娘娘的人多了，难道所有想要巴结娘娘的人，都要娘娘对她们另眼相看不成？要我说，她根本就是不怀好意。”

说着，才行就要进去，刚走了半步，她又转过身来，对小太监说道：“收起你那点同情心吧，我可警告你，在这永宁宫，质疑谁都不能质疑娘娘，否则，你就给我滚出这永宁宫。若不是你好命被挑到了永宁宫当值，你以为你能活到现在？怕是早就被人吃的连渣子都不剩了。”

彩星说完就甩身离开，只留下一个小太监站在原地，一副要哭不哭的样子。

丽嫔出了永宁宫的大门之后，刚走了几部，就停下了脚步，回头看了一眼，眼神阴狠，唇边的冷笑一闪而逝。

原本她还想要让皇贵妃再得意两日，但是现在，她改主意了，她已经不想再看到她那副高高在上的嘴脸了。

她从皇贵妃这里受到的所有屈辱，她都牢牢记在心里，将来一定会十倍百倍地还回去。

回了储秀宫，丽嫔立即对夏嬷嬷说道：“嬷嬷，本宫等不及了，你今晚就施法吧！”

夏嬷嬷没有问为什么，只是恭敬地说道：“是，奴婢谨遵娘娘吩咐。”

丽嫔满意地点了点头，对夏嬷嬷越发满意了，问道：“嬷嬷，那个木偶……”

“娘娘放心，早已经安排妥当了。”夏嬷嬷躬身道，“只要等晚上发动咒语就可以了。”

“你能确定万无一失？”丽嫔兴奋的脸都有些扭曲了。

夏嬷嬷笑道：“娘娘放心，确保万无一失，只要过了今晚，后宫就会是娘娘您的天下了。”

夜深了，整个后宫都陷入了一片沉静之中，除了必须当值的宫女太监还有禁卫，几乎所有人都已经睡下了。

永宁宫后寝殿里，突然传出了一声尖叫，苏婉一下子从床上坐了起来，也将睡在她旁边的显德帝给惊醒了。

“婉儿，怎么了？做噩梦了吗？”显德帝也坐起身来，看着她说道。

床边立着两个灯架，灯笼里燃着烛火，所以，尽管是深夜，透过床帐，也依旧又微弱的灯光传来，可以看到对方的表情。

苏婉却仿佛没有听到显德帝的话一般，表情呆滞，双眼无神地看着前方，看起来很不对劲。

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O哈哈~，表着急，俺是亲妈，明天准备万更。（づ￣3￣）づ

月票——（未完）

niannian68、kexin84（3票）、淘气的俊、bjfjh、274782590、xiaoyu3454、18772116007、zcy123\15297775766、花茵梦（4票，（づ￣3￣）づ╭）jihaihua99、solo19830401（5票，耐你，亲亲）、一片云5051、hjnewfuture、qquser6750441（2票）、15997455711、jiangyuiqn、seall000、gg33只、13959180366、ychxu、dolphincs126、13566790238（5票，耐你，（づ￣3￣）づ）、xu36308、annaranzhang（2票）、13403538686（2票）、huangdan0909（4票）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十四章凶手（一更）

“婉儿——”

显德帝又喊了一声，发现苏婉还是没有反应，整个人都呆呆的，就宛如失魂了一般，想起以前自己的猜测，突然觉得心慌地厉害。

他小心翼翼地伸出手，好像在碰什么易碎物品一般，轻轻碰了碰苏婉的脸颊。

下一刻，苏婉的身体却突然晃了一晃，毫无预兆地向后倒去。

显德帝在也顾不得其他，直接伸手揽住了她，将她抱在怀里，焦急地喊道：“婉儿……婉儿……”

但苏婉对此却没有丝毫反应，双眸紧闭，明显已经失去了意识。

“来人，快来人！”显德帝一边按压苏婉的人中，一边喊人。

话音未落，当值的宫女太监就已经跪在床前。

他们刚才就已经听到了动静，早就在外间候着了，只是陛下没有唤人，他们也不敢进去。

“快去请太医，再派人去大觉寺瞧瞧，了通禅师回来了没有，如果了通禅师没有回来，就请方丈大师过来一趟。”显德帝立即吩咐道。

因为显德帝一连串的命令，原本宁静的皇宫，就宛如一个巨大的机器一般，迅速运作了起来，也将无数人从睡梦中惊醒，几乎所有人都没了睡意，命人打探消息。

太医院院使，院判，还有御医们很快就赶到了。

匆匆行礼之后，就上前为皇贵妃诊治。

“怎么样？”王太医是第一个诊治的，刚刚把脉完，显德帝就急不可耐的问道。

“启禀陛下，皇贵妃娘娘没事，只是……只是……”王太医觉得似乎有些难以说出口。

“只是什么？快说！”显德帝脸色微沉，冷声催促道，什么明君气度，什么礼贤下士，统统被他抛到爪哇国去了。

“娘娘她只是睡着了。”王太医见到皇帝发怒，身体忍不住一抖，直接说了出来。

“什么？睡着了？你这是在耍朕玩吗？”显德帝似乎被这个诊断给气笑了，几乎从牙齿里挤出了几个字，看向他的眼神极为危险，似欲择人而噬。

“老臣不敢！”王太医立即跪了下来，战战兢兢地说道，“陛下，老臣以性命担保，娘娘的身体真得没有问题，只是不知道娘娘因何缘故昏迷不醒。”

“下一个！”显德帝没有理他，又让其他人挨个替苏婉把脉，结果，他们的结论都一样，一个个都跪在地上，口称自己无能，看不出皇贵妃娘娘生了什么病。

其实，太医们也不是一点都察觉不了，他们大多数见多识广，什么都见识过，只是巫蛊、诅咒之术，历代以来一向为皇室所忌，一旦发现，绝对血流成河，牵连甚大，不到逼不得已，他们可不敢随意开口提起这些。

显德帝听到他们的诊断，心顿时凉了半截。

对于婉儿的情况，他心里早就已经有了预感。因为从婉儿的表现来看，并不像是生了什么疾病，倒像是沾惹了什么不干净的东西，被人给施了法，所以，他一开始，便让人去请了通禅师，只是心里依旧存着一丝侥幸，觉得可能是自己多想了。

当这丝侥幸被打破之后，显德帝心中的惊怒可想而知。

他真没想到，有人竟然会这么大胆，敢在他的眼皮子底下对婉儿施展邪术，最后竟然还成功了，这对他来说，简直就是奇耻大辱。

当初，苏婉被白莲教的人掳走时，他都没有像现在这般惊怒交加，这种愤怒，已经彻彻底底地超出了他的底线，心里的愤怒之火，恐怕只能用无数的鲜血才能浇灭了。

天子一怒，伏尸百万，绝对不只是随口说说而已，谁也承受不起这其中的代价。

伴君如伴虎。皇帝的心思深如海，喜怒无常，就算最善于揣摩圣意之人，也不敢说自己完全了解皇上。显德帝更是其中翘楚，他心机深沉，也只有在苏婉面前，才会露出比较真实的一面。

他平时发怒，要么是假装的，故意表现给别人看，要么就是故意放大自己的怒火，这说明他还没有动杀心。

若是他真得发怒了，反而不会表现出来，甚至会显得十分平静，跟平时没有什么区别。而此时，恰恰是他最危险、最具有攻击性的时候。

此时，显德帝就已经收敛了脸上的怒意，神色如常，唇边甚至还带着一丝淡淡的微笑，在旁边伺候的杨永见状，不由狠狠地打了一个冷战，缩了缩脖子。

显德帝让众位太医都起来，只留两名太医驻守宫中，随时等候召唤，其他人都让他们退下了。

等太医们都下去之后，显德帝坐在床边，看着苏婉宛若沉睡中的容颜，眼神瞬间就柔和了下来。

他伸手握住苏婉的一只手，微微俯下身，将她的手贴在自己的脸上，轻轻地摩挲着，柔声说道：“婉儿，你再多等一会儿，无论付出什么代价，朕一定会让你醒过来的。”

话一说完，他眼神骤然就冷了下来，喊道：“杨永——”

“奴婢在！”杨永立即应道，整个人比平时更加恭敬了，甚至带着几分小心翼翼。

“立即派人彻查后宫，就是把后宫给朕翻个底朝天，也要把幕后黑手给朕查出来，天亮之时，朕要知道结果。”显德帝眼睛一直都没有离开苏婉的脸，淡淡吩咐道。

“是，奴婢遵命。”杨永心神一紧，立即应道，若是他完不成任务，怕是身上这身皮就要保不住了，这让他不得不上心。

顿了顿，杨永又小心翼翼地问道：“陛下，太后和皇后那里……”

其实皇后倒无所谓，最重要的是太后。

“照查不误！”显德帝连一丝犹豫也没有，立即说道，“记得不要惊动九皇子和十公主。”

“是，奴婢省得。”杨永又恭敬地应了一声，这才退了出去。

这次彻查后宫，出动了宫里很多的太监和禁军，整个后宫可谓人仰马翻，惊叫怒斥声此起彼伏，有的妃子甚至还想以势压人，吵着要见皇上，可惜都被杨永强力镇压了。

这些女人早就失势了，杨永又怎么会给她们面子，何况，若是完不成任务，倒霉的可是他。

而那些闹腾的狠的，比如纪婕妤还有郭美人，一个依旧摆出一副宠妃的款儿，拿腔拿调的斥责众人，一个以太后娘娘的名头压人，怎么都不肯让他们搜索自己的住处。

杨永不耐烦了，直接命小太监将她们给押了起来，堵上了嘴巴，等搜完了之后，才放开了她们，扬长而去。就连被禁足的宁皇后和胡妃，也没有逃过搜查。

后宫里的嫔妃，基本没有有一个手里干净的，是经不起彻查的，所以，才有这么多人激烈的反抗。果然，让杨永搜出了很多意想不到的东西。

只是可惜的是，这些东西，都不是陛下想要的。

“还有哪个地方没有搜查？”杨永问道。

“督主，还有丽嫔娘娘所在的储秀宫，还有淑妃娘娘的咸福宫没有搜查。”一名小太监说道。

“继续搜，先去储秀宫。”杨永吩咐道，他忽然想起，前段时间，丽嫔总是来找皇贵妃娘娘说话，也只有她更加容易在娘娘身上动手脚，所以，她他毫不犹豫地带人去了储秀宫。

储秀宫。

“嬷嬷，你不是说不会惊动皇上吗？现在又是怎么回事？他们很快就搜过来了，我们怎么办才好，你快点想想办法呀！”

知道外面的动静之后，丽嫔吓得几乎瘫倒在地，整个人仿佛是热锅上的蚂蚁一般，急得团团转，她早已经失去了思考的能力，只知道向夏嬷嬷求救。

一向神采奕奕，显得十分精神的夏嬷嬷，此时却是精神萎靡，脸色惨白如纸，整个人宛如刚刚得了一场大病一般，精气神都蔫了，看起来好像一下子老了将近十岁。

此时，她听到丽嫔的夹着着抱怨和指责的求救，神色淡淡地说道：“不要急，也不要慌，咱们这里干净的很，绝对没有留下半点蛛丝马迹，他们查不出什么来的，你就把心放到肚子里去吧！”

听到夏嬷嬷的话，丽嫔总算是安心了一些，眼中又升起一丝希望，说道：“那皇贵妃……”

“你就别想控制皇贵妃了，不知道哪里出了差错，我根本没有感应到她的魂魄，甚至，还因此遭到了反噬……咳咳……”话未说完，就忍不住吐出一口血来。

丽嫔脸上的那丝希望，顿时就变成了绝望和惊恐，喃喃说道：“怎么会这样？到底是哪里出错了？是不是你念错了咒语？”

夏嬷嬷差点又被气得吐血，好不容易才将逼到喉咙的血咽了下去，咬牙说道：“这是绝对不可能的。不过，也不是完全没有效果，要不然，陛下不会弄出这么大的动静，显然，是皇贵妃出了什么事。”

丽嫔原本都已经绝望了，听到这话，眼睛顿时又亮了起来，说道：“难道皇贵妃已经死了？”

虽然不能控制皇贵妃让她有些遗憾，但是如果皇贵妃死了，她也乐见其成。

若是没有皇贵妃，陛下一定会再次临幸后宫的。

夏嬷嬷正要说话，忽然脸色一变，说道：“娘娘，他们来了，你先应付他们，我先进去收拾一下，否则，他们见到我的模样，一定会怀疑的。”

丽嫔一听夏嬷嬷要离开，让她自己一个人应付些人，顿时就慌了，说道：“不行，夏嬷嬷你不能走，没有你，我怎么能应付得了他们？”

“娘娘放心，我马上就出来。”说完，就转身去了里间。

丽嫔正要说话，就听到一阵脚步声传来，也只能任由夏嬷嬷离开了。

下一刻，她的寝殿里，就闯进来了许多人，最后走进来的，正是东厂提督杨永。

杨永一进来，就发现丽嫔神色惊慌，还时不时地看向里间，心中顿生疑窦，也不询问丽嫔，只伸出兰花指往里一指，冷声道：“搜！”

“大胆！你们这是做什么？”丽嫔色厉内荏地说道，“你们眼里还有没有本宫？”

杨永轻蔑地看了她一眼，还没有说话，就见一个小太监跑了出来，说道：“启禀督主，小人从里间发现了这个。”

杨永定睛一眼，一个小木匣子里装着一个雕刻坏了的桐木人偶，上面还写着皇贵妃娘娘的名字，只生辰八字还没有写，另外还有一块带着血迹的巾帕，杨永见状，顿时就倒吸了一口冷气。

丽嫔也被吓坏了，只知道摇头说道：“不，这不可能，夏嬷嬷明明将这些东西都清理了，为什么……还会有这种东西……”

杨永正要再问，就见到两名健壮的太监，抬着一个人走了出来，她七窍流血，倒像是中毒而死，不是夏嬷嬷是谁？

丽嫔见到夏嬷嬷，顿时尖叫一声，脸上满是惊恐之色，几乎晕厥过去。

“先将她抓起来，卸了她的下巴，别让她死了。”杨永也不管事实如何，他只知道皇贵妃出事，跟丽嫔脱不了干系就可以了。

很快，丽嫔就被五花大绑了，此时，她仿佛还没有回过神来，眼睛直直地盯着夏嬷嬷，不明白到底是怎么回事。

直到下太监上前卸掉了她的下巴，她才哀嚎一声，清醒了过来，顿时涕泪横流，想要求饶，却只能呜呜啦啦的，说不出完整的话来了。

“督主，她应该是服毒自杀而死。”一名小太监递给了杨永一个瓷瓶，杨永打开塞子一看轻轻嗅了一下，说道：“是鹤顶红。将她的尸体一并带走在！”

众人押着丽嫔离开的时候，小太监问道：“督主，储秀宫的杨才人那里还没有去搜查，您看还要不要……”

杨永现在正急着去向皇上邀功，根本不想耽搁时间，反正凶手经抓到了，搜不搜查都无所谓了，说道：“不必了，我们马上去向皇上复命，陛下怕是要等急了。”

杨才人站在西配殿窗前，看着杨永带人离开，微不可查地松了口气，想到夏嬷嬷，不由皱了下眉头，随后便叹息一声，去里间了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十五章守候（二更）

等杨永回到永宁宫的时候，天色已经微微发亮了。

他看了看天色，不敢耽搁，让众人在外的等候，自己则轻手轻脚地走了进去。

寝殿里虽然宫女太监众多，却静悄悄地没有一丝声息，静地让人心里发怵。

杨永忍不住将脚步放地更轻了一些。

走到西稍间门口，就见到菡萏走了出来，杨永立即露出了一个笑容，还未开口说话，菡萏就将手指竖起了手指放在嘴边，阻止了他，随后指了指里面，让他直接进去。

杨永感激地对她笑了一下，又整理了一下表情，这才小心翼翼地走了进去。

此时，显德帝依旧坐在床边，似乎还维持着当初的那个姿势。

杨永见状，突然就感觉眼睛有些酸涩，更是有一种莫名的情绪涌上心头。

他第一次觉得，陛下也是一个普通的男人，而不是高高在上，掌控亿万生死的皇帝。在遇到生离死别的时候，他也会伤心难过，也会害怕惶恐，而皇上的这些感情，恰恰都是为了皇贵妃。

“陛下？”杨永放轻了声音，低低喊了一声。

他的声音，似乎将显德帝从深沉中惊醒了。

显德帝微微转过头来，看了他一眼，问道：“有结果了吗？”

“陛下，已经有结果了。”不等显德帝再问，他就直接说道：“罪魁祸首就是丽嫔娘娘。”

“原来是她。”显德帝就算知道了，表情也没有什么变化，声音听起来十分淡漠。

“奴婢从丽嫔那里，发现了这些东西。”杨永说着，就打开了木匣子，露出了里面的桐木人偶。

显德帝见状，瞳孔骤然一缩，但他很快就眯了眯眼睛，遮掩住了自己的异常，问道：“她人呢？”

“奴婢已经派人将她抓了起来，如今就在殿外。”杨永说道。

“把她押进来。”显德帝道。

“是。”杨永应了一身，直接走到西稍间门外，吩咐道：“将丽嫔押进来。”

立即就有小太监出去传话。

杨永又走了回来，说道：“陛下，奴婢到储秀宫的时候，丽嫔身边的夏嬷嬷已经服毒自杀了。”

显德帝皱了下眉头，说道：“先别处理掉她的尸体，让了通禅师看过了再说。”

杨永自然应了下来。

就在这时，丽嫔已经被押了进来，她依旧被五花大绑着，只是下颌已经被接好了。

丽嫔一进来，就被押着跪在了地上，但她却不以为意，见到显德帝，就仿佛见到了救星一般，眼睛就是一亮，挣扎着喊冤道：“陛下，陛下，嫔妾冤枉，嫔妾冤枉呀！嫔妾是被陷害的，就是给嫔妾一百个胆子，嫔妾也不敢诅咒皇贵妃姐姐呀……陛下……”

“聒噪！”显德帝却冷声喝止了她，却连看她一眼都欠奉，冷冷说道：“吵到了皇贵妃休息，真是该打！”

“陛下……”丽嫔不敢置信地看着显德帝，显然不太相信，他竟然如此小题大做，为了这点小事，就呵斥自己。

她的眼神顺着显德帝的目光，看到了闭目躺在床上的苏婉，眼中闪过一丝嫉恨，一丝痛快。但她很快就垂下了眼睑，生怕泄露自己的情绪。

可她却万万想不到，事情还没有完。

“杨永——”显德帝喊了一声。

“是，陛下！”根本不用显德帝吩咐，杨永就直接应了一声，立即就对那两个押着丽嫔的两个太监说道：“来人，掌嘴！”

两名太监点了点头，一人抓着丽嫔的头发，让她仰起脸来，另一名高大壮实的太监则是走到丽嫔跟前，举起蒲扇大的巴掌，在丽嫔惊恐万状的目光中，劈头盖脸就给了她一顿耳光，将丽嫔打得眼冒金星，嘴角流血，瞬间被打得鼻青脸肿的。

杨永很快便让他们停了下来，毕竟还要继续审问她，总不能打晕了。

显德帝自始至终都没有往那边看一眼，他的眼睛一直紧紧地看着“熟睡”的苏婉，因为他总觉得，她下一刻就会醒过来，微笑着喊他“阿宏”或者“陛下”，他不想错开她醒来的那一刻，他希望她一睁开眼，第一个看到的人就是他。

“说吧！到底是怎么回事？”等耳边的动静停下来之后，显德帝才淡淡问道，“若是你肯说出实情，让皇贵妃醒过来，朕或许可以从轻处罚。”

丽嫔心中恨极，但更多的却是惧怕。听到显德帝的话，她反射性地打了个哆嗦。

她以为，再怎么样，皇上对也该对她有点旧情才是。只要她不肯承认，陛下总会留下她一条小命，只是她怎么没想到，陛下对她竟如此无情，完全忘记了他们多年的感情，更忘记了她还未他生了一个女儿。

在她看来，眼前这个男人简直陌生的厉害，就好像是变了一个人一般。

他一点也不像当初她认识的那个皇上。

当初的陛下，温文尔雅，风流倜傥，又怜香惜玉，偶尔还会带了点玩世不恭，却更加令人着迷。跟他皇帝的身份比起来，那时的皇上更像一个大家公子。

他就算不喜欢一个女人，顶多也就是冷落她，不再管她，任由她自生自灭，所以，后宫的这些女人，就算被打入冷宫，就算被人陷害惨遭折磨，她们大都也不会恨陛下，甚至依旧爱着她，顶多是对陛下有些怨罢了，她们更恨的是那些女人。

可是，自从皇贵妃出现之后，陛下就变了，他对她们再也没有了以前的怜香惜玉，甚至多次为了皇贵妃惩罚宫妃。

她更从未见过陛下现在这副模样，看她的眼神就好像在看什么脏东西一般，如此冷漠无情，甚至不愿意再看她第二眼。

“还不快说！”杨永见丽嫔不说话，急忙呵斥了一声。

丽嫔垂下眼帘，心中正在激烈地交战。

她心里恨极了苏婉，根本不想她醒过来。

但如果皇贵妃真得醒不过来，她恐怕小命难保。

想了想，她还是不能承认，她知道“巫蛊之术”意味着什么，如果承认了，才是真正的必死无疑。

陛下说什么从轻处罚，根本就是在骗她。

反正夏嬷嬷已经死了，此事本就由她引起，就将此事推到她的身上好了。

“陛下，嫔妾真得是无辜的。”丽嫔可怜兮兮地哭道，“一切都是夏嬷嬷自作主张，嫔妾根本不知情，也根本不知道会有这些东西。陛下，若真的是嫔妾做的，嫔妾又怎么会留着这些东西呢？”

显德帝闻言不由笑了。

其实他并不在意丽嫔说不说实话，反正他从一开始就没打算放过他，他只想找出罪魁祸首，替婉儿报仇。宁可错杀，也不能放过。

何况，丽嫔根本就不无辜。

那夏嬷嬷本就是她的人，她身上怎么也有一个管束不力之罪。何况，牵扯到巫蛊之术，向来都是连坐的，谁管他们到底无辜不无辜，要怪就怪那个犯忌讳的人吧！

“杨永，既然她不肯说实话，你就帮她一把吧！”显德帝说道，“朕只想知道结果，死活不论。”

“是，陛下。”杨永躬身应道，唇边却含着一丝令人毛骨悚然的笑容。

丽嫔闻言，一下子瘫坐在地。

但她很快就反应过来，立即说道：“陛下饶命，嫔妾愿意说实话，嫔妾知道诅咒皇贵妃娘娘的木偶人埋在哪里，求陛下饶嫔妾一命吧！”

“说！”显德帝把玩着苏婉的一缕长发，淡淡吐出一个字。

丽嫔咬了咬嘴唇，犹豫着说道：“那陛下必须得向嫔妾保证，留嫔妾一条性命……”

“杨永！”然而，她话未说完，就直接被显德帝打断了，“将她拉下去！”

“不要！陛下——”丽嫔惊恐地喊道，“嫔妾错了，嫔妾愿意告诉陛下……”

“堵上她的嘴！”见显德帝已经不耐烦了，显然耐心已经告罄，杨永立即吩咐人堵上了丽嫔的嘴巴，眼神嘲讽地看向丽嫔——

这都什么时候了，还敢跟陛下谈条件，真以为陛下拿她没办法了。果真是不知死活。

“呜呜……呜呜……”丽嫔被堵上了嘴巴，却依旧不肯死心，想要对陛下说什么。

杨永一挥手，丽嫔就被两个强壮的太监给拖了下去。

丽嫔被拖下去之后，显德帝忽然说道：“继续审问慧心，朕总觉得这件事不那么简单，下去吧！”

杨永退下去之后，房间里，又只剩下了显德帝和苏婉两个人，显德帝看着她缓缓说道：“婉儿，天都亮了，你到底什么时候才能醒过来？你难道不要朕，也不要团团和圆圆了吗？”

可惜，苏婉依旧沉睡着，对他的话，根本没有丝毫反应。

显德帝的脸上眼中闪过了一丝痛楚。

他们明明刚刚许下不离不弃的生死承诺，而她却以这样的方式离开了自己。

这到底是造化弄人，还是老天在开玩笑？

就在这时，外面忽然传来了孩子的哭闹声，他不用问就知道，肯定是团团和圆圆醒了，吵着要见他们。

他微微闭了闭眼睛，平复了一下心里的情绪，用尽量平静地语气说道：“让他们进来。”

下一刻，两个小家伙就蹬蹬蹬地跑了进来，飞速地扑向床边，一头扎进了显德帝的怀里。

“父皇——”

显德帝揽住了他们，神色带了几分柔和。

“咦？母妃还没有睡醒吗？”圆圆看着“睡着”的苏婉，好奇地问道，随后，她就用小手刮了刮小脸蛋，说道：“母妃羞羞，比圆圆起得还晚，母妃是个小懒猪。”

团团也好奇地凑过去看了看苏婉，见母妃果然没有醒过来，突然眼睛一转，坏笑一声，伸手接住了她的鼻子。

“团团——”

然而，他刚捏住苏婉的鼻子，就被显德帝急声喝止了。

“不要打扰你母妃休息。”

团团虽然被吓了一跳，但还是不甘不愿地收回了小手，说道：“好吧！”

随后，他又仰起头来，好奇地问显德帝道：“父皇，母妃为什么还不醒呢？”

显德帝摸了摸他的小脑袋，放轻了声音说道：“你母妃累了，所以要多睡一段时间，你们不要打扰她。”

团团和圆圆都乖乖地点了点头，圆圆更是说道：“父皇，我们不会打扰母妃的，让母妃好好休息。”

“我也是。”团团也应和道。

“乖！”显德帝终于露出了一丝笑容。

看过苏婉之后，显德帝就让人带他们下去用早饭了。

他没有去上朝，也没有去处理政务，就这么一直守着苏婉。

昨晚查抄后宫，后宫里人人自危，也没有哪个敢出来蹦跶找事。

当天上午，杨永就将丽嫔的供词给呈送了上来。

显德帝看完之后，冷笑道：“朕果然没有冤枉她。”

丽嫔招供之后，伺候丽嫔的所有宫女太监，还有她的娘家曹家，全部被控制了起来，下了锦衣卫诏狱。

没有人敢为曹家求情，甚至人人避而远之，恨不得与曹家撇清关系。

谁让他们牵扯到了巫蛊一案呢！谁牵扯上谁死。

按照丽嫔招供的那样，在院子里的梨树下，果然挖出了一个木匣子，里面盛放着写着皇贵妃性命和生辰八字的桐木人偶。

比起从储秀宫里找到的桐木人偶，这个人偶显然就完整多了，而那木偶的模样，甚至跟皇贵妃有三分相似。

显德帝见了之后，简直目眦欲裂，身体都有些微微颤抖，怒火和杀意在胸膛里翻滚不休，此刻的他，看起来简直比恶魔还要可怕。

所有人都跪了下来，噤若寒蝉。

最后还是杨永小心翼翼地问道：“陛下，要不要将这东西给毁了？”

显德帝勉强压下心中的怒火，他冷冷斜了他一眼，说道：“不要轻举妄动，万一伤了皇贵妃怎么办？先收起来，等了通禅师来了再说。”

“陛下恕罪，是奴婢考虑不周。”杨永立即跪下请罪道。

“起来吧！”显德帝说道，见他欲言又止，显德帝又问道：“还有什么事？”

杨永其实想说，巫蛊一案恐怕没有那么简单，因为丽嫔很多事情都搞不清楚，甚至看上去倒像是被人给利用了，真正的幕后黑手，另有其人，当然，丽嫔肯定也不无辜就是了。

但是，他见到陛下眉宇间的疲惫和担忧，到了嘴边的话又咽了回去。现在陛下最关心的就是娘娘手否能醒来，还是不要打搅他了。等他以后查出一个结果，再说不迟。

等皇贵妃娘娘醒了，就是陛下开始一一算账的时候了。

而且，他觉得，皇上也未必不清楚里面的猫腻，只是，他现在没有那个精力去想罢了，否则，陛下就不会让他继续审问慧心了。

陛下已经找到了一个出气筒，暂时不急着找第二个。

何况，陛下处理了丽嫔还有曹家，相信背后的那个人也会松了口气，说不定就会露出什么破绽，他可以慢慢查，免得打草惊蛇。

“没什么，奴婢先告退了。”杨永说完，就退了出去。

事情果然如同杨永所料，杨才人知道丽嫔还有曹家都被抓了之后，心里紧绷的那根弦终于放松了下来，知道自己没什么危险了，便开始沐浴，漱口，在小佛堂里的佛像前燃香，长跪合掌，替夏嬷嬷念往生咒。

当天下午，大觉寺方丈了空大师就进宫了。

了空方丈眉毛胡须都白了，脸上也带着深深的皱纹，看起来已经很老了，但是，他的眼睛却十分明亮，没有一丝浑浊。亦是一位得道高僧，否则，也不可能做大觉寺的方丈，只是没有了通禅师那么神乎其神罢了。

“阿弥陀佛，贫僧了空见过陛下。”见到显德帝之后，了空方丈双手合十，向显德帝行礼道。

大觉寺里有皇帝的行宫，甚至比显德帝几年前还去避过暑，因此对了空方丈也很是熟悉，便说道：“方丈大师免礼。皇贵妃被人下了巫蛊之术，还希望大师能够救她一救。”

“阿弥陀佛，救人一命胜造七级浮屠，贫僧自然义不容辞。”了空方丈说道，“何况，贫僧对皇贵妃所做之事，早有耳闻，知道皇贵妃娘娘乃是菩萨心肠的大善人，贫僧又怎能放任不管？”

“朕先替皇贵妃谢过大师了。”显德帝竟然起身，双手合十，向方丈行了一礼，足以看出他心中的感激之情。

“陛下放心，贫僧一定尽力而为。娘娘身上有大功德在身，又有陛下龙威庇佑，必定遇难成祥，逢凶化吉的。”了空方丈微笑着说道。

无论了空方丈是真心话，还是有心奉承，显德帝听了他的话，果然觉得心安了许多，心里也升起了一丝希望。

两人说完之后，了空方丈就随着显德帝一起进了西稍间。

“咦？”一见到苏婉，了空方丈就是脸色一变，眼中露出了一丝疑惑，或者说是意外。

“了空大事，有什么问题吗？”显德帝见状立即紧张地问道。

了空方丈微微蹙起了眉头，说道：“不应该呀，这到底是怎么回事？”

显德帝闻言，微微蹙起了眉头，声音也淡了几分，问道：“大师，皇朕的贵妃到底怎么了？难道连方丈大师也无法唤醒她不成？”

“阿弥陀佛。了空方丈宣了一声佛号，带着一丝遗憾，微微叹息着说道：“陛下，娘娘的魂魄并不在她的身体里。”

显德帝听到这里，瞳孔骤然一缩，自己心里最害怕的事情变成现实，心里的恐慌几乎要将他整个人都淹没，他用尽全身的力气才压制住自己的情绪，声音有些嘶哑地问道：“大师可有办法召回皇贵妃的魂魄。”

了空方丈可惜地摇了摇头，说道：“按理说，施咒人死了，娘娘的魂魄也该归位才是，可惜，贫僧完全感应不到皇贵妃娘娘的的魂魄，不过，陛下也不要着急，贫僧可以肯定，娘娘她并没有大碍。”

显德帝闻言淡淡一笑，正因为他明白婉儿的来历，所以他才更加着急。

他看向床上宛如活死人一般的苏婉。

没有了灵魂，这具身体，在他看来，也不过是一句普通的皮囊罢了。

“皇贵妃还会醒过来吗？”显德帝收回目光，再次问道。

了空方丈双手合十，叹息道：“阿弥陀佛，贫僧无能，有负陛下重托，此事恐怕需要了通师兄亲自出手才行。”

显德帝虽然失望，却也没有责怪于他，毕竟了空方丈已经尽力了。

现在唯一的办法，就只能等了通禅师回来了。

了空方丈似乎觉得愧对于圣上，当天便连夜赶了回去。

时间很快就过了两日。

整个宫里的气氛都十分压抑。

就连团团和圆圆两个小家伙，也感觉到了不对，都不怎么活泼了，每天做得最多的事情，就是跟父皇一起守着母妃，等母妃醒过来，可惜，他们每次都十分失望。

显德帝也已经三天都没有上朝了，这其实并没有关系，毕竟皇上本来就不需要天天上朝，但是，皇上也同样没有处理政务，最近的政务都由内阁和司礼监处理，可是有些政事，他们也无法做主，只能求见陛下，却每次都吃闭门羹，这让一众大臣也有些担忧了，甚至还发出了质疑声，觉得陛下就算再宠爱皇贵妃，也不该抛下政务不管。

不过，鉴于现在并没有什么大事，臣子们也只是暗地里嘀咕几句罢了。

这天上午，杨永忽然喜气洋洋地过来禀报道：“陛下，了通禅师回来了。”

“什么？”显德帝有些失态地喊道，“了通禅师真得回来了？”

“陛下，千真万确。大觉寺传来消息，了通禅师已经在进宫的路上了。”杨永高兴地说道。

显德帝听到确切消息之后，反倒是冷静了下来，他重新坐了下来，握住苏婉的手，喃喃说道：“婉儿，你听到了吗？了通禅师来了，你马上就可以醒过来了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢大家的支持，（づ￣3￣）づ╭

谢谢亲们的月票（未完）——太耐你们了。

fuhuapaomo、mengdf123（2票）、13675919018、迷糊de蘑菇、15901167790（10票，啊啊啊啊，要欢喜疯了，（　づ￣3￣）づ）、很喜欢喝绿茶（3票）、aidegangwan4、scj1221、18637987552（2票）、海姑子、苏浅suqian、　vogue2999（2票）、赵本本、qmwzr（5票，亲爱滴，（づ￣3￣）づ）、═☆o鈊雪o☆（5票，必须要亲一个）、　18772116007、ybyb123、Huyingjun、wangdeqiong（3票）、qq122149932、dongqiang、pyhcg（2票）、　elizateth822（2票）、hjxq、15053188665、林落落（14票，么么一百下）、花月幽兰（2票）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十六章梦境

临近中午的时候，了通禅师终于到了。

“陛下，先带老衲去见皇贵妃吧！”

了通禅师虽然风尘仆仆，面露疲惫之色，但他见到显德帝后，第一句话就是让他带自己去见苏婉。

毕竟，救人如救火。

显德帝自然不会不答应，亲自带了通禅师进了西稍间。

了通禅师见到了苏婉之后，倒是没有露出什么惊诧之色，显然，了空方丈已经告诉了他，皇贵妃的情况。

“禅师，皇贵妃如何了？”显德帝忍不住问道。

了通禅师轻叹一声，说道：“方丈师弟说的没错，皇贵妃的魂魄，确实不在此处。”

“那……她现在在哪儿？”显德帝身的声音带着一丝微不可查的颤抖。

“皇贵妃回去了，去了她最牵挂的地方。”了通禅师说的话有些没头没脑的，但是，显德帝却听懂了他话中之意。

“回去？”显德帝先是有些怔然，最牵挂的地方？难道他和团团圆圆不是她最牵挂、最亲近的人吗？

但是，很快，显德帝就抛开了这些，眼神瞬间就锋利起来，：“不管婉儿去了哪儿，朕就是飞天入地，掘地三尺，也要把她给找回来。”

“如果她不在此世间呢？”了通禅师说道。

“禅师这话是什么意思？”显德帝楞了一下问道。

他知道婉儿不是以前她了，但他顶多也以为她是借尸还魂而已，毕竟，婉儿又没有表现出什么特别的神通手段，就算有些见识和奇思妙想，也不会太出格，他比任何人都清楚，婉儿只是一个普通人而已。

听了通禅师话中之意，似乎是婉儿的来历有些不同寻常。

“阿弥陀佛！”了通禅师宣了一声佛号，“天机不可泄露。”

显德帝深吸一口气，收敛了自己的情绪，说道：“朕不在意她是什么来历，朕只想让皇贵妃回到朕的身边。”

了通禅师颔首笑道：“既如此，不如陛下亲自去接皇贵妃娘娘回来，没有陛下的引导，皇贵妃怕是找不到回来的路。”

显德帝闻言，心脏急速跳动，有些欣喜，有些愕然，甚至还带着一丝难以置信，说道：“朕真的可以……”

了通禅师点了点头，说道：“只有陛下可以。皇贵妃若是不能及时回来，以后恐怕也没机会了。”

因为皇贵妃原本就已经离世了，就算回去，也无处容身，将来等待她的也只有消散了。

“那朕需要怎么做？”显德帝立即问道，他甚至都没问此举是不是有危险，没有丝毫犹豫，就答应了下来。

“陛下只要像平时一样，睡一觉就可以了。”了通禅师含笑说道。

“好！先让朕做一些安排。”显德帝说道。

他怕自己万一回不来，又没有合适的继承人，恐怕会发生内乱，所以，他必须要做一些准备。

了通禅师显然知道显德帝的顾虑，但他还是说道：“陛下不必担忧，您就当自己做了一个梦，贫僧用性命保证，陛下绝对不会出事。”

显德帝这才放心，但他还是做了一些安排。

他最放不下的就是团团和圆圆了，如论如何，都要保证他们两人平平安安。

显德帝其实这几天都没合眼，最多不过是小憩一会儿，也很快就醒过来。

但是，当他知道能将苏婉带回来之后，倒是没有急着睡过去带苏婉回来，反而开始处理积压的政务，还召见了几位重臣，表现得跟以前一样，没有流露出半点异常。

众人诧异之下去打听了一番，才知道了通禅师进宫了，皇贵妃有救了，怪不得皇上有心思处理政务了。

其实，这也是显德帝想故意传达出去的消息。

他不知道自己会睡多久，但他却怕有人知道这件事后会心怀不轨，图谋篡位，所以，此事万万不可泄露出去，所以他才做出了这样的假象迷惑众人。

等到了晚上，他才会睡下去找婉儿。

若是运气好，次日清晨，他就能醒过来，若是运气不好，说不定得昏睡好几天。

那些被皇帝召见的大臣们，见到陛下如此疲惫，眼睛都布满了血丝，还坚持处理政务，心里十分感动，也忘了自己之前怎么腹诽皇上了，纷纷劝陛下以龙体为重，劝他多休息几日，

显德帝推辞再三，这才半推半就地应了下来，为自己争取到了几天时间。

就算他这几天不露面处理政务，也没有人会提出意见，甚至感到疑惑。

显德帝忙着处理政务，迷惑众人，为自己争取时间的时候，了通禅师也没忙着，他先是把桐木人偶处理了，又看了看夏嬷嬷的尸体，知道她便是施术者，遭到了反噬，后又吞毒自杀了。原本他是想要替夏嬷嬷念经超度的，却发现自己晚了一步，夏嬷嬷不知是被超度了，还是已经魂飞魄散了，也只能作罢。

这些邪祟之类的东西，是无法靠近皇上的。

而了通禅师平时进宫，除了宣扬佛法之外，也是为了超度净化一下宫里的冤魂。

时间，很快就到了晚上。

禁军已经将永宁宫层层保护起来，显德帝甚至出动了最神秘的暗卫，只是这些暗卫是见不得光的，也从不出现在众人面前，知道这些暗卫的人，屈指可数。

但这一次，显德帝却不得不出动他们了。

自从团团上次差点出事之外，显德帝也为两个小家伙，配上了暗卫。

“禅师，可以开始了。”显德帝用过晚膳，沐浴更衣之后，坐在床边对了通禅师说道。

了通禅师盘膝坐在床对面的蒲团上，闻言微微点了点头，让显德帝跟皇贵妃并排躺在床上。

显德帝照做不误。

了通禅师身前放着一个木鱼，等显德帝躺下之后，他就微微阖上了眼睛，左手捻佛珠，右手敲木鱼，口中念起了经文。

显德帝也不只是太累了，还是听了经文的缘故，感觉眼皮很重很沉，没过一会儿，就沉沉睡去。

然后，他做了一个梦，来到了一个奇怪的地方，见到了一个陌生的女孩。

床上躺着一个七、八岁的孩子，她的头发很短，身形瘦弱，脸蛋很小，五官也比较精致，因为脸很瘦，所以一双眼睛显得格外的大，看起来乌溜溜的。一下子就让他想到了团团和圆圆。

但她的脸色却很差，口唇泛着青紫，好像生了重病一般，看起来实在不怎么好看。

但他见了她之后，却莫名地觉得心脏紧缩了一下，有些心疼，亦有些怜惜。

虽然这个小女孩跟他的婉儿长得一点也不像，但他就有一种强烈的感觉，这个女孩，就是她的婉儿。

于是，他的眼神一下子就变得灼热起来，有些贪婪地看着眼前这个小女孩，连周围这些奇特的环境，都不能令他分心。

原来这就是他的婉儿小时候的模样，长得可真可爱。

这一瞬间，他忽然觉得很满足。

除了那些青梅竹马之人，又有谁会向他一样，有幸见到心爱之人小时候的样子呢！

只是，婉儿为什么看起来病怏怏的？她到底得了什么病？

就在这时，卧室的门“咔嚓”一声开了，一个年过半百，慈眉善目的妇人走了进来，她手里还端着一个碗，里面盛着鸡蛋面，手里还拿着一双筷子。

“小婉呀，来，外婆做了你喜欢吃的西红柿鸡蛋面，你吃了一点吧！”

床上的小女孩却闹起了别扭，微微转过身去，说道：“姥姥，我不想吃。”

老妇人将碗放在一旁的床头柜上，轻声劝道：“乖孙孙，你就起来吃一点吧，你爸爸妈妈不是不来看你，他们只是太忙了……”

老妇人开始絮叨他们的不易，声声都是为他们开脱辩解，就是为了让女孩心里好受一点。

可小女孩沉默着没有说话，紧紧抿着嘴唇，显然不肯相信她说的话。

她有先天性心脏病，前段时间甚至一度生命垂危，不得不住进了医院，可即便如此，她的父母却依旧没有来看她一眼。

他们都各自有了自己的家庭，可也不该彻底将她忘在脑后呀！既然这么不喜欢她，干嘛要把她生下来呢！

想到这里，小女孩不由红了眼圈。

而显德帝也从老太太的絮叨中，知道了婉儿的身世，也知道她有先天心疾，义愤填膺的同时，更是心疼不已。

他正要走过去，安慰一下伤心的小女孩时，眼前景色却又是一变。

看这里的摆设，似乎是一个书房。

之前的女孩，已经长大了几岁，已经成了一名亭亭玉立的少女了。

虽然脸色还是有些苍白，但却也难掩她容貌的清丽。

此刻，她正穿着一个样式古怪的及膝格子裙，伏案练字，旁边放着一沓她早已经用过的纸张。

显德帝却没有注意这些，他只注意到了婉儿身上的裙子，心里的火气顿时就冒了出来。

这是谁给婉儿的裙子？怎么还露着胳膊和小腿，这成何体统？

难道她平时都这么穿？

想到这些，显德帝不免心里有些酸溜溜的。

他的婉儿，岂不是被人占了便宜。

所幸这里没有外人，还是让显德帝松了一口气。

随后，他又开始盯着少女看了起来。

尽管容貌不同，但他却一点也没有陌生感，甚至还让他觉得十分熟悉，莫名就将少女和婉儿的身影重叠了起来。因为她的一些习惯，和一些细微的小动作，跟婉儿几乎是一模一样，就连拿笔和写字的姿势都一样，让他怎么看怎么顺眼。

所以，他百分百确定，她就是她的婉儿。

少女练完了字，先是舒了口气，随后又欣赏了一番，这才满意地搁下了笔，稍稍整理了一下。就去了书架前，挑了一本医书，躺在了窗前的一张躺椅上，津津有味地看了起来。

显德帝看向在窗前悠然自得看书的少女，此刻的她，表情十分平和，眉宇间带着几分疏朗豁达，好似并没有什么烦心事，她已经不是几年前那个为父母伤心流泪的小女孩了。

显德帝见状，唇边不由露出一丝浅浅的的笑意。

或许显德帝的眼神太过于专注了，少女似乎若有所感，竟然转头向这边看了过来——

“谁？”少女的声音，十分好听，带着几分清新柔美。

一阵清风吹过打开的窗子，吹动了少女的长发，也将书案上的纸张吹了起来，又缓缓飘落在地，正巧落在了显德帝的脚边。

显德帝却没有去管它，只热切地盯着少女。

少女却看不到他，她疑惑地看了两眼，没有发现什么，见到纸张落到了地上，便走过去弯腰将它捡了起来。

显德帝趁机瞄了一眼，果然是熟悉的字迹，只是明显还没有达到婉儿现在的水准，但以她这个年纪来说，也算是不错了。

少女将纸张重新放到书桌上，并用镇纸压了起来。

做完这些，少女抬手擦了擦额头上的细汗。

因为有心脏病，她比普通人更容易出汗。

少女是敏感的，做完这些，她又四处打量了一下周围，并没有发现不妥，但她还是觉得有些古怪，拿了自己未看完的书，转身走了出去。

在关上门的那一刹那，显德帝眼前的景色又变了。

此时，少女已经完全长大了，看起来二十出头，容貌也长开了，看起来越发清丽了。

这里是一个中医馆，看起来生意很好，不少人在排队看病，一名头发花白，脸色红润的老中医正在给人诊脉。

显德帝听苏婉喊他外公，老人看病的时候，还经常时不时地回头关切地看苏婉一眼。

苏婉穿着白色的长衣，正在给人抓药，此时，她虽然看起来很忙碌，脸上却带着发自内心的笑意。

显德帝似乎也被她发自内心的笑意给感染了，唇边也露出了一丝笑意。

而让他最满意的一点是，婉儿这次穿得倒是比较严实，并没有露胳膊露腿的。

就在这时，医馆里突然进来了一个西装革履的年轻男人，长得十分俊俏，他进来之后，先是扫视了大堂一眼，等见到苏婉的时候，眼睛突然一亮，立即加快脚步走了过来。

“婉儿——”他一过来，就亲热地喊了苏婉一声。

听得显德帝直皱眉，而下一刻，他却恨不得直接让人将他立即拉下去砍了。

“你嫁给我吧！你瞧，我都把戒指买好了。”他一边说，一边将手中的红色小盒子打开，露出了一个精美的戒指，上面的宝石散发着璀璨的光芒，十分光彩夺目。

不少在旁边抓药的人，都露出了羡慕的眼神。

苏婉却皱起了眉头，冷淡地说道：“肖大少，这戒指你给错人了。”

“我没有给错人，我就是在向你求婚。”肖翎打断了她的话说道，“你就不要拿你的身体当借口了，你放心，我不会嫌弃你的，我还可以为你联系国外的专家替你做手术，你一定会没事的。”

苏婉闻言，眉头皱得更深了，正要说话时，外面又进来一个衣着时尚，打扮有些暴露的女子，她怒气冲冲地蹬着高跟鞋走了进来，她见到眼前的情景，简直肺都气炸了。

“苏婉，你这个贱人——”说着，就要冲上去打苏婉的耳光，却被肖大少给拦住了。

“宋彤，你到底有完没完，我早就说了，我不喜欢你了，你这么缠着我有意思吗？”肖翎不耐烦地说道。

“你就算不喜欢我，也不能喜欢她，你明知道她是我同母异父的姐姐，你这根本就是在打我的脸，你让我以后怎么见人？”宋彤哭着说道。

“我喜欢谁，难道还需要你同意不成？”肖翎嗤笑道，“我就是喜欢她怎么了？不但如此，我还要跟婉儿结婚呢！”

“你……”宋彤听了这话，气得浑身发抖，说道：“不准，我不准你娶她。”

“两位，你们要吵出去吵，别影响病人看病。”苏婉冷淡地说道。

她对他们早就不耐烦了，简直就是一对神经病。

“你敢撵我？这里是我外公家的医馆，以后也是我的东西，我想呆多久就呆多久，你凭什么撵我。”宋彤气冲冲地说道。

此时，刚才为病人看病的外公，看完了一个病人之后，也走了过来，皱着眉头，对宋彤说道：“我的医馆只会留给小婉，可没你的份，你走吧，我这里不欢迎你。”

“她？那个短命鬼！”宋彤嗤笑一声说道。

“住口！你给我滚！”老人闻言怒不可遏，涨红了脸，呵斥道。

随后，又看了肖翎一眼，说道：“你也给我滚！小婉嫁谁也不会嫁给你！”

说着，就吩咐自己收的几个年轻力壮的学徒，将他们给撵出去。

“哼，走就走，我还不稀罕留在这里呢！”宋彤白了老人一眼，扭着腰走了出去。她才不稀罕这个什么破医馆呢，父母留给她和弟弟的钱已经足够多了，可没这个病秧子的份。

在离开之前，还回头冷笑地看了苏婉一眼，眼中满是恶意。

肖翎知道今天没办法求婚成功了，也不想留下讨人嫌，讪讪地对苏婉说道：“婉儿，我下次再来看你。”

说完，就灰溜溜地离开了。

“恶妇，毒妇！”显德帝早就怒不可遏了，他之前就想要去保护婉儿，可惜，他根本没有实体，完全护不住她，只能在一旁干着急，“世上怎么会有这么不知廉耻的女人，敢欺负朕的婉儿，朕要将她五马分尸，碎尸万段。”

此话刚说完，他眼前的情景又是一变。

苏婉安静躺在一个白色的房间里面，面色泛着青白之色，看起来已经没有了生机，房间里围着几个人，周围传来一阵阵哭声。

显德帝一见这种情景，心脏里骤然传来一阵尖锐的疼痛，就好像有人硬生生地把他的心从胸膛里挖走一般，疼得让他几乎无法呼吸，但他却根本顾不上性口的疼痛，一双眼睛只呆呆地看着苏婉，喃喃说道：“为什么会这样？之前还不是好好的吗，怎么会突然……”

他虽然早就知道，苏婉是借尸还魂，那她以前肯定已经死了。

只是，当他亲眼见到她离世的这一刻，他还是无法接受。

任谁也没有办法看到自己心爱之人，在自己前面死去，尽管这只是一个“梦”。

一名打扮精致，颇有姿色的中年妇人，正捂嘴在床边痛哭，一边哭，一边说道：“我可怜的女儿，妈对不起你！”

但显德帝却明显发现，这个女人只是干嚎而已，根本就没怎么流眼泪，他的眼神一下子就冷了下来。

这个女人是婉儿的……母亲？

“人都已经死了，你现在说这些又有什么用？”苏婉的外婆闻言，有些愤怒地说道，对她这个唯一的女儿，她却是半点好脸色也欠奉。

苏婉的外公也愤恨地说道：“小婉这次的手术原本很成功，若不是你那个宝贝女儿，小婉就是再多活十多年也没问题，都是她害死了小婉。”

中年妇人，也就是苏婉的母亲闻言立即停止了哭声，说道：“爸，你怎么能这么说！彤彤也是你的外孙女呀！你现在已经失去了一个外孙女了，难道还想要再失去另外一个吗！再说，彤彤她也不是故意拔掉她的呼吸机的呀，她只是想要恶作剧而已，哪知道会这么严重？”

“你还敢狡辩！”老人被气得脸色铁青，“她明明知道小婉刚刚做完手术，不能自主呼吸，还趁着大家不在，就拔掉了她的呼吸机，甚至还恶意地捂住了小婉的口鼻，难道这也是恶作剧？她已经二十多了，不是小孩子了，她跟本就是蓄意谋杀，此事绝对不能善了，我不能让小婉就这么白白送了性命。”

说着，又忍不住哽咽了。

老太太哭得不能自已，根本不为自己的女儿说一句话。

她跟女儿的感情小时候还好，后来越来越淡薄。在她的心里，这个女儿，可是远远比不上跟她朝夕相处的外孙女。对于，另外一个外孙女宋彤，她连见面的次数都有限，感情本就稀薄，如今知道了她害死了自己最疼爱的孙女，她心里对她只有怨恨。

显德帝冷冷瞥了一眼中年妇人，眼中满是深沉的杀气。

中年妇人突然打了一个寒噤，也忘记哭了，直接给苏婉外公跪了下来说道：“爸，妈，我求求你们了，你们就放过彤彤吧，我以后让她好好孝顺你们。你们年纪大了，还需要女儿养老，难道你们非要在这事上，让女儿跟你们离心不成？”

“你这是在威胁我们吗？”苏婉外公闻言十分失望，却没有丝毫动摇，冷冷说道：“我们用不着你来养老，我的徒弟们自然会为我们样养老送终，我们只当没生过你这个女儿。”

老太太也道：“这么多年，你回来看过我们几次？都是小婉陪着我们。我们两个老家伙在你心里，怕是连你那对儿女的一根手指头也比不上。我最感激你的一件事，就是你生下了小婉，小婉就是我们的命根子呀，可是，现在小婉也离开了我们，白发人送黑发人，你让我们怎么受得了？”

说着说着，老太太又忍不住留下泪来。

此时，病房的门忽然打开了，宋彤不耐烦地走了进来，对跪在地上的中年妇人道：“妈，你跟他们下跪做什么？都是他们诬陷我，我可什么都没做。是苏婉自己身体不好，怎么能怪得了我？”

“孽障！看你生的好女儿。”苏婉的外公刚说完，忽然就捂着胸晃了晃，眼看着就要摔倒。

“老头子，你怎么样了？老头子？”老太太见状，也不哭了，直接上前扶住了他。

“外公！”就在这时，显德帝忽然听到了苏婉的声音，他整个人都怔住了，又惊又喜，但更多的却是不敢置信。他循声望了过去，就见到苏婉穿着一身蓝白相间条纹衣裤，出现在了外公面前，一脸的焦急，只是她的身影，却有些飘忽。

“婉儿？”显德帝忍不住喊了一声。

苏婉听到他的声音，不由抬头看了他一眼，眼中露出一丝迷惘，还有一丝惊讶和陌生，显然对方并不认识他。

苏婉很快就收回了目光，焦急地看向自己的外公。

医生很快就赶过来了。

外公的那些徒子徒孙们也都赶到了，他们对外公都很敬重和孝顺，就算她走了，她的这些师兄弟们也会照顾好两老的。

经过一番抢救，外公很快就醒了过来。

外公虽然年纪大了，但一向注重养生，身体并没有太大的毛病，刚才只是被气到了。

知道外公没事，苏婉才松了口气，退到了一旁。若是外公因为她出了事，她便是死了也不安心。

苏婉看了呆若木鸡的母亲一眼，又看了被她几个师兄弟控制住的宋彤，冷冷地移开了目光。最后将目光落在了一身古代帝王打扮的显德帝身上，有些好奇，亦有些惊艳。

刚才担心外公没有注意，现在，她才发现，这个男人真得好帅！

其实，她并不是一个花痴之人，只是，这人给她的感觉不同。而且，她总觉得对方看自己的眼神很奇怪，炙热、激动，甚至还带着一丝狂喜，这让她有些不知所措的同时，也有些心跳加速。

－－－－－－题外话－－－－－－

这一章不适合分开写，结果，一气写完了。~（&gt_&lt）~，这么晚才更新，十分抱歉，ORZ，给大家赔罪了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十七章青涩

“你也是鬼吗？”苏婉忍住心里那丝莫名的羞涩，主动搭话道。

其实，她对于男人，向来都是避而远之的，但是，这一次，她却忍不住主动开口了。

显德帝一听，顿时有些哭笑不得，同时心里也有几分酸涩，他摇了摇头说道：“不，朕……我不是，我是特意来找你的。”

“找我？”苏婉诧异地看着他，带着几丝不敢置信，还有几分微不可查地期待。

显德帝缓缓点了点头。

“为什么？你认识我吗？”苏婉好奇地问道，却隐隐觉得脸颊有些发热。

显德帝的眼神柔和了下来，说道：“我当然认识你。因为你是我的妻子。”

苏婉倒顿时愣住了，怎么也没想到自己会听到这样的答案。

她张了张嘴，想要告诉他，他认错人了，可是，莫名的，她就是说不出来，反而心里涌起一股强烈的欣喜与激动，整颗心脏似乎都颤抖了起来。

她怕自己情绪起伏过大，心脏承受不住，情不自禁地伸手轻轻捂住了胸口，想要安抚自己体内这股莫名其妙的情绪。

可是她的安抚并没有起到了什么作用，反而让她的心脏跳得更加厉害了。

她没有去想，为什么自己死了，还能感觉到心脏的跳动，她只知道自己对眼前这个陌生男人，的确没有办法无动于衷。

显德帝见到苏婉如此反应，神色更加柔和了几分，他知道，婉儿虽然忘了自己，但是她的心却是记得自己的。

“婉儿，跟我回去吧！孩子们都很想你。”

“孩子？”苏婉还没有消化前一个消息，又被另外一个消息砸晕了。

她竟然有孩子了？

“对，我们的孩子。”显德帝轻声说道，好似生怕吓到了她。

苏婉神色有些动容，还有一丝向往。

她非常喜欢孩子，可是她的身体，注定无法拥有自己的孩子。虽说用其他方式，或许能让她得到一个流着自己血脉的孩子，但她却不想这样做。

所以，她早就打消了这个念头，也从未想过要嫁人。

可是现在，却有人告诉自己，她不但嫁了人，还有了一个孩子，虽然她的理智告诉自己不能相信他，但她却本能地想要相信他，隐隐觉得他说的这些都是真的。

苏婉十分心动，她发现自己真得很难拒绝这个男人，就好像跟他在一起，是理所当然一般。

然而，当她看向白发苍苍的外公外婆的时候，却又舍不得就这样离开。她对这个男人再有好感，他对她来说，也只是个陌生人。

谁知道他是不是骗自己呢？

说不定是他窥破了自己的心思，故意编制出一个美梦来骗自己罢了。

想到这里，苏婉还是压下了蠢蠢欲动的心思，拒绝了他。

“对不起，我……我不能跟你走。”

然而，话一说完，她就心虚地低下了头，不敢去看他的脸色。

显德帝见苏婉拒绝，确实是有些失望。不过，当他看到苏婉有些心虚愧疚的表情时，他又忍不住翘起了嘴角。

他的婉儿，果然从始至终都没变过。

其实，婉儿拒绝了他也没什么，因为无论她愿不愿意，他都会带她走的，就算她恢复不了记忆，他有信心让婉儿再次爱上自己，他绝对不可能将婉儿一个人留下，或者眼睁睁地看着她魂飞魄散。

既然她想要多留几天，他就是陪她几天又何妨？

于是，他笑着说道：“我知道你对这里还有牵挂，没关系，我会等你的，也会把我们之间的故事，全部都告诉你的。”

苏婉猛然抬起头来，黑亮的眸子中带着几分愕然和惊喜。

“你说的是真的？”

她拒绝了他，难道他就没有生她得气？

显德帝失笑点头道：“真的。”

他刚一说完，就看到苏婉的眼睛，瞬间又亮了几分，唇边也不由染上了几分笑意。

苏婉也不明白，自己为什么会这么高兴，就是发自内心的感到喜悦，这种情绪来的如此突兀，不合常理，但她却一点都不想去压制，也不想去深究。

再说，她已经死了，又有什么值得他图谋的呢？

或许，她应该顺心而为，多相信他一点。

就在两人说话的时候，苏婉的母亲白玉梅，见到自己的父亲白老爷子醒了，她忍不住又开始哀求起来。

“爸，我求求你了，你就放过彤彤吧？难道你忍心见她小小年纪就去坐牢吗？她的人生才刚刚开始，可不能就这么毁了。”

白老爷子冷哼一声，说道：“小婉如今尸骨未寒，你就当着她的面，为杀人凶手求情，你配做一个母亲吗？”

白玉梅抽泣道：“我知道我对不起他，可是她本来就有心脏病，活着也是活受罪。如今死了，说不定反倒解脱了，爸……”

听到她的一番话，白老爷子又差点气晕过去。

“行了，你不要说了，我是绝对不会改变主意的。”白老爷子对自己的女儿经彻底失望了，他也不想跟她争辩了，对一个四十多岁的男人说道：“平安，报警吧！”

郝平安正是老爷子的首徒，当年，白老爷子还想让郝平安和白玉梅结婚，结果白玉梅看不上郝东，跟着苏婉的爸爸跑了。所幸，郝平安也不怎么喜欢她，很快也结婚生子了，他也心宽，对白老爷子也没什么芥蒂，即便现在功成名就也依旧十分尊敬白老爷子。

白玉梅的脸色瞬间变得惨白无比，就连一旁的宋彤，都面露惊慌之色，立即喊道：“妈，你快求求外公，让他放过我吧，我不想坐牢！”

“爸……”白玉梅刚刚喊了一声，就被老太太给打断了。

只听她怒声斥责道：“你给我住口，我没有你这样的女儿，你是不是非要把我们老两口气死，你才甘心？我告诉你，小婉绝对不能白死，宋彤必须要付出代价。”

宋彤作案的时候，恰好被他们抓了个正着，她怎么狡辩也没用。

何况，被发现时，她除了一开始有些慌乱之外，可是没有半分悔意。

像她这样，连亲姐都敢害死的刽子手，怎么不让人心寒？

郝平安立即打电话报了警，没有丝毫犹豫。

他一向把苏婉当成自己的亲生女儿来看待，苏婉死了，他又怎么会允许杀人凶手逍遥法外。

白老爷子一辈子医人无数，不少有权有势之人的都受过他的恩惠，若是他铁了心要为苏婉报仇，就算白玉梅的丈夫颇有家产，恐怕也保不住宋彤。

苏婉见到外公外婆为了替自己报仇，甚至跟自己的亲生女儿都闹翻了，心中又酸又涩，还有些愤怒无助，不由落下泪来。

她心里很清楚，外公外婆虽然嘴上不说，但是，心里还是很在意这个唯一的女儿的。每次，白玉梅有事不回家，外婆都很失望。

可是现在，他们却为了她，彻底得罪了白玉梅，而以白玉梅那凉薄的性子，肯定不会原谅外公他们，以后必定是形同陌路，甚至有意用这种方式来报复两位老人。

外公和外婆的心里不知道会有多难受。

在这一刻，她甚至都想让他们算了，不要为自己报仇了。

她不愿意看到他们如此难过。

“婉儿，不要哭了！你还有朕。”显德帝不知何时，走到了苏婉身边，伸出手臂揽住了她。

听到她的安慰，苏婉突然感到心里越发难过了，一头扎进了他怀里，放声大哭起来，一边哭，一边诉诉说着自己的委屈——

“呜呜……为什么我会是她的女儿……我恨他们……我真得好恨他们……”

婉儿没有哪次像现在这样，痛恨自己的父母，痛恨自己的母亲。

而白玉梅之前那番话，也彻底斩断了她们之间的母女情。

或许，在白玉梅眼中，她从来都不是她的女儿！

苏婉哭得显德帝心都碎了。

若是可以的话，他甚至想要将这些欺负苏婉的人，都碎尸万段。可他现在却什么也做不了，只能轻轻拍着她脊背，柔声安慰道：“朕知道，朕都明白，你不要为他们伤心，你还有朕，还有孩子们。就是外公外婆他们肯定也不愿意见到你如此伤心，他们为你做了这么多，你也应该开开心心的，不要让他们担心失望才是。”

显德帝见过苏婉的童年，她小时候有多渴望父母亲情，现在就有多恨他们。

可是，他却不想让婉儿将心神都放到他们身上，因为那太不值得。

苏婉听到这里，哭泣声就开始小了下来，她这才发现自己竟然在人家的怀里，顿时又羞又囧，想要从他的怀里退出来，可她却又十分贪恋他的怀抱，因为他的怀抱带给她一种熟悉的安全感，让她一点也不想离开，最后，还厚着脸皮呆在了他的怀里。

这么一分神，倒真是不怎么伤心了。

过了一会儿，苏婉终究还是不好意思在他怀里待下去了，离开了他的怀抱，微微垂着头小声道了一声谢。

显德帝闻言微微一笑，忍不住伸手摸了摸她的头，说道：“我们本就是夫妻，婉儿无需言谢。”

苏婉悄悄看了他一眼，脸又红了，从小到大，她还从来都没有跟外公以外的男人如此亲密过，心里有些紧张，有些羞涩，还有一些甜蜜。

显德帝见到苏婉这副青涩的模样，竟也有些耳红心跳，颇有些不自在地移开了眼睛。

真是要命了！没想到婉儿纯情起来，竟是这副模样，连他都有些把持不住了。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ…今天比昨天还卡，我明天试试万更，也要早更。若是做不到，我……我就从窗户跳下去。（⊙o⊙）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十八章回去（一更）

宋彤还是被抓了起来，以后还要等着法院的判决。

故意杀人罪，情节严重的，处以死刑，无期徒刑，或者十年以上有期徒刑，情节较轻的，处三年以上，十年以下有期徒刑。可惜，苏婉却无法看到了，因为等到她的判决下来，至少也得两个月多月的时间，而苏婉是不可能在这里停留那么久的。

这才已经几天功夫，她已经觉得自己的身形已经更加飘忽了一些。

不过，她发现，只要自己在这个男人身边，她消散地就会很慢许多。

她现在总算明白，为什么这个男人非要让她跟他走了。

若是她不跟他离开，她终归是要消散在这尘世间的。

可是，她还是想要多留一段时间，看看外公和外婆。

显德帝一直陪着苏婉，直到苏婉的丧事办完。

没有什么比亲眼看到心爱之人的丧礼，更令人心痛的了。

幸好苏婉的魂魄还留在他身边，只要跟他回去，他们依旧能甜甜蜜蜜地在一起，想到这些，他才好受了一些。

白玉梅向白老爷子求情无果，苏婉的葬礼，白玉梅甚至连来都没来。

苏婉的父亲苏东山也没有露面，但他却派了自己的助理过来。

虽然苏婉的父母都很渣，对苏婉更说的上是无情，但不可否认，他们都在自己的事业上比较成功。

苏婉从小见自己父亲的次数有限，加起来甚至还不到十次。

苏婉对他的的印象甚至可以说的上是十分模糊的。

或许是对她感到愧疚，也或许对她还有有几分残留的父爱，她的父亲在钱财上对她还是非常慷慨的。

她每个月都能从父亲那里收到不菲的零花钱，甚至苏婉的手术费，也大都是她父亲付款。

外公和外婆从来都没有动过苏婉的零花钱，甚至专门办了一张卡，给她存了起来，积少成多，如今这笔钱也是一个不小的数字。

他们年纪大了，万一哪天走了，就只剩下苏婉一个人了，她的父母又靠不住，有了这些钱，就算以后她的父母不管她了，她也可以过得好一些。

他们才是真正地为苏婉着想。

苏婉见白玉梅的次数就比较多一些了，因为她偶尔也会回来瞧瞧两老，但她每次回来，基本都是有事相求，拿白老爷子的医术去做人情，对苏婉只是口头上表达几句关心。除了给苏婉买过几次礼物之外，基本上就是不闻不问了，更没给过她零花钱，苏婉的手收费，她连问都没一句。

或许在她看来，有父母照顾苏婉就够了，根本无须她再费心。

白老爷子名声不小，不知多少人慕名而来，他除了经常在自己中医馆坐诊之外，极少出诊，谁来找他看病，还得预约。

后来年纪大了，连医馆都去的少了，都是他的一个几个徒弟轮流坐诊。

其实，他的这些徒弟，有的在医院上班，有的也有自己的诊所，而白老爷子的首徒郝平安，则是名气最大的一个，还是某个中医院的副院长，医药大学教授等很多头衔，更别说，他还经常开讲座，即便如此繁忙，他也会抽空回来看看白老爷子，甚至还会在苏家医馆里坐诊，比白玉梅回来的勤多了。

每次，外婆打电话问白玉梅什么时候回来，她都说自己忙，说不两句就挂了。

苏婉渐渐懂事之后，尽管白玉梅隐藏的很好，但她还是敏感地察觉到了白玉梅对她的嫌弃和厌恶，从那时起，她就再也没说过想妈妈的话了。

苏婉早就冷了心，白玉梅没来，她一点也不觉得伤心。

至于她的父亲，她对他没有期待，自然也就没有失望。

她只要有外公外婆就足够了。

倒是显德帝觉得心疼不已，虽然他自己也没享受过什么父爱母爱，但他却从来都没有在意这些，所以，并不觉得如何，在皇家谈亲情，简直可笑。

但苏婉却不一样，他见过她小时候的样子，也知道她心里对父母亲情十分渴望。如今，就连她死了，父母都没露面，她心里又岂会好受？

他心里很不是滋味，很想为婉儿出气，可他现在这副模样，又能做什么呢？

他第一次感觉如此无力。

这几天，显德帝并没有急着告诉苏婉以前的事，苏婉现在也没有心情去听这些，所以，他从头至尾只是默默地陪着她而已。

苏婉除了喜欢待在外公外婆身边之外，待得最多的地方，就是外公的书房，还有后院。院子里种植着花草树木，还有一个外公小时候给她做的秋千。

外公家是个老房子了，算是个二进的四合院，只是做了一些改建。

前院改成了医馆，后院住人。

苏婉带着梁宏逛遍了自己的家，这是她从小长大的地方，每一处都充满了回忆。

苏婉说的时候，脸上一直带着笑意，显德帝纵容地看着她，津津有味地听着，一点都没有不耐烦。

“婉儿，你现在愿意跟我离开吗？”等苏婉停下来之后，显德帝问道。

他们留得越久，对婉儿就越发不利。

就算是将来回去了，恐怕身体也会受到影响。

苏婉闻言，有些怔然。

经过这几天的相处，苏婉心里已经相信他了。

他对她极好，她甚至觉得，他是除了外公外婆之外，对自己最好的人，而且人的眼神是骗不了人的，她能感觉到他对自己的感情。不但如此，他还非常清楚她的一些爱好和习惯，就连她喜欢吃什么不喜欢吃什么，他都十分了解。

她又有什么理由不相信他呢！

可她心里还是有些忐忑不安，患得患失，觉得有些不太真实。

对方是个皇帝。

就算那他从来没有告诉自己，但是，无论是从他的衣着打扮，周身的气度，还有时不时蹦出来的“朕”，都已经让她明白了他的身份。

可她却只是个平凡的普通女子，不是她自卑，也不是她故意贬低自己，而是她一直很有自知之明，所以，她实在不敢相信，对方会喜欢自己。

万一……万一他搞错了怎么办？

“你确定没有认错人？”苏婉抬起头来，有些不安地问道。

显德帝闻言有些失笑，随即轻轻一叹，说道：“我保证没有认错人，我还不至于连自己孩子的母亲都认不出来。”

听到孩子，苏婉的心似乎一下子就柔和了起来，问道：“我们真的有孩子了？”

“是啊，你还给我生了一对龙凤胎。”显德帝笑着点了点她的鼻头说道。

直到现在，苏婉才仿佛彻底松了一口气。

正要再问问孩子的事情，就听到白老爷子有些激动的声音。

两人诧异地对视一眼，都走了出去。

他们除了无法碰到人，不用吃喝之外，其他地方跟普通人也差不多。

到了前院，苏婉神色立即就是一变。

院子里站着一个衣冠楚楚的中年男人，长相跟现在的苏婉有三分相似，难得他还没有啤酒肚，再加上他事业有成，看起来斯文儒雅又成熟，对一些涉世未深的小姑娘，怕是也有不小的吸引力。

此人，不是别人，正是她的亲生父亲苏东山。

苏婉虽然没怎么见过他，但是，却也听说过他不少传言，大都是关于他的风流韵事。

他有时间去勾搭美人，却没有时间来看自己的女儿一眼。现在又来做什么？

白老爷子显然不想见到他。当初，就是他拐走了自己的宝贝女儿，又不好好珍惜她，后来更是对婉儿不闻不问，婉儿葬礼，他甚至都没有露面，他心里对他早有火气，又岂会给他好脸色？

“你给我滚，我这里不欢迎你。”白老爷子怒气冲冲地用手中的拐杖指着他说道。

苏东山也知道白老爷子不想见到自己，但是，他这次有事必须要来，否则，他才不想来这里挨白老爷子地拐杖。

“老爷子，我这次是特意为了小婉的事情来的。等我说完之后，您再冲我发火不迟。”苏东山诚恳地说道。

“好，那你说吧！”白老爷子冷冷说道。

苏东山说道：“我知道白玉梅过来找您老求过情，所以我希望您老不要答应她。”

白老爷子没想到苏东山说这事，皱了皱眉头，没有说话。

他的心里一直十分煎熬，他最疼爱婉儿不假，可是，他对自己的女儿也同样很疼爱，毕竟只有这么一个女儿。之前只是因为太过失望，才对她那么冷漠，甚至想要跟她断绝父女关系。

但是血缘，又几句话就能彻底斩断的？

苏婉葬礼过后，白玉梅又来找过她几次，每次都哭得十分可怜，而且任打任骂，认错态度极好。

这次，她倒是学乖了，或者说，她不得不学乖了，现在宋彤已经看守所看押了起来，等待着法院判刑。苏婉人死了，已经立案了，宋彤必须要负刑事责任。

所以，白玉梅现在能做的，就是想尽办法让宋彤从轻处罚。

只能要让老爷子和老太太改变注意，她就有办法将宋彤的故意杀人改成过失杀人，然后运作一下，宋彤甚至不到三年就能被放出来。

人老了，就容易心软，白老爷子虽然还没有松口，心里却是有点动摇了。

就连老太太，发泄了心中的愤怒之后，态度也就不那么坚决了。

老两口因为这件事，一直都唉声叹气的。

苏婉将这件事看在眼里，变得越发沉默了。

即便外公外婆真答应了白玉梅，她也无法怨恨他们。

只是觉得自己死得太不值了罢了。

她怎么也没想到，一直都她漠不关心的父亲，却在此时站了出来，这让她心里有些复杂。

苏东山又说道：“老爷子，婉婉是我的女儿，虽然这么多年来，我一直都怎么见过她，但却从未对她缺少过关注，我书房里甚至收藏了她从小到大各个年龄段的照片。我没有接她到我身边，是因为我发现，两老将她照顾的很好，我没有时间陪她，说不定还会经常疏忽她，她也不适合那些复杂的环境，所以，我一直认为，她待在你们身边是最好的，可是没想到……”

苏东山有妻子，有孩子，还有情人，甚至私生子，那些人都虎视眈眈地盯着他的财产，若是他把婉儿接到身边，他可不能保证，他们不会对她做什么，甚至他还尽可能的少见她，尽量对她表现地漠不关心。

他对自己的女儿是有感情的，还有浓浓地愧疚之意，一直想方设法地补偿，甚至连遗嘱都立好了，足以保证苏婉富足地过一生。

可他却万万没想到，他的女儿这么快就离开了他，还是被人给害死了。

他岂能善罢甘休！

要知道，那时候，他才刚刚收到了女儿手术成功的消息，心情好得很，没想到，转眼间就收到了女儿离世的噩耗。

他当初还以为是在开玩笑，后来弄清楚是怎么回事之后，他就把白玉梅母女给恨上了。

得知白玉梅还试图给杀了她女儿的凶手脱罪，他怕白老爷子改变主意，终于坐不住来见他了。

他跟白玉梅早就没了感情，两人甚至相看两相厌，白玉梅的女儿杀了他的女儿，他根本不会心软，也不可能念旧情。

杀人就得偿命。就算不偿命，至少也得判个无期徒刑，让宋彤一辈子都在监狱里忏悔。

他怎么可能让她轻易脱罪？

“我并非是在责怪老爷子，我也没有这个资格。只是，杀人偿命天经地义，老爷子既然那么疼爱婉儿，为什么不能让她安安心心地走呢？非要让她……含着怨恨和委屈离开？再说了，您若是答应了白玉梅，又将婉儿置于何地？她的父母不要她了，现在就连最疼爱她的外公外婆，也放弃了她，不肯为她讨回公道，她的心里会有多难过？”

苏东山说到动情处，眼睛不由有些湿润，越发后悔当初顾忌太多，没有好好陪伴她。以至于婉儿离开了，还以为自己是个父不疼母不爱的孩子。

苏婉见到苏东山说得情真意切，伤心也不似作假，神色也不由微微动容。

“婉儿……”梁宏揽住了她。

苏婉无比自然地将头搁在他的肩膀上，轻轻说道：“我一直以为，他不喜欢我这个女儿的，否则，为什么不来看我？可是，现在，他又是这副作态，我……我真是看不懂他……”

显德帝说道：“他不会一个好父亲，但他的确在意你，至少比你那个母亲要好多了。他以前不来看你，说不定是因为他不知道该怎么面对你。”

他之所以会为苏东山说话，不是因为对他有好感，而是想让苏婉心里好受一些，何况，他说得也算是实情。

白老爷子听了苏东山的话，十分触动，脸上的怒火瞬间消散了许多，反而多了几分愧疚自责之意，他只看到了白玉梅痛哭流涕的认错求情，认打认罚，为宋彤操碎了心，可怜又可叹，却忘了最可怜的却是死去的婉儿。

白玉梅若是对婉儿有对宋彤的十分之一好，婉儿就已经很满足了。

可她做了什么？

婉儿活着的时候，她对婉儿嫌恶漠视，将对苏东山的恨意转移到婉儿身上。如今，婉儿被她的女儿害死了，她也不放过她，还要为罪魁祸首求情，让婉儿走了也不安心。

她怎么配做一个母亲？

想到自己之前，竟然还动摇了，白老爷子就羞愧难过地几乎抬不起突来，忍不住老泪纵横地说道：“婉婉呀，外公对不起你呀！”

老太太也在一旁抹泪。

苏婉也忍不住心酸流泪。

她又怎么可能会怪他们呢？

任谁碰到这种事，恐怕都得犹豫，毕竟，手心手背都是肉，外公外婆对她已经够好了，疼爱了她一辈子，她还有什么不满足的？

白老爷子良久才平复了情绪，对苏东山说道：“你的意思我明白了，你放心，我是不会答应她的，我会给婉婉讨回公道，为她报仇，绝不会让婉婉走得不安心的。”

老太太也颤巍巍地说道：“对，我的乖孙孙已经够可怜了，我们可不能再对不起她了。”

苏东山见到两位老人如此，知道他们心里必定不好受，毕竟，又有谁能做到像他们这样呢？

忍不住对两老鞠了一躬，说道：“我替婉婉谢过两老了。你们呢疼爱照顾了婉婉这么久，从来都没有放弃过她，如今她去了，想必最放心不下的就是你们。俗话说，子债父偿，以后就由我来替婉婉孝顺两老吧！”

“不必了。”白老爷子说道，“我们是婉婉的亲人，疼爱她地应该的，用不着你来谢，也用不着你来孝顺。”

苏东山道：“老爷子此言差矣，正因为是亲人，婉婉才应该孝顺你们。我如今也是替她尽孝，何况，两老本来就是我的长辈，我孝顺你们，也是天经地义了，还望老爷子莫再推辞了。你们也不想婉婉走得不安心吧！”

白老爷子闻言，叹了口气，虽然还是无法坦然接受这件事，但终究是没有再说什么，算是默认了。

显德帝见状，不由笑道：“你父亲倒也算得上是颇有担当了。”

他对此倒是乐见其成，如此以来，苏婉也就能安心跟她离开了。

苏婉缓缓点了点头，苏东山的这个决定，的确是让她彻底放了心，心里的牵挂似乎一瞬间就少了许多，她深吸一口气，看向显德帝，说道：“我愿意跟你走。”

显德帝闻言，心里一松，挑眉笑道：“你就这么相信我？”

“对，我相信你。”苏婉认真地点头道，她早就相信他，只是一直放心不下外公外婆。

显德帝闻言，不由低声笑了起来，说道：“婉儿总是知道如何讨朕欢心。”

说到这里，他又叹息一声，将苏婉紧紧拥在怀里，说道：“你让我如何不喜欢你呢！”

“可是，我并不记得以前的事情……”苏婉有些不安地说道，她已经努力去想了，可是怎么都想不起来。

“没关系，你若是想知道的话，回去之后我就告诉你，说不定你一回去，就恢复记忆了呢！”显德帝说道。

其实，他也非常喜欢现在的婉儿，真是太可爱，太好欺负了，让他忍不住对她多疼惜了几分。但她没有他们两人的记忆，到底让他感到十分遗憾。而且，他爱的是那个跟自己心意相通的婉儿。

就在两人说话的时候，院中忽然传出一声女子的尖叫，甚至带着几分气急败坏——

“你怎么在这儿？”

苏婉看了过去，就见到白玉梅正恶狠狠地看着院中的苏东山。

苏东山淡淡地瞥了她一眼，说道：“我来探望一下老爷子。”

白玉梅闻言，轻蔑地笑了一声说道：“说这话骗谁呢！我爸用不着你来探望，赶快滚，这里不欢迎你。”

苏东山却没有理她，反而恭敬地对白老爷子说道：“老爷子，就这么说定了，那我就先告辞了。”

白老爷子点了点头，说道：“我既然答应了你，就不会改变。”

白玉梅终于感觉到不对在了，皱起了眉头，说道：“爸，你们在说什么？你答应他什么了？”

说到最后，她的声音已经尖利起来。

白老爷子淡淡看了她一眼，说道：“这是我的事情，跟你无关。”

“怎么跟我无关？他可是骗了你女儿的大骗子，负心汉，你老糊涂了，怎么还相信他？”白玉梅焦急愤怒之下，口不择言地说道。

老太太闻言，忍不住出口训斥道：“玉梅，你怎么跟你爸说话呢？果然，你这几天的乖巧都是装出来的。”

“妈，怎么连你也这么说，我……只是……”白玉梅急躁地说道，“反正你们不能相信他。”

苏东山此时忽然插嘴道：“白玉梅，你记住，杀女之仇不共戴天，我是绝对不会放过罪魁祸首的。”

白玉梅大惊失色，骇然道：“你疯了，你又没管过她，凭什么替她报仇？”

何况，苏婉还是她的女儿，她当初给了她生命，现在也能收回来。

“正是因为以前没管她，所以，现在才要管一管，尽一尽父亲的职责，而不是让她这么悄无声息的死了，杀人凶手却逍遥法外。”苏东山说完，突然对白玉梅露出一个讽刺地笑容道：“你不把婉婉当女儿，那就由我这个父亲替她讨回公道。”

苏东山说完，就转身离开了。

白玉梅气得浑身发抖，怒骂道：“真是神经病！我看你就是故意跟我过不去。”

骂完之后，犹不解气，又冲着他的背影喊道：“想替她报仇，你做梦去吧，我是绝对不会让你动我女儿一根手指头的。”

白老爷子和老太太见了白玉梅这副模样，心里更加失望，心也彻底凉了。她现在看起来哪有半分悔意，根本就巴不得婉婉死呢！

白玉梅发泄完怒火，就转过身来，笑意盈盈地说道：“爸，妈，我这次来给你们买了……”

“好了，玉梅，东西你带回去吧！我们不需要。”白老爷子疲惫地说道，“你以后也不要再回来了，我们是不会改变注意的。”

白玉梅惊愕不已，又急又怒地问道：“为什么呀爸？这到底是为什么？”他们之前的态度你不是已经软化了吗？只要她再加把劲，肯定可以让他们改口的，为什么现在突然改变主意了。

“是不是苏东山跟你们说了什么？”白玉梅不满地说道，“哎呀，你们怎么能相信他呢？他……”

“不关他的事。”白老爷子打断了她，“是我们过不去心里这个坎儿。”

如果不是因为这个原因，就是苏东山说得再动听，他也不会改变注意的。

“我们不能让婉婉寒心。”老太太更是含泪说道。

“那你们就让我寒心吗？”白玉梅冷声道。

“随你怎么想！”白老爷子也硬气起来，“反正有没有你这个女儿都一样，你让我们寒心的次数还少吗？你除了需要我们帮忙的时候，什么时候把我们放在心里过？我们何必为你这个不孝女，伤了婉婉的心？行了，别在这里讨人嫌了，快走吧，我们呢家也不欢迎你来。”

“爸……”白玉梅又羞又气，脸上难免有些火辣辣的，但更多的却是慌张。

白老爷子抬手阻止了她，“走吧！别让我们对你更加失望了。”

白玉梅抹着泪，失魂落魄的离开了。

她离开前，她又回头看了看这个曾经熟悉无比的家，心里突然觉得空空落落的，好像一下子失去了什么东西一般。

但她却没有做多停留，她还要为了自己的女儿奔走操劳。尽管知道，自己可能是做无用功，她也没有丝毫想要放弃的想法，就算只是少判几年也是好的。

苏婉冷眼看着白玉梅离开，心里却没有丝毫动容，有的只是冷漠和讽刺。

“婉儿，我们走吧！”显德帝轻声对苏婉说道。

苏婉收回了目光，心里有些紧张，但是当她对上他的眼睛时，却一下子平静了下来，微笑着对他点了点头。

然后，她又环视了一周自己住了二十多年的地方，最后将目光落在了外公和外婆身上，久久地凝视着，眼中盈满了不舍。

当她感觉到自己的身形在慢慢变淡时，她终于忍不住开口喊道：“外公，外婆，你们好好保重，注意身体。你们放心，我会好好的……”

话未说完，两人的身形就消失了。

就在此时，老天太突然回过头来，向苏婉消失的地方看了过去，说道：“老头子，我刚才怎么听到小婉跟我说话呢？”

白老爷子一脸诧异地说道：“你也听到了，我还以为是我幻听呢！”

这几天，他们可没少听到婉儿说话，就好像她一直陪在他们身边一样。

两人打量着四周，试图发现什么，可最后却还是失望了。

“你听到她说什么了？”老太太问道。

“婉婉让我们注意身体，还说她会好好的……”白老爷子说道。

老太太闻言惊喜地说道：“对对对，我听到的也是这个，她还说让我们放心呢！你说，小婉是不是根本没有离开我们？”

老太太的眼圈有些发红。

白老爷子闻言，一下子沉默了，说道：“别多想了，人死不能复生，说不定婉婉投胎去了。下辈子她一定会投个好胎，有个好身体的。”

老太太连忙点了点头，用衣角擦了擦累说道：“对，她一定会好好的。”

老两口相互安慰，相互搀扶着走了进去。

另一边，躺在拔步床上的显德帝，骤然睁开了眼睛。

他看了看周围的环境，又稍稍活动动了下四肢，才终于确定自己回来了。

然后，他立即坐起身来，第一时间看向躺在自己身边的苏婉。

却发现苏婉还是没有醒过来，他心里一惊，急忙喊道：“婉儿，婉儿，醒醒，快醒醒……”

可惜，苏婉还是一点动静都没有。

显德帝打量了一下周围，发现房间里没有任何人，了通禅师也不在了，外面的天色已经大亮。

“来人！”显德帝话音一落，杨永、邱妈妈还有菡萏等人就已经进来了。

“陛下，您总算是醒了。”杨永颇有些热烈盈眶地说道。

陛下没醒的时候，他一直提心吊胆的，现在陛下醒了，他总算可以放心了。

“我睡了多久？了通禅师呢？”显德帝问道。

“陛下，您已经睡了快两天了。”杨永说道，现在刚刚过了正午，若是到了晚上，就算是两天了。“了通禅师昨天被太后娘娘喊去讲经了，到现在还没回来呢！”

想到于太后这种趁火打劫地行为，杨永脸上露出一丝不屑。

明明知道了通禅师进宫是来为皇贵妃解除巫蛊之术的，还把禅师给叫走了。

幸亏禅师说陛下和娘娘没有问题，否则，他就算驳了太后的面子，也绝对不会放了通禅师离开的。

显德帝点了点头，说道：“你亲自去慈宁宫接了通禅师，就说朕要见他。”

“是。”杨永应了一声就退下了。

“朕昏睡期间，有人来过吗？”显德帝看向邱妈妈。

邱妈妈回答道：“回禀陛下，只有几位娘娘都曾经过来探望过皇贵妃娘娘，都被奴婢挡回去了，再就是太后娘娘派来的人了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

八千字啊，O（∩_∩）O哈哈~，还有一更O（∩_∩）O哈！…

ORZ，家里网断了，现在已经修好了，幸亏不是断电，不然我真去要跳楼了。~（&gt_&lt）~。

O（∩_∩）O哈哈~我发现没网的话，我写得比平时更一些快呀。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八十九章醒来（二更）

显德帝闻言眯了眯眼睛，他也没去问哪几个嫔妃来看苏婉，反正对他来说都一样，不过都是想要过来打探一下消息罢了。

至于皇太后，恐怕是察觉到了什么，才会派人来请了通禅师。

她应该知道，她这么做，会激怒他这个皇帝。

可她仍然这么做了，而且，还真把了通禅师请了过去，她心里怕是已经起了怀疑。

不过现在，他已经醒了，她怎么怀疑也没用。

“太后是什么时候派人来的？”显德帝问道。

“回陛下，太后娘娘是今早派人来请禅师的。”邱妈妈说道。

就在这时，彩月进来请示，尚膳监的小太监询问陛下在何处用膳。

显德帝这才察觉自己竟然饥肠辘辘。

其实，他和苏婉昏迷期间，都是有人喂食的，只是吃的不多，还是流食，自然会感觉到饿。

他自己还有，只昏睡了不到两天，婉儿却是直接昏睡五天了，整个人都瘦了一圈。

其实根本不用问，皇上一向是跟皇贵妃吃住在一起的，除非特殊情况，基本是皇贵妃在哪儿，皇上就在哪儿，不过例行公事罢了。

“摆在次间吧！”显德帝想了想说道。

彩月屈膝应了一声，就下去传话了。

菡萏在一旁欲言又止，此时，终于忍不住开口问道：“陛下，娘娘她……”

显德帝闻言，也不由看向苏婉，语气笃定地说道：“你们娘娘很快就醒过来了。”

随后，显德帝不管欣喜若狂的菡萏等人，直接去了外间用膳，又命小厨房，给苏婉准备了她喜欢吃、又十分好克化的膳食。

显德帝没敢用太多，只吃了个六、七分饱，就停了下来。

刚漱口完，了通禅师就到了。

他见到显德帝之后，竟是微不可查地松了口气，双手合十道：“阿弥陀佛，见到陛下醒过来，贫僧就放心了。”

显德帝笑道：“这两天辛苦禅师了，也多亏了禅师，朕才能见到皇贵妃。”

随后，他脸上的笑意一顿，说道：“只是不知道哪里出了差错，皇贵妃还是没能醒过来。”

“陛下稍安勿躁，老衲先去瞧瞧。”了通禅师说道。

两人一起往里间走去，显德帝挥退了众人，问了通禅师道：“如何？”

了通禅师只瞧了一眼，就对显德帝说道：“陛下，娘娘的魂魄的确已经归位了。”

“那为什么直到现在还未醒过来？”显德帝略显心急地问道。

“陛下去寻娘娘的时候，可有发生什么意外？”了通禅师问道。

显德帝沉吟了一下说道：“皇贵妃没有关于朕的记忆。”

不但如此，除了跟苏婉相关的记忆，他对于苏婉那个世界的事情，他竟然也记不清晰了。

“阿弥陀佛，此乃天意。”了通禅师双手合十说道，“陛下不必担忧，娘娘只是因为魂魄不稳，短时间内无法跟*相融合，这才没有办法恢复意识，待老衲为娘娘施展定魂咒，不出三刻，娘娘必定能清醒过来。”

显德帝这才真正放下了心，诚恳地说道：“有劳禅师了。”

了通禅师又坐在了之前那个蒲团上，手敲木鱼念起了经文咒语。

显德帝坐在床边，垂头看着苏婉。

慈宁宫。

于太后狠狠拍了一下罗汉榻上放着的炕桌，满面怒容中，犹自带着几分可惜、后悔之意。

都怪她发现得太迟了，也怪显德帝醒过来的太快了，否则，她完全可以谋划一番，让显德帝永远沉睡不醒，然后，她就可以光明正大地另立新帝了。

年纪大的皇子都不行，年纪小，母族势力又低微的八皇子正合适，到时候，到时候她或许还可以垂帘听政，将小皇子控制在自己手心里，就算她左右不了前朝政策，但是提拔自己娘家人，却还是能做到的。只要于家势大，她的影响力也会越来越强。

可惜，一切都还没来得及实施，显德帝就醒了。

想起刚才杨永那副嘴脸，她就恨不得想要杀人。

不过区区一个奴才罢了，也敢对她冷嘲热讽，真是反了天了。

气过之后，于太后又开始担心起来，生怕显德帝看出她的心思，对她展开报复。

但她什么也没开始做，皇帝应该猜不出来吧！

幸好，她只是暗示了了通禅师一番，并没有明说，何况，了通禅师也不是多嘴之人，她跟了通的交情甚至比显德帝还要深厚，平时也没少向大觉寺捐赠香油钱，了通禅师应该不会跟皇帝说什么才是。

于太后安慰了自己一番，就放下了心，去里间午睡去了。

永宁宫。

了通禅师的木鱼声终于停了下来，微微睁开眼睛，然后竟是直接起身走了出去。

然后让人带着自己去用素斋了，他到现在还没用午膳呢！

何况，人都快醒了，他就不在这里碍眼了。

了通禅师刚走出去，显德帝就觉得自己握着的手好像轻轻动了动，他的脸上瞬间闪过一丝惊喜，激动地盯着苏婉，眼睛都不敢眨一下，接着，他便看到苏婉的长长的睫毛微微颤抖，就好像在努力睁开眼睛一般。

“婉儿——”听显德帝轻喊了一声。

苏婉皱起了眉头，好似极为费力地挣扎了一下，才终于睁开了她那双十分明亮澄澈的眸子，只是此刻，这双眼睛里，却带着浓浓的迷惘之色，似乎不知道自己身在何处。

“婉儿，你可终于醒了。”见到苏婉醒过来，就是显德帝也忍不住有些鼻酸，脸上却带着笑意。

苏婉听到他的声音，神智终于清醒了一些，看了过去。

“陛下——”苏婉张口喊道，声音轻的就仿佛能被一阵风吹走一般，轻飘飘的，没有一丝重量。

“婉儿，你记得朕了？”显德帝有些激动地问道。

苏婉微微扯动了下唇角，想要起身，却发现浑身都没有力气，就好像对身体失去了控制一般，脸上不免露出一丝讶然，一丝惊慌。

“婉儿别急，你已经沉睡了五天了，身体没力气实属正常，咱们慢慢来。”显德帝见状，立即出声劝慰道。

苏婉眼中露出一丝迷惘，喃喃道：“我怎么睡了这么久？”

她一点也不记得之前晕倒时的事情了，因为那时她本就在睡梦中。

“这件事，我以后慢慢告诉你。”显德帝说道，“你现在身体有什么不舒服吗？”

苏婉微微摇了摇头，脸上带着一丝柔柔的笑意，但下一刻，却忍轻蹙娥眉，说道：“我只是觉得很饿。”

“朕已经命人为你准备了你爱吃的膳食，等会就吃，先喝一点水吧！”显德帝慢慢将苏婉扶起来，又揽到自己怀里，这才接过山茶递过来的白水，自己先试了一下，温度适宜，这才放到苏婉唇边。

苏婉就着他的手，微微抿了一口，湿了湿唇，这才一小口一小口的喝了下去。

苏婉喝完水之后，仿佛有了写力气，看着显德帝笑道：“陛下，我之前做了一个梦。”

显德帝将茶盅递给山茶，用衣袖替她沾了沾唇边的水渍，这才问道：“你梦到什么了？”

苏婉脸上露出一丝略带困惑的笑容，还有一丝怀念，说道：“陛下，我梦见你去找我了。而且，我还把你给忘了。”

显德帝闻言顿了顿，微微勾起了嘴唇，说道：“竟然把我给忘了，真是该打！”

苏婉轻笑着说道：“我也不知道怎么就把你给忘记了。那个梦境实在太真实了，简直就像是真正发生过一样。”

“如果朕说，那确实是真实发生的事情呢？”显德帝轻描淡写地说道。

苏婉顿时愣住了，脸上流露出一丝愕然，怔怔看着他说道：“真实发生的？”

“对！”显德帝看到苏婉这副模样，立即将她跟另一个单纯的她重合在了一起，忍不住低头吻了吻她的额头，说道：“你以为自己为什么会昏迷这么久？你的确是回到你的家乡去了，朕为了找你回来，特意请了了通禅师过来，将朕也送了过去。”

“那一切竟然都是真的？怪不得！”苏婉还是有些难以置信。

随后，她就像是突然想起什么似地，惊愕说道：“那你岂不是……”

显德帝知道她想说什么，低低地笑了两声，眼中带着一丝恶作剧般的光芒，说道：“你说的没错，你的确知道你的来历，而且知道得一清二楚。”

竟然不肯告诉他，难道他还得不到她完全的信任吗？

真是该罚。

苏婉闻言，顿时有些风中凌乱。

他……知道了，他竟然知道了。

可是，为什么他知道了，还这么毫无芥蒂对她？难道他就真得一点都不介意这件事？

“你……”苏婉想要问问他，却觉得自己的嗓音干涩无比，什么都说不出来。

显德帝见状，立即知道自己有些太过了，吓到她了，连忙将她搂在怀里安慰道：“婉儿放心，无论你有什么来历，朕都喜欢你。否则，朕根本不会抛下所有去找你，难道朕的表现，还不足以让你放心吗？”

他其实明白苏婉为什么不告诉自己，正因为她太在乎自己，才不敢轻易冒险，毕竟这种事，极少有人能坦然接受，当然，他也是个例外。

－－－－－－题外话－－－－－－

今天更了一万一，O（∩_∩）O哈哈~，原本还要多写一些的，氮素来网之后，我实在太兴奋了，结果速度大幅度下滑，所以二更就只有3000字了，逗手指~

啊啊啊啊，真得不怪我，要怪就怪网络好了。ORZ…

月底了，我已经在头上顶了大海碗，准备接票，你们快扔。来吧来吧，

酷爱砸晕我吧~不要因为我是娇花就可怜我~嘤嘤嘤嘤~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十章咎由自取

显德帝的话，就仿佛一缕春风，彻底抚平了苏婉苏婉心底的不安，就连一直以来，她心底的那丝隐忧也都被吹散了。

即便她跟显德帝两情相悦已久，两人甚至还生下了孩子，但苏婉心里偶尔还会觉得患得患失，她怕显德帝知道自己的身份来历后，会认为她是妖孽，从而彻底厌弃她，

每每想到这些，她心里就很难受，越发不敢将自己的来历告知显德帝了。

她怕自己会打破这份来之不易的幸福。

可是，她平时露出了那么多破绽，显德帝不可能看不来，只要他有心去查一查，立即就能发现她跟以前那个苏婉儿的不同，说不定他心里早就有了怀疑。

只是，显德帝从来没有表现出半分疑虑和芥蒂，她便自欺欺人，认为是自己多想了。

可她却怎么也没想到，显德帝竟然会用这种方式，知道了她的来历和身份，更让她没想到的是，他会带给她如此大的惊喜和感动。

苏婉眼睛湿润，唇边却含着一丝笑意，她伸手搂住他的脖颈，轻轻说道：“阿宏，遇到你，是我这两辈子最幸运的事。”

显德帝也忍不住露出了一丝笑容，却没有说话，只将她抱得更紧了一些。

静静相拥了一忽儿，苏婉忽然说道：“这说来，在梦里的事情，都是真实的了？”

显德帝抚摸着她背后柔顺的长发，说道：“的确是真的。”

苏婉心里其实已经与预感了，因为那个梦境实在太真实了，只是，她一直不敢相信而已。

想到自己竟然回去了，还见到了外公外婆，甚至为自己报了仇，了了心中的牵挂，这次回去也算是值了。

也不是没有遗憾，至少，她没有亲眼看到宋彤的下场。

“我一直以为，我是死在手术台上的。”想到宋彤，苏婉忍不住有些叹息。

她真不明白，宋彤为什么那么恨自己？竟然对她痛下杀手，再怎么说，她也是她的姐姐不是吗？

显德帝听到这里，不由冷哼一声，一脸嫌恶地说道：“那个恶妇！”

若是她也过来了，他一定会将她碎尸万段。

苏婉闻言笑道：“若不是她，我恐怕也遇不到你。”

显德帝皱了下眉头道：“那就留她一个全尸好了。”

“阿宏，我饿了。”苏婉可怜兮兮地说道。

“好，朕抱你出去用饭。”显德帝说着，就将她抱了起来。

苏婉也不闪躲，依旧搂着他的脖子，笑眯眯地提要求道：“那你喂我。”

“好！”显德帝像是哄小孩子似地说道，一脸纵容。

这次回来，见过了苏婉小时候的模样，也知道她其实很缺爱，没有什么父母缘，对她比往常又多几分怜惜和包容，何况，他本就比她大了许多。

梁宏抱着苏婉在坐炕上坐下，午膳已经摆好了，放在最前面的就是一碗皮蛋瘦肉粥。

梁宏舀了一勺，轻轻吹了吹，喂苏婉吃了一口，苏婉就算再饿，也不敢吃得太急，慢慢地吃了下去。

刚吃到一半，就听殿外传来一阵脚步声，还夹杂着说话的声音。

“两位殿下，慢一点，别跑得太快了。”

“才不，大和尚爷爷说母妃醒了，我要去看母妃。”明显是团团的声音。

“圆圆也要。”圆圆也不甘示弱地说道。

他们两个小家伙，都不住在这后殿了，而是住进了后院的配殿，他们年纪还小，都不用离开苏婉。

原本母妃一直睡觉，但是他们至少还能见到父皇，没想到这两天，他们连父皇的面也没见到，这让两个小家伙有些不高兴。

即便出去坐了两趟鹿车，也没有让他们高兴起来。

直到了通禅师安抚了他们几句，他们才安静下来。

现在一听母妃醒了，就迫不及待地跑过来见她了。

杨永就在门外候着，见到两位小殿下，立即露出了和蔼可亲的笑容，正要上前行礼说话，就见两个小家伙已经越过他跑了进去，杨永顿时有些哭笑不得，微微摇了摇头。

苏婉听到孩子们的声音，就挣扎着要在显德帝的身上下来，却被显德帝制止了。

“别闹，你身体没力气，摔了怎么办？好好吃饭。”

“可是……”若是被团团他们见到了，多不好意思。

“没什么可是的。”显德帝强硬地说道，“他们那么小，能懂什么？”

话刚说完，团团和圆圆就跑了进来。

“父皇，母妃——”团团见到父母，眼睛一亮，正要扑过去，却又及时停住了脚步，还拉住了正要扑过去的圆圆。

“团团，怎么了？”圆圆疑惑地瞪着大眼睛，歪着小脑袋问道。

“嘘——”团团立即竖起食指放在唇边轻嘘了一声，神神秘秘地说道：“我们不能过去，父皇抱着母妃呢！”

“为什么不能过去？”圆圆也放轻了声音问道。

两人竟是当着父皇和母妃的面，说起了悄悄话。

团团立即用一种“你太笨了”的眼神看着她，随后，便停止了胸膛，得意洋洋地说道：“因为父皇和母妃在给我们造弟弟妹妹呀！”

“噗——咳咳咳……”苏婉喝了一口茶在漱口，一听到这话，顿时喷了，还呛咳了起来，所幸，她正好吐到了漱盂里，没有出大丑，否则，她跟显德帝两人都要换衣服了。

苏婉真是被团团的童言童语给惊到了，呛到之后，就咳个不停，一旁伺候的宫女，立即奉上了巾帕，而显德帝则是轻轻给苏婉拍了拍背，给了团团一个意味深长的眼神，吓得团团立即站直了身体，捂住了嘴巴，只留了一双大眼睛骨碌碌地转，显得特别无辜。

苏婉咳了好一会儿，才停了下来，脸都涨红了，倒是让她的脸色好看了许多。

苏婉心里顿时囧囧有神，这都是谁告诉他的混账话呀！

团团被父皇看得心虚不已，见到母妃的目光终于落到自己身上，他立即露出一个大大的笑脸，向苏婉扑过来，伏在她腿边，仰着头说道：“母妃，你总算醒了，儿臣好担心你……”

圆圆也小跑了过来，以同样的姿势仰头看着苏婉，眨巴着眼睛说道：“母妃，圆圆想你。”

见到两个小家伙，齐齐向她卖萌，她心里顿时一软，刚才的窘迫也不翼而飞了，挨个摸了摸他们的小脑袋说道：“母妃这不是醒过来了，没事了，不要害怕。”

苏婉忘了刚才那件事，显德帝还没忘，冷下脸训斥团团道：“刚才那些话是谁教给你的？”

团团先偷偷看了母妃一眼，见母妃也在等着他答案，不由垂下了眼帘，说道：“是玉嬷嬷说的，”

玉嬷嬷也是当初照顾团团的老宫女之一，也就是刚才在外面喊团团的女人。

她也跟着两位小殿下进来了，只是在西次间门外候着。

此时听到团团的话，顿时吓得魂不附体，立即跪下来磕头说道：“陛下饶命，娘娘饶命啊，奴婢是瞎说的，都怪奴婢这张臭嘴，奴婢再也不敢了……”

说着，就啪啪啪地打起了自己的嘴巴，每一下都毫不留情。最好能激起陛下和娘娘的怜悯之心，若是弄虚作假，才真是自寻死路。

苏婉看了显德帝一眼，显德帝一副云淡风轻的模样，看不出什么喜怒。

苏婉又瞧了团团一眼，发现他的眼中虽然露出一丝迷惘，一丝怜悯，却也没有替她求情。

苏婉稍稍放下了心。

看来，团团跟玉嬷嬷的感情没有那么深厚。

团团虽然跳脱，但他的凉薄本性却跟显德帝如出一辙，长得越大越是明显。

而另一个原因，大概是因为玉嬷嬷比较有分寸，知道苏婉的忌讳，所以不敢太过于亲近团团。

倒是圆圆的表现，令苏婉有些出乎意料。

圆圆甚至连瞧都没瞧一眼，只垂下头来，自顾自地玩自己手里的麦兜玩偶，正用自己手指捅小猪猪的大鼻孔。

过了好一会儿，显德帝才说道：“行了，看在你一直十分用心照顾九点下的份上，这次就饶了你这次，下去吧，以后记得谨言慎行。”

“是，奴婢罪错了，谢陛下开恩，谢娘娘开恩。”玉嬷嬷这才停了下来，竟是喜极而泣，向显德帝和苏婉叩头谢恩之后，就缓缓退了下去。

显德帝对两个小家伙身边的人，心里有数，会放过玉嬷嬷，显然跟她平时的表现分不开。

苏婉伸出手指点了点团团的额头，说道：“你呀！”

团团却好奇地打量了一下四周问道：“母妃，弟弟妹妹在哪儿呀？”

还不等苏婉回答，圆圆却突然红了眼圈，说道：“母妃，圆圆不想要弟弟妹妹。”

“为什么？”苏婉问到。

“若是有了弟弟妹妹，父皇和母妃就不疼我们了。”圆圆一本正经地说道。

团团一听，立即改变了立场，说道：“那我也不要。”

他本来还想着，有了弟弟妹妹之后，他们就可以陪他一起玩了，但是，如果他们是来跟他夺宠的话，那他还是不要了。

苏婉无奈地叹了口气，对两个小家伙说道：“放心，没有弟弟，也没有妹妹，玉嬷嬷之前都是在骗你呢！”

“那为什么父皇要抱着母妃呢！”圆圆问道，她也好想想要抱抱。

父皇和母妃已经很久没有抱她了。

苏婉这才想到，自己还在坐在显德帝的腿上，脸色顿时一热，挣扎就要下来，小孩子模仿能力都强，万一教坏了他们怎么办？

显德帝却不肯放开她，一本正经地说道：“因为你们母妃才刚刚醒过来，身体虚弱，所以，朕才要抱着她，你们两个不要闹。”

团团和圆圆果然不闹了。

“原来母妃生病了，怪不得睡了这么久，儿臣还以为母妃不要团团了呢？”团团委屈地说道。

圆圆也点了点头，道：“圆圆也不要母妃生病，母妃要好好的，不要再睡那么久了。”

“傻瓜，母妃舍得谁也舍不得你们。”他们可都是她的珍宝，她好不容易才得来的小宝贝。苏婉爱怜地摸了摸两个人的小脸蛋，说道：“你们放心，母妃以后再也不会睡这么久了。”

两个小家伙见到母妃醒过来，甚至都没有出去玩，一整个下午都黏在了苏婉身边，不肯离开半步。

苏婉也耐心地陪着他们一起玩笑。

苏婉也见了了通禅师一面，特意地向他道了谢。

显德帝之前跟她大略地说了一下情况，苏婉才知道，若不是了通禅师的话，她不但回不来，还极有可能魂飞魄散，怪不得，她在现代的时候，魂魄一直在消散。

了通禅师却是笑道：“娘娘不必言谢，这都是娘娘自己福泽深厚。既然事情已经了（liao）了，贫僧也该回大觉寺了。”

显德帝再三挽留道：“如今天色已晚，禅师还是明早再走吧！”

苏婉也在一边帮腔，了通禅师才答应在宫里再逗留一日。

显德帝并未隐瞒消息，因此，宫里的其他人，也都知道了皇贵妃醒过来的消息，这一天，后宫不知又损失了多少瓷器。

当晚休息的时候，显德帝才有时间将事情的始末，详详细细地跟苏婉说一遍。

苏婉听罢蹙了蹙眉，说道：“这位夏嬷嬷的行为好奇怪，竟然在丽嫔的宫里留下如此明显的证据，简直……简直就像是故意这么做似的。”

苏婉是知道这个夏嬷嬷的，当初是跟着丽嫔一起进宫的，所以，丽嫔十分信任她，算是丽嫔最得力的左膀右臂。

听说她为人十分谨慎小心，性格一丝不苟，又怎么会留下这么大的破绽呢？

显德帝深以为然，眼神透着丝丝寒意，说道：“夏嬷嬷会这种特殊的巫蛊之术，就说明她的身份很不简单，甚至连丽嫔都被蒙在鼓里，丽嫔不过是个挡箭牌，替死鬼罢了。谋划这件事的人，绝对另有其人。”

那位夏嬷嬷显然是为了掩护那个人才服毒而死，否则她恐怕也熬不过锦衣卫的拷打，何况，她当时受到反噬，身受重伤，一看就知道有问题，又跳不掉，就算被抓起来，也必定要接受各种折磨，最后也难逃一死，她服毒而死，倒是个明智的选择。

要知道，有些人就是想死也死不呢！。

夏嬷嬷的这副做派，跟白莲教的作风简直太相似了，让他不得不怀疑她的来历。

至于，她身后那个人，藏得实在太深了，他以前竟然没有察觉。

不过，现在不一样，至少他已经知道了那人的存在，以后那人再想做什么小动作，可就难了。

他正好趁此机会，彻底清理一下后宫。

以前他是懒得管，现在他却不能不管了。他可不想他的婉儿，再次被人算计。

想到杨永查到的那些证据，显德帝微微勾了勾唇角。

不过在那之前，他得先解决于太后。

显德帝见苏婉还睁着眼睛，若有所思，忙笑道：“不要想太多了，睡吧！”

苏婉点了点头，就闭上了眼睛，睡了过去。

次日，显德帝起大早去上朝了，然后处理积压了多天的政务，忙得不可开交。

宫妃们得知皇贵妃醒过来的消息，一大早就便过来请安探视了。

可惜，苏婉受了一次暗算之后，已经对她们厌烦到了极点，根本不愿意见她们，就让人将她们挡了回去。以后她也不会次次都见了，心情好了就见一次，心情不好，她们从哪儿来就回哪儿去。

她就是这么任性，不服来咬呀！

她也总算明白了，这些女人，就是给她们好脸，她们也不会感激你的，甚至恨不得置你于死地，既然如此，她还顾虑她们做什么？丽嫔不就是个典型的例子吗？

她吃亏一次就够了，绝对不会再吃第二次。

得知皇贵妃不肯见她们，几乎所有嫔妃的脸色都不好看。

淑妃和德妃脸色也有些阴郁，觉得皇贵妃实在太不像话，她们好心好意来请安探望，她竟然连个面都不露，只派了一个宫女打发了她们，把她们当成什么了？她们直到现在才想起宁皇后的好，至少，宁皇后不会这样给人没脸。

只有杨才人，依旧低着头，没什么存在感。

如今，储秀宫里空了大半，丽嫔被抓，伺候她的宫女太监还有嬷嬷也都被抓了起来，将来免不了被砍头的下场，如今的储秀宫，是杨才人位份最大，何况，她如今还育有一个皇子，没了丽嫔这个挡箭牌，她一下子就突显了出来，令不少人都注意到了她。

不过，现在大家都被皇贵妃压得喘不过气来，倒也没心情去针对杨才人。

众人带着一股子恼怒和憋屈，各回各家了。

苏婉慢悠悠用过早饭之后，就撇着团团和圆圆写字、作画、玩游戏。

快到中午的时候，邱妈妈忽然走过来，在苏婉耳边说了几句话。

苏婉听完一惊，问道：“你说的是真的？”

邱妈妈点头道：“千真万确。”

苏婉沉默了一下，随后淡淡地说道：“本宫现在病着，虽然心中担忧，却是不好过去探视了。”

“应该的，娘娘才刚刚醒过来，身体虚弱，还下不了床呢！相信大家也不会介意。”邱妈妈会意说道。

苏婉微微一笑，让人带两个小家伙出去与玩会儿，等会儿用午饭。

自己则是躺在贵妃榻上，小憩了一会儿。

邱妈妈刚才告诉她的，是关于太后的事情。

太后娘娘被郭美人气晕了，醒过来之后，就中风了。半身不遂，口舌歪斜，身体麻木，情况很严重，甚至连话都说不清楚了。

太医院的太医已经赶过去了。

显德帝大怒，当场废除了郭美人的位份，贬为最低等的杂役宫女。

太后刚清醒过来，就听到皇帝的处罚，因为太过激动又晕了过去，听太医的意思是，于太后的情况不太妙，以后恐怕都要躺在床上度过了。

苏婉对于太后的遭遇，没有一点同情心，苏婉不讨厌皇后，但对于太后，却是十分厌恶的。

她从来没见过脸皮这么厚，这么不要脸之人，她觉得梁宏能忍她这么久，真非常人能及。

她再怎么说也救治过于太后，她不奢望她知恩图报，也不奢望她感激她，只要她别恩将仇报，给她添堵就行了。

可于太后偏偏就这么做了。真是不作死就不会死，好好当她的太后不好吗？非要瞎折腾。

她落得如此下场，也是她咎由自取。

只是让她有些疑惑的是，于太后一向沉得住气，脸皮又厚，怎么会被郭美人区区几句话就气得中风了？

这个疑惑只是一闪而过，苏婉并未多想，反正也不关她的事。

中午，显德帝回来用膳的时候，苏婉问了下这件事。

显德帝笑道：“你不用瞎猜的，是我做的。”

苏婉先是有些惊讶，随后便觉得理所当然，恐怕也只有陛下能做得如此不着痕迹了。

“你就不问朕为什么？”显德帝见苏婉很快就接受了这个事实，完全没有多问，忍不住问道。

“你这么做，自然有你的理由。”苏婉笑道，“再说了，见她倒霉，我心里只会高兴。”

显德帝也笑了，想起于太后的小心思，唇边不由露出几分讽刺来，说道：“她以前就算做得再过分，过错再多，朕可以留着她，给她太后的体面。可是，她三番两次地针对你，又贪心不足，手伸的太长，朕的耐心早已经用尽，只是看在她以前对朕有几分照顾的份上，才勉强留着她。谁知道，这次朕昏迷之后，她竟然想策反了通禅师，另立新帝，如此大逆不道，朕岂能饶她？”

虽然显德帝知道于太后成不了大事，也知道她还没来得及行动，但有这种想法，已经是不可饶恕了，这是他绝对不会容忍的。

但是，他又不想让于太后这么容易死了，活受罪才是最大的惩罚。

“她想立谁？”苏婉听到这话，突然问道。

－－－－－－题外话－－－－－－

弱弱的说一句：明天我会早点更，真的。下午两点之前必定更新。

O（∩_∩）O明天就是5月的最后一天了，千万让票票过期，不然我真得会哭的。~（&gt_&lt）~（╯3╰）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十一章心不在焉（一更）

显德帝冷笑一声道：“大皇子、二皇子年纪大了，母族势力也不差，不好掌控，几位皇子也差不多，就算是母亲去世的六皇子，也被德妃抱养了，团团更不在她考虑之中。”

答案显而易见，于太后想要扶持的人，就是只剩下六岁的八皇子了。

苏婉听到这里，蹙了下眉头，说道：“如果我没记错的话，这八皇子的生母，应该是杨才人吧？”

显德帝眼神幽深，微微点了点头。

这杨才人看起来一点都没有问题。懦弱胆小，安分随时，从不掐尖要强，甚至，他连对她的印象都十分模糊，只因为八皇子才记得她。可她却能在后宫中过得如云得水，不但没有被牵扯到宫斗之中，反而还能护着八皇子平平安安的活下来，这的确算是她的本事。

按照慧心的说法，这位杨才人，直到她离世的时候，还活的好好的，不但升了位份，八皇子也进入了他的视线，据说，他对八皇子有些看重。

显德帝对这些话，虽说不全信，却也信了一半。他的确不希望一个母族势力强大的皇子登上皇位，若是八皇子是个可造之材，他也不介意培养他成为下一任君王。

显德帝想到这里，心中的怀疑，已经越来越深。

他突然想起，当初搜查后宫的时候，杨永就被夏嬷嬷服毒自杀和桐木人偶所吸引，注意力都放在了丽嫔身上，根本没有来得及检查杨才人住所，这未免也太巧了些。

夏嬷嬷故意弄出这么大的动静来，说不定就是为了掩护杨才人。

显德帝想得入神，苏婉也没有开口说话，直到他回过神来，苏婉才问道：“陛下是不是发现了什么？”

显德帝倒也没有对她隐瞒，说道：“朕有些怀疑，真正想要害你的人，或许就是杨才人，丽嫔不过是被人利用罢了。”

苏婉有些震惊道：“陛下怎么会有这种想法？我见她平时很安分的，何况，她不过是个小小的才人罢了，又如何指使得动丽嫔？”

她倒也不是怀疑他的话，只是感到有些不敢置信。

显德帝道：“知人知面不知心，你又对她有了解多少？若是夏嬷嬷是她的人，左右丽嫔的想法和行为也就不是什么难事了，那夏嬷嬷十有*是白莲教的人。”

苏婉忍不住倒吸了一口冷气。

若是夏嬷嬷是白莲教的人，那跟她同一战线的杨才人恐怕也不例外。

真没想到，白莲教的人，竟然都渗透到宫里来了。

“若陛下的猜测是真的，那八皇子怎么办？”苏婉问道。

显德帝垂下眸子，摩挲着手中的茶杯，沉默了好一会儿，才淡淡说道：“如果杨才人身份属实，那朕也留不得他。”

想到八皇子，苏婉面露一丝不忍之意，毕竟孩子是无辜的。

显德帝却叹了口气说道：“有些人生来就有罪，你不必对此耿耿于怀。”

若是留下了他，等他将来长大了，未必就不知道自己的身世，未必不会跟白莲教相勾结，图谋篡位。最重要的是，他绝不能容忍自己的子孙后代中，拥有逆贼的血脉。

八皇子就像是一个不稳定的因素，随时都有可能爆发。

显德帝本以为自己的后宫很干净，至少不会像废太子一样，被白莲教渗透，还生下了儿子，谁知道，竟然有人在他眼皮底下隐藏这么多年。

若非这一次，她对付婉儿时露出了破绽，他还不知道什么时候才能发现这条隐藏的毒蛇。

苏婉见显德帝已经动了杀心，知道再劝也无用，便说道：“此事一定要查个清楚明白，否则，杀错了人，以后你就是后悔也没用。”

“这是自然。”显德帝道。

若只有一个杨才人，杀了就杀了，没什么可惜的。但还有一个八皇子，他就不得不慎重了。

“那丽嫔怎么办？”苏婉问道。

“该怎么办就怎么办。如果不是她自己想要对付你，别人怎么说也没用，何况还是这种巫蛊之术，她同样该死。”显德帝冷冷说道，他从一开始就没打算放过她。

显德帝跟苏婉谈完话之后，很快就走了，他这几天事多，都没有休息的时间。

福王前天就已经到了，只是没有得到允许，就不得入城门，今天才被放行。

显德帝还要接见福王和世子。

储秀宫，西配殿。

正在绣花的杨才人，突然感觉到一阵心悸，竟不小心刺到了食指，拿起来一瞧，手指上已经冒出了一滴豆大的血珠。

杨才人看着这滴血珠，怔怔地发着呆，若是仔细看的话，可以看到她的眼睛里闪过一丝惊恐和不安。

“才人，你的手破了？”她身边的大宫女雨燕，焦急地说了一声，就要上前给她止血。

“慌什么？只是被刺了一下而已，有什么大惊小怪的。”杨才人拿帕子抹掉了血珠，轻轻训斥道。

“没事了，我这里不需要你伺候，你下去吧！”杨才人吩咐一声，又开始低头绣花。

直到雨燕离开了，杨才人才又坐着发起呆。

她心里有种不好的预感，莫不是她已经暴露了。

不可能的。

她一直都很小心，连身边的人，都不知道她的真实身份，而唯一知道的夏嬷嬷已经死了，丽嫔那个蠢货更是什么都不清楚，就算审问，也审问不出来，她怎么可能暴露。

再说，她还有八皇子呢！八皇子可是她的护身符，毕竟，虎毒不食子。

八皇子年幼，离不得她，就算真出了什么事，就是看在八皇子的份上，陛下也会饶她一命的。

杨才人自我安慰了一会儿，才总算平静下来，继续绣起花来。

福王先去述职，然后带着福王世子，去谨身殿（保和殿）拜见显德帝叙家常。

显德帝见到自己这位兄长也很高兴，至少比晋王好多了。

福王世子梁玠也比三年前沉稳了许多，就连话都少了。

显德帝跟福王叙旧完之后，又看了看福王世子，忽然笑着说道：“朕听说，兄长刚刚添了嫡长孙，真是可喜可贺！”

“正是。”福王现在最喜欢的就是自己的大胖孙子了，一听这话，顿时笑得见牙不见眼，他很想在显德帝面前炫耀一下自己的孙子，但是，他也不敢太得意，只能压着心里的激动谦虚了两句。

他的嫡长孙，就是梁玠的嫡长子，世子妃刚嫁进来两年，就给她添了一个大胖小子，真是个有福气的，不愧是他亲自给世子挑选的媳妇。

幸亏那个刘姨娘的计谋没有得逞，否则，他的大孙子就没了。

直到现在想起来，他还有些后怕。

谁能想到，自己看着长大的孩子，竟然如此心狠手辣，竟敢对他的嫡长孙下手呢！

若非她现在还怀着身孕，他早就让世子将她给休了。

因为这事，就连她爹刘千户，也受到了牵连，被降职不说，还失去了王爷的信任。梁玠也对他的奶娘王氏起了隔阂。

刘家在王府的处境，一落千丈。

刘姨娘，就是当初的刘依琳，曾经撺掇着永兴郡主针对苏婉，结果被福王妃察觉。

福王妃不动声色，对刘依琳一如往常，还让梁玠纳了她为妾。

因为她想要对付的，不止是刘依琳，还有刘依琳的母亲，世子的奶娘王氏。

她计划了这么长时间，总算是达成了目的。

以后刘家在王府的处境，只会越来越艰难。

梁玠此时终于忍不住开口问道：“陛下，侄儿听说，皇贵妃娘娘身体不适，不知现在如何了？”

显德帝闻言，唇边的笑意浅了几分，莫不是他直到现在还在记挂着婉儿？口中却道：“皇贵妃身体的确有些不适，虽已无大碍，却大伤元气，如今正在静养。她倒是想要见一见你们，可惜是，实在不宜见客。”

梁玠闻言，心里不免有些失望，但他还是及时调整了心情，说道：“陛下，娘娘吉人天相，一定可以早日康复的。”

“那就承你吉言了。”显德帝说道。

福王对于自己儿子的那点心思也明白得很，不敢让他继续说下去，连忙告辞道：“陛下，微臣听说太后娘娘病了，微臣想要前去探望一下，不知可否？”

显德帝点了点头，说道：“也好。说不定母后一见到兄长，病就会好了呢！”

福王很快就带着福王世子离开了。

去慈宁宫的路上，气得小声数落了梁玠一顿，让他趁早死了这个心，他如今贤妻美妾在怀，还有什么不满意的？

有些人不是你的，就不是你的，想也没用。

梁玠沉默着没有反驳，也没有答应。

气得福王恨不得揪着他的耳朵再说一遍。

他就知道他这个儿子是个执拗性子，特别固执，在感情上也是如此。

除非他自己想通，否则谁说也没用。

可惜，慈宁宫在眼前，他也只能作罢。

永宁宫里。

苏婉睡醒了午觉，菡萏正在为她梳妆。可菡萏却三番五次的走神，这次更是扯到了苏婉的头发，苏婉忍不住轻轻“嘶”了一声。

菡萏吓得赶紧跪下来请罪，说道：“奴婢该死，求娘娘恕罪。”

苏婉叹了一口气，伸手扶她起来，说道：“菡萏，你今天怎么心不在焉的？有什么事说出来，别憋在心里。”

－－－－－－题外话－－－－－－

低潮期，状态实在不好，写了这么长时间，只有3000字，真是对不住o（╯□╰）o…

下午还有事要出门，晚上更新又得很晚，我已经不好意思开口要票了。ORZ…。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十一章菡萏（二更）

菡萏红着眼圈站了起来，眼中闪过一丝挣扎，却还是轻轻摇了摇头，说道：“娘娘，没什么，奴婢只是没有休息好而已。”

“既然如此，你便下去休息吧，我这里不用你伺候了。”苏婉见她不说，也没有逼问她，反而体贴地给她放了假。

“奴婢谢娘娘恩典。”菡萏原本想要拒绝，然而想到自己现在心神很乱，实在不宜照顾娘娘，便顺势同意了下来，行礼之后，便一脸感激地退了下去。

苏婉也没在意，让彩月过来伺候。

菡萏一直以来，对她都尽心尽力，几乎没有让她失望过，上次敲打了她之后，她更是谨言慎行，从来都没有犯过错。

但她毕竟是人，有点自己的心事也很正常，她也不要求对方生活中只有自己，只要不背叛她就行了。

而且，她突然想到，自己一直习惯菡萏伺候，去哪儿都少不了她，菡萏也算是全年无休了，她恐怕是真得累了。

想到这里，苏婉就派人给菡萏送了几句话去，让她好好休息，不用急着回来，还命人赏赐了她不少东西。

菡萏见到了皇贵妃派来的人，听到娘娘的嘱咐，又看到这些赏赐，鼻子不由一酸，心里挣扎地越发厉害了，但她却控制住了，恭恭敬敬地领了赏，谢了恩，送了传话的人离开，回到自己的房间里，闷头哭了起来。

她伺候了皇贵妃好几年，自然知道皇贵妃对她有多好。若是赏赐什么东西，从来都是让她先挑选，连山茶都要靠后，平日里对她更是信赖有加，什么重要东西，都让她来保管，更甚者，皇贵妃已经考虑到了她的未来，连她的婚姻大事都开始操心了。

她什么也不用去管，只要按照皇贵妃的安排走下去，她绝对会富足安泰一生，因为娘娘是不会亏待她身边的人的。

她不是不识好歹之人，皇贵妃娘娘对她做的这些，她都看在眼里，记在心里，心中感激不已。

可是，她怕是要辜负娘娘的这番好意了，因为她实在没有办法控制自己的心。

她喜欢上了福王世子。

虽然她跟福王世子只相处了短短几天的时间，可她却是无可救药地喜欢上了她。

当初，她随着陛下去了福王封地去接娘娘的时候，就对长相跟颇为相似的福王世子有些好奇，后来发现，他就连性格爱好也跟陛下几分想象。

那时，她还在心中暗笑，莫不是福王世子投错了胎，怎么一点都不像是福王，反而像陛下呢！

只是，她没想到，福王世子会找上她。

他找上她的理由很简单，就是想要跟她聊一聊关于皇贵妃的事情。

菡萏知道他的来意之后，对他很是戒备，怕他对娘娘不利。

结果，福王世子也只是露出一个略显苦涩的笑容就离开了。

菡萏觉得很是莫名其妙，却对他那个笑容，有些印象深刻。

后来，福王世子又来找过她几次，她才明白了到底是怎么回事。

原来，世子竟然喜欢上了娘娘，偏偏娘娘已经有了陛下，他这份心意注定得不到回应。

他自己也很清楚，这份感情无望，可他却宁愿跟她一个丫头聊天，以解相思之苦，也不愿意就这么放弃，这种苦恋和执着打动了她，让她心里也有了一丝异样——

若是有一天，有这么一个人如此喜欢自己，那该有多好！

经过几天的相处和了解之后，菡萏对他的同情，渐渐变得味道，多了几分憧憬，几分仰慕。

而且，她觉得，福王世子对她也并非无意，不然，他怎么会对她如此温柔，怎么会用那种含情脉脉地眼神看着她。

菡萏那几日，辗转难眠，一想起来，就脸红耳热，心脏砰砰直跳。

可惜，她还没来得及问世子，就随着陛下和娘娘离开了。

这件事，成了她心里最大的遗憾，她只能将福王世子彻底压在心底深处，想要慢慢遗忘了他。

然而，越是想要忘记，就越是忘不了。

宫里的生活如此枯燥，每日里看着皇贵妃和陛下相亲相爱，甜甜蜜蜜，她心里总会有所触动，。甚至几年过去了，想到跟世子那几日的相处，她依旧觉得十分甜蜜，那是她心底最美好的回忆，

她原本以为自己可以守着记忆过一辈子，并不会妄想成为世子的女人，可是，福王世子进京的消息，却仿佛一颗石子投入心湖一般，搅乱了这一池春水，也让她升起了几分奢望。

或许，她可以努力一下。

她马上就二十岁了，已经是老姑娘了，再等三年就能出宫嫁人了。福王世子下一次却未必会跟福王进京，也就是说，如果她想要跟福王世子离开的话，只有这么一次机会。

可是，她到底还是犹豫。

因为她实在舍不得娘娘，若是她真得跟福王世子去了封地，以后恐怕都没有跟娘娘见面的机会了，可她同样无法放下世子，这让她大的心饱受煎熬。

娘娘中了巫蛊之术，晕倒的时候，她满心惶急，这件事，就被她暂且抛在了脑后。

现在，娘娘醒过来了，福王世子也进京了，她就不得不尽快做出选择了，要知道，福王世子只会在京城逗留五天，她已经没有时间犹豫了。

所以，她今天才会如此心不在焉。

菡萏翻来复起地想了整整一夜，次日清晨，她终究做好了决定。

她决定顺应自己的心，为自己活一回。

做皇贵妃身边的大宫女固然是好，地位超然，任谁都得给几分面子，就连东厂厂督杨永见了她，也要笑脸相迎，和和气气的，可她心里却十分空虚，永远无法真正开怀。

可她若是做了福王世子的妾室，地位虽然说不上是一落千丈，但绝对远远比不上现在风光，毕竟天高皇帝远，她就是有皇贵妃娘娘做靠山，娘娘也鞭长莫及，她彻底失去娘娘的庇护不说，还要在世子妃面前伏低做小，受尽委屈。

可是，这对他来说，根本不是什么难事。

她本来就是个丫头，只不过以前伺候皇贵妃，现在伺候世子和世子妃罢了，只要能够跟世子在一起，她就一点都不觉得委屈，只要世子宠爱她，护着她，又有娘娘为她做靠山，就是世子妃也要忌惮她三分，不敢将她与其他妾室相提并论。

要知道，当初娘娘还是楚国夫人的时候，皇后都得对娘娘客客气气的。她的处境，可比娘娘当初要好太多了。

她的容貌虽然不及娘娘，但比起那些精挑细选的宫女来，也不差什么。再加上，她用的胭脂水粉都是最好的，又注重保养，容颜只会越来越美。

再说，她还有一个杀手锏，她是娘娘身边的人，世子又爱慕娘娘，爱屋及乌之下，肯定也会对她另眼相看，她最了解娘娘的喜好了，她就不相信，自己打动不了福王世子的心。

打定注意之后，即便一整夜没睡，菡萏却依旧神采奕奕，眼睛极为明亮。

她一大早，便过去服侍苏婉了。

此时，显德帝已经上朝去了。

苏婉见到菡萏，先是楞了一下，随后笑道：“我不是让你好好休息吗？怎么现在就过来了？”

菡萏还没说话，倒是彩月笑着说道：“菡萏姐姐，这是担心我们伺候不好娘娘呢！非得亲眼看着才放心。”

彩月的年龄比菡萏还要大一点，却要喊菡萏姐姐，这就关乎地位的问题了，谁让菡萏是娘娘身边第一得意人呢？

可以说，宫里的这些人，除了那些大太监们，其他人，无论太监还是宫女，无论年纪大小，都要喊菡萏姐姐，就是那些大太监，也要喊她一声“菡萏姑娘”，表示尊敬。

说她们不眼红是不可能的，可惜，她们实在羡慕不来。毕竟是以前跟着娘娘的老人儿了，跟娘娘一起共患难过的。

菡萏笑道：“彩月你就不要打趣我了，你一向细心，人又稳重，又识字，什么事都打理地井井有条，可比我要好多了，我怎么能不放心你呢？”

彩月闻言一愣，菡萏可从来没这么夸奖过她，或者说，她平常是有些防备她的，就是怕她得了皇贵妃青眼，怎么现在竟然说起这种话来了？

“姐姐说笑了，我笨手笨脚的，哪里比得上菡萏姐姐。”彩月说了一句，就低眉顺眼地退到一旁，给菡萏打下手。

菡萏有心要让彩月在娘娘面前表现一番，之后提起那件事来也方便，便你说道：“还是你来服侍娘娘吧，我来给你打下手。”

彩月眼睛一亮，却也没推辞，上前伺候苏婉穿衣。

苏婉却是微微挑了挑眉，看了菡萏一眼。

菡萏却没有跟苏婉对视，微微低下头去，苏婉眼中的疑惑更深了。

跟两个小宝贝一起用过早饭，又将他们打发了出去玩之后，苏婉将菡萏留了下来，微微一笑，对她说道：“菡萏，这里没有旁人了，你有什么事就直说吧！”

“娘娘——”苏婉话音刚落，菡萏就“砰”地一下跪在了苏婉跟前，重重磕了一个头说道：“奴婢有一事相求。”

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴，晚了。

Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十三章不放心

“有什么话好好说，你这是做什么？”苏婉见菡萏如此作为，下意识地蹙了下眉，心里却已经有了一丝不妙的预感。

“如果娘娘不答应奴婢，奴婢就长跪不起。”菡萏依旧跪伏在地上说道。

苏婉闻言，心里顿时有些不悦。

她们平时有事求她，她什么时候不答应了？哪用得着这样？

苏婉除了留下菡萏之外，也留了山茶在一旁伺候。

当初，山茶和菡萏，是一起被苏婉买下的，又一同被留在了苏婉身边，相处多年，亦是情如姐妹，根本用不着避讳。

比起菡萏的沉稳、细心、能干，山茶则显得比较笨拙了一些，有些粗手粗脚的，她平时除了伺候苏婉之外，就只喜欢练武，苏婉更多的是将她当成一个女护卫来培养，平时也不拘着她，顶多让她跑跑腿，并不常常让她在一旁伺候，所以，还是菡萏陪着苏婉的时间更多一些。

但山茶有一个好处，对于苏婉的命令坚决执行，十分忠心护主，虽然应变差了些，也不算什么，而且，因为她性格憨厚又心宽，从不与人斤斤计较。

苏婉最看重菡萏，心里却更疼山茶。

之所以有什么好东西让菡萏先挑，其实，也是因为山茶并不太喜欢那些首饰，绸缎之类的东西，苏婉身边的宫女，只有山茶，身上的首饰最少，按照她的说法，那些东西太碍事了，妨碍她练武。

比起这些东西，她更喜欢各种兵器。

因此，苏婉都是单独赏赐给山茶东西，比如兵器、伤药，还特意让针工局给她做了结实又耐磨的衣服，不一定有多漂亮，却一定最实用的，不止如此，她还给山茶请了武学师傅。

山茶虽然憨厚，却并不傻，甚至还算得上十分聪明，她心里自然也清楚娘娘对自己的疼爱和看重，知道娘娘想要培养自己做女护卫，私底下，就更加努力地练武，就是想要变得更强，将来才能保护娘娘安全，这也是对娘娘最好的报答。

山茶也争气，如今武功突飞猛进，连她的师傅都不是她的对手，早已经不是几年前可比了。

此时，山茶见到菡萏如此作为，立即皱了皱眉，厉声喝斥说道：“菡萏，你太放肆了，你这是在威胁娘娘吗？”

跟菡萏不同，山茶死心眼，若是认准一个人，满心满眼都是她，也只忠心于苏婉一人，她跟菡萏感情不错，但若是她让娘娘为难，她第一个不答应。

菡萏闻言跪伏在地上的身体一僵，慌忙直起身来，看着神色淡淡的苏婉解释道：“娘娘，奴婢绝无此意，奴婢……奴婢这也是不得已而为之……”

说到这里，菡萏的脸上露出一丝决绝之意，继续说道：“奴婢并非有意夸大，也绝不敢威胁娘娘，因为这本就是奴婢的心里话。若是娘娘不答应奴婢，奴婢就是活着也没有什么意思，奴婢宁愿一死……”

说着，便留下泪来，但她的心，却是前所未有的轻松，也越发坚定了自己心中的想法。

苏婉听到这里，就知道事情严重了，神情也变得凝重起来，淡淡说道：“你别急着哭，先说说是怎么回事。”

她心里其实有些气闷，她实在想不明白，菡萏到底是因为什么才会如此决绝？

她也没有亏待过她呀，怎么就到了非要寻死觅活的程度？

这让她的确有些没脸。

菡萏果然停止了哭泣，但是，看了看对她怒目而视的山茶，又露出几分为难之色，哀求地看向苏婉，似乎不想让山茶在场。

苏婉根本无动于衷。

她现在心里有气，又怎么会向往常一样，照顾她的面子？

再说了，山茶也不是外人，有山茶在，也能替她撑撑场面，她也安心，否则，她这个皇贵妃就是一个光杆司令了。

若非还顾忌这几年的感情，她早就把人都喊进来了。

菡萏见到苏婉神色淡漠，就知道她已经生气了。

其实她心里也有些恐慌，可是，她要追求新生活，追求自己幸福的意愿，却压过了心中的慌张和不安。她伺候了娘娘几年，非常清楚娘娘的性子，最是心软不过了，对身边之人更是宽厚，就算生气，也舍不得重罚，除非犯了娘娘的忌讳，比如吃里扒外背叛娘娘等，她才不会手下留情。

可是，她敢发誓，她一辈子也不会背叛娘娘，更不会做对不起娘娘之事，她只是，想要早离开娘娘几年而已。

娘娘既然允许绿芙她们早早离开嫁人，她为什么不可以？

想到这里，她的心又安定了一些，她深吸一口气，结结巴巴地说道：“娘娘，奴婢……奴婢心悦福王世子，还请娘娘能够成全。”

说完，也不敢看苏婉，又跪伏下去，以头触地，不敢起来了，脸色更是涨的通红无比，就像是一块染红的红布一般，心中早被羞意填满。

女孩家脸皮薄，说出自己的心事已经很不容易，如今，又是当着其他人的面说，她心里就更加羞涩了。

跪伏在地的她，完全看不到苏婉脸上的表情，所以，她也就不知道，苏婉现在的脸色有多难看。除了震惊，愤怒之外，更多的却是失望。

苏婉怎么也没想到，菡萏竟然会有这种心思，更没想到，自己在她心里的地位，竟然还不如一个相处几天的男人？这个事实，就宛如一记重重的耳光扇在了她的脸上，让她羞愤的同时，也有些心寒。

若是其他人也就罢了，为什么偏偏是菡萏？

除了绿芙之外，她最信重之人就是菡萏，何况，菡萏照顾了她这么久，感情之深，绝非绿芙可比。

可她现在却告诉自己这些，这对她来说，简直就是天大的讽刺。

山茶都不可思议地张大了嘴吧，她甚至还夸张地伸手掏了掏自己的耳朵，想确定自己的刚才没有听错。

不过，山茶对于苏婉和武学之外的事情，向来都不怎没上心，所以，震惊一下也就过去了。

她很快就回过神来，担心地看向苏婉，怕她会伤心。

心里却将菡萏恨了个半死，还多了几分愤怒，和轻蔑，觉得自己以前看错了人，她这这么做，怎么对得起娘娘对她的信任和宠爱？

身为下人，就要遵守下人的本分，她向娘娘提出这种要求，对娘娘来说，根本就是一种背叛。

那野男人到底有什么好，在她眼里，竟然比娘娘还要重要。

苏婉好半晌没有说话。

菡萏也终于察觉到了不对，心中的羞涩渐渐被不安取代，脸上的羞红也渐渐退去，反而多了几分苍白。

她不安地动了动身子，但是苏婉没发话，她就不敢直起身来，只能继续跪伏在地上。

苏婉端起炕桌放着的茶盏，却发现茶已经凉了。

“彩月，上茶！”

“是，娘娘。”在外间服侍的彩月，应了一声，就下去了。

没过一会儿，她就端着茶盘走了进来。

看都没看跪伏在那里的菡萏一眼，给苏婉上茶之后，就悄无声息的退了出去。

即便如此，菡萏心里也觉得十分难堪。

她在娘娘面前，一向极有体面，还是第一次让其他人，看到她如此狼狈的一面，这让她的脸又火辣辣地烧了起来，平放在地上的手掌，也缓缓攥了起来。

她心里突然升起一丝后悔。

但这丝后悔之意，很快就被她给压了下去。

她已经走到了这一步，绝对不能放弃。

此时，她心里已经不像当初想的那么乐观了，但是，只要娘娘肯答应她，无论让他做什么她都愿意。这点难堪，又算得了什么？

她早就知道这条路不好走，说不定，以后更难堪的事情多着呢！

现在不习惯，将来也要习惯，否则，早晚要吃苦头。

这么一想，菡萏就平静了下来。

苏婉一边喝茶，一边观察菡萏，见她直到现在，还铁了心要走，眼神微冷。

其实，在菡萏开口的时候，就已经让苏婉对她起了隔阂，就算她改变注意留下来，苏婉也不会重用她了。

然而，见到她如此执迷不悟，苏婉还是觉得失望。

“你什么时候对他起了心思？”苏婉放下茶盏，终于开口问道。

菡萏精神一振，却及时控制好情绪，恭敬又谨慎地说道：“回娘娘的话，就是奴婢随陛下去福王府接娘娘那次。”

苏婉对此早有预料，两人也只在那时候见过，现在不过是确认一下。

“你对他一见钟情？”苏婉问道。

菡萏忍着羞涩点了点头。

她也不敢说，福王世子私底下来找自己，询问娘娘的事情。否则，娘娘知道了，必定不高兴。

她有分寸，不该说的事情，一件也没说，她只怕娘娘误会。

“那福王世子对你可有同样的想法？抬起头来回话。”

“是，娘娘。”菡萏缓缓直起身，只是依旧垂着眼帘，不敢直视苏婉，心里却多了几分希望，娘娘的态度看起来已经软化了，说不定她真得可以得偿所愿。

她压抑住心里的激动，想了想当初自己跟福王世子相处时的情景，心中又涌起一丝甜蜜，越来越觉得世子心里也是有自己的，便红着脸，轻轻地点了点头，说道：“世子跟奴婢的心意是一样的。”

苏婉想到福王世子那风流的性子，又见菡萏宛如一朵盛开的花儿一般娇艳，心里便信了几分，又问道：“你知道，福王世子已经娶妻了吗？甚至还有了嫡子。”

菡萏神色却是满不在乎，直接说道：“奴婢知道，以奴婢的身份，原本就不可能做世子妃，世子娶世子妃也是应该的。”

事已至此，苏婉已经对她彻底失望了，但还是说道：“这么说，你宁愿也做妾也要跟他离开了？你要知道，凭借你现在的身份和本宫的宠信，你就是想要嫁给官员为妻，做诰命夫人，也不是不可能的。”

你就那么自甘下贱，非要给人当妾？

这句话苏婉没有说出来。

因为，她也没底气说这句话，她现在的身份也不是正妻。

若是当初她有选择的机会，她是绝对不可能给人做妾的，即便他是皇帝。

想到这里，苏婉突然觉得有些心烦意乱。

菡萏垂着眼帘，心里却一丝动摇都没有。

她一旦做了决定，就很难改变。

不是嫁给自己喜欢的人，就是真做了诰命夫人，她也不会高兴。

相反，只要能跟心爱之人在一起，便是做妾，她也心甘情愿。

何况，在宫里这几年，她看得很清楚，只要能得到男人的宠爱，就是做妾，也不会太委屈。若是得不到男人的宠爱，也不过只是占着正室的名头，独宠空房罢了。

皇贵妃娘娘，不就是最好的例子吗？

想到这里，菡萏第一次抬起头来，看着苏婉说道：“娘娘，您为什么对奴婢做妾那么排斥？奴婢不在乎名分，只想嫁自己喜欢的男人，娘娘当初不也是如此吗？为什么您可以，奴婢就不可以？”

“你说什么？”苏婉听到这话，一下子站了起来，气得身体都有些发颤，她下意识地捂着自己的胸口，怒视着她，厉声说道：“我是怎么成为楚国夫人，又怎么成为皇贵妃的，你应该很清是。我可从未像你这样，上赶着给人当妾！若是有第二个选择，我绝对不会走这条路。”

她这一世身体很健康，也没有心疾，可是这一刻，她却觉得自己的胸口隐隐作痛，而且因为起得太猛了，眼前一阵阵发黑，身体忍不住摇晃了一下。

“娘娘——”山茶一直都在注意着苏婉，见状大惊，急忙上前扶住了她。

“娘娘，您这是怎么了？”就连在门外伺候的邱妈妈、彩月等人，听到里面的动静，急忙闯了进来，见到苏婉被山茶扶着，脸色十分不好，一个个都脸带焦急地上前询问，有些人甚至还恶狠狠地等了呆住的菡萏一眼，以前的情分都不顾了。

若是娘娘出了事，她们可都要跟着一起吃挂落。

娘娘心善不假，陛下可不会对她们手下留情。

邱妈妈立即派人去请御医，不着痕迹地看了呆住的菡萏一眼，上前扶着苏婉坐下，轻声劝道：“娘娘消消气，为另一个奴婢气坏了身子不值当。”

听到邱妈妈的话，菡萏才猛然回神，见到苏婉气成这样，她心中后悔无比，却不是后悔自己的决定，而是后悔不该拿皇贵妃娘娘这来说事。

她真得是无心的，也没想到要惹娘娘生气，她不知道娘娘会这么生气。

“娘娘……”菡萏正要说些什么，让娘娘消消气，也为自己辩解一下，就听山茶一声暴喝——

“闭嘴！把娘娘气成这样你还敢说！滚！别在娘娘跟前碍眼。”

山茶看着她的眼神冰冷又陌生，让菡萏忍不住打了个寒颤，又觉得有些伤心，她们可是最好的朋友啊！

“山茶，我……”

山茶冷冷蹙了下眉头，走到她跟前，直接一把揪住了她的头发，使劲拖着她就往外走，一边走一边说道：“你不走是吧？好，我来帮你。”

“啊……好痛！山茶……你快放开我……”菡萏疼得直掉眼泪，一边说，一边想要掰开她抓着自己头发的手。

可是，山茶的力气又岂是她能比的？她再挣扎也不过是白费力气罢了，她的头发乱的不成样子，钗环掉了一地。

眼看就要被拖出西次间，菡萏才想起向苏婉求救——

“娘娘，救命啊！奴婢真不是故意要惹您生气，奴婢知错了，您快让山茶停下来呀！”

苏婉此时也缓过来了。听到菡萏的话，她眼神冷冷地看过去。

菡萏见到苏婉终于看过来，脸上露出一丝欣喜之色，正要说话，然而，当她见到苏婉那仿佛洞悉一切的眼神时，她脸上的笑容，一下子就僵在了脸上，有些心慌，有些心虚，竟然直接开了眼睛，不敢与之对视。

山茶见到苏婉看过来，就放开了菡萏，心里也有些忐忑，虽然她是为了娘娘出气，但到底是自作主张。

苏婉看了菡萏一会儿，终于淡淡开口道：“你伺候了本宫这么久，没有功劳也有苦劳，既然你求到本宫头上，本宫岂有不答应之理？”

菡萏原本已经不抱希望了，听到这话，竟是喜极而泣，也没有多想，立即向苏婉叩头道：“奴婢谢娘娘大恩大德，娘娘对奴婢的恩情，奴婢永世不忘。”

苏婉见状，眼中闪过一丝嘲讽之色，移开眼睛，淡淡说道：“你也不用谢我，就当是这几年伺候我的报酬了。”

菡萏闻言，顿时从喜悦中清醒过来，有些惊惶地看向苏婉，“娘娘……”

“从此之后，我们主仆之间缘分彻底了断，你走你的阳关道，我过我的独木桥。行了，你下去吧！”苏婉淡淡完，就扶着邱妈妈的手去了里间。

“娘娘——”菡萏听了这话，一种莫名的恐慌传来，心里更是空空落落的难受，她想要起身追上去，却被山茶给拦住了。

“菡萏，你有点自知之明吧，娘娘现在不想见到你，难道你还想再将娘娘气晕一回，娘娘没有惩罚你，你就该偷笑了，别太得罪进尺。”说完，山茶冷冷看了她一眼，转身就进去伺候苏婉了。

菡萏呆呆地站在原地，眼中带着失落和迷惘，明明天气已经比较热了，她却觉得浑身有些发冷。

做了决定之后，她第一次对自己抛下一切去追随自己的幸福，生出了几分后悔之意。

若是早知道会惹得娘娘如此生气，甚至跟她断绝多年的情分，她说不定就不会这么坚决地想要随福王世子离开了。

她这么做，到底值不得值得？

想起这几年来，娘娘对自己的好，她难过又心酸，竟是慢慢蹲下身，抱膝痛哭了起来。

可惜，菡萏忘记了，这里是娘娘的寝宫。

听到她的哭声，彩月皱了皱眉头，走到她面前，冷冷斥责道：“想哭去外面哭，别影响了娘娘休息。”

现在，菡萏已经不是娘娘身边的大宫女了，更是彻底失去了娘娘的宠信，她也不必对她客气。

没了娘娘，她又算得了什么？

菡萏抬起头来，看着早上还讨好巴结自己的彩月，脸上露出一丝不敢置信，失声道：“彩月，你……”

“彩月是你能叫的吗？要喊我彩月姐姐。”彩月翻了个白眼说道，“快走吧，别在这里碍眼了。”

菡萏脸上露出一丝苦涩，但她也知道这种情况是自己造成的，自己酿的苦果只能自己吞。她站起身来，说道：“彩月……姐姐，我走之后，你们一定要用心照顾娘娘，我……”

“不用你说，我们也知道。”彩月冷笑一声打断了她的话，“至少我们不会像你一样，差点把娘娘气晕过去。”

菡萏僵硬地挤出一个笑容，转身走了出去。

来到殿外，看着熟悉的宫墙院落，又抬头看了看湛蓝的天色，菡萏的心里涌出浓浓的不舍。

在宫里的时候，她渴望着能够早一天离开这个华丽的牢笼，为自己而活。如今她马上就要跟自己的心上人离开了，她却莫名的想哭。

可是，她知道，自己既然踏出了这一步，就永远无法回头了。

她也不想回头，这是她梦寐以求的生活不是吗？，

想到以后即将开始的生活，她的眼中闪过一丝光亮。

她不后悔。

现在不会后悔，将来也不会后悔，她一定会活得好好的。

菡萏挺直了胸膛，带着一丝淡淡的遗憾和对未来的憧憬离开了永宁宫。

苏婉正侧着身躺在床上，御医来过一趟又走了。

她本就没大事，只是一时怒火攻心，情绪起伏过大而已，根本不用吃药。

显德帝得到消息之后，很快就回来了。

他已经知道的事情的所有始末。

他原本以为那个菡萏是个好的，平时也很少出错，没想到竟然如此不知好歹。

菡萏以下犯上，差点气晕了苏婉，按照显德帝的做法，就该直接打杀了。

丫鬟伺候主子，本就是本分，是打是骂，都随主子的意，哪有仗着有点功劳，求这个，求那个的？平时有没亏待了她。

更可气的是，她千不该万不该拿苏婉的身份说事。

他跟苏婉去了一趟她的家乡，也知道她的心结。

知道她一直对自己的身份耿耿于怀，若非当初他步步紧逼，根本没有给她选择的余地，婉儿恐怕一辈子也不会从了他。

菡萏这么说，简直就是在用刀捅婉儿的心窝子。

想到这里，显德帝轻叹一口气，坐在床边，说道：“好了，婉儿，你可是皇贵妃，何必为了一个丫头耿耿于怀？”

“她不是普通的丫鬟。”苏婉闷闷地说道，菡萏服侍了她几年，又如此贴心，她对她虽不说是情同姐妹，但也差不了太多。

所以，她想要为了一个只相处几天的男人就要离开她，才会更加让她心寒。

如此也就罢了，可她却自甘下贱去做人小妾，这让她情何以堪？

无论是以前还是现在，她都再三强调，要让她们出去当正妻，而不是做姨娘小妾，可没想到，还是有人想要往坑里跳，还是她最倚重，最寄予厚望的菡萏。

就好像脸上打了一巴掌，脸上火辣辣的。

“丫鬟哪有什么普通不普通的？”显德帝说道，“是你太看重她们了。”

顿了顿，他又道：“你真打算成全她，将给了福王世子？”

苏婉从床上坐起来，看着显德帝道：“不！菡萏可以给福王世子当妾，但是绝对不能是现在的身份。”

她绝对不允许身边的大丫头给人做妾的，既然菡萏非要做妾，只能改头换面。

更何况，她既然说了要跟菡萏断绝主仆关系，也就绝对不会给她做靠山。让菡萏另换一个身份，是个最好的选择。

“那你打算如何？”显德帝饶有兴致地问道。

苏婉看了他一眼，微微一下笑道：“那就劳烦陛下赐几个宫女给福王世子了，至于菡萏，就说她得了急症去了。”

苏婉的身份，也算是福王世子的长辈，赐给他几个宫女当房里人也没什么大不了的，但她却不想插手他的房里事，难免让人觉得她手伸得太长，若是陛下来做，就合适多了，反正以前他也没少做。

“这倒是可以。”显德帝笑道。

他早就看福王世子不顺眼了，赐给他几个美人，让他转移一下视线，免得老惦记他的婉儿。

至于那个菡萏，也不能就这么算了。

他不会杀了她，只会让她知道，没了皇贵妃的看重，她什么也不是！

真以为皇贵妃离不开她吗？宫里的比她能干的比比皆是，若非婉儿念旧情，又护着她，她早就被人挤下去了。

对于福王世子曾经私底下接触菡萏的事情，显德帝并非一点都不之情。知道菡萏并未说出婉儿的*，对此睁一只眼闭一只眼，他巴不得有人转移梁玠的注意力呢！

梁玠当初跟菡萏套近乎，不过是因为她是婉儿身边的大丫头，想要多套点消息罢了。

若是她失去了这一层身份，梁玠又岂会将她看在眼里？说不定连她长什么样都记不起来了。

何况，她知道婉儿的秘密太多了，他可不放心就这么放她离开。

－－－－－－题外话－－－－－－

抱歉，让大家久等了，7000字奉上。O（∩_∩）O~

ORZ，请原谅我的任性！可能这段时间绷得太紧了，很烦躁，很难受，很厌倦，什么也不想管了，就想要彻底抛开网络，抛开一切去散散心，然后，就这么做了……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十四章代价

“陛下会不会觉得我太软弱了？”苏婉问道。

“你这不是软弱，你只是对人命看得太重了，她们又是你身边长大的丫头，你对她们自然不同。”显德帝轻声劝道。

若是换了旁人，菡萏焉有命在？

若说他以前还不明白，婉儿为什么对一个丫鬟的性命也如此在意，但现在他却明白了。

在那样的环境中长大，她的确做不到漠视人命。

婉儿不想做的事情，他会替她解决，她只要每天开开心心地就好，他也不忍心让她脏了手。

他更不希望婉儿，变成那种心狠手辣，不把人当人的人。那样跟其他嫔妃又有什么区别？

苏婉忍不住轻轻一笑，将头靠在他怀里说道：“我总是让你担心，给你惹麻烦。”

“朕心甘情愿。”显德帝也轻笑道。也正因为如此，他才永远放心她，永远牵挂着她，“何况，你给朕惹的都是小麻烦，给朕解决地却是大麻烦。”

婉儿是有分寸的一个人，大是大非上面不会错的，不会真正给他惹下大麻烦。

虽然有各种小毛病，却无伤大雅，他愿意纵着他，甚至有时，他连她的缺点都觉得很可爱。

苏婉听到这里，闭上眼睛，满足地叹了口气，对于菡萏的事情，似乎也不那么介怀了，她有一个如此包容自己的丈夫，还有一双可爱的儿女，已经足够了，何必在意其他？

“女大不中留，她想走就走吧！也怪我之前反应太大了。”苏婉轻声说道。

她不是不通情达理，以前就问过菡萏，而且还不止一次，问她想要嫁给什么样的人？

她不会强逼着她嫁给她不喜欢的人。

菡萏只说任凭她安排，苏婉才放手去做。

她原本打算挑选出几家来，让菡萏挑选一下中意的，考察一番，再定下来，等过两年嫁过去，没想到菡萏竟然来了这么一出——

不但上赶着做小妾，还对她以死相逼？对她以前的话，置若罔闻，还用她的例子来反驳她，她伺候了她这么久，难道还不知道她的忌讳？可她却依旧说这些来气她。

她岂能不怒？岂能不失望？

再说，福王世子的小妾，是那么好当的吗？她这么一头撞进去，早晚会吃亏。

苏婉愤怒、失望，同时也担心。但是，若她执意如此，她也不会反对。这是她的人生，她可以自己选择。

何况，她的心已经不在这里了，若是强留下她，说不定就会对她产生怨恨，何必呢？只是她以前早就说过，自己身边的丫头不当小妾，既然她犯了她的忌讳，那就要承受后果。

她去追寻自己的幸福可以，但绝不能用现在的身份。

若是她这次纵容了她，以后谁还会把她的话当一回事？

“的确是女大不中留。”显德帝应和道，只是他的眼神，却跟温和的语气不同，带着一丝冰冷，“你也太惯着她们了，让给她们都忘了的身份，留不留，哪有她们置喙的余地？”

“不会再有这种事了，这是最后一次了。”苏婉说道，“菡萏陪我一路走来，我才会对她另眼相看。山茶不会像她那样，其他人，我也不会允许她们逾越。”

“记住这次教训，以后对人好，也要有个分寸。”显德帝语重心长地说道。

苏婉在他怀里点了点头。

两个小包子在外面玩了一圈，就回来了，苏婉继续陪两个小家伙一起玩，见到他们可爱的笑容，听到他们的童言童语，苏婉的心情很快就好了起来，彻底从菡萏这件事中走了出来。

显德帝则是直接去了勤政殿，在东暖阁的坐炕上坐下之后，他问杨永道：“朕命你查的事情如何了？”

杨永亲自给显德帝奉了茶，才躬身回答道：“陛下猜得没错，那杨才人跟夏嬷嬷，虽然表面上十分不合，甚至，夏嬷嬷对杨才人多有刁难，但其实，两人私底下却一直暗通款曲，如今，杨才人以及她身边的所有人，都被奴婢派人彻底控制起来了。”

“杨才人可有跟外面通信？”显德帝问道。

杨永道：“杨才人怕暴露，从来都没有跟外界通过消息，都是夏氏负责通信。只是最近几年，陛下一直在打压白莲教，她们也偃旗息鼓了许久，直到最近才开始冒头，如今，夏氏一死，杨才人在宫里孤掌难鸣，应该也翻不出什么花样来了。”

显德帝闻言冷笑一声道，“看看夏氏平时都跟谁接触，朕就不信，只凭她自己，就能将消息传出去。可千万不要小看白莲教，杀不尽，斩不绝，每次都能死灰复燃，说不定他们在宫里都能发展信徒，一旦发现，一定要斩草除根。”

杨永立即明白了陛下的意思，杨才人必死无疑，就算她不是白莲教徒，只凭她暗算皇贵妃娘娘，就该杀个一百次了。

“陛下，那八皇子……”杨永试探着问道。

显德帝沉吟了一下，淡淡地说道：“让他没有痛苦地离开，对外就宣称八皇子暴毙。”

对他来说，活着只会比死更加痛苦，希望他下辈子投个好胎。

杨永心中一凛，躬身应是。

至于杨才人的下场，他连问都不用问，死是肯定的，关键是怎能么死。

显德帝说完这件事后，突然又吩咐道：“你让人把菡萏那个贱婢押过来，再去挑选几个容貌绝色的宫女。”

“是，陛下。”杨永立即下去吩咐人去做了。

……

菡萏忐忑不安地跟着小太监来了勤政殿。

她随着娘娘在这里住了很久，对于这里的一切都很熟悉。

但她一般都是在后殿伺候，极少进正殿，就算偶尔来一趟，也是来替娘娘传话而已，不敢多做停留。

若是以前，陛下单独召见她，她是不会感到惶恐不安的，说不定还会感到窃喜和骄傲。

毕竟因为陛下和娘娘同吃同住的关系，她见皇上的次数太多了，即便现在她对陛下依旧充满敬畏，却也不会像其他人那样战战兢兢，有时候，在陛下和娘娘说笑的时候，还能插上两句嘴，陛下也不会在意。

那时，她心里就会高兴一整天。

私底下，她对陛下和娘娘极为羡慕和憧憬。

她从没见过有人对娘娘这样好，就算除却他皇帝的身份，对娘娘来说，陛下也绝对是个好男人。

陛下一直独宠娘娘，娘娘不喜欢他宠幸别的女人，他就果然不去了，这一宠就是几年，他做到了天底下绝大多数男人都办不到的事情，更何况，他还是皇上，不是凡夫俗子可比的。

见过如同陛下这样的男人，天底下又有几个男人能够入眼呢！

就好像那句诗中所说——

曾经沧海难为水，除却巫山不是云。

若是有一天，能有人对她这样好，就是死也甘心。

可是，她却不敢对陛下动心思，因为她知道娘娘对这件事的态度有多坚决，若是她这么做了，娘娘绝对不会对她手下留情，而她更是亲眼见过陛下如何对付那些勾引他的女人的，陛下的手段只会比娘娘更狠。

她只能将目光放在别人身上。

上天待她不薄，她终于遇到这样一个人，无论如何也要抓在手里。

只有几天的相处，的确让她对福王世子生出了一丝好感，但绝对不会让她爱得死去活来。

她对福王世子的感情，大多是这三年来，通过她的幻想，一点点地累积起来的。

若是福王世子不进京，她只能将这份心思压在心里，一辈子都不会让人知道，可偏偏他来了，她积压的感情就瞬间爆发了。

世子殿下跟陛下无论是长相、性格，甚至喜好，都有些相似，她伺候了娘娘那么久，对她的性格、动作，喜好都了如指掌，甚至对于陛下的喜好都颇为了解，如果她有意模仿娘娘，世子殿下必定会对她另眼相看。

终有一天，世子殿下对她，也会像是陛下对娘娘那样，深情不悔。

想到这里，她心里又坚定了几分。

她知道陛下宣自己来，必定是为了娘娘出气，她差点气晕了娘娘，陛下又如何不生气？

但是，她已经下定了决心，无论陛下如何责难她，她都会挺下去。

小太监通报之后，菡低眉顺目地走了进去，向御案后的显德帝跪下行礼，跪伏在地上说道：“奴婢菡萏拜见吾皇万岁。”

显德帝一见菡萏的神色，便知道她没有丝毫悔悟之心，真是让他为婉儿不值得。

显德帝才懒得质问她，直接喊道：“杨永——”

然后杨永就手中捧着一个漆灰描金托盘，从西暖阁走了过来，托盘上放着一个小小的酒杯。

显德帝这才对菡萏说道：“你可知道，本朝建国以来，为什么这么多年，都没有将宫女放出去的规矩？那是为了防治宫人泄露禁中之事，就算朕如今改了宫规，也并非所有宫女都能放出去。而像你这样贴身大宫女，原本是永远都不可能出去的。”

放出去的宫女，大都是没有什么地位，不在嫔妃跟前伺候的宫人。

菡萏听了这话，浑身一颤，却是不敢说话。

“若非看在婉儿的面子上，朕是绝对不可能答放你出去。就算勉强答应了，也不可能让你离开京都，因为你知道婉儿的秘密实在太多了，朕可不放心。”显德帝淡淡说道。

而菡萏，竟然还敢跟一个藩王离开，万一福王心怀不轨，想要对付皇上，他肯定不会放过菡萏这么好的信息来源。

菡萏现在都敢为了福王世子背叛婉儿，若是以后有了他的孩子，心里哪还会记得婉儿对她的好，怕是会毫不犹豫地出卖婉儿。

菡萏闻言又惊又恐，立即哭着自己辩解道：“陛下，陛下……奴婢发誓，奴婢一辈子都不会背叛娘娘和陛下，更不会透露半点关于娘娘的消息，求陛下成全奴婢吧！奴婢求求您了……”

说着，就砰砰砰地向显德帝磕起头来。

“你以为朕会相信你吗？”显德帝冷笑，“三年前你都敢向福王世子泄露婉儿的消息，如今，更是为了他，完全置多年的主仆情意于之不顾，令婉儿如此伤心难过，你让朕怎么相信你？”

菡萏神色一愣，嘴唇动了动，却是说不出话来。

当初她做的时候，她没想这么多，所以，也不会觉得自己的行为有多过分，现在听到皇上的话，她才明白，自己到底做错了什么，她的脸色刷地一下就变得苍白起来。

“婉儿心软，又宠你们，这点朕不反对，但却不能容忍，有人看不清自己的身份，得寸进尺，辜负婉儿的信任。你若是真想跟福王世子离开也行，只要你喝下这杯酒，朕就让你如愿以偿，将你赐给福王世子。”显德帝说完，就看了杨永一眼。

杨永会意，端着托盘上前，笑眯眯地对正正发呆地菡萏说道：“菡萏姑娘，请吧！”

“不，不……”菡萏回过神来，立即摇着头，一脸惊惧地往后仰了仰身子，整个人都瘫坐在地。

她不想死，她只是想要过得更好罢了，为什么事情会变成这样？

杨永见状，脸上的笑意一下子消失了，阴测测地说道：“菡萏姑娘，你不饮下此酒，陛下有怎么会安心放你离开？你不是为了福王世子什么都愿意做吗？怎么现在连杯酒都不敢喝？”

菡萏却没有看他，她又在地上跪好，一边向显德帝叩头，一边说道：“陛下饶命，陛下饶命，奴婢以后再也不会透漏娘娘消息了。若是奴婢死了，娘娘肯定会难过，难道您愿意看到娘娘伤心？”

显德帝见她还敢拿婉儿来威胁他，立即眯起了眼睛，“你好大的胆子，竟敢威胁朕！”

“奴婢不敢。”菡萏再次惶恐叩头道，“奴婢是为娘娘着想。”

“还不动手！”显德帝看向杨永说道。

“是！”杨永立即应了一声，示意一旁的两个小太监上前，将菡萏给按住了，让她不要乱动。

“不，不要——”菡萏惶惊恐万分，涕泪横流地喊道：“陛下，奴婢知错了，奴婢不跟福王世子走了，以后安安分分地伺候娘娘，求陛下饶了……呜呜……”

话未说完，就被杨永用酒杯堵住了她的嘴，毫不怜惜地灌了下去。

“现在才想求饶，晚了。”显德帝冷冷说道。

杨永这才命人放开他。

下一刻，菡萏就喷出一口血来，双手捂着自己的喉咙，蜷缩着倒在地上。

她喉头烧的厉害，就好像在被火烤一样，让她直恨不得死了算了，然后，她就发现自己一点声音都发不出来了，她知道自己不能说话了。

她也现在才明白，陛下之前不是想要她的性命，而是要毒哑她，让她以后再也不能说话。

她心里有点庆幸，至少自己还活着。

虽然不能说话，但想必世子殿下也不会在意的。

何况，娘娘再嫁之身，陛下不也没有嫌弃她吗？

这下，陛下总该放过她了吧！

谁知道显德帝又道：“她识字，就算不能说，还能写，直接废了她的手。”

菡萏以前就认得一些字，跟着苏婉后，也开始跟着苏婉识字、写字了，管个账什么的也没什么问题。

废掉手的方式有很多，比如砍了双手，挑断手筋，砍掉十指等等，最保险的莫过于砍了双手，可惜，那实在太不美观，显德帝也不好将她赐给福王世子。

最后还是决定挑断她的手筋，不会太影响美观，手使不上力，自然也就废了，想要写字那是绝对不可能的了。

这就是她离开皇宫的代价。

就算如此，显德帝也会派人严密监视福王府，监视她的一举一动，她一生都会活在监视之中。

菡萏惧怕地摇着头，泪水不要钱似的在眼中滑落，她哀求地看着显德帝，希望他能收回成命。

她后悔了！

她真得后悔了！

若是她早知道离开京城会有这么大的代价，她一定不会对娘娘说那番话。

她不能说话还好些，甚至很多人都喜欢是哑巴的下人，因为能保守秘密，说不定还会更加信任于她，她就算哑了，也有希望。但是，若是连手都废了，她就真得是彻彻底底的废人了，什么都做不了，还得连累被人，世子殿下怎么会多看她一眼？

显德帝心硬如铁石，根本不可能改变主意，一挥手，就让人将菡萏拖下去了，挑断手筋后，直接看管起来，免得她去烦苏婉。

当然，这件事，他根本就没打算告诉苏婉。

时间又过了几天。

苏婉的心情也彻底平静了，甚至开始习惯了没有菡萏的日子。

菡萏一走，彩月就补了上来，成了苏婉身边得力的大宫女。

彩月的能力丝毫不比菡萏差，虽然一开始有些不熟悉，但上手很快，又有邱妈妈在一旁帮衬，很快就将苏婉的一应事务，都打理地井井有条。

跟菡萏不同的是，她一直严格遵守规矩，从不越雷池一步，因为在宫中长大，十分会察言观色，规矩更好，总是会在苏婉需要的时候出现，该退下的时候退下，做得比菡萏还要好得多。

怪不得之前菡萏一直打压她，不让她冒头，想必感受到了威胁。

苏婉考察两天后，也就放了心。只是对于彩月，到底无法像当初对待菡萏一样了。

不过，彩月年纪大了，过不两年，就该出宫了，所以，还是要尽快培养新人。

经过这几天的修养，苏婉的身体也恢复了许多，身上的那种有气无力的感觉，已经消失了，脸庞也变得红润起来。

用过早饭后，便在院子里散步。她突然也想起来，福王和福王世子已经进京几天了，如今也差不多该离京了。也不知陛下将菡萏赐给福王世子了没有。

想到这几天，菡萏一次也没过来，苏婉对她就彻底失望了，也熄了要再见她一面的心思，以后只当没这个人。

她过得是好是坏，都不关她的事。

勤政殿。

显德笑看着恭敬地站在下面的福王和福王世子，有些不舍地说道：“皇兄明日就要离京了，朕心里很是不舍，下一次见面，说不定又得等上三年了，朕还没跟皇兄叙旧完，真想再留皇兄在京住几日。”

福王露出一丝感动之色，微微躬身说道：“微臣也舍不得陛下，只是祖制不可违……”

“好了皇兄，朕知道了。”显德帝笑着打断了他的话，“你就不要再拿祖制说事了。我见皇兄和宜之身边，也没什么人伺候，所以，特意挑选了八名宫女，就是路上给皇兄解闷也是好的。”

宜之是梁玠的表字。

其实显德帝做皇子时也是有表字的。可惜，当了皇帝之后，就没人敢喊了，当然姓名就更不能说了。

古人“讳名不讳字”，皇帝的御名，全国都需避讳，官吏和百姓都需牢牢记住，一旦说漏了嘴，或不小心行诸文字，后果会很严重，皇帝的表字，书写时虽不需避讳，可在口语中依然不能用于称呼。

后来皇帝的表字越来越边缘化，有的甚至就不取表字了。

显德帝说完就一拍了拍手，八名美貌的宫娥从殿外鱼贯而入，整整齐齐地跪在了地上，只是有一人的动作有些不自然，跪下的时候，差点栽倒在地，一下子就将她突显了出来。

显德帝见梁玠的目光落在了菡萏身上，便说道：“宜之莫不是觉得这名宫女眼熟？你们的确曾经见过面，她就当初在皇贵妃身边伺候的丫头，名叫菡萏的。”

梁玠眼中闪过一丝惊愕，显然有些不明白，皇上为什么将皇贵妃身边的人赐给自己。

显德帝淡淡说道：“不过，她现在不叫菡萏了，她仰慕宜之，为了随你一起离开，她不惜去求皇贵妃，甚至对皇贵妃以死相逼，皇贵妃心软就答应了。可惜，她知道秘密实在太多了，朕却不能就这么放她走，只能稍稍处置了一番，这样无论是对你们，还是对朕和皇贵妃都好。”

福王原本听到菡萏是皇贵妃贴身宫女的时候，还有些心惊肉跳，怕自己接手了一个烫手山芋，但是，听到皇上已经处置过了，便放了心，他可不希望引起陛下怀疑，立即笑着说道：“皇上圣明，像这种见色忘义，又背主的丫头，就该狠狠处置。”

－－－－－－题外话－－－－－－

亲们，来个票票呀，（*^__^*）嘻嘻……

哇塞，我昨天晚上才知道，的官方微信上，有宣传推荐啊。

你们可以关注一下书院的微信去看看，挺漂亮的。

婚内出轨？人生苦短，及时行乐！

选的是【岚沁妍】、【慕然乐】、【崔建鹏】三位亲亲的评论呀，O（∩_∩）O哈哈~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十五章不忍

菡萏跪在地上，听到两人的谈话，忍不住闭了闭眼睛，脸上露出一丝痛苦之色，心中亦生出几分悔意。

这几天，是她一生中过得最痛苦的日子，就算小时候，受穷受苦又被卖，她也没有感到这么难熬。

后来，她又遇到了一个好主子，就算生活中偶尔有些惊险，也会很快就会过去，再后来，她更是成了皇宫里最体面的大宫女，任谁都要高看她一眼，可谓风光无限。

可现在呢！

她却成了一个口不能言、双手残疾的废物，只能跟其他人一起被赐给福王和福王世子。何况，其他宫女，个个都比她年轻貌美，她又凭什么跟她们相比？

而皇上和福王的这番话，更是彻底地将她打入了深渊。

福王世子听了之后，又会怎么看她？怕是打心底都瞧不起她了。

既然如此，还有什么希望？

她付出这么大的代价离开娘娘，到底是为什么？

就在这时，她又听显德帝说道：“皇贵妃不希望自己身边的人去做妾，所以她现在，也已经不算是皇贵妃的人了，你们也无须顾忌皇贵妃的面子。”

福王和梁玠均应是。

他们对背主的丫头都没有什么好感，因此，对于菡萏的印象的确不好。

但是，当梁玠看向菡萏时，眼中依旧闪过一丝怜惜之色。

虽然时隔三年，但梁玠记性不错，又听显德帝说了她的身份，当初被遗忘的记忆，很快就被他翻了出来。

想起菡萏之所以会变成这样，跟他之前行为也有些相关，不免心里隐隐有些愧疚。

再说，他也是个怜香惜玉的性子，菡萏付出这么大的代价也要跟他离开，他心里又岂会没有触动？

若是菡萏风风阳光地倒贴上去，梁玠未必会多看她一眼，甚至还会感到嫌恶无比，继而看低她。

但菡萏，却偏偏是以这种弱者的姿态，出现在他面前，这反而让他印象深刻，到底比旁人更多了几分关注。

不得不说，菡萏是因祸得福了。

只是，梁玠的这份怜惜到底会保持多久，那就没有人会知道了。

显德帝不是没看到梁玠的神色，却也没在意。菡萏已经为她自己的行为付出了代价，至于以后菡萏过得是好是好，是否得宠，他都不会去管，除非她泄露了宫中的秘密。

显德帝又跟他们聊了一会儿之后，就放他们离开了，当然，那八名宫女也没有忘记带上。

不过，在出宫之前，他们还要去拜别皇太后，宫女们被人先送回了他福王在京中的府邸里。

然而，他们刚出了慈宁宫不久，就碰上了一个小太监，见到他们，小太监立即上前行礼。

“给王爷请安，给世子请安。”

“你是……”福王看着这个面生的小太监问道。

“小的王忠，平日里在永宁宫伺候。”王忠客气说道，脸上隐隐带着一丝自豪。

永宁宫？那岂不是皇贵妃身边的太监。

父子二人对视了一眼，一个面带疑惑，一个眼神激动。

“皇贵妃命你前来，可是有什么事要吩咐？”梁玠急忙问道。

王忠笑道：“王爷和世子是娘娘的救命恩人，娘娘原本还想要好好招待王爷和世子殿下的，只是，身体一直不大好，只能作罢，娘娘心里感到十分过意不去，特意打发奴婢过来给王爷说一声，请王爷和世子殿下见谅。”

福王闻言，心里却是松了一口气，口中却仿佛受宠若惊似地说道：“哪里的话，自然是娘娘凤体要紧。”

幸亏娘娘没有见他们，否则，世子怕是更加无法忘记她了。

这次，福王他们进京，苏婉当然是想要好好招待一下福王和福王世子的，可惜，显德帝偏偏却以她的身体虚弱，需要静养为由，根本没有让她露面。

梁玠却是十分失望，好在他早就有心理准备，很快就调整地过来。

“小公公还有什么事吗？”福王问道。

王忠笑了笑，恭维地说道：“王爷慧眼如炬，皇贵妃娘娘的确还有一句话，让奴婢转告世子殿下。”

梁玠闻言，心脏又急速跳动了两下，眼中隐隐露出一丝期待，轻轻吸了一口气，说道：“公公请说。”

“世子爷太客气了。”王忠先说了一句，这才说道：“是娘娘其实是有一件事要拜托世子。”

梁玠眼中的期待淡了些，说道：“让为娘娘办事，是我的荣幸，谈何拜托？”语气中带着一丝失落、无奈之意。

王忠闻言，脸上的笑意更深了，说道：“娘娘说，希望世子能对菡萏多看顾一些。”

看到梁玠脸色微变，王忠急忙解释道：“世子殿下千万别误会，娘娘无意插手世子后院之事，只是菡萏毕竟伺候了娘娘多年，娘娘心里虽然有气，到底不忍心她受苦，无论将来殿下对菡萏是否还喜欢，只希望她能过得好一些，至少能让她衣食无忧。”

梁玠的心情已经恢复了平静，他也算是个拿得起放得下之人。只是，一直心有不甘，才会念着她这么久，现在，他也差不多该放下了。

听了这话，微笑说道：“娘娘的意思我明白了，放心吧，就是看在娘娘的面子上，本世子也会看顾她一二。”

“如此，就多谢世子了，娘娘也总算是可以放心了。”王忠也舒了一口气说道。

跟菡萏相处了几年，说没有一点感情也是假的，如今，听到梁玠答应下来，就是他也会高兴。

福王在一旁没有插话，心想这皇贵妃果然心软，怪不得陛下会亲自处置那个丫头呢！

不过，这也更加证明了，的确是那个丫头自作主张，而并非皇上特意安排的眼线在，他心底也彻底放下了心。

他本来见皇上很是厌恶这个丫头，打算将她扔到一旁自生自灭呢，但既然皇贵妃如此念旧情，多照顾一下那个丫头也没什么，王府里也不差她这口饭。

福王和福王世子很快就出宫了。

王忠则是回去向苏婉复命。

显德帝特意封了口，下人都知道菡萏的情况，但是，却没有人敢在苏婉面前透露口风，因此，苏婉并不知道菡萏的遭遇。

苏婉当时因为太生气了，一直都没管过菡萏。现在几天过去，气也消了，嘴上虽说只当没这个人，但人是感情动物，几年的相处也不是假的，心里难免就开始为她担心起来。

当她得知福王马上就要离京时，到底不忍心让菡萏就这么离开，想要为她安排一下后路。

福王世子就算现在喜欢菡萏，难道将来也会一直喜欢她不成？他也是个多情的，后院里的姬妾想必不会少，菡萏若去了，少不了跟人争宠。往福王世子多看顾她一些，她能过得好些。

这才有她派人去拜托福王世子的一幕。

听到王忠的回话，苏婉叹了口气，神色微微有些怔然。

菡萏到底还是达成了她在自己的心愿，她如此坚持，苏婉都不知道自己当初是不是错了，无论如何，木已成舟，事情已经无法挽回，只希望她将来过得好一些，不要后悔自己的选择。

“菡萏的东西都带走了？”苏婉问道。

王义摇了摇头回道：“娘娘，并没有。”

这几天她一直都被关着，哪有机会回来拿自己的东西？

“怎么没有带走呢？”苏婉皱眉道。这几年她给菡萏赏赐了很多东西，价值不菲，甚至比当初给绿芙的嫁妆还要多得多，若是有了这些钱财，她在王府也好过一些。

难道因为她说了跟她断绝主仆关系，所以，她不好意思拿？

想到这里，苏婉吩咐道：“派个人将菡萏的东西，都送到福王府去，再去找邱妈妈支取两千两银票。行了，下去吧！”

王义心中一喜，又有些感动，说道：“娘娘如此宽厚仁慈，简直就是菩萨下凡，奴婢此生最大的幸运，就是能够在娘娘身边伺候。娘娘，奴婢这就去。”

说完，就迅速推下去了。

王义跟菡萏关系还不错，菡萏的遭遇，虽然很大一部分原因是她自作自受，但是，他还是有种兔死狐悲之感，从她身上也想到了自己。

所以，皇贵妃娘娘一让他去传话，他立即就去了，现在，娘娘又让他将菡萏的东西送去，更是喜不自禁，就好像他自己也得到了救赎一般。

苏婉见状愣了愣，随后忍不住笑了，心里也觉得轻松了许多。

菡萏刚到了福王府没多久，就收到了王义亲自送来的东西，满满几个大大的箱笼，菡萏见状，眼圈一下子就红了。

“王义，这是……”

王义笑道：“这是娘娘让我送来的，娘娘还特意给了你两千压箱银子，不但如此，娘娘还特意拜托了福王世子，让世子殿下多照顾你一二，唉，你自己要多保重。”

菡萏闻言，眼泪一下子就流了下来，她跪在地上，向皇宫的方向，叩了个头，哭得不能自已——

“我对不起娘娘……我真得对不起娘娘……”

她心里顿时涌起诸多不舍，更多的却是后悔。她不想走了，她想留下来。

可是，她知道这不可能了。

她这次离开了，怕是一辈子都见不到娘娘了。

王义又劝了菡萏几句，这才离开。

福王一离京，显德帝就开始着手处置巫蛊一案。

丽嫔直接被砍头，原本是想要凌迟处死的，但是，后来查出杨才人是主谋，又看在她生了七公主的份上，这才判了斩刑。当初她的娘家曹家也被丽嫔连累，全部下了大牢，后来查明曹家的确没有参与这件事，这才逃过一劫。

只是，死罪可免活罪难饶，官就别相当了，家产也全被抄没。更别说，又查出了曹家这么多年来的犯下的各种罪证，于是，曹家家产全部抄没，有人被砍头了，有人被流放，但是，曹家绝大多数人还是活了下来。皇上又下旨，曹家九族三代内不得科举。

曹家本就是诗书传家，靠的是科举，而不是功勋，这对他们来说，无疑是断了他们复兴的希望，一下子就被从士族中剔除了，以后只能做做生意的，当个平民百姓了。

不只是曹家，被连累的还有整个九族。

整个家族都得一并衰落。

那些人家心里恐怕都将丽嫔和曹家骂个半死了。

尤其是曹家的姻亲，怕是都在想办法跟曹家断亲呢！

所有人都清楚，曹家是彻底败落了。

不过，能保住性命，倒是不错。

杨才人因为是主谋，直接被凌迟处死，并且满门抄斩。

真正的斩草除根，也是对白莲教的一个震慑。

就连八皇子也暴毙。

若是白莲教以为他看在自己血脉的份上会心软，那就大错特错了，就算生下孩子，也是白费力气而已，事关江山社稷，他是绝地不会手下留情的。

与此同时，显德帝又开始派精兵围剿白莲教，由锦衣卫指挥使傅黎统领，剿灭了白莲教一个又一个据点，抓住了几个白莲教大头目，甚至连白莲教少主吕琛都被抓了，可惜的是，佛母吕月娥却逃走了，消失的无影无踪，但这已经是极大的收获了。

在围剿白莲教期间，显德帝也不忘颁布了几条优民政策，比如，降低赋税，兴修水利等等，安抚民众情绪，争取民心。

显德帝以军功论赏，授傅黎英勇伯的爵位，世袭三代，圣宠可见一斑，更别说，傅黎还有一个世袭千户的军职，傅黎瞬间就成了京城里的热门人物，知道他还没娶妻，不少人都动了心思。

克妻算什么？不过是传言罢了。

最实际的利益才是最重要的。

此时，时间已经进入七月份了。

夏季已经过去了，但是，天气依旧炎热。

永宁宫后殿里，苏婉正在跟黄媛凤说话。

这段时间，苏婉常常召她进宫，两人已经颇为相熟了。

黄媛凤也不像当初那样拘谨，跟苏婉相处时，也越发自在起来。

苏婉吃完一块西瓜，苏婉用帕子按了按嘴角，说道：“凤姐儿，你年纪也不小了，有没有想过自己的终身大事？”

黄媛凤闻言，一向淡然的她，竟然脸色微红着，垂下头去，却是有些害羞了。

苏婉顿时笑了，说道：“男大当婚，女大当嫁，这有什么可害羞的？”

－－－－－－题外话－－－－－－

若是0点能写完就二更，O（∩_∩）O哈哈~，给我力量吧，（╯3╰）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十六章出大丑

黄媛凤其实对此早有猜测，此时听到，也不算太过惊讶，害羞倒是真的，就算她本性淡然，也不能平淡以对。

她祖母人老成精，自然也能看出，自己这个孙女入了皇贵妃的眼，怕是要给她指婚的，心中亦是极为高兴。

毕竟，黄媛凤的身上，还顶着一个命硬的名头，年纪又大，怕是找不到什么好人家，若是皇贵妃下旨，那就不一样了。不仅不会受到歧视，甚至还会被夫家高看一眼。

因为得到了皇贵妃的赏识，黄媛凤在黄家的待遇也好了许多，上至长辈，下至府中下人，都对她改变了态度。

黄媛香从庄子上养伤回来之后，每天见了她都酸溜溜的，但也不敢说要进宫见皇贵妃，也不敢为难黄媛凤。就怕黄媛凤在皇贵妃面前说她两句坏话，说不定她又得受皮肉之苦。

她现在谁都不怕，就怕皇贵妃，一想到她，当初被打的地方就隐隐作痛，真得是被打怕了。

所幸，她的名声没有受到太大影响，以后还能嫁个好人家。

如今，她的祖母和母亲，都经常念叨皇贵妃的好呢！

黄媛凤说道：“父母之命媒妁之言，婚姻大事，又岂是臣女自己能够做主的？”

苏婉微微点了点头，道：“这倒也是，不过，你心里应该也会有自己的想法吧？比如想要嫁一个什么样的人？”

黄媛凤知道自己要回答的话，可能关乎自己的未来，因此，也不由开始谨慎起来，沉吟了一会儿，才认真说道：“回娘娘，臣女所求不多，只要家中规矩好，人品还过得去，臣女就心满意足了。”

规矩好的话，不会有宠妾灭妻的事情发生，人品好的话，至少不会尊重妻子，只要有这两样，她怎么也不会过得太差。

苏婉点头说道：“本宫明白了，只是，你就不介意对方是武官还是文官。”

黄媛凤微微摇头，羞涩地说道：“臣女不介意。”

“那可真是太好了。”苏婉笑着拍手说道，她不排斥就好，否则，她也只能遗憾两人无缘了。她并不像强迫对方。

见到皇贵妃的反应，黄媛凤心里就有了些猜测，莫不是娘娘想要将她说给武将？她倒是不反对，只是事关自己终身大事，心里到底有些忐忑。

苏婉虽然想问问她对傅黎怎么看？但想想还是觉得不妥，就忍住了，万一成不了，她岂不是尴尬？何况，此事也要问男方的意见。

因此，苏婉就岔开了话题，跟黄媛凤聊起了别的事情。

倒是黄媛凤心里一直在想这件事，直到离开的时候，还有些若有所思。

晚上的时候，苏婉就将这件事告诉了显德帝，并让他询问一下傅黎的意见，若是两人能见个面，那就更好了。

若是有外人的情况下相见，倒也算不得什么。

显德帝也挂心傅黎的婚事，便答应了下来。

何况，他虽然没见过黄媛凤，却也命人打听了一番，无论样貌、人品还是家世，都足以配的上傅黎了，比那苏清雪不知强了多少倍。

其实，若是旁人，显德帝要赐婚，才不会问他们的意思，一句话搞定。

但对方是傅黎，是他非常信重的大臣，还是想要他满意才行。

否则，赐婚赐出一对怨偶来，那就违反他的本意了。

……

傅黎下朝之后，就回了锦乡侯府。

当然，他封了英勇伯之后，皇上也赐了宅子，不过需要休整一番，才能搬进去，所以，他现在还是住在锦乡侯府。

想起今天陛下对他说的那番话，他心里不由微微一叹。

没有妻室为他打理，的确有些不便，不过，对他来说，算不了什么大事。何况，他的职位，也不需要他跟人多来往，用不着太多应酬。

平时都有下人伺候，也没人敢怠慢他，真没多年来，他已经习惯了。

只是偶尔回到家，看到空荡荡的房间，也会感到孤寂。

以后他已经另辟府邸了，早晚要搬出去，就必须要一个女主人了，所以，他对于此事也不是太排斥。其实，他心里也很渴望有一个属于自己的家。

他虽然出身于锦乡侯府，甚至现在还住在这里，却依旧没有太多归属感，总有一种寄人篱下的感觉。

只是太夫人不肯让他们分家，不肯让他离开，需要他来压制锦乡侯，他也不好违背她的意思，他也只能选择留下。太夫人对他，毕竟有恩的。

这一留，便留到了现在。

否则，以他的身份地位，早就该搬出去了。

锦乡侯夫妇也不太希望他离开，虽然他们都不喜欢傅黎，但若是傅黎走了，他们锦乡侯府，就真得要成为空架子了，彻底沦为三流世家，更别说，锦乡侯府已经破例沿袭了一代，下一代就会沦为平民。

傅黎在这个家里，感觉不到什么温暖。就连太夫人对他也不过是利用居多。

这就让他更加渴望拥有一个自己的家。

只是，他也不愿意讲究，若是娶一个自己不喜欢的人，无法跟她共患难的人，那还不如不娶。

傅黎自己娶妻不积极，太夫人和锦乡侯傅铭，似乎也不大愿意让他娶妻。

若是傅黎没有自己的孩子，将来的锦衣卫世袭千户的军职就回落到傅铭的儿子身上，而太夫人则怕傅黎有了妻子，就跟她离了心。就算傅黎一定要娶的话，也黎娶一个他们相中的女子，以后能够便于控制傅黎。

锦乡侯太夫人其实想让傅黎娶自己的女儿白氏，只是，她也知道，白氏嫁过人，还有一个拖油瓶，年纪也比傅黎大，从哪方面都配不上傅黎，但是，给傅黎做个妾室倒是可以的，以后白氏再生下孩子，有她撑腰，还怕白氏拿捏不住他？

只是这话，她不好跟傅黎说，只能私底下暗示白氏。

白氏也对傅黎十分有意，她现在的情况，可是嫁不了什么好人家，而傅黎是正三品大员，手握重拳，又得皇上信任，她便是给他为妾也不委屈。

因此，这几年，白氏一直都在勾引傅黎，想要跟他成就好事。

可惜，傅黎从来没有看过她一眼，每次都将白氏气得不轻。

若是别人早就该放弃了，但白氏却不，她脸厚，破罐子破摔，也不管什么羞耻不羞耻了，从不掩饰她对傅黎的觊觎，弄得全府下人都知道了，偏偏太夫人不管，其他人也不好说什么。

只有锦乡侯夫人廖氏，私底下暗骂白氏狐狸精不要脸，同时，也把自己家的姑娘弄到侯府住着，将锦乡侯府弄得乌烟瘴气的。

傅黎几次向锦乡侯太夫人提出要搬出去，都被太夫人给强行压了下去。致使傅黎回家的次数越来越少了。

只是，这一次，皇上授了他爵位，又赐了府邸，就连太夫人也没有理由拦他了。

想到这里，傅黎也感觉轻快几分。

就在去自己院子的路上，突然出现了一个三十多岁的妇人，看起来算有些姿色，却打扮得有些轻浮，见到傅黎，脸上就露出一个嗔怒幽怨的表情来来。

她的女儿朱慧莲都已经嫁出去，她还做出这么一副打扮，到傅黎面前发骚，真是让人掉了一身鸡皮疙瘩。

至少，傅黎身边的小厮就忍不住抖了抖，毫不掩饰地翻了个白眼，一脸嫌弃和不屑。

反正他们就要去英勇伯府了，哪用得着再顾忌她？

傅黎嘴唇微抿，神色冰冷，一副生人勿进的模样。

看都没看她一眼，直接越过她走了过去。

白氏见状顿时惊慌不已。

她以前不慌张，是因为觉得还有时间，她可以慢慢磨。

都说烈女怕缠郎，反过来也一样。

她早就将傅黎当成了自己的男人，如今，傅黎就要搬出去了，她哪能甘心？

如今，只能孤注一掷了。

她咬了咬呀，突然闭上眼睛，就向傅黎扑去，然后紧紧抱住了他的腰，唇边露出一丝笑意，随即就惊慌地高声大喊道：“来人哪！英勇伯欺负人了。”

被她抱住的那个人，竟然也没有挣扎，白氏心中一喜，就喊得更加起劲。

很快，下人们听到动静，都围了过来，看到眼前的情况，顿时惊愕的张大了嘴巴，一个个忍不住倒吸了一口冷气，简直不忍直视。

白氏听到动静，心里越发得意。

此时，却听头上传来一个略带苦恼的声音，说道：“姑太太，你到底要抱我多久？”

却是傅黎身边的小厮——小北的声音。

小北只有十六、七岁，长得却比较高壮，比起成年人也不差，白氏竟是没有察觉。

他年纪小，都可以做白氏的儿子了，就算被她抱了，也没人会想歪。

何况，大家都是有眼睛的，任何人都知道这是怎么回事？

大概是白氏算计指挥使不成，反倒丢了个大丑。

白氏老脸羞红，见到周围的人都嘲笑自己，简直恨不得找个地缝钻进去。

她像是被烫了手一般，急忙松开了抱着小北的手，连退几步才停了下来，打量了一圈，却没发现傅黎的身影，顿时有些气急败坏地道：“怎么是你？英勇伯呢？”

小北嘻嘻笑道：“伯爷已经走了呀！姑太太还有事吗？没事的话，我可就先走了。”

“滚滚滚！”白氏羞怒道。

小北果然迅速跑开了。

白氏环视一周看热闹的人，心里更加愤怒了，怒骂道：“滚，谁让你们过来的？还不去做事，小心我让老太太罚你们例钱。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十七章两年后的事

白氏闹出了大笑话，简直丢人丢到姥姥家，锦乡侯府的下人们一个月都不用愁闲话可聊了。

虽然太夫人很快就下令封口，大家表面上不说，私下里乐一乐总可以的。

所幸，此事并没有外传，否则，倒是又能给京城众人添一道香艳的重口味八卦了。

只是，一般人也不敢传锦衣卫指挥使的八卦，万一被听到抓起来怎么办？

白氏的脸皮到底没有厚到刀枪不入，到底也觉得羞于见人，整整两个月都闷在院子里没有出来，不敢起什么幺蛾子了。

当然，这都是后话了。

傅黎回自己院子，换衣服之后，就去见了锦乡侯太夫人宋氏。

此时，锦乡侯太夫人的脸色有些不好看，隐隐带着几分愤怒和复杂。

眼前这男人，翅膀已经硬了，就算没有了她，皇上依旧会对他看十分倚重。

她当初向显德帝推荐他时，可没想到他会有这一天，更没想到，他有天会脱离她的掌控。

傅黎仿佛没有察觉她的目光一般，向往常一样，向太夫人行礼问安。

锦乡侯太夫人也收敛了神色，想要向以前一样露出慈爱的笑容，但是，试了几次，却不成功，只能放弃，淡淡地让他坐下，又命人上茶。

“果然，成了伯爷，这威风就大了，连自家人，都不给面子了。”

傅黎闻言，微蹙了下眉头，说道：“母亲这话从何说起？儿子一向对母亲恭敬有加，对弟弟侄子也颇为照顾，儿子自认并未有任何失礼的地方。”

锦乡侯太夫人闻言，怒道：“那白氏呢？”

傅黎垂眸一脸恭顺地道：“白氏虽是老太太的女儿，但她跟傅家有什么关系？又怎么算是我的家人？母亲这话，真是毫无道理。再说，白氏到底是女子，就算是亲兄妹还要避嫌，何况我们还没血缘关系。”

锦乡侯太夫人闻言冷笑道：“呵呵，果然是翅膀硬了，不听我这个老婆子的话了。”

若是以前，她还可以进宫发发牢骚，但是现在，于太后中风，皇后被关，掌权的是皇贵妃，偏偏皇贵妃跟她关系一般，并不亲近，皇上也在她的撺掇下冷淡了她，她进宫的次数，自然大大减少，基本没了以前的各种优待。

她自认没有得罪过皇贵妃，她为何要这样对她？

只除了当时，她没有答应她和傅黎的婚事而已，可她后来嫁给了皇上，也用不着记恨她吧！

如果她是以前的昌武侯夫人，也不过是外孙女朱慧莲得罪了她那一次，她也带人登门道歉了，这都是老黄历了，她不至于耿耿于怀吧！

傅黎从椅子上站起来，说道：“老太太若是看儿子不顺眼的话，为了不让老太太心烦，儿子明天就搬出去。儿子先告退了。”

说完，转身就要走。

“你站住！”锦乡侯太夫人一敲拐杖，站起身来，怒道：“我让你走了吗？”

傅黎只好转过身，平静问道：“母亲还有何吩咐？”

“你不能搬，若是搬出去了，谁为你张罗婚事？你就留在府里，到时候我进宫跟圣上说。”锦乡侯太夫人口气强硬地说道。

“不用麻烦母亲了。”傅黎说道，“陛下会为儿子赐婚。”

“你说什么？”锦乡侯太夫人不敢置信地看着他问道。

傅黎神色平静地再次说道：“陛下说，母亲您既然不操心儿子的婚事，陛下就亲自为儿子赐婚。”

锦乡侯太夫人一下子怔住了，张了张嘴，想要为自己辩解两句，却不知道自己该说什么，毕竟，陛下都这么说了，她也只能受着。

最后，她也只能说道：“我之前为你介绍了很多，都是你不乐意。又怎么怪得了我头上？再说，就是白氏也不差。”

锦乡侯太夫人有时候也瞧不上自己的女儿，但对一个母亲来说，自己亲生的孩子，到底比旁人要强，给傅黎当妾，绰绰有余。

傅黎听她又提起白氏，脸色一下子就阴沉几分，眼神凌厉，煞气逼人，锦乡侯太夫人脸色顿时一白，一屁股坐在了坐榻上。

傅黎说道：“老太太莫再提白氏了，儿子都怕脏了自己的耳朵。您若没事的话，儿子就先告退了。”

说完，不等太夫人反应，直接走了。他已经决定答应皇上，见一见那位黄家姑娘，不再拖延下去了。

直到他离开，锦乡侯太夫人才回过神来，重重地叹了一口气，她知道，以后，自己是彻底控制不住他了。

不过，没关系，她就算没有傅黎，她也能压制住傅铭夫妇，她再怎么说也是当今陛下的奶娘，谁也不敢小觑她。

另一边，黄媛香的母亲宋氏，正在跟黄老太太说话。

听到宋氏的来意，黄老太太放下茶盏，轻叹一口气说道：“英勇伯是不错，可人家既是天子近臣，身上又有世袭爵位，又怎么看得上咱们家的女儿？至于香姐儿就别想了，傅指挥使若是想要查什么，又岂有查不到的？咱们还是别辏这个热闹了。”

宋二太太闻言，脸上的笑意僵了僵，说道：“事在人为。傅指挥使虽然官职高，又有爵位，但到底年纪很大了，命数也不大好，咱们把香姐儿嫁过去，他只有感激的，怎么会拒绝呢？”

黄老太太冷哼一声，说道：“你怎么知道人家命数不好，若是命数不好你愿意将女儿嫁过去？”

二太太有些讪讪地笑了笑，没有说话。

黄老太太又道：“我只担心齐大非偶，香姐儿那性子你又不是不知道，看似淡然，却心比天高，她跟那个傅指挥使能相配吗？”

宋二太太也听进去了，闻言叹了口气。

她是了解自己女儿的，什么气度、才华也不过是个空架子罢了，撑不了多久就得暴露本性，不像大房的凤姐儿那么踏实。

只听黄老太太又道：“倒是凤姐儿比较适合他，都是命硬的，谁也克不了谁？就怕人家指挥使看不上。”

越毕竟那么多人家抢着要和英勇伯结亲呢！比他们家条件更好的，也不是没有。

宋二太太笑道：“老太太何必操这个心？皇贵妃娘娘那么喜欢凤姐儿，八成会为她指婚，家世肯定错不了。”

黄老太太含笑点了点头。

她们已经问过黄媛凤了，知道皇贵妃的确有意为她指婚，高高提起的心也落回了原地。

……

既然傅黎已经答应了，就好办多了。

苏婉立即安排两人见面，当然不是在宫里。

如果，他们彼此看的顺眼就让皇帝赐婚，如果看不顺眼，那就只能吹了。

傅黎和黄媛凤果然来了一次“偶遇”，见了一面。

过两天，显德帝问傅黎的时候，傅黎沉默了一会儿，终究还是点了点头。

只是见过一面而已，说不上什么喜欢不喜欢，但傅黎对她还是有些好感的，也因为他能感觉得出来，她的确是个能够跟他同甘共苦的好姑娘，除此之外，还有点同命相怜的意思。

如果一定要娶妻的话，他宁愿娶黄姑娘，感情可以慢慢培养。

显德帝见傅黎终于点头，而且也么有什么不情愿，不由笑道：“傅爱卿，你到底还是开窍了。”

傅黎闻言，微微垂下头去没有说话，他早就已经开窍了。

显德帝立即下旨赐婚。

所有人都被这个消息给炸晕了。

尤其是那些摩拳擦掌，准备把女儿嫁过去的人家，都呆住了。

就连黄家人也惊呆了。

他们怎么也没想到，陛下竟然会亲自赐婚，更没想到，陛下竟然真将凤姐儿赐婚给了英勇伯。

这可是天大的体面！也是天大的喜事！

黄家所有人都喜笑颜开，立即开始准备起黄媛凤的嫁妆来。

只有黄媛香一个人差点被气歪了鼻子。

自从上次皇贵妃惩罚她之后，她就对进宫伺候皇上一事，便歇了心思。

转而将目标对准了其他人。

以前傅黎也不在她的目标反而之内，她的眼界高，不想嫁给一个武夫，何况还是杀人不眨眼的锦衣卫，就算是要嫁，那也得是勋贵之家，不能太差。

不过，当傅黎被封了英勇伯之后，就开始入了她的眼了，这才在母亲面前提起了他。哪知道黄太夫人根本没有答应，她也只能另想办法

没想到办法还没想出来，黄媛凤却被赐婚给了英勇伯，她嫁入伯府的梦自然也破碎了。

她很生气，可这是皇上赐婚，谁也无法挽回，谁也不能表示不满，她只能咬牙咽下这口气，将自己关了起来，眼不见为净。

她不敢去找黄媛凤麻烦，万一被人认为她是对皇上的旨意不满，她可是小命不保。

黄家没人闹腾，锦乡侯府就更加没人敢闹腾了。

木已成舟，谁敢违抗圣命？

两府只能积极准备婚事。

因为两人年纪都大了，不宜拖得太久，就定在三个月后成亲。

……

解决了傅黎的终身问题，苏婉终于松了一口气。

悠闲了一段时日之后，天气渐渐变凉。苏婉却发现最近这段时间，显德帝忙得不可开交，连陪她和孩子的时间都少了许多。

显德帝身为皇帝，自然不可能有那么多空闲，所以，苏婉也并不怎么缠着他，毕竟政事最重要。

只是，他这段时间忙得也太过了些，若非他每晚都回来休息，陪她用晚饭，身上也没陌生女人的问道，苏婉都要怀疑他有了别的女人了。

而且，他每次回来，都是头一沾枕头就睡了，连跟苏婉多说句话的时间都没有。

之前，苏婉一直没有多过问，毕竟，祖制有后宫不得干政的规矩，苏婉只是尽可能的给他补一补身子，让李妈妈做他爱吃的药膳，让他好好休息罢了。

但是现在，苏婉却觉得要跟显德帝好好谈一谈了。

就算有什么问题，也不要完全自己扛着，也可以告诉她，让她也分担一下。

她就算没什么太大的能力，出出主意还是可以的。

这天傍晚，显德帝又回来陪苏婉和孩子一起用晚膳。

苏婉没有立即问他，而是等孩子们都去休息之后，她才让人都退下，摆出一副要跟他长谈的架势来。

显德帝见苏婉这正儿八经的样子就笑了，握住她的手问道：“婉儿这是怎么了？看起来这么严肃，吓得朕都不敢说话了，婉儿可要赔偿朕才行。”

说完，将她的放在唇边，轻轻咬了一口。

苏婉闻言扑哧一笑，但下一刻，就又板起了脸，将手从他手中抽出来，说道：“少转移话题！我有正事要跟你说。”

“说吧，我洗耳恭听。”显德帝笑容微收，语气平静地说道，似乎也知道婉儿要问什么了。

“你这段时间这么忙，是不是发生了什么大事？”苏婉问道。

见显德帝不说话，苏婉又说道：“我知道后宫不得干政，我也没心思去理会那些东西，一人计短，两人计长，我只是想要替你分担一下而已。而且，你忘了我是从什么地方来的了？我们那个时代，可是个信心大爆炸的时代，别以为我什么不懂。”

显德帝闻言笑道：“朕知道婉儿你能干，也不是想要对你隐瞒，只是这件事有点不可思议，朕可不知该如何告诉你。”

“哼，借口！”苏婉却不领情，“我都能来到这个时代遇到你，还有什么比这更不可思议的？我看你就是不愿意相信我。”

显德帝闻言一愣，想想的确是这个道理，而且，他现在也没有隐瞒婉儿的必要了，忙摇头失笑道：“好了，是我错了。婉儿别生气，我告诉你也就是了。”

此时，他也想听听婉儿有什么办法。

“朕得到消息，两年后，会有大旱发生，而且将会持续一年半以上。”显德帝感叹地说道，直到慧心死亡之时，干旱依旧没有结束。

“什么？大旱？”苏婉悚然而惊，怔了好一会儿，她才反应过来，不可思议地问道：“这两年后的事，陛下怎么会知道？”

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O哈哈~，此刻我已经在去长沙的路上了，（╯3╰），祝我一路顺风吧。我路盲，只求自己千万别走丢了，真是又紧张又忐忑。唉…么么么么么么么么（*^__^*）嘻嘻……

谢谢亲亲们的评价票——

好想醉　投了1票（5热度）

一块宝　投了1票（5热度）

还月票的亲亲们，票票真是太不容易得了，谢谢大家，（╯3╰）（╯3╰）（╯3╰）

批准凤阳　投了1票

xuli810214　投了3票（今天的票王，（╯3╰），一票都难得，竟然3票，喜极而泣，呜呜…）

英子789　投了2票（谢谢英子，每次看到你都好感动，（╯3╰）（╯3╰））

381039802　投了1票

olj　投了1票

lili370103　投了1票

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十八章出谋划策

就算是钦天监，也只是观察天象，推算节气，制定历法而已，根本不能预测这些灾祸，否则，之前早就预测了，还会等到现在？

既如此，那显德帝又是如何知道的？

难道是出现了什么神棍？还是真正的得道高人算出来的？就像了通禅师一样。

就算是了通禅师，恐怕也没这种本事吧？

显德帝看出苏婉的疑惑，含笑说道：“朕正要跟你说这件事。婉儿还记得慧心吗？”

“慧心？皇后娘娘身边的那个宫女？她怎么了？”苏婉刚问完，就愕然说道：“莫非是她？”

显德帝点了点头，说道：“正是她。”

之前怎么审问，慧心都不肯说，似乎想将这件事，当成自己的底牌。

后来，她自己不小心泄露了一点蛛丝马迹，严刑逼供之下，她承受不住，才终于吐露了实情。

“慧心怎么会知道？难道她也是……”苏婉想到自己的情况，对慧心的情况，不免有了几分猜测，神色微变。

“慧心跟你的情况有些相似。”显德帝说道，“只是，她是从几年后回来的，而且还是附身到了自己身上。”

那岂不就是重生女？怪不得她当初看自己的眼神那么奇怪。

苏婉想起一件事来，忽然神色略显怪异地问道：“既然慧心是从几年后回来的？她怎么还敢当着我面勾引你？”

她应该知道她这个皇贵妃霸道善妒才是，她看她的眼神，也不像是认识她，或者对她有仇恨的样子，反而十分不可思议。

显德帝闻言，深深地看了苏婉一眼，才缓缓说道：“她说，从一开始就没有什么皇贵妃，更没有你的存在。而昌武侯夫人小苏氏，早在显德八年就已经病逝了。”

“怪不得！”苏婉怔然道。

慧心所处的世界，应该是她没有穿过来的世界，就好像平行空间一样。

苏婉不想去想没有自己的世界，显德帝会是什么模样，也不想知道慧心是何身份，因为这简直就是给自己找不痛快。在她眼里，她的梁宏跟另外一个显德帝也绝对不是一个人。

苏婉回过神来说道：“所以，那时候，陛下就已经猜到我的来历了？或许，更早之前？”

显德帝缓缓点了点头，说道：“其实朕早就有所怀疑，只是一直不愿意去深想，直到那时，才总算确定。”

说到这里，他将苏婉揽进怀中，动情说道：“也幸亏你不是真正的小苏氏，否则，丽嫔她们还真有可能会成功，朕岂不是永远都失去你了。”

对此，他真得很庆幸。

苏婉闻言也不由搂着他的腰，柔声说道：“若不是你冒着危险去找我，我现在已经魂飞魄散了。都是因为你，我才能活着。”

所以她才说，遇到他，是她最大的幸运。

诉了衷情之后，苏婉又想到了旱灾上面，她推开他，蹙了蹙眉头，严肃地说道：“慧心说的是真的吗？”说不定，她是蓄意报复，故意想看他们着急。

显德帝也收敛了神色，眯着眼睛说道：“宁可信其有不可信其无，早点做准备总比没错。这次没有旱灾，将来也会有，总比到时候手忙脚乱要强。至于慧心，朕晾她也不敢说谎。”

因为事关重大，所以都是被刑讯高手反复确认过的，百分之百确定了真实性之后，才会呈报上来。

苏婉的心一下子就变得沉重了起来。

“陛下说的对，早做准备总没坏处，张阁老他们也知道了？”苏婉问道。

显德帝微微点了点头，说道：“朕只说有高人预测，两年后会有一场大旱，他们虽然不完全相信，却也愿意早做准备，毕竟都是利国利民的好事，他们挖完全没有理由反对。”

显德帝打算大肆兴修水利，国库开支必定很大，而张阁老他们虽然对显德帝如此大的手笔有些意见，到底拗不过他，还是同意了。

“陛下打算怎么做？”

显德帝语气有些沉重，说道：“对于这一点，朕也没有太好的办法，朕现在能做的，也是尽可能的收购粮食，兴修水利，灌溉农田，防旱防灾，下令百姓种植耐寒植物。比如大豆，南瓜。还要命人改良作物，改进农耕技术，总之，尽一切努力抗旱。”

南瓜在元末时期就已经开始在培育种植了，只是现在种得并不多。

大旱之后常有大涝，大肆兴修水利是必须的。

收购粮食，不一定只是在国内，还可以去周围属国收购，比如高丽。

改良作物，改进耕种技术也是必须的。

苏婉觉得显德帝想的已经很周全了，但是，她想了想，还是说道：“陛下，玉蜀黍是耐旱植物，你可以让百姓们多种植一些，即便干旱，也能百姓们也能多一些收成，总比颗粒无数要强得多。”

此时，玉米此时，已经传了进来，只是才刚刚开始培育，并未推广开来。很多人根本没有听说过玉蜀黍。

当然，苏婉作为皇贵妃，还是见过玉米，也吃过玉米做的食物。所以，现在她才会这么说

只是玉米作为新发现的东西，还很罕见，并不知道怎么吃，为此，苏婉还特意说了几种玉米的做法。

显德帝虽然吃过玉蜀黍，对它的耐旱性却不怎么了解，但他却很相信婉儿，便点了点头，道：“从明年起，朕就会下令全国推广，先就先从受灾严重的地区开始。“等到了受灾那年，朕还会强制命令百姓种植玉蜀黍。”

现在已经是七月份了，种植玉米就太晚了，而且，也没有那么多种子。

但是，只凭这些还不行。

苏婉咬着嘴唇想了想，突然眼睛一亮，说道：“还有一种食物，名叫地瓜，产量极高，耐旱，耐瘠，瘠土砂砾之地，皆可种植，而且十分美味，只是现在还没有传进来，陛下不如派人出去找一找。”

她穿越之后，的确是没有吃过地瓜。

而在她那个年代，番薯是万历年间，从菲律宾传进来的。

她知道番薯大致分布在什么地方，也知道番薯的藤苗和栽种之法。

她可以将番薯的藤苗还有成熟之后的样子画下来，写下它的特性，味道等等，让人去寻找，两年的是时间，虽然紧迫，却也比什么都不做强。

苏婉无事的时候，也曾经了解过大乾朝的历史，知道乾太宗也曾经派人下西洋，有留下航海地图，苏婉看过，竟然还到达过南美洲，番薯就吩咐在南美洲等热带、亚热带地区，显德帝派人下西洋时，就会容易许多。

只是，苏婉在现代看的世界地图，跟现在的航海图，差异很大，苏婉现在想要从航海图上找出具体位置，实在是要费一番功夫。

除了番薯之外，或许还可以带许多种子回来，说不定还会有什么意外之喜。

这次没有那么多时间可以浪费，目的比较明确，若是没有太大意外，在旱灾之前，或许能够赶回来。

显德帝对地瓜非常感兴趣，又详细地询问了苏婉一番，听完苏婉的叙述之后，他觉得很有可行性，眼中甚至带上了一丝急迫，颇有些跃跃欲试之感，似乎想要立即下令准备。毕竟时间不等人。

但是，他还是按捺了下来，对苏婉说道：“婉儿，若是真能找到这种植物，能够顺利度过这次难关，你就是我们大乾朝的大功臣。”

“陛下说得也太夸张了，我只是将我知道的说出来而已，算什么大功臣，你可千万别给我戴高帽子。”苏婉冲他翻了个白眼说道，“你又不是不知道我的来历，若是换个人来，肯定也能做到。”

“他们怎么能跟你比？”显德帝理所当然地说道，“朕只相信你，在朕眼里，你就是大功臣。”

虽然知道显德帝是有意说好话逗自己开心，苏婉还是忍不住扑哧笑了出来。

随后，苏婉迟疑了一下，又问道：“陛下，国库里的银两，还够用吗？若是不够的话，我这里还有……”

苏婉以前看小说，或者看电视剧的时候，那些皇帝似乎都很穷，国库里却总是没钱，有时候还经常要大臣捐钱，虽然她从未听显德帝说过，国库没钱，但也有点担心。

话未说完，就被显德帝抬手打断了，笑道：“婉儿，你就别替朕担心了，朕国库比你想象的要充裕的多。”

这话到没说假话，显德帝登基以来，大都是风调雨顺，没有什么打太大的灾祸，这国库向来都是充盈的。他吏治还算清明，贪官污吏虽然也有，却没有什么都大贪，何况，他还知人善用，想尽办法为国库和自己的小私库增加收入，所以，他的国库里还真不缺钱。

张阁老他们也是因为知道国库充裕，这一次，才会允许显德帝如此“乱来”。

即便如此，显德帝依旧觉得心里十分熨帖。

只有他的婉儿，才会急他之所急，处处为他着想，待他以城。

他好不容易才得到这么一个知心人，他又怎么会负了她呢？

“好吧，那我就放心了。”苏婉也没有坚持，她更希望自己的钱，用在刀刃上，既然他现在不缺钱，那她就先留着应急吧！

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ。一个不好的消息，我这几天的更新恐怕多不了。等我回去就爆发。（╯3╰）。我估计下一个月就能完结了。耐你们，O（∩_∩）O么么么么么么么么。（╯3╰）（╯3╰）（╯3╰）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九十九章夏夏

两人谈话过后，显德帝神色果然轻松了不少。

次日，苏婉醒过来时，显德帝早已没了身影，她知道，他必定是去做各种安排了。

而她现在能做的，就是管理好后宫，照顾好自己和孩子，不给他添麻烦。

话说，自从丽嫔、杨才人死了之后，整个后宫的气氛都变得越发“和谐”起来，这些嫔妃们，一个个都像是缩起脖子的鹌鹑，老实得不能再老实了。不再像是以前那样，表面风平浪静高，暗地里却是风起云涌。

只凭丽嫔她们两人的死，还不至于让她们如此规矩。还因为，她们都有自己的把柄在显德帝手里，都是当初杨永带人搜查后宫时搜出来的证据，为了不被显德帝清算，她们不得不夹起尾巴做人。

苏婉现在管理起后宫来，别提有多省心了。

所以现在，苏婉就致力于给梁宏做药膳补身体，照顾好他的生活起居。偶尔，她还会给他做做推拿什么的，让他放松一下。

这段时间，苏婉将大半心神都放在了显德帝身上，引得团团和圆圆都有些吃醋，苏婉哄了好半天，又承诺了很多好处，才堪堪将两个小家伙给哄好。

时间匆匆流逝，眨眼间，时间又过去了一年，来到了显德十三年。

恰逢金秋时节，时隔三年多，晋王再次进京述职。

晋王车队已经进入了北直隶。

晋王极爱骑射，进京途中，基本都是骑马而行，马车反倒是成了一个摆设。

不，或许不能说是摆设。

就在此时，晋王专用的马车车窗突然被打开，一个漂亮的小脑袋钻了出来。

此人穿着一袭王府太监服饰，看起来二十岁左右，容色绝丽，肤色晶莹，美眸流盼间，自带一股轻灵之气，神态悠然自得，看“他”的模样神态，倒不像一个小太监，而是一名美丽的女子。

“阿宣，我累了，我也要骑马。”小太监看了看外面骑马的晋王梁宣，突然开口说道。

声音清脆，极为动听，明显是女子的声音。

而她竟然喊晋王阿宣，别人也见怪不怪，就连晋王，也特意调转马头，走到马车旁，一张威严冷硬的面容，顿时柔和下来，说道：“夏夏，现在快到午时了，太阳正烈，你还是好好地在马车里呆着吧，万一晒黑了，你又要不高兴了。”

名叫夏夏的女子，却是一点都不领情，皱眉说道：“马车里什么也看不到，一点都没意思，我早就烦透了，我就是要骑马。”

“好好好，骑马就骑马，本王答应就是了。”晋王说完，就让人牵了一匹白马过来。

夏夏这才高兴了起来，下了马车，利落地翻身上马，跟晋王并排一起往前走。

此时，差不多已经到了中秋节了，玉蜀黍大都已经成熟了，沿途中，他们看到道路两侧的村民们正在田间忙着收割。

金灿灿的玉米，硕大饱满，沉甸甸地挂在玉米杆上，看着极为喜人，这是一个丰收年，几乎每个人的脸上，都洋溢着欣喜、幸福的笑容。

这玉蜀黍，今年才开始试种，因为是新物种，大家都很谨慎小心，甚至排斥，若非官府发下种子，又强制大家种植，他们也不会冒险，对于农民来说，庄稼才是最重要的。

没有粮食，根本没有办法存活。

现在，见到如此大丰收的情景，所有人都放下了心，并打心底感激圣上，感激朝廷。

他们就知道，圣上爱民如子，是不可能欺骗他们的。

无论陛下的风流韵事有多少，无论他多么专宠皇贵妃，或者说，有多残暴不仁，对于老百姓来说，这都不算什么事。只要是能让他们吃饱饭，能让他们安居乐业的皇帝，就是明君。

至少自从显德帝登基，他们的日子的确比往常更好了，从没有横征暴敛，劳民伤财的事情发生。

甚至圣上还常常下令，减免租税，他们有什么理由不感谢皇上？

当然，玉蜀黍并未推广到全国，而是只在几个省份试种，包括晋王的封地山西。

晋王一开始对显德帝推广玉蜀黍还不以为然，如今，见到了收成，才总算变得吃惊起来。

吃惊之后，便是默然。

就算沿途见了很多这种情景，晋王的心情还是久久无法平静。

为什么上天要对梁宏这么好？

他也是皇子，无论是哪一方面，都不比梁宏差，就因为那个老和尚的一句话，就剥夺了他的继承权，远远地将他打发了。

明明父皇中意的人是他不是吗？若不是那个老秃驴多嘴，现在坐在皇位上的人，就应该是他。

而梁宏继位之后，偏偏又风调雨顺，没有出现什么灾祸，和太大的动荡，很快就坐稳了皇位。

可惜，当初他实力不足，实在难以跟梁宏对抗，否则，他那时就会造反夺位了。

可当他准备了这么多年，自觉有了实力的时候可以跟梁宏决一死战的时候，却忘记了，梁宏也在不断强大，更没想到，他还如此深得民心。

既如此，他还有什么理由造反？

他不甘心，他真的不甘心！

夏夏扭头看了看晋王，见他眼神阴鸷，眉头紧皱，脸色阴沉，就知道，他又开始钻牛角尖了，她不由叹了口气，又翻了个白眼，无奈地说道：“王爷，你的脸阴沉得都要下雨了，别人都高高兴兴的，你拉着一张脸给谁看呀！”

“谁敢看本王！”晋王冷哼一声说道，虽然嘴上如此说，但他还是缓和了脸色。

夏夏一只纤纤玉手指着两侧玉蜀黍，问道：“王爷看了这些，有何感想？”

“明知故问。”晋王说道。

梁宏越得民心，他心里越不好受。

别说北直隶的这些百姓，就算是他封地里的的百姓，恐怕也要感激梁宏了。

他原本想要好好经营封地，将自己的封地彻底变成自己的地盘，成为一个国中之国，可惜当地的官员都是梁宏的人的，对他实在太过防备，他想做什么都得束手束脚。

这些官员又是三年一届，根本不好拉拢，就算花费极大的本钱，将对方拉到自己的阵营里，也很快就换人，根本么有任何用处。

如今，他好不容易才打下一个大好局面，没想到，梁宏随意的一条政策下达下来，就能摧毁他所有的努力，这让他如何不生气？

夏夏却轻轻一笑，说道：“王爷不要太过悲观了，难道王爷没发现，陛下这一年，调整了很多政策，做了很多的改变，跟他以前的行政风格相比，实在太过于急进了吗？而且，也十分具有有针对性，就好像在预防什么一般？”

晋王闻言，脸色稍缓，若有所思。

夏夏继续说道：“比如说，圣上这一年，大肆兴修水利，而且比以往都要严格，甚至到了吹毛求疵的地步。为了此事，换了多少官员，抓了多少人，还特意派人下来监工，杀了几个想要贪墨国库银两的官员，国库支出的将近七分之一，都用在了这上面，这未免也太过了。还有一件事，今年明明是个丰收年，陛下却还是派人收购粮食，实在是有些奇怪。”

这两件事，动静都很大，想要隐瞒也隐瞒不了，有心人很容易就能打听到，显德帝干脆就没有特意隐瞒，否则，反倒是束缚住了自己的手脚，耽误时间。

现在，对显德帝来说，最重要的就是时间，根本耽误不起。

当然，为了避免引起普通百姓的恐慌，显德帝还是找了一些理由来安抚百姓，就是避免有人拿这件事散布谣言，煽动百姓。

听到夏夏的话，晋王现在也反应了过来，不再继续悲愤了，而是虚心求教道：“那夏夏的意思是？”

夏夏得意一笑，自信地说道：“皇上的这些行为，如果不是想要下套算计人，恐怕就是这两年会有大灾难发生，他在提前做准备。就算陛下下套，也不会如此大张旗鼓，连国库的银子都随意动用，这可是会动摇国家根基的，以他的性子，也不肯能拿江山开玩笑。所以这一点要排除，那么就只剩下另外一个原因了。”

晋王听了这话，眼睛不由眯了起来，唇边更是带上了一丝笑意，说道：“夏夏的意思是，这两年会有大灾祸？”

“*不离十。”夏夏笃定地说道。

晋王神色变幻不定，一会儿喜，一会儿忧，他希望这件事是真的，又怕自己空欢喜一场。

若是真有大灾祸，对他来说，可是天大的好事。

那时候的百姓最好煽动，而且，他就是造反也有了借口。

只是，这件事有些匪夷所思，让他有些不敢相信。

“王爷到底在担心什么？”夏夏看了他一眼说淡淡道，“天下之大无奇不有，这天下的奇人异士那么多，有会预测天灾*之人也不算什么，王爷难道忘记了通禅师了？”

晋王听到这里，微微眯起了那双锐利的眼睛。

“再说了，天下承平已久，也该有些动乱了，老天爷是公平的，不会什么好运都落到他的头上。若是王爷不放心，这次进京，大可以试探一番？王爷做了这么多年准备，怎么事到临头，反而退缩了？”

－－－－－－题外话－－－－－－

啊啊啊啊，我昨晚写了2000字，今早起来又写了1000字，才堪堪写完，让亲们久等了。

呜呜，我马上就要下去了，实在没时间修改，统计数据了，等我回来再说，耐你们，mua~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百章好消息

晋王听到夏夏的话，忽然轻轻一叹，看着她说道：“你说的对，本王当局者迷，竟还不如你看得清楚明白。”

夏夏挑眉一笑，得意说道：“那是！你也不瞧瞧我是谁。”

晋王哈哈大笑，说道：“你是谁？你是本王的爱妾呀！”

随即，又感叹道：“夏夏你可真是个妙人，若是本王能早点遇到你就好了。”

夏夏是他上次进京述职，回山西的时候遇到的女子，原本没有当一回事，只是见她长得漂亮，才想要带回去当个姬妾，谁能想到，她竟然是一颗被蒙尘的珍珠，不但聪明绝顶，而且，还能为他出谋划策，一开始他也不相信她，对她很是轻视，直到她为他解决了几件事，他才渐渐开始信任她，重用她，并且对她另眼相看，直到现在去哪儿都带着她。

她不仅仅是他的宠妾，还是他的谋士。

他对她，自然是与众不同。

在封地的王府里，夏夏不是王妃胜似王妃，晋王妃不争不抢，反而对夏夏避让三分。而夏夏，也从来没想过要对晋王妃取而代之，两人相处就算不是很融洽，却也相安无事。

这一点，倒是让晋王大松了一口气，同时，对夏夏也起了一丝愧疚之情。觉得自己难以给她一个名分，实在是对不住她，王府里的人都喊夏夏为夏夫人，其实名分上还只是姬妾而已。

因为他不想夏夏引起皇帝的注意，毕竟，若是封为夫人，还是需要请封的，他担心皇帝发现夏夏的特殊之后，会对她痛下杀手！

他可是知道，显德帝从来都没有放松过对他的监视，他这也是为了保护她。

幸好夏夏并不在意名分，这让晋王心里越发爱重她了。

这次，夏夏特意要求跟着去京城看看，他一时心软便答应下来，只是让她乔装打扮，不能暴露身份，以王府太监的身份随行。

最重要的是，带着夏夏，就相当于带着一位谋士，可以帮上他很多忙。

“就是现在遇到我也不晚。”夏夏脸上露出了开心的笑容，得意洋洋地说道。

“夏夏，本王将来若是有幸得了江山，必定不会负你！”晋王情真意切地对她说道。

“那你如何不负我？”夏夏斜着眼睛看着他，一脸好奇地问道。

晋王略一思忖，认真说道：“本王以皇贵妃之位待之。”

“皇贵妃？”夏夏眼中迅速闪过一道隐蔽的光芒，笑着问道：“就像当今陛下的那位皇贵妃一样吗？”

晋王点了点头，说道：“正是。”

显德帝有多宠爱皇贵妃人尽皆知，就算晋王也不敢说，自己能像他对待苏婉一样对待夏夏，至少，他至今也做不到专宠夏夏一人。

他对夏夏的确有真心，但更多的却是利益。

若非夏夏能为他出谋划策，他是不可能像现在这样宠爱她的。

也就是说，他的宠爱时有条件的。

但如果他将来真得登上那个梦寐以求的宝座，就是许她一个皇贵妃之位又何妨？

夏夏闻言，眼中流露出几分欣喜，几分憧憬，嘴上却是冷哼一声道：“要做你去做，我才不稀罕做什么皇贵妃呢！”

说完，就驾着马儿跑远了。

晋王见状一愣，随后微微摇头失笑，也骑马追了上去。

皇贵妃？

天下女子谁不想做？

虽然夏夏不在意名分，但在心里肯定也憧憬过的。

这样也好，有了目标，她才会更加尽心尽力地辅佐自己。

虽然让一个女人给自己当谋士的确有些丢脸，但跟夺得皇位相比，根本算不得什么。

很快，晋王就追了上去，有些无奈地说道：“夏夏，你跑什么？万一出了事怎么办？这里毕竟不是在封地，还是要小心为上。”

“哼！你不说我也知道。”夏夏不满地反驳了一句，却是不敢再乱跑了。

顿了顿，她又仿佛不在意地问道：“我听说，当今圣上的后宫，美女如云，王爷以后若是取得了这天下，会怎么处置她们？”

“都杀了！”晋王淡淡说道，他可不是什么“牡丹花下死做鬼也风流”的好色之徒，留下这些女人做什么？他又不是嫌命长，谁知道她们会不会趁他不备杀了他？

夏夏闻言，唇角忍不住微微翘了翘，但还是问道：“那位皇贵妃呢？王爷应该是见过她的，据说是个难得的美人儿，你舍得杀了她？”

“天下美人何其多，又不是只有她一个。再说，本王已经有了你，其他女人就算再美，也入不了本王的眼，本王如何舍不得？”

晋王语气坚定，没有丝毫的犹豫。可他的脑海中，却浮现出了皇贵妃的模样，一双锐利的鹰眸微微眯了起来——

梁宏宠爱到骨子里的人，他怎么可能轻易杀了？至少也得先尝尝她的味道。他倒是有些好奇，这位皇贵妃究竟有何不同，竟然引得梁宏专宠她一人？

没错，他就是喜欢抢夺梁宏在意的东西，谁让他先抢了原本属于他的江山呢？

夏夏并不知道晋王心里的想法，听到他的话，不由十分满意，看向晋王的眼神也多了几丝柔情。

若是晋王真能一直这么对她，实现对她的诺言，她也不介意一直留在他身边辅佐他。

……

临近中秋节，月亮也渐渐变得臃肿起来。

这天，团团和圆圆早早便睡下了。

“婉儿，陪朕小酌几杯。”显德帝的心情显然极好，眼中都透着几分笑意，等团团和圆圆睡下之后，不由拉着苏婉的手说道。

“好！”苏婉微微一笑，轻轻点了点头。

命人将在院中摆好了桌椅，摆好了瓜果点心，还有几样小菜，五彩龙凤纹执壶，一对儿龙凤纹五彩酒杯，明月高悬夜空，月光宛如银沙一般洒向大地，柔和中带着一丝清冷。

显德帝招了招手，两名宫女就手捧衣物走了上来。

他亲自展开了一个横幅比较宽的浅金印花披帛给苏婉披上，然后就挥了挥手，让宫人们都下去了。

“你别老是顾着我，也要注意自己的身体。”苏婉将披帛裹在身上，站起很来，展开他的浅白绣金龙的披风，替他披上。这个时候温差很大，晚上可是冷的很。

显德帝却是笑道：“没关系，这酒已经温过了，喝了酒之后，就会热了。”

尽管如此说，却还是没有把身上的披风撤走。

显德帝让人都退下，亲自为两人各斟了一杯酒，举起酒杯，对苏婉说道：“婉儿，我要敬你一杯，若不是你，这玉蜀黍的推广，也不会如此顺利，我先干为敬。”

说完，便一饮而尽。

苏婉也举起酒杯，轻抿了一口，这才说道：“阿宏你太过奖了，我只是告诉了你我所知道的东西而已，又没有出什么力气，何必如此郑重其事地感谢我？你这不是让我无地自容吗？”

显德帝又道：“朕还收到了一个消息，虽然婉儿你所说的番薯暂时还未找到，却找到了你曾经提到的马铃薯，你所说的番薯，也有了头绪，想必用不了多久，他们就能回来了，有了这两种作物，就算真发生了大旱，也能撑过去。”

马铃薯耐寒、耐旱、耐瘠薄，适应性广，种植起来更为容易，产量也很大，显德帝对它的期待性，甚至比番薯更高一些，怪不得显德帝会如此高兴。

苏婉闻言也极为开心，不由笑道：“这果真是件值得庆祝的大好事，那我在这里就先恭喜陛下了，我敬陛下一杯。”

说完，亦将杯中酒饮尽了。

苏婉直到现在，酒量也没有比以前大多少，一杯酒下肚，脸颊顿时就红了起来，寒意也被驱散了几分，仿佛有一股热气从腹中弥漫开来，散向四肢百骸，整个人都觉得暖和了不少。

身体里暖洋洋的，但苏婉突然觉得自己的眼睛酸涩不已。

这一年来，梁宏有多努力，有多辛苦，她都看在眼里，疼在心里。

在人前，他从来没有露出丝毫疲态，更没有表现出类似担忧、急躁的情绪，每天都有条不紊地处理政务，在外人眼中，他永远是智珠在握，高深莫测的皇帝。

但苏婉却知道，他心里必定是很着急，甚至承受着巨大的压力的。

他也只会在她面前，才会露出他疲惫不堪，甚至脆弱的一面。

每当这时，苏婉什么也不需要做，只要安安静静地陪着他就好。

待到第二日，他便又会精神抖擞的处理政务了。

但是最近这段时间，苏婉明显感觉到梁宏轻松了不少，脸上的笑容也多了起来，因为一切事情都在向着最好的方向发展。

这一晚，两人都喝了不少酒。显德帝向来有自制力，饮酒从不贪杯，但这一次，他却是一杯接着一杯。苏婉没有阻拦他，他也需要发泄一下自己的情绪。

皇帝也是人，不是神。

直到最后喝得有些醉了，苏婉才阻止了他，让人给他准备了醒酒汤，洗漱之后，服侍他上床休息。

因为显德帝的万寿节跟中秋节只相隔两天，所以，向来都是一起过的，大臣们亦会休沐三天，为皇帝祝寿，过中秋节。

晋王紧赶慢赶，终究还是在万寿节前赶到了京城。

－－－－－－题外话－－－－－－

今天要回去了，（╯3╰）嘿嘿。

谢谢亲亲们的评价票——8号

シㄚo菋檤　投了1票（5热度）

冰钇　投了1票（5热度）

谢谢亲亲们的月票——7号—8号

票王——我的太阳系（6票），哇塞，谢谢太阳系，（╯3╰）（╯3╰）（*￣3）（ε￣*）嘿嘿。

西瓜小美、1314荧、13959180366（2票）、wgl蒲公英（2票）、huzhouyhb、冰钇、海姑子、xuli810214

、ryx0227、迷路吴（2票）、tastylee（3票）、盈盈英英、agentina、肉肉（4票）、痴柔情、阿宝5love、幸福的小囡囡

（3票）、曾灵6788、qquser6750441、njwq98765432、我的太阳系（6票）、xuyong6918、ss860717、

konglh7705、玲儿与志

谢谢alinda砚子　送了10朵鲜花

红尘一笑2打赏了100币

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百零一章奢望（一更）

晋王梁宣进京之后，立刻马不停蹄的进宫述职，拜见皇帝。显德帝在勤政殿接见了晋王。

“臣弟拜见皇上，吾皇万岁，万岁万万岁！”晋王见到显德帝之后，立即恭恭敬敬地大礼参拜，任谁见了，都挑不出丝毫错处。

显德帝也露出一丝温和的笑容，抬手虚扶道：“十一弟快免礼平身，都是一家人，何须如此多礼？”

“臣弟谢陛下！”晋王行完礼之后，这才站起身来，一脸严肃地说道：“陛下，礼不可费！”

显德帝闻言，似是有些无奈地摇了摇头说道：“算了，你跟大哥一个德性，朕还是不说了。”

晋王恭立着垂首不语。

显德帝收敛了笑容，问道：“顺太妃身体可好？”

晋王脸上露出一丝担忧，拱手说道：“回禀陛下，母妃身体尚好，只是一直思念女儿，久思成疾，身体每况愈下……如今……唉……”

话语虽然恭敬，却隐隐夹杂着几分指责——

若非皇帝废了沁阳长公主，顺太妃的身体，又怎么会垮？

顺太妃的亲生女儿，便是沁阳长公主，沁阳长公主被废，她这个母亲心里自然不好受。

显德帝闻言，却说道：“顺太妃年纪大了，你身为她的养子，平时也要多陪陪她，朕看太妃平日里是太寂寞了，才会想东想西的。幸亏当初朕没让沁阳长公主跟你们一起就藩，否则，顺太妃见到沁阳如此不争气，丢尽了皇室的脸面，恐怕立即要被气得要去见先皇！”

晋王闻言，顿时有些无语。

他本来以为，皇帝听到他的话，至少也该羞愧一下，让他带沁阳走呢？没想到……

果然，无论过了多少年，梁宏还是跟以前一样不要脸。

所幸，晋王并不是真心在意顺太妃和沁阳，显德帝不同意，他也不会觉得失落，调整情绪，躬身说道：“陛下说得是，臣弟以后一定会对太妃更加孝顺。”

两人又说了一会儿话，晋王突然说道：“臣弟听说，皇兄正在向番邦属国购买粮食，臣弟虽不知道皇兄是何用意，但臣弟也想尽自己的一份心力，若是皇兄不嫌弃的话，臣弟那里还有一些存粮……”

“皇弟的心意，朕心领了，不过，你大可不必如此。”显德帝闻言不由抬手打断了他的话，笑着说道，“朕之所以会购买粮食，是因为朕遇到了一个奇人，他预测就在这几年内，会有一场天灾，宁可信其有不可信其无，所以，朕才会早作准备，说不定最后只是虚惊一场呢！”

显德帝的话，倒是跟夏夏的话不谋而合。

但晋王向来多疑，听到夏夏的话后，他原本十分笃定，然而，听了显德帝的话，他心里反倒踟蹰了，开始怀疑这是不是一个专门针对他的阴谋，就是为了引他出手。

毕竟，若是真有天灾*，显德帝一定会小心翼翼地藏着捂着，不让人知道，又如何大喇喇地告诉他呢？

夏夏的意思，就是让他趁着天灾时开始造反，这样成功的几率会大几成，对此他也十分心动。

但万一是个圈套呢！

他可是知道，显德帝一直忌惮着他，想要对他除之而后快。

只是一直没有抓住他的把柄，才不得不留着他。

而他一旦开始造反，显德帝立即就有了理由镇压他，消灭他、

想到这里，晋王不由出了一身冷汗。

不由开始庆幸自己之前，没有先听从夏夏的话。

他现在虽然已经有了不小的实力，但他也很清楚，以他目前所掌控的力量跟显德帝硬碰硬，简直就是以卵击石，不堪一击，所以，他从来没有想要跟显德帝正面交锋，而是想要以各种阴谋诡计夺得皇位。

见到晋王神色变幻不定，眼神阴沉，不知道在想什么，显德帝唇角微微翘了翘，也不打扰他，端起茶盏，轻轻抿了一口。

他是想要对付晋王，但不是现在，因为他想要专心应付即将到来的旱灾，等旱灾过去了，他腾出手来，再对付他也不迟。

当然，如果晋王抢着要找死的话，他也不会退缩，。就算遇到了天灾*，区区一个晋王，也不是他的对手，只是他也会付出不小的代价而已。

不过，晋王到底记得这里是皇宫，很快就回过神来，说道：“陛下说的是，宁可信其有不可信其无，早做准备总是好的。陛下极力推广玉蜀黍，莫非也是因为这件事？”

若是只是为了给他下套，哪用得着花费这么大的力气？

晋王虽然对自己之前的判断产生了怀疑，却也不想放过这次难得的机会。

显德帝眼中迅速闪过一道厉色，却面上含笑，微微点头道：“朕本就打算要推广玉蜀黍了，只是发生这件事后，朕才有意加快脚步，所幸最后成功了，不得不说，朕这次的确是有些冒进了。”

对于显德帝的话，晋王嗤之以鼻。

显德帝向来是谋定而后动，动手之前，必定有了七八成的把握，又怎么会冒进？

在他看来，显德帝的一系列作为，越来越像是一个等他上钩的圈套了。

他心里不免又是愤怒，又是惊恐，还有一丝隐隐的得意。

诸多藩王之中，也只有他会引得显德帝如此大费周章地对付了。

这说明，他的实力已经威胁到了皇帝的统治。

这让他对自己又多了几分自信。

只是，这次要不要动手，还是需要好好跟自己的幕僚们商量一下。

至于夏夏，到底是个女人，容易被事情的表象蒙蔽。

两人叙旧完之后，晋王又去见了于太后。

如今，于太后的身体已经越来越差了，一直瘫痪在床，半边身子都不能动，白发苍苍，满脸皱纹，身体消瘦，连句话都说不清楚，事事都让人伺候，已经彻底成了废人一个。

于太后见到晋王之后，一双浑浊的眼睛顿时就是一亮，激动地“啊啊啊啊”地说起话来，似乎将晋王当成了自己的救命稻草一般。用自己那只还能行动的手，紧紧拉着晋王的手臂，连口水流出来了都不自知。晋王脸上带着勉强的笑容，鹰眸中闪过一丝浓浓的嫌弃。

可于太后却没有看到，一直拉着晋王说个不停，虽然她口齿不清，但偶尔蹦出的几个词，还是让晋王猜出了她在说什么。

大意就是显德帝不孝，支持晋王上位之类的话。

周围一众宫女太监，却低着头，好似没有听到一般。

晋王见状，眼中的怀疑却更深了，越发认为这是显德帝的一个阴谋。

他虽然不耐烦听这个疯婆子絮叨，但她到底是太后，便耐着性子听她絮叨，直到于太后累了困了，他才得以脱身。

出宫的时候，晋王一张脸拉得老长，整个人显得越发阴沉了。

夏夏没有跟着一起进宫，而是在宫门外等着。

见到晋王，立即堆起笑脸迎了上去，刚想说话，却被晋王用眼神制止了，说道：“有什么话车上说。”

夏夏看了看周围，点了点头，恭恭敬敬地扶着晋王上了马车，然后自己也坐了进去，一上了马车，她就迫不及待地问道：“阿宣，怎么样？我之前的猜测没错吧？”

晋王淡淡地瞥了她一眼，说道：“你的猜测没错，陛下也是这么说的。”

夏夏脸上露出一丝得意，说道：“我就知道我不会错的，既如此，等我们回去之后，就可以准备……”

话未说完，忽然瞥见晋王阴沉的脸色，她要说的话一下子卡在了喉咙里，不由皱眉问道：“你这是什么表情？”

晋王勉强露出一丝笑容，安抚道：“好了夏夏，这件事以后再说。”

“为什么？”夏夏又是气愤又是不解，“这可是天大的好机会，过了这个村，可就没这个店了。”

晋王终于有些不耐烦了，说道：“这件事你就别管了，这明显是个圈套。”

“这不可能！”夏夏尖声说道，满目不敢置信，“这怎么可能是圈套？王爷，你可别被皇帝给骗了。”

“夏夏，你这是在质疑本王吗？还是你认为，本王就那么无能，一点判断力都没有，事事都需要你的提点才行？”

见到晋王发怒，夏夏先是一呆，随后忙焦急为自己辩解道：“王爷，我不是这个意思，我只是……”

“好了，夏夏，此事你就先别管了，本王自有打算。”说完就闭上了眼睛，不再理她了。

夏夏满脸通红，满目都是羞辱和愤怒。

这两年，晋王一直对她百依百顺，对她的提议鲜少有不采纳的时候，她以为自己已经彻底得到了他的信任，没想到，就因为一件尚不能确定的事，他就不肯再相信她了，看来，他打心底，就没有真正瞧得起她。

最终，夏夏还是控制住了自己的愤怒。

她不能生气，不但不能生气，还要重新获得他的信任，不然，她如何鼓动他造反？

她敢肯定，显德帝绝对不是虚张声势，故意给晋王下套，这未免也太瞧得起晋王了。

不是她小瞧晋王，而是显德帝的实力，想要对付晋王，实在不必如此大张旗鼓，也有晋王自视甚高，才会如此认为。

这可是百年难得一遇的大好机会，一旦错过，晋王终身难成大事。

何况，还有白莲教在一旁的襄助。

没错，经过显德帝几年的打压，白莲教的确已经元气大伤，但还是有一定的实力，若真遇到大灾，白莲教肯定会迅速发展，那些灾民在白莲教的带领下，可以发挥出惊天的力量，再加上晋王的实力，足以撼动显德帝的根基，推翻他的统治。

至于显德帝所做的这些准备，她根本没看在眼里。

天灾不可避免，更不可抵抗。

显德帝做的准备再充足，在天灾面前也不堪一击。所以，她一点也不相信显德帝能抵抗天灾，甚至对此嗤之以鼻。在她看来，这不过是显德帝临死前的挣扎罢了，做的再多也没用。

可惜现在，晋王明显上了显德帝的当，他又是个固执之人，她实在不知道该如何劝服他了，现在只能慢慢来了。

……

苏婉带着团团和圆圆去御花园玩了一个上午，临近中午的时候，母子三人才一起坐了坐辇在回永宁宫。

因为万寿节就要到了，各番邦使臣也都来朝恭贺，宫里也忙得不可开交，随处可见一队队的宫女和太监在宫中穿梭，见到皇贵妃的坐舆，都默默避让一旁，跪下行礼。

苏婉做的坐舆三面通透，周围是半透明的金色纱帐，中间的座位软和宽大，母子三人一起坐在上面，苏婉不时地低头跟他们说两句话。

团团和圆圆又长大了不少，已经四岁了，变得越发好动起来，便是坐轿也不安分，扒着坐舆两旁的扶手，时不时地伸出手指，指点一下周围的景物。

坐舆经过一队跪下来的宫女的时候，圆圆忽然轻“咦”一声，指着宫女中的一人说道：“母妃，刚才那个宫女抬头偷看您呢！”

这可是大不敬。

所有的宫女都屏气凝神，大气都不敢出，心里暗暗咒骂那名不安分的宫女，生怕自己被她给连累了。

苏婉也微微有些惊讶，就算是刚进宫的宫女们，也都是受过严格的规矩训练的，不会犯这等低等的错误，何况，这两年也没有采选，都算是老宫女了，不可能不懂规矩，只能说，对方是故意的。

苏婉微一抬手，坐舆便停了下来。

苏婉看向那名宫女，淡淡说道：“你抬起头来，让本宫瞧瞧。”

那名宫女瑟缩了一下，终于还是不敢违抗皇贵妃的命令，慢慢抬起头来，身体还发着抖，不敢直视苏婉。

她心里还在后悔，刚才怎么就控制不住抬头了呢？

但害怕的同时，她心里也有一丝期待之意。

期待皇贵妃能够记得自己，拯救自己于水火之中，毕竟当初，她也是帮过她的。

她也不求别的，只求在宫里的日子能够过得好一些，如果能到皇贵妃身边伺候，那就更好了，谁不知道皇贵妃宫里的待遇最好？

作为杂役宫女，每天都有干不完的活计，每日还要承受宫中女官的大骂训斥，行尸走肉一般的活着，原本是要这样过一辈子的，幸好皇上下旨，宫女到了二十三岁，便可以放出去，她有了新的希望，这才熬了下来，否则，她现在说不定已经死了。

苏婉见到这名宫女的容貌，脸上稍稍露出一丝意外。

虽然几年未见，但苏婉还是一眼就认出了她，不就是当年用一个消息跟她交换，千方百计进宫的霍清音吗？

只是，她进宫之后，苏婉便没有了她的消息，后来进宫，也没有见过她。

反正是无关紧要之人，苏婉也没打听过她，没想到，现在倒是遇上了。

霍清音身上穿的是杂役宫女的服饰，平时，杂役宫女待在自己做杂役的地方，基本是不能乱走的，更不可能到贵人面前乱晃，这次因为到了万寿节，她们才被调过来帮忙，碰到了苏婉。

不过，苏婉现在身份已经不是以前的小苏氏了，不该认识与霍家相关之人，所以，她也只能装作不认识她。

“你是哪个宫里的？怎么如此不懂规矩？来人，掌嘴！”彩月见苏婉见了这名宫女没什么反应，便没有顾忌了，立即拿出大宫女的威风来厉声喝斥道。

霍清音露出惊恐之色，还想再说，就被两名小太监给抓住，噼里啪啦地抽了几巴掌。

“算了，走吧！”苏婉心里微微叹了口气说道。

两名小太监这才停了手，皇贵妃的坐辇又开始慢慢前行。

霍清音捂着脸坐在地上，看着皇贵妃离开的方向，正正发呆。

等皇贵妃仪仗走远之后，其他宫女才站起身来，看向霍清音的眼神中带着一丝责备。

“你呀，都进宫几年了，怎么还会犯这种错误？”其中一名跟霍清音比较好的宫女说道，“幸好遇到的是皇贵妃，只打了几巴掌了事，若是遇到旁的贵人，少不得一顿皮肉之苦。”

说不定还得连累她们。宫女又没有资格就医，熬不过去就死了。

霍清音苦笑，随后说道：“是我错了，以后不会了。”

她也不敢奢望那些不属于自己的东西了，只希望熬到二十三岁离开皇宫，所幸，也没两年了。

这件事，对苏婉来说，只是一个小插曲，很快就忘记了。

万寿节，显德帝在太和殿举办寿宴，文武百官，外国使节，皇亲国戚，还有几位皇子公主，全都到场。

唯一不一样的是，这次多了一个苏婉，就坐在显德帝的旁边

而团团圆圆则跟那些皇子公主们坐在一起。

众人三跪九叩，宣读祝寿词之后，便是祝寿送贺礼了。

先是几位皇子、公主给显德帝送了礼，然后晋王以及文武百官、皇亲国戚，外国使节们。

大皇子、二皇子、三皇子年纪都已经大了，都算是就藩的年纪了，但是太子还没确定，显德帝似乎并不着急，大臣们着急也没用，便耽搁了下来。

几位皇子公主，也都送上了自己的礼物。

有的是寻来的奇珍异宝，有的是孤本珍本，有的是佛像，有的是自己做的诗文、书画，公主们则是送花的，也有送自己的绣品等等，而团团圆圆则是送上了自己的吻，还有自己写的“作业”。

无论送了什么礼物，显德帝都颔首收下，勉励了大家几句，对于团团和圆圆，显德帝认真看了看他们的作业，有夸奖也有批评，虽然表面看起来跟其他皇子皇女们没什么区别，其实，任谁都能看出里面的不用。父皇可从来没有这样对待过他们，就算关心他们的学业，而已只是问问进度而已，哪会亲自去看？

而且，想起自己的母后（母妃）们，他们也都很失落，二皇子看向苏婉的眼神中，更是带着几分仇恨和不满。

若不是她，母后就不会被关起来，说不定他现在就已经是太子了，而不是像现在这样不尴不尬的，被两个小崽子压在头顶上。

苏婉察觉到二皇子看向自己的眼神，不由也望了过去，二皇子却仿佛惊弓之鸟一般低下了头，仿佛十分惧怕她。

苏婉微不可查地地蹙了蹙眉头，也移开了目光。

晋王把玩着手中的酒杯，看到二皇子的表现，满含深意地笑了笑，随后垂下眼帘。

不甘心才好，不甘心才会生事，宫里乱了，他才能浑水摸鱼。

他突然发现，对付显德帝也并不像他想象中那样困难，因为显德帝已经有了弱点，只要控制住他的弱点，想要对付显德帝，也就容易多了。

晋王想到这里，放下酒杯，也送上了自己的贺礼，是一幅长达一丈的绣品——万里江山图。

这是百多位绣娘，历时五年，呕心沥血才终于完成的。

这原本是晋王想要自己留着的，最后还是听从了幕僚的意见，将它当做寿礼呈送给了皇上。

显德帝见状，别有深意地看着晋王笑了笑，说道：“皇弟有心了，朕非常喜欢。”随后，就让人收了起来。

“皇兄喜欢就好。”晋王说完，便坐了下来，他身边伺候的一名小太监，立即上前给他斟了一杯酒，两人趁机交换了一个眼色。

随后，便是文武百官的贺礼。无非就是如意、佛像、书画、绮绣、瓷器等，再就是番邦属国的使臣了，送的大都是外国珍玩，奇珍异兽。皇亲国戚也差不多，只是他们都有些神色恹恹的，早没了之前的意气奋发。

这也是没办法的，这几年，显德帝明显在削弱这些皇亲国戚的势力，比如胡妃的娘家理国公府，在右军都督府的势力渐渐被消弱，甚至已经有人开始接手理国公的都督之位。德妃、淑妃的娘家也同样如此。

就连昌武侯似乎也不再像以前那样备受皇帝信任了，至少昌武侯府下一任继承人想要继承左军都督府是不可能了，衰败已成定局。

霍渊看着坐在显德帝旁边的苏婉，虽然已经过去了几年，但他现在见了她，心里却依旧无法平静。

自她离开之后，侯府就再也没添子嗣。

他这么做，不是奢求她能回来，因为这明显已经是不可能的事情了，但他还是想要得到她的谅解，让她看到他的苦心。

当年，为了子嗣，为了孝顺，他明知道她是无辜的，还赶走了她，如今，他不想要什么子嗣了，反正侯府已经有了继承人，但她却永远回不到他身边了。

察觉到皇上已经在注意自己，霍渊心里微微苦笑一声，有些艰难地收回了目光。

现在，他便是见她一面也不容易，多看一眼都是奢望，陛下真是防他防得太紧了。

见到陛下如此紧张苏婉，他心里的滋味十分复杂。

若是当初，他也像陛下一样，对她如此好，她恐怕也不会那么决绝地离开他，或许，他们还会生一对像九皇子和十公主一样聪明可爱的孩子。

可惜，这世上没有后悔药。

霍渊重新垂下眼帘，神色又恢复了冷漠。

若是再有来生，他一定会好好珍惜她，不会犯同样的错误，以至于让自己后悔终生。

显德帝见霍渊识趣地移开眼睛，轻哼一声，也收回了目光。

苏婉诧异地看了显德帝一眼。

显德帝忙对她微微一笑，表示什么事都没有。

夏夏见到显德帝和苏婉的互动，眼中闪过一丝羡慕，一丝渴望，最多的却还是刻骨的恨意，若不是他们，她那么多的兄弟姐妹又怎么会死？

她又看了看晋王，不甘地咬了下嘴唇，她原本以为他待自己已经够好了，现在看来，还差得远呢！如果他将来对自己，有皇上对皇贵妃一半好，她就愿意留在他身边。

“婉儿，你在看什么？”显德帝见苏婉频频注意晋王那边，忙问道。

苏婉笑道：“我只是觉得晋王身边的小太监，看着有点奇怪，就多看了两眼。”

“是吗？”显德帝也眯眼看了一眼，随后就收回目光，好似根本没有放在心上。

苏婉点了点头，不过，她也只是觉得有点奇怪而已，看过了也就不在意了。

……

撷芳殿，二皇子住处。

二皇子一回来，就狠狠一拳击在了桌子上，恶狠狠地骂道：“贱人贱人贱人……”

“哎呦，我的小祖宗，你这是怎么了？谁惹到你了？”二皇子的奶娘许嬷嬷一脸心疼地劝道。

见到是她，二皇子的神色缓和了一些，他对奶娘向来比母后还要亲近，但很快，他的神色又阴狠起来。

“还能是谁？不就是苏氏那个贱人！”

许嬷嬷闻言，脸色一变，连忙出去瞧了瞧，发现没人才松了口气，又让心腹在外面守着，这才说道：“你小声点，被人听到了可不得了。”

“哼，就算被听到又如何？难道她还敢杀了我不成？”二皇子嘴硬地说道，“若不是她，母后何至于被关起来？我何至于被父皇冷落至此，我可是父皇唯一的嫡子，却连两个不知是不是皇家血脉的小杂种都不如，我真是不甘心。”

二皇子也知道苏婉以前的身份，对于她十分鄙视瞧不起，虽然知道她生的孩子是父皇的子女，却还是喜欢以杂种侮辱他们。

“哎呦，我的殿下呀，她现在一家独大，圣上被她美色所迷，对她言听计从，若是她在圣上面前说你几句不是，殿下你早晚被陛下厌弃，别说太子之位了，便是亲王之位，怕是也捞不到。”许嬷嬷劝道。

她还想着二殿下登基以后做诰命夫人呢，可不甘心跟他一起灰溜溜地去封地。

－－－－－－题外话－－－－－－

0点前有二更，（╯3╰）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百零二章放任（二更）

“你胡说！”二皇子最不爱听这话，一听立即就急了，气急败坏地说道：“我可是父皇唯一的嫡子，父皇怎么可能为了那个贱人就厌弃了我？”

虽然如此说，但谁都能听出他话语里的虚张声势，以及惧怕和恐慌。显然，他对自己父皇心中的地位一清二楚。

许嬷嬷叹了口气说道：“殿下就不要自欺欺人了，还是多想想以后该怎么办吧？”

殿下如今已经十五岁了，可不能再这样下去了。

只可惜，二皇子没有一个得力的舅家，否则，二皇子也不至于如此无助，皇后一被关起来，就什么也做不了。

“可是，我现在又能怎么办？”二皇子愤怒之后，泄气地说道。

他不是没去找过那些曾经支持自己的大臣们，想让他们向父皇施压，让父皇册立太子，可谁想到，那些人不是对他避而不见，就是转移话题糊弄过去。

就算还有一些人支持他，但是，大都官职不高，在皇上说不上什么话，还都是一些不知变通的腐儒，根本不堪大用。他身边真的是无人可用，还不如大皇子呢？至少大皇子还有理国公府这个外家。

许嬷嬷以前也只是一介普通农妇，后来被招进了“*府”，这才做了二皇子奶娘，能有多少见识？

听了二皇子这话也十分发愁，皱眉想了一会儿，突然眼睛一亮，说道：“不如殿下去找晋王想想办法，晋王怎么说也是你的皇叔，以前跟你相处得也不错，晋王跟朝中大臣，也有比较交好的，或许，他可以帮上你的忙。”

晋王为了自己的处境能够好一些，没少贿赂收买大臣，多年下来，也有了一些效果，除了有一部分人觉得晋王狼子野心，不得不防外，也有不少人，觉得晋王不错，只要他的要求不过分，不是让他们帮着造反，那些大臣也愿意替他说两句好话，所以，他身上才得了一个贤王的名头。

二皇子闻言先是楞了一下，随后，突然兴奋地拍了下桌子，说道：“嬷嬷，你说的对极了，我怎么没有想到呢！”

只要他向晋王许诺一些好处，比如，他登基之后，可以扩大他的封地，减少封税收，增加他的守卫军人数等等，他就不相信晋王不动心。

父皇对藩王们如此苛刻，只要他放宽政策，肯定可以收获很多藩王支持，就算是那些大臣们，也有不少想要从龙之功的，只要他许他们重利，还怕他们不为自己所用？

二皇子越想越兴奋，只恨自己笨，为什么以前没有想到这一点，否则，或许他现在已经是皇太子。

“本殿下这就去见皇叔。”二皇子兴冲冲地向门外走去。

若是宁皇后没有被关起来，知道二皇子的想法，一定会严厉地阻止他，可惜，自从她被关以后，二皇子便没有人管教了，尤其他身边只有一个没什么见识的许嬷嬷，他又听许嬷嬷的话，被撺掇着做下许多蠢事。

最被人诟病的，就是他对皇后处境的漠视。

宁皇后被关之后，他可是一次也没有去求过陛下，也从来没去见过她，就怕自己被皇后连累，还不如五公主呢！

对自己的母亲都能如此无情，对其他人就更不必说了。

如此不孝，冷血，又没有担当之人，岂能成为皇太子？

其实二皇子不是没想去看皇后，毕竟是生母，平日对他虽然严格，却也知道她是为自己好。可是，许嬷嬷却用各种理由阻止了，二皇子听了她的话，这才没有去。结果，引得众人对他十分失望，他犹不自知。

原本还算不错的少年，如今，已是越来越不堪，已是难成大器了。

这也是大臣对他越来越冷淡的原因之一。

他们是想要立嫡没错，但是，也要看嫡子能不能立起来。

若是一看就是个没主见的糊涂虫，除了那些别有用心的大臣，基本都不会同意的。

何况，陛下一看就不想立二皇子为太子，他们也不愿意为他去触这个霉头，实在太不值得。

“小祖宗，你别急呀，也不看看现在什么时辰了，反正晋王一时半会儿也走不了，你明日再去也不迟。”许嬷嬷立即劝阻道。

二皇子犹豫了一下，到底不忍心反驳她，只能压下兴奋说道：“好吧，那我明天再去拜访皇叔。”

“这就对了。”许嬷嬷见二皇子依旧如此听自己的话，心里又是得意又是高兴，若是将来二皇子做了皇帝，说不定皇太后都没有她威风。

宁皇后那个病秧子，肯定熬不到那一天。

就是现在宠冠后宫的皇贵妃，也得看她的眼色行事，想想就令她兴奋。

这里，许嬷嬷还在做着隐形皇太后的美梦，却不知他们的对话，却已经传到了显德帝的耳朵里。

显德帝听了之后，神色都没变一下，二皇子和许嬷嬷是什么人，他早就明白，却一直听之任之，自然有他的道理。看看现在，支持二皇子的大臣，不是已经越来越少了吗？

只是想到许嬷嬷竟然还妄图控制二皇子，成为隐形的皇太后，他还是再次动了杀心，不想继续留着她了，免得让他恶心。

因为他想起了苏婉曾经给自己举的关于皇帝奶娘的例子

后来他才知道，苏婉说的都是历史上真实发生过的例子，只不过不是本朝，而是另外一个世界的，跟本朝高度相似的朝代。

若是二皇子真登上皇位，这个许嬷嬷岂不是跟另一个朝代的“客氏”一样了？说不定还犹有过之。

想到这里，显德帝心里就生出一股暴虐之气，对于二皇子也越发不喜了。同时对于奶娘制度，也越发重视了。

“陛下，这许氏对皇贵妃娘娘不敬，要不要奴婢派人将她……”杨永一边说，一边将手横在脖子上，做了个抹脖子的动作。

嘴上说的虽然是许氏，其实矛头指的却是二皇子。

显德帝摆摆手，含笑说道：“不必，暂且先留着，朕可不希望她这么容易就死了。”

杨永闻言，心中一寒，心里默默为二皇子默哀。

若是陛下现在就处置了二皇子，那说不定对二皇子还有一点父子之情，有意留他一条性命，但若是有意放任，就是让他自取灭亡了。

这说明陛下已经彻底厌弃了他。

“继续派人盯着，朕倒要看看，朕那好儿子到底要蠢到什么地步。”显德帝淡淡说道。

“是！”杨永说道，顿了顿，杨永又道：“陛下，轻恕奴婢多句嘴，陛下是不是让皇子们早早就藩比较好？”免得将来跟九皇子争夺皇位。

显德帝头也不抬地说道：“朕自有打算。”

……

次日，二皇子果然申请出宫了。

显德帝也没多问，知道他是去拜见皇叔，就放行了。

这让二皇子大大地松了一口气。否则，万一父皇盘问起来，他也不能肯定，自己是不是会露出破绽。

晋王得知二皇子来拜访的消息，先是愕然，随后就十分感兴趣地挑眉笑了起来。

夏夏蹙起眉头，在一旁问道：“他来做什么？”

晋王却道：“无事不登三宝殿，大概是有事求本王。对本王来说，或许是件好事也说不定。”

说完，便让人请二皇子进来。

晋王让丫鬟给自己整理了一下衣裳，这才缓步走了出去，准备迎一迎。

他虽然二皇子的皇叔，但是皇帝的弟弟和儿子，还是有些不同的，夏夏也跟了上去。

二皇子见到晋王亲自接了出来，心中亦是惊喜，脸上的笑容便真实了几分，上前微微躬身行礼道：“见过皇叔。”

晋王急忙亲自搀扶他，颇有些诚惶诚恐地说道：“二皇子不必多礼，真是折煞本王了。殿下可是皇兄唯一的嫡子，地位尊崇，将来说不定就是……岂能向别人行礼？”

晋王的话，简直说到了二皇子的心坎儿里，顿生知己之感，心里对这位皇叔越发亲近了，眼圈微红，动容说道：“也只有皇叔会这么想了，除了皇叔，还有谁把我这个二皇子放在眼里？”

“殿下这话从何说起？”晋王携着二皇子进了客厅，皱眉诧异问道，“难道还敢有人对殿下不敬？简直岂有此理？”

二皇子闻言，心里越发委屈了，轻叹一声说道：“皇叔有所不知，父皇……迷恋女色，对皇贵妃宠信有加，被皇贵妃撺掇，对我们这些儿子很是冷淡，就连母后这样人人都称颂的贤后，也被父皇给关起来，所以，我虽然身为嫡子，却不受父皇宠爱，宫里根本没有人把侄儿当回事，侄儿……”

二皇子原本是想要示弱，激起晋王的同情心，没想到说到这里，二皇子也多了几分真情，竟是直接落下泪来。

晋王听到这里，叹息着摇了摇头，说道：“皇兄可真是，就算再宠爱皇贵妃也不该……算了，不说这些了。夏夏，去端盆水来，给二皇子洗脸。”

“是，王爷。”

二皇子听到“夏夏”这个名字很奇特，声音又清脆好听，好奇之下，不免抬头看了一眼，却发现是个美貌无比的小太监，而那小太监还对他嫣然一笑，他的眼睛一下子就直了。

－－－－－－题外话－－－－－－

嘿嘿，万更了，明天会继续加油滴！么么哒。（╯3╰）（╯3╰）（╯3╰）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百零三章共享天下

当夏夏端着铜盆过来的时候，二皇子梁檀依旧一副呆头鹅的模样，看得夏夏不由“扑哧”一笑，才终于拉回了二皇子的心神，脸一下子就红了。

他如今还住在撷芳殿，母后又被关了起来，父皇又像是遗忘了他一般，根本没有给他安排教导他人事的宫女。不过，男人对这方面，总是无师自通的。

他身边又一直有美貌宫女伺候，都是宁皇后亲自为他挑选的，本来就算是他的人了，所以，他私底下已经宠幸过了，也算是通了人事。

只是，他也只能碰碰身边的宫女，因为皇宫的宫女，都算是父皇的，他若是喜欢，必须要向父皇讨要，父皇再赐给他，但是，他却没有这个胆子。

身边的宫女再美貌，两个月过去，也没了新鲜感。

初次见到与众不同的夏夏，才会如此失态。

他还从没见过如此狡黠、如此鲜活的女子！那些宫女跟她一比，简直就是呆板无趣的木头，就算夏夏的长相，不比她们漂亮多少，他依旧惊为天人，心动不已。

“皇叔，这位是……”二皇子尴尬地轻咳一声，向晋王询问道。

刚才，夏夏在他面前尽露女儿娇态，所以，他丝毫不怀疑她女儿身的身份。

若是别的女人，晋王说不定随手就给他了。

只是，夏夏对他有大用，他是不可能会割爱的。

再说了，二皇子还没出宫建府，就算给了他，他也不方便带进宫。

因此，便招了招手，让夏夏到自己身边来，搂住了她的纤腰，说道：“这是本王的爱妾。”

二皇子其实早就猜测，只是心里还存在一丝侥幸，现在，见到晋王的态度，就知道他很宠爱这个叫夏夏的女人，不会轻易给了他，脸上露出显而易见的失望之色，微微摇头叹息，看着夏夏的眼神中，充满了遗憾和不甘。

晋王哈哈一笑，松开了夏夏，说道：“二殿下，大丈夫何患无妻，何况殿下身份还如此尊贵，身为皇兄嫡子，将来必定能继承大统，坐拥佳丽三千，哪个不比夏夏强得多？”

夏夏听到晋王如此贬低自己，不由暗暗翻了个白眼，偷偷掐了他的胳膊一把。

二皇子闻言精神一振，只觉得晋王的话，句句说到了自己的心坎儿里，顿觉神清气爽，连晋王刚刚拒绝了自己，也不放在心上了。

他是父皇唯一的嫡子，没有人比他更适合做太子，皇位早就被他看成了自己的囊中之物，只是父皇迟迟不肯立他为太子，让他心里十分憋屈难受。

跟江山社稷相比，区区一个女人又算得了什么？

“若是父皇也像皇叔这样想就好了，只可惜……”二皇子神情低落地叹息一声，脸上露出一丝怨恨。

晋王闻言笑道：“二殿下也别怪皇兄，我想皇兄也是一时糊涂而已。毕竟，立嫡才是正统，皇兄迟早会清醒过来的。”

“什么一时糊涂！”二皇子被晋王彻底激起了心中怨气，恨恨地道：“我看父皇根本就是色令智昏，受了那个贱人的挑唆，无视祖宗规矩，有意立她的儿子为太子，父皇已经不是当初的父皇了。”

二皇子这话可谓大逆不道，只差说皇上是个好色无德的昏君了。

他心中的怨气，由来已久，只是往常无处发泄，现在终于有了发泄的渠道，立即就憋不住了。

晋王听到二皇子“辱骂”显德帝，心中大快，面上却带了点焦急和惶恐地劝道：“殿下慎言，小心隔墙有耳，万一被陛下听到了，殿下恐怕……”

二皇子其实一说完就后悔了，听到晋王的话，想到父皇的手段，立即吓得惨白，双腿发抖，坐都坐不稳了，惊恐而有防备地看了看四周，仿佛周围的人都要去告密一般。

晋王却笑着安抚道：“殿下放心，周围都是本王的人，必不会让殿下今天的话传出去的。”

二皇子这才松了口气，镇定了一些，只是脸色依旧不好看。

谁知晋王话头一转，又道：“只是，殿下甘心一辈子活在皇上的阴影之下，做一个连话都不敢说的惊弓之鸟吗？”

“我……我……我当然不愿意。”二皇子咽了口唾沫说道，“可是我又能怎么办？他是我的父皇。”他甚至连对抗他的勇气都没有。

晋王脸上的笑意更深了，“二殿下这次来找本王，不只是想要跟本王叙旧吧？”

二皇子这才想起自己的来意，急忙点头说道：“侄儿这次来找皇叔，其实是有一事相求。”

经过跟晋王的一番谈话，二皇子心里对他亲近了许多，觉得他十分了解自己，明白自己的处境，处处为自己设想，心里便真正将他当成了自己的长辈，升起了几分依赖之心，因此，有事相求时，也不觉得难以开口了。

因为他觉得皇叔一定不会拒绝他的。

果然，晋王笑道：“殿下有事尽管说，本王若是能做到，必定不会推辞。”

二皇子闻言，立即高兴地说道：“我就知道皇叔不是小气之人。”随后，他不知是兴奋还是紧张地舔了舔嘴唇，“我……我希望皇叔能助我登上太子宝座。”

见晋王皱起了眉头，他立即说道：“如果皇叔肯帮我，我将来登基之后，一定不会亏待皇叔的。”

晋王闻言，眉头却皱得更深了，叹道：“殿下，不是本王不帮你，而是本王有心无力呀！”

“皇叔……”二皇子焦急地正要说什么，却被晋王出口打断。

“本王只是藩王，圣上对我们藩王的态度你心里也清楚，本王哪有那个本事帮你。”晋王苦笑着说道。

“皇叔！”二皇子焦急之下，竟噗通一下跪在了晋王面前，“我求求你帮帮我吧，我知道皇叔有这个能力，除了皇叔，我根本不知道该找人帮忙了。只要皇叔肯帮我登上皇位，我……我……”

说到这里，二皇子发狠咬了咬牙，破釜沉舟般地说道：“我愿意与皇叔共享天下。”

即便是晋王听到这话，也不由有些心动，微微眯了眯眼睛。

但很快，他就将这丝心动给抛开了，这个江山只能是他的，他可做不到跟别人共享。

何况，别看他现在说得好听，当他真当上了皇帝，怕是第一个要对付的就是他。

晋王回过神来，脸上露出一丝惶恐之色，急忙虚扶道：“殿下这是做什么，快起来！你这不是让我为难吗？”

嘴上虽这么说，屁股却依旧稳稳地坐在椅子上，没有丝毫起身的打算。

“皇叔，侄儿求你了，您就帮帮侄儿吧！侄儿知道您一定有办法的。”二皇子伏在他的膝头，宛如一个晚辈求自家长辈一般，带着点亲昵和孺慕，哀求道。

晋王唇角微翘，脸上闪过一丝得意。

见到梁宏的儿子跪在自己面前，这种滋味真是无法言说的美妙。

只可惜，不能让梁宏看到，否则，他真想看看，他的脸上是什么表情。

“唉，你可真会让本王为难。”晋王一脸为难地说道，但语气却已经松动了。

二皇子闻言大喜，再次说道：“求皇上可怜可怜侄儿吧！难道皇叔想眼睁睁地看着咱们大乾的江山，落到一个血统不纯的小杂种手里吗？”

听到二皇子这粗俗的言语，晋王下意识地皱了皱眉头，心中鄙夷不已。

这二皇子真是越发不堪了，也不知道从哪里学来的这些脏话？怪不得显德帝看不上他。

夏夏看向二皇子的眼神里，也露出了几分轻视不屑之色。

其实，二皇子翻来覆去也就只会这几个词而已，皇后被关之后，许嬷嬷也没了约束，本性就露了出来，说话自然也没太多顾忌了，这话便是二皇子从她口中说出来的。

若是皇后还在管理后宫，许嬷嬷是万万不敢在二皇子面前爆粗口的。否则，一旦被发现，宁皇后必定饶不了她。

“你起来吧！本王答应帮你就是了。”良久之后，晋王才幽幽叹息一声说道。

二皇子脸上顿时被惊喜充斥，立即激动地说道：“侄儿谢皇叔，皇叔对侄儿的恩情，侄儿永世不忘。”

说完，这才站了起来。

等二皇子重新落座之后，晋王才说道：“本王是藩王，不能在京城久呆，就是帮你，能力也有限，你也不要抱太大的期望。”

梁檀正高兴着，闻言也不在意，说道：“皇叔只要肯帮侄儿，侄儿就已经很满足了。”

晋王点了点头，说道：“既如此，那本王就发动几位大臣，让他们上折子请求皇上立殿下为太子。”

梁檀的目的正是这个，闻言，忙不得地点头说道：“有劳皇叔了。”

“只是殿下不要抱太大期望，毕竟，圣上一向独断专行，未必就会听从大臣的意见，何况，就像你之前所说，圣上膝下还有一个九皇子。”晋王说道。

梁檀脸色这才变了，不安而又茫然地说道：“那我该怎么办？”

梁檀性格优柔寡断，没有太多自己的主见，以前依赖宁皇后，后来依赖许嬷嬷，现在又要依赖晋王。

“陛下喜欢九皇子不是什么秘密，就算文武百官都站到你这边，皇上也未必会改变主意。所以，二殿下最好还是另做打算才是。”晋王压低声音说道。

“另做打算？皇叔的意思是……”梁檀怔怔地看向晋王，神色有些呆滞，似乎被吓到了。

晋王却不再继续说了，接过夏夏递过来的茶盏，惬意地呷了一口。

梁檀无措地站了半晌，脸上的神色也是一变再变，犹豫、恐慌、兴奋、惧怕、残忍、惧怕等等，最后，他的眼中闪过一丝阴狠，神色也终于坚定下来，他躬身向晋王行了一礼说道：“侄儿已经下定了决心，求皇叔指点一二。”

晋王说道：“本王没有什么可指点的，只是看在你是我的侄儿，我又非常欣赏你的份上，才多句嘴。因为，本王也不想看到我们皇室骨肉相残。”

梁檀听到骨肉相残，身体僵硬了一下，但还是强撑着说道：“皇家无亲情，他对我漠不关心，我又何必对他客气？”

晋王妆模作样地叹了口气，说道：“只要殿下能狠得下心就成，附耳过来。”

梁檀果然将耳朵凑了过去，晋王给他说了一番话，连夏夏都没有听到。

梁檀听完之后，脸色惨白，没有一丝血色。

晋王拍了怕他的肩膀，说道：“殿下，这是没有办法的办法，只要皇兄肯立你为太子，这种事就不会发生。”

梁檀闻言，郑重点了点头，脸色也缓和了些，看向晋王的眼神中，露出几分感激。

只要父皇肯立他为太子，将母后放出来，他就不会用最后的手段，否则，就不要怪他不顾念父子之情了。

有了注意，梁檀心中大定，回宫之后，就变得老实起来，再也没有了之前的浮躁。

中秋晚宴的时候，他见到皇贵妃，也没有露出什么愤恨之情，反而对她毕恭毕敬地，引得五公主对他频频侧目，苏婉也多看了他两眼。

晚上回到永宁宫之后，苏婉对显德帝感叹道：“陛下，我看二皇子似乎比以前懂事了许多。”

或许说城府深了不少，不会将自己的喜恶全都摆在脸上了。

以前他每次见了她，那厌恶的眼神，可是从来都不加以掩饰的。

其他皇子和公主，可没有像他这样情绪外露的。

显德帝听到苏婉的话，却是露出一丝不以为然之色，说道：“但愿吧！”

他这个儿子已经被养废了，绝无掰正的可能，何况，他最近还跟晋王走得很近。他敢肯定，明天上朝，必定会有人重提立太子一事，正好也让他悄悄，到底是谁跟晋王同流合污，这朝堂也该到了清理的时候了。

共享江山？呵呵，真是好大的手笔！果然是他的好儿子，为了皇位，真是什么都做得出来。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，今天没有加上油，就这一更了，明天一点左右更新。应该不会拖延吧？噗…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百零四章重见天日

次日上朝之时，果然又不少人大臣开始重提立太子一事。

可惜，又被显德帝给压了下去。

另一波大臣，见立太子不成，就开始提起皇子就藩一事。

显德帝这次倒是没有一口否定，说是会考虑考虑。

大皇子年纪大了，就算不就藩，也该搬出宫外了，就藩也不是一天两天的事情，至少也要等他成亲之后，所以，此事倒也急不得，见圣上松了口，大臣们也就不再步步紧逼了。

其实，三位皇子早就该议亲了，只是，至今尚未确定储君，让不少人都有些犹豫，当王妃是不错，可是，现在的王爷，可不如以前的威风，相当于被变相囚禁于封地，没有多少实权的。

做太子妃则是不然，那可是下一任皇帝，跟藩王可谓天差地别。

宁皇后没有被关之前，二皇子是香饽饽，现在，却跟大皇子一个待遇了，除了那些低等官吏，还有那些打算孤注一掷，想要从龙之功的臣子们，大臣们基本都不想将女儿嫁入皇家，这就造成了皇子们乏人问津的景象。

当然了，皇子选皇子妃也用不着大臣们同不同意，决定权在皇上手里。

这次显德帝依旧没有同意册立太子，显然让二皇子很是失望，又大发了一通脾气，连许嬷嬷都没办法制止。

二皇子本来想要再去找晋王商议，可是晋王马上就要离京了，碍于身份，也不能频频跟他接触，否则，必定引起父皇怀疑，二皇子还没有这么无脑，只能按捺下这股冲动。

晋王是给他出了一个主意，可是不倒逼不得已，他是不会那么做的，否则，一旦失败，便是万丈深渊，他……输不起。

他想要跟许嬷嬷商议，但许嬷嬷只是个无知妇孺，耍点小聪明还行，那里懂得这些？这时候，他反倒是想起母后的好来，若是母后在他身边，肯定会为他出谋划策的。

梁檀急的团团转，像无头苍蝇似地转了半天，忽然眼睛一亮，想到一件事。

父皇虽然将母后禁了足，但是，但是却没说过，不让他们见母后。

甚至，他的妹妹五公主，每隔两天就回去陪母后说话。

他完全可以去见母后。

以前，他为了撇清自己，又听了许嬷嬷的话，很少去坤宁宫，就算逢年过节时，他也只是在外面磕个头，并不跟宁皇后见面，一时竟没有想起这一茬。

只是，很快，他又犹豫退缩了。

因为他心虚，更害怕母后怪罪自己不去看她。

他后来没有去见母后，也有这个原因。

但转念一想，母后是他的亲娘，只会看着他好，又怎么会怪罪他呢？

就算一时生他的气，只要他哄两句，她肯定会原谅自己的。

何况，他是她唯一的儿子，除了依靠自己，她还能依靠谁？

倒是许嬷嬷，知道二皇子要去见宁皇后，不由露出几分不悦。

说句不客气的话，她早已经把二皇子当成了自己的儿子，宁皇后虽然生了他，却从没管过他，二皇子是吃着她的奶水长大的，她在他身上倾注了全部的母爱。宁皇后对她的敌意，她不是不清楚，只是以前，她只能伏低做小，不敢有丝毫不满，现在，宁皇后落魄，她心里自然极为高兴。

只是，她也明白，没有了宁皇后，二皇子在宫中履步维艰，别说做皇上了，怕是将来连太子之位都坐不上，她也有自己的野心，听到二皇子要去见皇后，就算心里不满，也只能同意。

反正在她看来，宁皇后也活不长就了，以后等二皇子登基，这个后宫，还不是她说了算。

……

宁皇后平静地看着跪在自己面前，给自己行礼儿子，脸上没有丝毫激动之色。

她心里不是不气，不是不怨，但这些都远远不及她的心寒。

她对儿子的看重，远远超过对着皇上的看重，可以说，二皇子就是她的命根子。

她如此辛苦谋划，就是为了有一天，二皇子能够坐上那个天底下最尊贵的宝座。

可她怎么也没想到，她的儿子，竟然对她如此冷漠无情，为了明哲保身，恨不得与她脱离关系，连去皇上那边求情都不敢，更是一次都没有来见过她。

开始，她还为他找借口，觉得他是逼不得已。可是后来她日盼夜盘，他还是没有来过一次，她的心才渐渐冷了下来。

无论是他的本意也好，别人的挑拨也好，他做出这种事来，都让她对他冷了心。

“起来吧！无事不登三宝殿，说吧，你来看本宫，究竟有何目的？”宁皇后对他没了往日的慈爱，冷淡地说道。

她的态度，让二皇子不适地皱了皱眉。

“母后，我……”

宁皇后挥手打断了他，说道：“你若是想要解释就不必了，本宫没有兴趣去听。只说你来这里的目的吧？”

二皇子动了动唇，看着身形日渐消瘦，面容枯槁的母后，心中顿时一酸，不由落下泪来，咚咚向她磕了几个响头，哭道：“母后，儿臣不孝……对不起您……儿臣早就知错了，只是一直不敢来见您……”

宁皇后见状，也不由鼻子发酸，眼中含泪，这可是她的亲生儿子呀！

而且，自己的儿子自己清楚，他的本性是好的，心里也孝顺她，只是被那个许氏带歪了而已。

她其实，好几次都想要除掉许嬷嬷，可惜，因为顾忌儿子的想法，怕因为一个许氏破坏了他们的母子之情，早知如此，她就该早早将许嬷嬷给杀了。

不过现在不是想这些的时候，当务之急，是将儿子掰正过来，而不是任由许氏那个蠢妇作践他。

她有些明白，皇贵妃宁愿亲自带孩子，也不愿意用那些奶娘了。

当初她还嘲笑皇贵妃是小门小户出身，一身小家子气，享不得这泼天富贵，但是现在，她却觉得，皇贵妃的选择再明智不过了。早知如此，她也一定会自己带孩子，而不是将二皇子扔给奶娘照顾，让他跟自己离了心。

她压下心中的苦涩和不甘，说道：“好了，起来吧，时间有限，有什么话就直说。”

二皇子谢恩之后，这才抹着眼泪站起身来，恭敬地说道：“母后，父皇已经同意要长大的皇子们就藩了。儿臣年纪已大，若是不能封为太子，恐怕就要被打发去封地了，以后，再见母后一面也难。儿臣……儿臣舍不得母后。”

宁皇后闻言脸色一变，她担心的情况，终于还是发生了。

只是以前，她还有时间去谋划，现在，却是时间不等人了。

她就算不为了儿子，为了自己，也不能让自己的儿子，灰溜溜的去封地。

她的儿子，就应该是太子。

“哭什么？堂堂皇子，莫做那妇人之态！”宁皇后呵斥了一声说道，“事情还没到山穷水尽的地步。”

听到宁皇后的话，二皇子果然被安抚住了，眼睛一亮，期待地问道：“母后可是有了什么计策？”

宁皇后叹了口气，她的儿子还没有成长起来，还不能独当一面，她怎么能放心就这么离开？无论如何，在她闭眼之前，都得给儿子拼出一个前程来。

她闭了闭眼睛，说道：“你放心，你是本宫的儿子，本宫就是用尽全力，也会让你如愿以偿的。”

她也该到了出去的时候了，她会让众人知道，这宫中除了皇贵妃之外，还有皇后，还有二皇子。

她这么多年的皇后，也不是白做的，自然也有自己的人脉，只是以前，一直没有动用罢了，现在，已经容不得她再隐藏下去了。

晋王离开那天，坤宁宫突然传出消息，说是宁皇后病重。

显德帝亲自去看望宁皇后。

宁皇后毕竟是皇后，虽然被手底下的宫女连累了，但到底已经受到了惩罚，何况，她还有贤后之称，又为皇帝生儿育女，多年来，虽然也做了几件不妥之事，却也没犯什么大错，大臣们对她的印象都不坏，显德帝也不可能表现地太过无情，否则，倒是让人寒心了。

宁皇后的身体的确不太好了，原本就是强弩之末，虽然经过慧心找来的神医出手医治，有了很大的好转，但她的底子已经坏了，这一年又被幽禁，身体情况更差，已经支撑不了多久了。

显德帝见状，也不想让人说他太无情，就赦免了宁皇后的罪，给她解禁了，只是碍于她身体不好，并没有让她继续管理后宫，只让她安心养病。

即便如此，宁皇后终于还是重见天日。

五皇子还有二皇子，都不由喜极而泣。

宁皇后被放出来之后，有些人也按捺不住，开始蠢蠢欲动了，投向二皇子阵营的人，竟是一下子就多了起来。

宁皇后解禁之后，倒是安分守己，没有出什么幺蛾子，似乎真得只是在养病。

苏婉还特意去看过她一回。

发现宁皇后的身体状况绝非外面传得那么严重，若是调养的好，就是活个两、三年，也不是问题，若是没有调养好，说不定半年之内，就能一命呜呼。

但宁皇后向来坚强，又十分能忍，她不会这么轻易就倒下去的。

－－－－－－题外话－－－－－－

稍后修改~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百零五章你可真好！（二更）

宁皇后重见天日，修养了一个多月之后，终于有了动静。

却并非劝皇上册立二皇子为太子，而是，退而求其次，想要为二皇子，还有大皇子、三皇子选妃，并委婉提出，三位皇子年纪已经大，不是适合住在宫里，该出宫建府了。

因为未就藩，暂且不封王，只是秃头皇子。

其实，宁皇后这也是变相地为他们拖延就藩的时间。

若是皇帝健在，又十分看重儿子的话，基本不会让儿子过早就藩的，就算有时候册立了太子，只要皇上舍不得其他儿子远走，也可以留他们到新皇登基。

宁皇后提出这个要求，可谓是合情合理，何况，她还拿自己的身体为借口，说自己想要在闭眼之前，看到二皇子娶妻生子。

显德帝大概是顾念多年夫妻感情，便没有拒绝。很干脆地让三位皇子出宫了，皇子府都是现成的，毕竟，王爷们都就藩了，因为是临时王府，自然远远不及封地的王府，其实，封地的王府，严格来说，不能称之为王府，而是称之为王城了。

但即便如此，也让三位皇子十分满足，至少有了自己的地方了，而不是跟其他皇子们一起挤在撷芳殿，一举一动都在别人的眼皮子底下。

因为宁皇后的这个举动，让胡妃和淑妃都对宁皇后多了几分感激，毕竟她们的儿子也算是受益了，就算当不上太子，晚几年去封地也是好的，何况，留在京城，机会也大一些。

显德帝之所以会这么痛快的答应宁皇后，当然不是因为他对她起了什么恻隐之心，或者顾念两人的夫妻感情，而是他本就有意如此，三位皇子的确不该留在皇宫里了，现在，不过是顺势而为罢了。

至于三位皇子的选妃事宜，显德帝也全都交给了宁皇后和孙淑妃处理，若非胡妃依旧在禁足，说不得也要插一脚。

皇上对三位皇子的态度，似乎让某些人看到了曙光，众人对皇子们的婚事，又积极起来，尤其是二皇子，自从宁皇后被解足之后，势头一片大好，皇上对二皇子也不再是不管不问了，似乎有了重用的迹象，二皇子一时风头无量。

虽然还没有被封为太子，他却几乎是太子自居，就连性格也嚣张跋扈了不少，若非还有皇后压制，时时耳提面命，他现在不知道会张狂成什么样。

宁皇后见到皇上开始关心二皇子，心里自然高兴，只是，心里总觉得有些没底。皇上忽视了二皇子那么多年，怎么就突然开始关心他了？她可不认为是皇上是因为自己快死了，对自己心怀愧疚的缘故，可除了这一点，还能是什么原因？

自从她那天向皇上说自己命不久矣，皇上放自己出来之后，对她提出的要求，也基本没有反驳，这难免也给了她这样的错觉，可她依旧觉得心慌不已。

倒是高嬷嬷见她忧心，不由劝道：“娘娘就不要胡思乱想了，皇上看重二皇子，这是好事，无论圣上出于何种目的，对二皇子改变了态度，二皇子得到的好处却是实打实的，现在一切都在朝着好的方向发展，您还能担心什么呢？”

比起几年前，高嬷嬷老了不少。

当初，宁皇后重用慧心，不但冷落了她，还打发她去照顾五公主，但宁皇后落难之后，她又义无反顾地回到她身边，与她同甘共苦，宁皇后对高嬷嬷，既愧疚又感激，对她越发信赖了。

“嬷嬷说的极是，或许真是我想多了。”宁皇后也放下了心，又说起了开心地事情，道：“嬷嬷觉得哪家的闺秀比较适合做二皇子妃？”

高嬷嬷笑道：“娘娘心里想必已经有数了，老奴又何必献丑？再说了，老奴目光短浅，哪能比得上娘娘高瞻远瞩。”

“嬷嬷实在太自谦了，这一路走来，若不是你一直提醒我，我哪能活到现在？”宁皇后摇头笑道。

其实，现在宁皇后为二皇子选妃，首先看的不是听女方的样貌人品，而是她的家世，能给二皇子带来多少助力。

她最中意的，莫过于内阁阁老们的女儿或者孙女了，但她知道那是不可能的，不但阁老门不会同意，皇上更加不会同意，没见到皇上正在逐渐削弱外戚的影响力吗？

就算以后不会给皇子们选平民的女儿为妃，也不会选择重兵在握的勋贵，或者一二品大臣的女儿的。

所以，她只能选择那些官职不算太起眼，但影响力颇大，或者深受皇上信任的大臣之女了，如今已经有了眉目了。

怕只是怕，皇贵妃会横插一脚，扰乱她的计划。她太明白皇贵妃对于皇上的影响力了。

她可不相信，皇贵妃会眼睁睁地看着二皇子上位。

二皇子一旦登基，皇贵妃和她的一双儿女还能落得了好？

皇位之争，不是你死就是我活，绝对没有什么心慈手软之说，那皇贵妃再心善，涉及到自身安危，恐怕也坐不住。

勤政殿后殿——涵春室。

苏婉刚跟显德帝，还有团团圆圆一起用完午饭。

两个小家伙玩了一会儿之后，自觉去午睡了。

无论是勤政殿，还是永宁宫，都有他们的卧室，都是他们的家，他们可谓熟悉地不能再熟悉了。

苏婉原本也想去小憩一会儿，却被显德帝一句话给阻止了——

“婉儿就没有什么话想要问朕吗？”显德帝问道。

苏婉闻言先一怔，随后便明白了他话中之意，眼中带着几分打趣之意，笑道：“陛下莫不是在说皇后和二皇子一事，怕我误会了你？”

显德帝也笑了，认真看着苏婉说道：“婉儿明知故问，你该知道朕有多在意你的感受？朕不希望你不开心。”

“我没有误会你，也没有不高兴。”苏婉平静说道。

“真的？”显德帝却有些不相信。

苏婉见状，忍不住丢了个白眼给他，反问道：“怎么，在你眼里，我就那么不知好歹吗？”

说完，也不等他回话，又轻哼一声，说道：“再说了，我知道陛下这么做，肯定有自己的打算，绝不会对不起我们母子三人，这就足够了。”

显德帝闻言，心里十分欣慰，伸手将苏婉捞在怀里，说道：“婉儿，你可真好！”

苏婉心里高兴，嘴上却说道：“这就算好了？难道非要我跟你大闹一场，才算正常吗？说到底，你心底还是不相信我。”

“朕不是不相信你，朕这不是怕你多想吗？”显德帝低声解释道，以前，婉儿可没少因为胡思乱想，就对他发脾气。

“那你现在可以把心放到肚子里了，我真没多想。你这么郑重其事地跟我解释，我才会觉得你心虚呢，明白吗？”苏婉说道。

“好，朕明白了，朕不说了，这样好了吧！”显德帝哭笑不得地说道，婉儿还真跟以前一样难缠。

苏婉从他怀里抬起头来，伸手搂住他的颈项，用力拉低他的头，吻上了他的唇，跟他厮磨一阵，最后，还轻轻咬了一下他的舌头，这才退了出来，用奖赏一般的口吻说道：“这才乖！我这次就……唔……”

显德帝的眼神幽深无比，看着她笑意盈盈地模样，不等她说完，就忍不住又将自己的唇印了上去，一边亲吻着，一边急切地抱着她往里面的卧室走去，最后一同倒在了大床上，直到两人吻得气喘吁吁，衣衫凌乱，这才停了下来。

两人额头相抵，显德帝看着身下之人的眼睛，认真说道：“婉儿，你放心，朕永远也不会伤害你们母子，更不会允许任何人伤害你们。”

苏婉也回望着他，眼中满是信任之色，她用自己的额头磨蹭了他几下，笑道：“我知道。”

这么多年来，他待她始终如一，尊重她，爱护她，对团团圆圆更是完全尽到了父亲的责任，她又怎么会不相信他呢？

最终，两人都没有睡成午觉，很不知羞耻地厮磨了一个下午。

将近年底的时候，宁皇后终于选好了三位皇子妃的人选，只要显德帝同意了，就算是定下来了。

大皇子梁梓定下的是理国公的嫡孙女，也就是胡妃的侄女，算是亲上加亲。

三皇子梁桢定下的亦是孙淑妃的娘家——景川侯府的女儿。

与他们相比，二皇子妃的出身就不那么明显了，只是一个正五品的礼部郎中的女儿，但她跟宁皇后一样，是出身书香门第。

宁皇后本就是文官之女，再加上父亲的人脉，很容易得到文官的拥护，再加上一个同样出身书香门第的儿媳妇，其父虽然官职不高，家族却是传承已久，祖上甚至还出现过宰相，在读书人眼中，很是有些声望，最重要的是，他们坚定拥护正统，坚决奉行“有嫡立嫡无嫡立长”的政策，坚持立二皇子这个嫡子为太子，若是娶了他们家的女儿，就相当于，很多读书人都站在了二皇子这边，二皇子绝对是如虎添翼。

文官虽然没有兵权，但是在皇上面前，却很有话语权，很有影响力，更掌握着天下的舆论，以后也不愁没有人为二皇子造势了。

有了他们的支持，就是陛下也得顾忌一二。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，十分抱歉，本来想要多更的，氮素卡文了。o（╯□╰）o…我不会一直卡到结尾吧，哦NO…。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百零六章凭什么？

宁皇后觉得，自己为二皇子选的皇子妃，跟另外两位皇子相比，实在是太不起眼了，陛下应该不会过于为难她，所以，她信心满满地来见显德帝了。

其实，对于儿子只能娶一名五品官的女儿为妻，宁皇后心里不是为儿子感到委屈，也不是不愧疚，但这是目前对他们来讲，最好的选择，更别说，这样做还能打消皇上对二皇子的猜忌。

当然，她会定下礼部郎中何家，除了何家本身就支持立嫡之外，也因为他们私底下接触过，何家也很乐意接受宁皇后抛出的橄榄枝，也正因为大致已经敲定了婚事，宁皇后才将此事禀报给皇帝。

“你已经决定好了？”勤政殿里，显德帝看着宁皇后淡淡问道。

宁皇后恭谨地笑道：“陛下说笑了，这哪能是臣妾可以决定的？臣妾，只是觉得她们的身份，正好跟三位皇子相配而已，就连八字都是极为相合的。”

“原来皇后私底下已经合过他们的八字了。”显德帝语气莫名地说道，令人丝毫听不出喜怒。

这表明，二皇子的这桩婚事，绝非宁皇后一厢情愿，何家同意了。

如此，以后发生什么事，他也不算冤枉了何家。

宁皇后闻言，神色忍不住微微一僵。

所幸，显德帝并没有等她回答，而是继续说道：“既然你们都已经商量好了，朕又怎么会不同意呢？否则，岂不是显得朕太不通人情了？”

宁皇后闻言，原本紧绷的心神，一下子就放松了下来，心中的紧张忐忑瞬间被惊喜所代替，她立即向显德帝福身道：“妾身替几位皇子谢过陛下了。”

“他们也是朕的儿子，朕自然希望见到他们好。而你是他们的母后，绝对不会害他们，朕当然相信你的选择。”显德帝淡淡说道。

宁皇后含笑谦虚了几句，又问道：“陛下，三位皇子的婚期……”

“这个倒是不忙！他们不过才十五六岁，还早着呢！晚两年成亲也无妨。”显德帝说道。

宁皇后却露出一丝悲戚，眼圈微红，哽咽地说道：“可臣妾怕自己等不到那一天了。”其实，她更怕里面有什么变数，她迫不及待地想要将何家绑上二皇子的大船。

显德帝眼神微闪，说道：“怎么会？太医说了，只要皇后少操些心，静心养病，就可以延长寿数，皇后何必如此悲观？”

“可是……”宁皇后还想再辩，却见显德帝皱了下眉头道：“皇后若是么有其他事，就先退下吧！”

宁皇后无法，只能恭顺地行礼后退了下去。

虽然有些失望，到底也算是达成了目的，很快便收敛了愁容。

既然何家的姑娘过两年才嫁过来，那她就不得不给二皇子准备几个侍妾了，毕竟，二皇子年龄大了，又马上就要迁出皇宫居住了，没几个人伺候也不方便。

马上就是新年了，这也是三位皇子住在宫里的最后一年，新年一过，他们会立即搬出皇宫。

不过，三位皇子对此并没有什么不满，甚至还很高兴，毕竟，谁都愿意拥有一个自己的地盘，又不是就藩，想进宫随时都可以，他们又有什么不满意的？

新年刚过几天，苏婉就收到了一个天大的好消息。

显德帝派人下西洋的船只回来了。

这次，担任下西洋总兵正使一职的是——内官监的掌印太监姚嵘，亦是当初陪伴显德帝一起长大的太监之一，曾经内书房上过学的。

内官监最初权利也很大，只在司礼监之下，最主要的就是管理宫人，具体就是掌管，木、石、瓦、土、搭材、东行、西行、油漆、婚礼等等，火药十作，及米盐库、营造库、皇坛库，凡国家营造宫室、陵墓，并铜锡妆奁、器用暨冰窨诸事，相当于外庭的工部。

苏婉身边的太监王炳，就曾经是内官监的太监，姚嵘算是他的顶头上司。

为什么会派姚嵘去，除了显德帝信任他之外，还因为他品性极好，又聪明伶俐，思维敏捷，学识极为丰富，比较熟悉各国地理、历史、文化、宗教，还有一定的造船知识，而且身体也极为强壮，是最适合的人选。

姚嵘也的确没让显德帝失望，不但带回来了番薯，马铃薯，还有一些水果蔬菜的种子。比如，西红柿，木瓜，草莓的良种、四季豆等等，只要不耽误时间，容易带回来的东西，他基本都带回来了，最重要的是，他还问清楚了这些作物的种植方法，并详细地记录了下来。

显德帝龙颜大悦，不但重重封赏了姚嵘，还封赏了他的家人，不但给了他兄弟一个世袭锦衣卫百户的职位，还特意从姚家旁支里过继了一个人给他，替他传承香火，还有一个世袭千户的职位。

当然，显德帝最重视的还是番薯和马铃薯，在种植之前，当然还要试吃一番。

这个苏婉就比较拿手了。

先是番薯，无论是生吃，煮着吃，开始烤着吃，都十分美味，只是简单地处理了一下，就已经征服了众人的胃。

何况，老百姓如今需要的只是饱腹，越是简单越好，至于那些太复杂的做法，现在根本用不上。

番薯不但美味，容易处理，还特别容易饱腹，显德帝非常满意，不但如此，他还特意请了内阁阁老，稍稍品尝了一下。

虽然姚嵘带回来的番薯和马铃薯很多，但是，如果真分摊下去，那就没多少了，显德帝不可能浪费的。

还有土豆，无论是炒菜，还是蒸着吃都是可以的，只是苏婉也郑重提醒了显德帝，那些变青、发烂、发芽的马铃薯有毒，是不能吃的。

对马铃薯来说，不同的地方，种植的时间也不用，有的地方只能种一季，有的地方却能种两季。

若是没有苏婉，即便姚嵘将马铃薯带了回来，有了种植方法，但毕竟水土不服，哪个地方更适合种植马铃薯，怎么种植最好等等，这些肯定要慢慢实验摸索的。

有了苏婉就不一样了，显德帝完全可以省略这一步，节省很多的时间。

苏婉对什么地方能种植马铃薯，如何种植，心里都门儿清，虽然她只是从书上看到的，属于纸上谈兵，但大致的情况总不会错，显德帝完全可以针对这一点，做出更加有效的部署。

至于番薯和马铃薯的种植方法，也是一通百通，只要掌握了诀窍，那些种植经验丰富的老农们，肯定很快就能掌握。

马铃薯的种植比较容易，将马铃薯切块，最好是带牙的，埋在土里，然后再施肥、洒水就可以了。

跟马铃薯相比，番薯就稍稍麻烦了些，还需要培育幼苗，采摘番薯苗，移栽等等很多步骤。

番薯有三个种植期，春、秋、冬皆可种植。

现在刚刚过了新年，现在育苗还不算太晚。

苏婉的外婆，以前就在自家院子的地里，种过番薯，苏婉当初还帮过忙，所以，倒是记得十分清楚，更别说，还有农作局的人，经验丰富的老农们帮忙，培育幼苗还算顺利。

为了就近照顾，她便在永宁宫里开始培育幼苗，因为事关千万百姓的生命，她也不敢懈怠，她几乎时时盯着。直到，番薯苗终于成功培育出来，才总算是松了口气。

因为没有时间耽搁，所以，姚嵘带回来的番薯，绝大多数都拿来育苗了。

第一次就是如此大的规模，引起了不少大臣的反对，在他们看来，这是在不保险，应该先拿出一小部分来实验，等培育好了之后，再大规模培育幼苗不迟。

可显德帝却等不及了，因为大旱之年，就在今年，越早种植下去越好，还有一点就是，他相信苏婉一定能做到。

不过，安慰大臣们的心，显德帝还是留下了一小部分番薯，以防万一。

苏婉这将近两个月，忙着育苗，对于后宫里的那些破事，基本就不放在心上了。

宁皇后也一直关注苏婉的动静，她本以为，苏婉会为了二皇子受显德帝重视一事，向皇上大哭大闹的，或者，在皇上面前挑拨离间，破坏他们父子关系，没想到，她竟然如此沉得住气，竟然什么都没有做。

不但如此，她还学起了那些乡下农妇，亲自下地种菜育苗，整天跟泥土打交道，简直丢尽了皇家的脸面，偏偏皇上还由着她，甚至撇着她一起胡闹。得知这件事后，不知多少后妃，在后面鄙视嘲笑皇贵妃呢！

就连宁皇后，心中对皇贵妃的行为也十分不屑，觉得皇贵妃是用这种方式，来吸引皇帝的注意力。

——为了争宠，皇贵妃真是无所不用其极。

这些嫔妃们心里十分不平衡，觉得皇贵妃太霸道，欺人太甚，皇上太偏心。

那些从番邦弄回来的稀罕物，凭什么只分给皇贵妃，而不给她们？甚至连皇后的份也没有。她们就算不受宠，到底也是皇帝的妃子。就算是做个样子，也该拿出来给她们尝尝鲜才是。

据说，那番薯十分美味，当初，她们都闻到了那股甜香的味道，食指大动，原本以为皇上怎么也会分给她们一些，谁知道，她们连见都没见到，全被皇上拿去给皇贵妃糟蹋了，凭什么？

－－－－－－题外话－－－－－－

o（╯□╰）o。我对自己的速度真是无语了，今天就这一更，明天早更一些，耐大家，么么哒。（╯3╰）稍后修改。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百零七章找上门来

嫔妃们也比并非稀罕那点东西，只是心里实在气不过。

——没有宠爱就罢了，总不能在物质上也亏待她们吧！

这可关乎着她们仅存的几分脸面。何况，几位皇子、公主们也想要尝尝鲜呢！因此，即便知道她们的行为可能会引起皇上的不悦，她们依旧去找宁皇后诉苦去了，希望宁皇后能够去劝一劝皇上，不能什么东西都只顾着皇贵妃，再怎么说，她们也是皇上的女人。

宁皇后虽然解禁后不管事了，但到底是皇后，所以，这些嫔妃们还是需要来坤宁宫请安，只是不需要天天来，隔三差五来一次就好，免得打扰宁皇后静养。

宁皇后听到众妃的来意，也没有感到太过意外。因为就连她都感到心里不平衡，何况是她们？要知道，就连二皇子和五公主，都没有尝到番薯的滋味呢！

明明有那么多番薯，皇上却宁愿全都给皇贵妃糟蹋了，也不愿意分给其他人一星半点，也着实太不像话了些。

鉴于皇上这段时间对自己不错，她提出的几件事基本都同意了，对二皇子也比较看重，宁皇后对于劝说皇上，也有了几分底气和信心，于是，便说道：“妹妹们的意思，本宫明白了，本宫会尽力劝一劝皇上的。”

孙淑妃闻言，笑道：“那妾身就替众位妹妹谢过姐姐了。我们也不是眼皮子浅，稀罕那点东西，只是，按照以往的惯例，每当有什么好东西，都会分赏下来，唯独这次例外，实在让我们有些摸不着头脑。生怕自己得罪了皇贵妃而不自知，这才想要姐姐去问问是怎么回事，也好让我们心中有数。”

其他人闻言，也都点头应和。

宁皇后叹了口气，点头说道：“我明白众位妹妹的意思，其实不光你们心中忐忑，就是本宫心里也没底。你们也都知道，本宫虽贵为皇后，可是在陛下眼里，却还不如皇贵妃的一根手指头。若是得罪皇贵妃，就是本宫也吃不了兜着走。”

众人闻言，均心有戚戚焉，神色落寞，没有说话。

皇后扫了一圈，发现周德妃没来，便能问道：“德妃妹妹为何没来？”

孙淑妃急忙解释道：“德妃妹妹受了寒，已经卧病两天了，所以，才没来向娘娘请安，还请娘娘恕罪。”

宁皇后露出恍然大悟之色，还有一丝微不可查的失落，若是以前她还掌管后宫，一点风吹草动都会第一时间知道，哪像现在，都是最后才知道。

“原来德妃妹妹病了，我竟是不知。可请了御医？”

淑妃脸上闪过一丝忧色，道：“请是请了，只是德妃妹妹的病来势汹涌，情况看似不太乐观。”

孙淑妃和周德妃感情一直不错，所以，对她的病情倒也十分关心。

“妹妹也不要太过忧虑，相信德妃妹妹吉人自有天相，一定会转危为安的。”宁皇后劝道。

孙淑妃只得勉强笑笑，说道：“那就承娘娘吉言了。”

她没有说的是，皇贵妃得知德妃得了重病之后，不但替她请了御医，还特意特意赐了药材，只是，德妃一直不敢用她赐的药材罢了。

众人又说了一阵就散了。

宁皇后先遣人去探了探显德帝的行踪，得知皇上刚刚下朝，正在勤政殿接见大臣，皇贵妃在永宁宫，这才收拾了一番，打算等会儿就去勤政殿见皇帝。

以前，还没有皇贵妃的时候，她若是有事，完全可以派人跟皇上说一声，皇上若是没事，大都会亲自过来一趟。

但自从有了皇贵妃之后，她就必须要亲自去见皇上了。

除非，她真得有很要紧的事情，否则，陛下根本不会过来，所以，大都是她去拜见皇上。

她并不希望自己去见皇上的时候，皇贵妃也在场，那会让她觉得，他们才是夫妻，而她才是个外来者。更别说，她也不想看到皇贵妃那张脸。

宁皇后去了勤政殿之后，在外面候了一会儿，这才见到显德帝。

经过，这段时间的调养，她的气色好了许多，不像在幽禁时那般枯瘦了，只是一直经受病痛的折磨，所以看起来比较寻常人还要显老一些。

她又比显德帝年纪略大，两人若是站在一起，很少有人认为他们是夫妻，所以，每当见到年轻俊美的显德帝时，她心里都很复杂。

她已经老了，可他却依旧年轻，年富力强，就好像被上天眷顾一般，她心里觉得很不是滋味，甚至有些自卑，不想要面对他。

但随即，她又惊恐地想到，显德帝正值壮年，离他退位，至少也得二十年的时间，陛下又是个注重养生的，说不定会活的更久，就算二皇子做了太子，恐怕到死也登不上那个至高无上的宝座，只能做一辈子的太子。

前太子不就是因为做太子太久，忍不下去了，所以才会逼宫造反吗？这就说明，她的儿子即便做上了太子之位，也未必就能登基为皇。

她突然有些明白，皇上为什么迟迟不立太子了。就是立太子也没用，除非……

她突然打了个激灵，不敢再想下去了，因为那实在太大逆不道。

可她的心，却依旧砰砰直跳，怎么都平静不下来，想到儿子隐隐向自己透露的口风，她竟也有些蠢蠢欲动起来。

她的时间不多了，没了她的保驾护航，二皇子就算登上太子之位，应该也坐不稳。知儿莫若母，她对自己儿子有多少能耐，一清二楚，即便让他做个守成之君，恐怕也做不好，但谁让他是她的儿子呢，就算他是扶不起的阿斗，她也要将他扶上那个至高无上的宝座，只有这样，她才能安心离开。

东暖阁里，宁皇后向显德帝行礼问安。

“臣妾给皇上请安……咳咳咳……”因为刚才情绪起伏过大，宁皇后的身体又弱，行礼刚行到一半，就忍不住撕心裂肺地咳了起来，一张原本蜡黄的脸色，也多了几丝潮红。

显德帝微不可查地蹙了下眉头，随后，就面无表情地让人给皇后赐座，淡淡说道：“皇后身体不好，不好好在坤宁宫养病，来朕这里做什么？”

他最近忙得不可开交，可没时间听她说一些鸡毛蒜皮的小事，他之所以接见皇后，也是怕她有什么重要的事情。

杨永见到皇后咳得这么厉害，神色早就戒备起来，使了个眼色，立即就有宫人早就戒备地挡在了皇后面前，不让她跟陛下多做接触，更有机灵的小太监，上前打开了窗子通通气，让皇后带来的病气散发出去。

原本以皇后的身份，是可以炕上坐的，但皇上赐座时，却有宫女阻止了宁皇后上前，反而搬了一个绣墩来，放在离显德帝比较远的地方，扶着皇后坐了。

杨永这才松了口气，心里对宁皇后却是腹诽不已——

后妃得病之后，是不能见面见圣颜的，就怕过了病气，毕竟，陛下万圣至尊，打个喷嚏，整个京城都要震三震，万一得了病，谁担当的气？她身为皇后，难道连这一点也不清楚？何况，她还病得还这么严重。

若是，皇后没有什么重要之事，还拖着病体来见皇上，那就真是其心可诛了。

当然，这一点，对于皇贵妃来说，是无效的，无论皇贵妃病得多严重，陛下恐怕也不会对她避而不见。

现在三位皇子的婚也赐了，她还真不明白，皇后还有什么大事要找皇上商议。

宁皇后被让到绣墩上坐下，心里原本还有些难堪，甚至不忿，但是看到周围伺候的宫人那戒备而又不满的眼神，立即就明白过来，她是被自己的身体给拖累了，脸色顿时就变得尴尬起来。

她病得久了，一时竟忘了这些忌讳。

不过，陛下肯接见她，就说明对她还有些情分，应该不会怪罪于她，这让她放心了一些，调整了一下心神，说道：“臣妾谢陛下赐座。其实，臣妾这次来，的确是有件事，想要询问陛下。”

显德帝闻言，就明白宁皇后来找自己应该没什么大事，心神先是一松，随后便隐隐有些不悦，但他还是控制住脾气，沉声问道：“什么事？”

宁皇后并未察觉到显德帝的不悦，其实，她还没彻底从刚才那个惊世骇俗的想法中回过神来，颇有些神思不属，听到显德帝的问话，便直接说道：“陛下，臣妾有一事不解，臣妾听说，姚太监这次下西洋，从番邦带回来了不少好吃又好玩的东西，按照惯例，应该分赏下来，让我们也长长见识，可是，臣妾跟诸位姐妹，都没有收到这些东西，臣妾便想来问问是怎么回事？”

说到这里，她又微微一笑，说道：“陛下千万别嫌臣妾小题大做，因为，几位皇子和公主来跟臣妾请安时，都跟臣妾说过，想要吃番薯呢？臣妾知道，陛下对皇贵妃的心意，只是，陛下就算宠爱皇贵妃，也不该将所有东西都给留给皇贵妃呀，毕竟，皇贵妃就只有一个人，东西那么多，想吃也吃不完，说不定还会浪费了。所以，臣妾便想求皇上，将东西匀给臣妾等人一些，至少也要让孩子们尝尝鲜不是？”

－－－－－－题外话－－－－－－

orz，总是爆发不了，o（╯□╰）o。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百零八章杀机(小修)

宁皇后说完之后，显德帝没有立即回答，只静静地看着她，看得宁皇后神色一僵，笑容险些都挂不住了，心里有些忐忑，暗暗思忖自己是不是哪里说错了。

就在这时，显德帝开口道：“谁告诉你，那些东西，是给皇贵妃吃的？”

宁皇后闻言怔楞了一下，突然想起之前听宫里的下人说，皇贵妃番薯吃不完，就将番薯切成几块，扔到水里玩，要么就瞎折腾，没几天，那些番薯都被糟蹋了好多，想到这里，她顿时又多了几分底气，面带微笑地说道：“陛下，难道那些东西不是给皇贵妃吃的，而是给皇贵妃玩耍的吗？这可是您派人下西洋，不远万里运回来的东西，听说，这一趟来回，还折损了不少人呢！若是只是为了讨皇贵妃欢心，陛下这种行为，未免也太……”

宁皇后没有说完，意思却不言而喻。她不就是拐弯抹角地指责显德帝此举太过昏聩吗？跟世上那些昏君又有什么区别。

宁皇后心里其实是有些感叹的，因为她当初竟然没看出来皇贵妃的本性，还对她心生好感，以为她跟那些宠妃不同，没想到，她终究还是成了引得皇上堕落的祸国妖妃。

如今，陛下连这种昏庸之事都做出来了，以后还有什么事做不出来？

“皇后这话是什么意思？朕怎么有些听不明白呢！”显德帝听出了宁皇后话中的未尽之意，眯了眯眼睛问道，眼神更是宛如两道冰箭，锐利地射向宁皇后。

宁皇后见显德帝似乎动了肝火，心中不是不惊恐，但还是咬牙强撑着说道：“皇上派人下西洋，花费那么大的财力、物力和人力，才弄回来这么多番邦之物，不就是因为皇贵妃喜欢吗？陛下为了博皇贵妃一笑，就如此大张旗鼓，劳民伤财，这哪像一个明君所为？”

显德帝闻言简直被她气笑了，眼中闪过一丝杀气，冷冷笑道：“皇后说朕不像是明君，那谁才是明君，二皇子吗？”口气中带着一丝轻蔑和嘲讽之意。

宁皇后刚说完，就知道自己一时冲动失言了，可谓是犯了显德帝的大忌，心里立刻就后悔了。听到显德帝的话，更是浑身都僵硬了，汗毛都竖了起来。

若是平时，给她一百个胆子她也不敢说出这种话。可是她刚刚升起了几分大逆不道的心思，想要自己的儿子夺得皇位，登基为帝，心神动摇之下，便有些方寸大乱，祸从口出。

可是，她知道，自己若是不做出合理的解释，陛下肯定不会饶过她的，她好不容易经营起来的局面，瞬间便会毁于一旦。

于是，她压下心中的恐慌，战战兢兢地从绣墩上站起身来，跪伏下去说道：“皇上恕罪，是臣妾失言了，臣妾真得不是有意藐视皇上，臣妾只是想提醒皇上此举有些不妥而已，臣妾真是一片好心，才不想让皇上走错路，没想到……”

“好心？”显德帝不由一声冷笑，“呵，宁氏，你什么都不知道，也敢在朕面前大放厥词，横加指责，真是好大的胆子！朕记得，你以前可没这么愚蠢！”

莫不是这段时间他对她的容忍，让她飘飘然不知所以然，不知自己姓甚名谁了，所以才如此张狂，连他这个皇帝都不放在眼里了？

又或者，她仗着自己身患重疾，以为自己不会拿她怎么样，因此，无所顾忌了。

跪伏在地上的宁皇后，听到显德帝说她愚蠢，脸上顿时火辣辣的，就好像被人在脸上扇了几百下一般，羞愤欲死，浑身都开始颤抖起来，但她还是控制住了自己，强撑着说道：“臣妾只是就事论事，若是陛下再不收敛自己的行为，任由皇贵妃顺着自己的性子来，早晚有一天，皇贵妃会被安上一个祸国妖妃的名头，难道陛下舍得？”

显德帝闻言，却仿佛听到了天下最好笑的事情，哈哈大笑了起来，笑了好一会儿，才停了下来，带着一丝轻蔑，一丝冷漠说道：“皇后与其操心朕和皇贵妃，倒不如在二皇子身上多下些功夫，朕可不希望朕的嫡子，是个一无是处，连扶都扶不起来的废物。”

宁皇后听到显德帝如此评价二皇子，衣袖下的拳头狠狠攥紧，心中的怒气和不甘一闪而逝——

在他眼里，她的儿子是一根草，皇贵妃的儿子就是个宝，简直欺人太甚。

想到这里，她硬撑着说道：“陛下，二皇子臣妾自会管教。臣妾无法决定陛下宠幸哪个嫔妃，但是，属于嫔妃们的那一份东西，却万万不能少，否则，我们一众姐妹，在宫里还有什么盼头，她们也是皇上的嫔妃，也都伺候过陛下，难道陛下忍心苛待她们？”

显德帝脸色一下子拉了下来，眯眼说道：“苛待她们？呵，真是好笑！该她们的份例，朕可从来都没少过，这一点，皇后难道不清楚？”

“以前臣妾打理后宫，自然清楚，可最近却一直是皇贵妃再管，臣妾当然就不清楚了。臣妾只知道，皇贵妃这一次，没有按照惯例，分赏大家。”宁皇后咄咄逼人地道。

“好好好，宁氏，你可真是朕的好皇后，为了区区一点口腹之欲，就胡搅蛮缠，置万千百姓性命于不顾，你岂配做一国之母？”

显德帝嗤笑一声，看着宁皇后难以置信的眼神，又继续道：“既然你想知道为什么，那朕就告诉你，那些番薯、马铃薯，都是被当成种子在用的，皇贵妃要那些番薯是在育苗，难道皇后连这点都不知道？”

他可没特意封锁消息，皇后难道就收不到消息？

“我……臣妾……”宁皇后顿时哑然，微微摇着头，似乎有些不敢不敢相信。她怎么也没想到，真相竟会是这样，她有些窘迫，又觉得有些丢脸，忍不住为自己辩解道：“陛下，臣妾生于书香门第，长于内宅，又长年居于宫中，并不懂稼穑，臣妾自然不知道皇贵妃在搞什么名堂，有所误会也在所难免。”

显德帝却不听她狡辩，淡淡说道：“你若真得心存百姓，爱民如子，又岂会不关注民生？民以食为天，最看重的便是庄稼，你身为皇后，又怎么能不关注稼穑之事？”想必把心思都放在勾心斗角，争权夺利上了。

“想当初，本朝太祖刚建朝时，郑皇后就在宫里开辟了两亩地，亲自耕种，历代皇后虽然不会像郑皇后那样亲自下地，却也很重视农耕，私下却也常常翻看农书，对于稼穑不至于对此一窍不通，而你，虽然贤后之名远播，却对农事、民生一概漠不关心，实在令人失望。”

听到显德帝的话，宁皇后脸色通红，羞愤不已，恨不得找个地缝钻进去。

被皇上这么一说，她以后还有什么名声可言。她知道自己这次丢脸丢大了。可是，这又怎么能怪她？

皇贵妃既没有开垦农田，更没有播种，一点都不像是在种田。她怎么知道她是在育苗？

而且，番薯是个稀罕物，她以前也没听说过皇贵妃擅长耕种，又怎么会种植这些东西？

最重要的是，皇贵妃的行为，一点也不像是在做正经事，在她们看来，根本就是在糟蹋东西，她们会误会也不足为奇。

可皇上说是育苗，她也只能认了。她倒要看看皇贵妃能弄出个什么名堂来。

“陛下，臣妾……”

“行了，你不必说了。”显德帝不耐烦地打断了她，“皇后身体不好，以后，就好好在坤宁宫养病，其他事少管。”

顿了下，他仿佛想起一件事，突然打量了跪在地上，面色惨白，摇摇欲坠的宁皇后，勾唇笑道：“既然皇后要卧床养病，肯定无法主持今年的亲蚕礼了，既如此，那就交给皇贵妃来主持吧！”

若无意外，每天春天，皇后就要进行一次礼仪性的亲手蚕桑养蚕的活动，祭先蚕神，跟皇上主持的先农礼相对。

天子亲耕南郊，皇后亲蚕北郊。

一般是在三月己巳日，举行祭礼，到时，皇后会带领嫔妃，还有一众诰命夫人，来到祭坛，跪拜、上香、献祭品，然后就是皇后的蚕桑礼，其实，实际上只是做做样子，采三片桑叶就可以了，然后上观桑台御宝座，观看嫔妃宫采桑，最后，蚕母将所采桑叶送入蚕室喂蚕，祭礼才算结束，皇后为天下织妇做出榜样，其他人无法取代。

这种祭祀仪式，对于一国之母来说，是一种无上的荣耀，也是一种身份的象征，以前，宁皇后就算身体不好，也都坚持亲自主持祭祀仪式。

前年，宁皇后没有来得及主持亲蚕礼，就被关了起来，后来又发生了很多事，自然不了了之。

但她现在已经被放出来了，她原本还打算，今年要借助亲蚕礼，重新出现在众人面前，光明正大地告诉众人，她才是一国之母，皇贵妃跟她比起来，根本不算什么？

可如今，皇上竟然剥夺了她主持亲蚕礼的资格，还让皇贵妃代替她，这怎么可以？！她绝对不接受。

想到这里，她不由抬起头来，诚挚地哀求道：“陛下，臣妾的身体没事，还能支撑下来，求陛下继续让臣妾主持亲蚕礼吧！臣妾已经没有多少时间了，难道陛下就不能大发慈悲，满足臣妾最后一个愿望，让臣妾再主持一次亲蚕礼？”

显德帝却不为所动，冷冷说道：“朕意已决，你求朕也没用。来人，将皇后送回坤宁宫，好好静养，没事不得外出。”

若非皇后还有用，他岂会继续留着她？

显德帝眼睛微眯，遮掩住了眼中浓浓的杀机。

想要杀了他，让二皇子上位，也不瞧瞧自己有没有那个本事。

宁皇后被“护送”离开之后，显德帝又道：“杨永，那些人又开始不安分了，你去敲打敲打，朕不想再看到这种事情发生。”

“是，陛下。”杨永躬身答道。

宁皇后回到坤宁宫之后，等“护送”自己回来的人走了之后，竟也忍不住摔了一个瓷器，发泄心中的怒火，胸口更是起伏不定，几乎喘不过气来，脸色难看至极。

她不配做皇后？谁配？皇贵妃吗？

皇上不就是想要等着她死了之后，给永宁宫那个贱人让位吗？哼，她偏不让他如愿。

皇后之位只能是她的，她就算死了，也绝对不能让皇贵妃坐到她的位子上。

宁皇后的的脸色一变再变，好不容易才平复下来，下一刻，身体突然一软，差点摔倒在地，幸亏被眼疾手快地高嬷嬷扶住了。

“娘娘，您这是怎么了？要不要请御医？”高嬷嬷焦急地问道，“我知道娘娘肯定受委屈，可您再生气，也不能跟自己的身体过不去呀！您忘了还有二殿下吗？”

宁皇后闭了闭眼睛，忍着眩晕和身体的虚弱，有气无力地说道：“嬷嬷放心，我不会死的。”

她还没有亲眼看到皇儿登上皇位，她怎么舍得去死？

她要当皇太后，就算只有一天，她也高兴至极。

无论如何，她都不能忍让皇贵妃抢了她的位子，否则，她做的一切都会成为无用功。

“嬷嬷，你去派人把二皇子叫来，本宫有话要跟他说。”

……

永宁宫里，摆满了各种陶瓷罐子，里面盛着番薯块茎，苏婉自然不可能将永宁宫给开垦做苗床了，更不可能建造液池育苗，所以，她只能用其他方法，只是育苗数量非常有限，所以，绝大多数番薯，还是要让农作局的人去操作。

苏婉之所以在永宁宫用陶瓷管子育苗，只是想要就近观察育苗的情况罢了。

半个多月后，坛子里的番薯，顶部已经长出了带着叶子的嫩芽，等番薯上长满了小苗后，就可以把它们揪下来，然后再放入水中，几天后长出根，然后就可以移栽了。

显德帝回到永宁宫的时候，苏婉正指挥众人将探子放到阳光充足的地方，又仔细地挨个检查番薯苗，时不时地在纸上记下什么，连显德帝在她身边站了许久，都么有发现。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百零九章铤而走险（一更）

直到苏婉记好了数据，转身要离开的时候，才发现了站在自己身边的显德帝，顿时吓了一跳，直到看清楚是谁，才大舒了一口气口气，有些无奈地说道：“陛下，你来了怎么也不说话，吓死我了，这都第几次了，还玩不厌呀！”

显德帝凑过去，揽住她的腰，笑道：“谁让婉儿这么不经吓。”

顿了顿，又似解释似抱怨地说道：“朕走路可是有声音的，是婉儿自己没发现，现在倒是怪起朕来了。你说你都忽略了朕多少次了？嗯？”

话语里，颇有几分宫廷怨妇的幽怨之意。

苏婉闻言差点笑出声来，却强忍着笑意，斜睨着他，打趣道：“真是得了便宜还卖乖，我以前怎么不知道你这般……无耻！”

原本苏婉想要说他不要脸的，但是有些说不出来，临时又改了口。

显德帝却丝毫不以为意，凑在她耳边，坏笑道：“婉儿，咱们做了这么多年夫妻，朕还以为你早知道了。”

说完，又咬了咬她的耳垂。

苏婉见他又开始一本正经地耍流氓，脸皮一热，但到底不像以前那样窘迫了，眼睛的余光看到宫女和太监都退地远远地，眼观鼻鼻观心，心里又轻松了一些，立即推了推他，眼波流转，轻哼一声说道：“我不知道。我若是早知道，我才不……”

“不怎么样？”显德帝打断了她的话，含笑看着她问道，眼中明显带着一丝打趣，还有一丝隐隐地威胁。

然而，苏婉却早就不怕他的威胁了，就是他板起脸里来训斥她，她都不怕，在她眼里，他现在就是个纸老虎，永远都不会伤害他，遂白了他一眼，继续说道：“我当初若是早知道你是这副性子，才不会向你妥协呢！”

苏婉这话，却明显是口是心非了。

若非显德帝一开始就厚颜无耻，威胁利诱，步步紧逼，他们俩也成不了好事。

可以说，苏婉从一开始，就知道这个人有多无耻的。

此刻，两人不过是打情骂俏罢了。

永宁宫里的太监宫女们，早就习惯了。

只要看到皇上来了，就会远远地退下的，因为皇贵妃脸皮薄，看到有人在场，会不自在。

显德帝闻言，低声笑了两声，说道：“婉儿，朕有没有跟你说过，你口是心非的样子，特别可爱。”

心里明明喜欢他喜欢的要死，却总是不肯承认，甚至特别喜欢打击他。

除非，她真情流露，又控制不住的时候，才会向他表白心意。

或许，在别人看来，这很别扭，但他就喜欢她这份别扭。她越是说反话，就说明越是在意他，这让他觉得十分可爱有趣。

“我哪有？”苏婉立即反驳，却明显底气不足，心里除了被戳穿的羞恼之外，更多的却是甜蜜。

“还说没有？现在不就是。”显德帝笑道。

“你……”苏婉板着脸，瞪了他一眼，却没有什么威力，反而像是在嗔怒，反倒将自己的脸给憋红了。

在不要脸这方面，她永远也比不上显德帝。

苏婉脸色微微黑了黑，挣开他搂在自己腰间的手，说道：“我现在还有正事要做，陛下自个儿进去坐会儿吧！我就不奉陪了。”

显德帝见到苏婉这副模样，便知道，她这会儿是真不想理自己了，便叹了口气，用低落的口气说道：“好吧！那婉儿你可要快一点。”

“知道了。”苏婉头也不抬地说道。

她现在不想理她，一旦理他，他又要缠上来了，什么都做不成。

见苏婉又再继续忙了，显德帝也收敛了脸上的笑意，变得正经起来，但是看着苏婉的眼神中，带着一抹温柔，一抹坚决。

如果说，他以前想要立婉儿当皇后，是因为爱她，想要给她最好的，弥补她的遗憾的话。现在，他却觉得，婉儿其实，很适合当皇后。

没错，她的确不够贤惠、不够端庄、不够大度，也不够八面玲珑，甚至对后宫这些弯弯绕绕都不太清楚，做不到跟人虚与委蛇，她的手段，简单而又粗暴，若是他不管她，她极有可能应付不了后宫的这些女人，就算有宠爱，也未未必能成功活下来，在这方面来说，她的确是不合格的。

但是，她却有她的优点，有她的独特之处，是别人远远比不上的，只凭这点，她就已经甩那些女人几百条街。

因为她仁善，心存百姓，她从不计较自己的利益得失，更不会整天想着争权夺利，为家族谋取利益。她能理解他的想法，明白他的政治理念，甚至能为他出谋划策，分忧解难，就算不能，她也会坚定地支持着他，信赖着他，能跟他齐心合力，与他共进退，这样的人，才是他最想要、也最适合他的伴侣，更别说，他还如此心悦于她。

他只有她一个女人，会一直护着她，所以她不需要跟那些女人勾心斗角，虚与委蛇，不也不需要装作贤良大度，她只要做她自己，就已经足够了。

婉儿在民间的名声，早已经远远超过了皇后，在诰命夫人之间的名声也不差。除非逼不得已，婉儿轻易不会与人为难，更别说，她还诞下了龙凤胎。就算立她为皇后，阻力也不会太大。

只是，宁皇后也没有犯下太大的错误，他若是贸然废了她，扶持婉儿上位，即便婉儿的名声再好，也难免会染上污点，因为众人会认为，宁皇后是因为婉儿被废的，婉儿的好名声，瞬间会毁于一旦，甚至会成为别人攻讦她的借口。

这是他绝对不允许发生的。

皇后得了重病，活不了多长时间了，等她死了，他再将婉儿立为皇后，肯定更加名正言顺，也没有人会指责婉儿的不是。但是，他却不想这么做。

因为，他不想让宁氏顶着皇后的身份去世，不想让婉儿做继后，更不想自己驾崩后，还要跟宁皇后合葬，虽然说，婉儿作为继后也会跟他合葬，可是，加上一个宁皇后又算什么？

他只想跟婉儿生同衾，死同穴。

在他心里，只有他跟婉儿才是真正的夫妻。

他跟宁皇后，顶多算是合作者罢了。

对于宁皇后，他之前，是有那么一点点愧疚的的，但是现在，这最后一丝愧疚也烟消云散了。

不要以为他没有看出宁皇后的想法，他在算计宁皇后和二皇子的时候，他们又何尝不是在算计他？

宁皇后为了自己的儿子，什么事做不出来？

同样，他为了婉儿，也什么事都能做出来。

他们谁也不欠谁。

他会给宁皇后他们一个机会，若是他们不上钩便罢了，他也就顺其自然，不会再特意去对付他们，但若是他们真动了什么大逆不道的心思，自己找死，那可就怪不得他了，这是他们自己的选择。

显德帝十分清楚，若是宁皇后还有时间，绝对不会铤而走险，而是会慢慢谋划。

可惜，宁皇后时间不多了，若是她安心让二皇子做一个藩王还好，她绝对不会上钩，可恰恰相反，她的野心很大，甚至已经成了她的执念，明知道二皇子资质平庸，不适合当储君，却依旧固地想要扶他上位，将皇位当成二皇子的囊中之物。

她只想着她自己和二皇子，何曾真正为江山社稷着想过？何曾为天下百姓着想过？

她这样的人，即便平时表面功夫做得再好，再贤良大度，大公无私，也改变不了她的自私自利的本性。

这样的人，又岂能跟他的婉儿相比？

他绝不会让婉儿，屈居与她之下。

小半个时辰之后，苏婉总算是忙完了，将院子里的番薯苗都检查了一遍，这才又回到显德帝身边。

“你怎么不进去，得要陪我一起吹冷风吗？”苏婉见显德帝还在原地站着，不由问道。

显德帝伸手搂住她的肩，一边往里面走，一边说道：“你都能在外面吹冷风，朕为什么不可？婉儿累了吧，要不要朕替你捏一捏？”

苏婉刚才弯腰去检查番薯幼苗，的确感觉有点累了，闻言，便点了点头道：“好呀！”

既然他有这份心，她何必推辞？

回到后殿的起居室，显德帝果真帮苏婉捏肩捶背，端茶送水，苏婉从来都不觉得受宠若惊。

因为在她心里，两人是夫妻，平等的，她能为他做这种事，他为什么不能服侍她？何况，这已经不是第一次了。

周围的太监宫女们，一开始的确是震惊万分，目瞪口呆，后来便习以为常，该做什么便做什么，不再大惊小怪了。

显德帝一边为苏婉捏肩，一边问苏婉舒不舒服。

一开始，他的手艺自然不行，不是太重了，就是太轻了，现在已经掌握了一些技巧，看苏婉舒服的表情就知道。

“团团和圆圆还没下学吗？”苏婉问道。

“嗯，看时间也差不多了，怕是又出去玩了吧！”显德帝笃定地说道。

苏婉叹了口气，说道：“这两个小家伙，真是太顽皮了，都不知道他们像谁？幸好你跟他们找了先生，约束他们，否则，还不知道会闹成什么样？”

显德帝为了让团团圆圆收收心，便给他们找了几位先生，给他们启蒙，培养他们的各种兴趣，也收敛一下性子，所以，他们现在也就没空来缠着苏婉了。

教导团团和圆圆的先生，并非什么大儒、侍讲学士之类的，而是从官员里挑选的人品好，为人踏实却又风趣，有真材实料的，且各有所长人来给他们启蒙，而且大都十分年轻，不像是去教导两位殿下，反而像是两位殿下的玩伴了。

即便如此，也让很多人羡慕地红了眼，毕竟他们已经入了皇上了眼。若是九皇子成了皇太子，得了皇太子的信任，说不定还能进詹事府的，将来成就不可限量。

这些人，都是显德帝精挑细选出来的。对于自己最疼爱，最看重的儿子，在教导方面，他又怎么会马虎敷衍呢！

跟明朝不一样，大乾朝还是很注重皇子的教育的，到了六、七岁，就会去文华殿读书。

明朝却只在意皇太子的教育，其他皇子一般不怎么管，一旦有皇子被确定出阁读书，就会被设立皇太子。

本朝同样也注重其他皇子的教育，只是不像对皇太子那么精心罢了，都是一般的侍读学士，侍讲学士来讲学，采取放羊的态度，学不学都在皇子自己。

然而，一旦被确立为皇太子就不一样了，皇太子的教育，就会由内阁大学士，太子太傅来负责教导了，平时还有侍读学士，侍讲学士打下手，教导的内容也跟其他皇子不用，还多了为君之道，平衡之道，御下的手段等等。

其实，他们就算教导为君之道，也是皮毛，毕竟，他们只是大臣而已。若是皇太子被皇上看重，皇帝肯定会带到身边言传身教。

因为没有设立太子，几位皇子都没有接受过储君教育，更没有机会跟内阁重臣们培养感情，自然就得不到他们的拥护，这也是为什么，内阁大臣们对立二皇子为太子，不积极的原因之一。

他们已经明白了显德帝的用意，何况，他们跟二皇子没有师徒之情，将来就算二皇子将来登基为帝，怕是也不会重用他们。这些精明的老狐狸们，早就已经都盯上了九皇子。

只是，他们也不会提立九皇子为太子，毕竟，九皇子还小，现在立为太子也不是好时机，所以，他们现在只能继续等。相信那天不会太远，皇上不是已经在为九皇子铺路了吗？

显德帝这么明显的偏心，让一众后妃们，都恨得牙根直痒痒。

尤其是宁皇后，嫉妒、愤恨而又不甘，以她的眼力和见识，不难猜出，显德帝是在为九皇子培养班底，陛下这么做，又置二皇子于何地？

她早就看明白了，陛下丝毫没有打算立二皇子为太子的意思。

这也是她为什么会同意二皇子的提议，准备孤注一掷，将皇位抢过来的原因之一。

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴，我又卡了。唉。

Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百一十章皇后千秋

宁皇后虽然已经下定了决心，但她也知道此事急不得，颇沉得住气。自那次在勤政殿见过显德帝之后，就彻底沉寂了下来，也不见外客，只安心养病。

其他嫔妃，原本还在等着宁皇后为她们主持公道，但见到宁皇后见过陛下后，就变得如此低调，以为她是在显德帝那里受到了挫折，也不大敢闹腾了。

随后，她们又被显德帝派来的人敲打了一番，就彻底老实了。

后宫里，又恢复到了表面的平静。

时间一天天流逝，两个月很快就过去了。

期间，因为皇后卧病在床，身为皇贵妃的苏婉亲自主持了亲蚕礼。

当天，苏婉从玄武门（神武门）出宫，去了北郊定安门外的先蚕坛祭祀，显德帝派兵一万人，分布于祭坛和沿途进行护卫。命妇文四品、武三品以上均各带侍女一名陪祀。

皇贵妃采桑三条，三公命妇采五条，列侯九卿命妇采九条。采桑完毕，以所采桑叶去蚕室喂养蚕母。礼毕赐宴，皇贵妃还宫。四月时，行治茧礼，即选蚕妇缫丝并织成绸缎。

因为举行了亲蚕礼的缘故，苏婉在众人面前，狠狠刷了一把存在感。

不过，苏婉的心思，却没有放在这上面，她的心神全部在番薯培育幼苗上。

现在两个月过去，番薯幼苗已经培育好了，然后，便是移栽了。

虽然，姚嵘带回来的番薯，都拿来育苗用了，也不算太多，只是顺天府一处地方，就能完全消化。

移栽番薯的地，自然早就准备好了，只要将番薯苗栽种下去就可以了。当然，种下去以后，还是需要人打理的，这样番薯才能长得更好，大约四个月后，就可以收获了。

到时候，还可以种植秋红薯，冬红薯。

显德帝显然和在意在番薯，这些番薯，都让人精心打理着，几下详细的数据，之后也好推广。

苏婉终究还是在宫里开垦了一小片地，用来种植，番薯、马铃薯。

苏婉还特意召了英勇伯夫人黄媛凤进宫了一趟，毕竟，她也喜欢种地，两人很有共同话题。

只是，苏婉让她进宫一次后，就不再继续召见她了，因为她已经怀孕了，还是她进宫后苏婉发现的，已经快两个月了，他们两口子竟然还都不知道，苏婉简直哭笑不得，连忙派人送她回去，让她好好养胎。

番薯移栽下去之后，基本就没有苏婉什么事了。

苏婉终于可以稍稍放松一下了，因为她知道，等旱灾来了，她的日子也不会太悠闲。

苏婉觉得好久没见陈雅琴，还有姨母了，心中甚是想念。虽然之前亲蚕礼的时候见过，但哪里说得上话，便特意召见了她们。

陈雅琴爽利依旧，灵璧侯夫人虽然老了几岁，身体却不错，因为日子顺心，又没了心结，还胖了一点点。

有了苏婉这个外甥女，灵璧侯夫人在侯府的地位，就更加超然了，几个儿媳妇还有众多小辈，都对她越发恭敬了。

所幸，灵璧侯夫人一生经历了很多风风雨雨，心性早就磨练出来了，并不会因为身份地位的改变，而发生太大的变化，只是，对于家中的小辈和下人越发严厉了些，一旦有人利用皇贵妃的名头在外生事，她第一个不饶他们。

变化最大的要属世子夫人余氏了。

自从苏婉成了皇贵妃后，她跟人相处之时，带了几分趾高气昂，每句话必说皇贵妃如何如何。之前进宫时，她还想让皇贵妃提拔一下她的娘家人。

其实，这也无可厚非，只是余氏的娘家，只守着一个世家的名头，内里却已经腐朽没落了，娘家男人都不争气，吃喝嫖赌样样精通，正事一个也不干。最近几年，因跟皇贵妃牵扯到那么一丝半点的关系，没少打着皇贵妃的名头在外头横行霸道。

不过，余氏求皇贵妃的时候，灵璧侯夫人也在场，话未说完就被她给及时打断了，没有让她得逞，回府之后，灵璧侯夫人更是狠狠将她敲打了一番，从那以后，就再也不带着她进宫了。

从那以后，灵璧侯夫人对于余氏也疏远了些。

直到余氏悔过自新，灵璧侯夫人对她的态度才恢复如初，只是依旧不肯带她入宫。

苏婉知道这件事后，派人查了查余家人，对于那些打着她的名头，败坏她名声的人，她自然没有什么好印象，只是，余氏家族也不是没有可造之材，对于这样的人，苏婉也不介意提拔一下，给他们一些机会。毕竟是亲戚，余氏也帮过她不少忙，她若是一点也不管，倒是显得她不近人情了。

当然，这些事，苏婉都是询问过显德帝的意思的。

显德帝有意为九皇子收拢人心，也不介意施恩一下。

苏婉知道显德帝对于外戚的态度，也知道外戚势力过大并不是什么好事，所以，她从来不会要求显德帝对灵璧侯府太过恩宠，否则，一旦灵璧侯府势大，显德帝必定如鲠在喉。对陛下，对灵璧侯府都不是什么好事。

就算显德帝知道，她并非灵璧侯夫人的外甥女，但在外人眼里，他们却是一荣俱荣一损俱损的，掰扯不开的，她本人也的确将灵璧侯府当成了自己的娘家，也不希望见到他们惹得圣上忌惮。

显德帝明白苏婉的顾虑，对于灵璧侯府当然会重用，但不会太过，更多表现在跟他们私底下的亲近上，比如，常常赏赐灵璧侯府，甚至，他还亲自陪苏婉回过灵璧侯府两趟，并没有大张旗鼓，只是像普通人家回娘家一般。

因为余氏最近表现良好，这次，灵璧侯夫人便带她进宫了。

余氏似乎真得反省过了，变得比以前更加沉稳了，显得不那么浮躁了，见到苏婉的时候，还露出几分羞愧之色。

待苏婉跟灵璧侯夫人叙旧完之后，余氏才郑重其事地向苏婉表达了感谢和歉意。

道歉是因为自己之前的行为给皇贵妃抹黑，感谢是因为皇贵妃提拔了她的娘家弟弟，那也是余家嫡系，唯一没长歪的人，虽然才能略显平庸，但也踏实肯干，将来未必没有出息。

苏婉久未见到亲人，心情起伏有点大，此时刚刚平静下来，闻言，打量了余氏一番，见她果真是悔改了，这才笑道：“大嫂子言重了，快免礼，这些都是陛下的意思，我并未出什么力。”

余氏心里却越发愧疚和感激，说道：“娘娘，臣妇不是不识好歹之人，若非娘娘的缘故，陛下又怎么会提拔余家，娘娘对余家的恩情，臣妇一辈子都不会忘记。”

苏婉见她说的真心实意，心里也是一松，亦多了几分真意，说道：“我相信大嫂应该比我更清楚，一个家族的兴盛，不能只靠一个人，陛下虽然给了令弟施展才能的机会，但若是余家其他人拖后腿的话，令弟将来的成就亦十分有限。”

听弦音而知雅意，余氏立即明白了苏婉的意思，说道：“娘娘放心，臣妇一定会好好约束家人的。”

在苏婉跟余氏说话的时候，陈雅琴只在一旁笑吟吟地看着，并不插话。虽然因为苏婉的关系，她跟余氏关系不错，但这毕竟是余家的家事，她自然不会插嘴。

苏婉跟余氏说完之后，又向陈雅琴问了问定远侯太夫人的身体状况。

陈雅琴说道：“老太太身体还好，只是年纪大了……”

一听这话，苏婉便知道，定远侯太夫人怕是撑不了两年了。

这个时代的人，寿命短，太夫人活到这么大年纪，已经很不错了。

所以，陈雅琴也看得开。

苏婉遂转移话题道：“说起来，我也很久没见康哥儿和安哥儿，姐姐下次进宫，不妨带着他们，让我这个姨母瞧瞧。”

安哥儿是陈雅琴后来才生的小儿子，如今才三岁，虎头虎脑的十分可爱。康哥儿如今已经是十岁出头的毛头小子了。

一听到苏婉说到自己两个宝贝儿子，陈雅琴的笑容更深了，挑眉说道：“只要娘娘不嫌他们烦，臣妇下次就带他们进宫。”

“这可好极了，团团一直说没有什么玩伴呢，若是见到安哥儿，他肯定喜欢。”苏婉说道。

几人又拉了一会儿家常，苏婉才皱了下眉头，让众人都退下，只留下山茶，彩月几人，这才郑重其事地对她们说道：“姨母，琴姐姐，大嫂，有件大事，想必你们应该有所耳闻……”

苏婉话音未落，几人脸色均是一变。

最后，还是灵璧侯夫人问道：“娘娘，您说的莫非是……难道这是真的？”

皇上弄出这么大的动静，众人又岂会不打听一番，虽然不确定，但都有听到一些传言，据说，今年会有大旱灾。

但他们观察了一番，却没有发现大旱的征兆，皇上也没有明确说过此事，因此对这件事，大都持半信半疑的态度，现在听到苏婉这么说，都忍不住神色大变。

就连年纪最大的灵璧侯夫人，都忍不住心悸。

面对天灾，无论贫富贵贱，都有一种敬畏惧怕之心。

何况，她们的私人田庄都不少，万一真发生干旱，她们也会受到很大的损失。

还有一点，一旦发生大灾，就很容易产生动荡，怪不得陛下开始调整兵力。

苏婉却没有给她明确回答，只是说道：“宁可信其有不可信其无，你们不妨多做些准备的。”

现在玉蜀黍已经推广开来，还有番薯，马铃薯等物，也肯定会推广，只是要推广，还需要几个月后，这批番薯成熟了才可以，只是那时，旱灾恐怕已经来了，到时候，恰好派上用场。

苏婉没有多说，但她们都是人精，肯定知道怎么做。

听到这么一件大事，灵璧侯夫人她们都有些神思不属，留她们用了午饭后，就送她们回府了。

苏婉也想起了她身体的母亲赵氏，还有弟弟苏文。

苏婉虽然没有跟她们联系，但是，却一直关注着他们。

如今，苏文已经取得了秀才功名，只是还没有说亲，赵氏眼界已经高了，一般人家看不上，似乎要等苏文中举，或者中了进士之后，才会说亲。

赵氏想要亲眼看着苏文光耀门楣，对于自己的身体也很在意，所以身体养的还算不错。

只是，她要养病，每年的花费就不是一个小数字，再加上苏文读书，还养着下人，她又不善于经营，家底差不多已经掏空了，只剩下当时买下的庄子，连铺子都卖了。

所幸，苏文已经考上了秀才功名，还是廪生，每月都有米粮可领，但这点米粮，赵氏早已经不看在眼里，她看重的是苏文的功名，苏文成了秀才之后，家里的田庄也不用纳税了。

当初，赵氏从苏婉这里，还有昌武侯府得的钱，大部分都用来买地了，这两年又风调雨顺，只凭田租，也勉强可以支撑他们家的开销了。只要熬到苏文中举，日子就会好很多。

苏文是个懂事的，虽然赵氏事事以他为先，对他很舍得花钱，但苏文却一直很俭省，有时候还会写字作画，拿到书肆里卖，空闲了还会抄书赚钱，虽然挣不了几个钱，却也让苏文很高兴。

方伯和方婶依旧留在苏宅，伺候赵氏。离开赵氏，他们也无处可去。

并没有不长眼的去找苏文他们的麻烦，除了有昌武侯暗中照拂之外，还因为那个传言，赵氏他们的日子，倒也算是顺遂。

只是，他们现在也只靠地吃饭，一旦干旱，对苏家也是极大的打击。

苏婉想了想，还是决定派人稍稍提醒了苏文一下。

赵氏那个人，就是提醒了她，她也会怀着一丝侥幸心里，根本不会听的。

但是，她比较听苏文的话，让苏文说服她就比较容易了。

苏婉吩咐下去之后，就不再继续管这件事了。

再过几天就是宁皇后的千秋节了，宁皇后身体不好，已经好几年没有大办过了，这次，宁皇后也不想铺张，但她却想要跟陛下、嫔妃，还有嫔妃，皇子公主们吃一顿团圆饭，她怕以后自己没这个机会了，显德帝答应了她。

－－－－－－题外话－－－－－－

）︴…

抱歉，没想到会拖到现在，还是没写完。Σ（°△°

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百一十章三杯酒

显德帝或许是见宁皇后说的可怜，或许是想到了这么多年的夫妻感情，总之，他答应了宁皇后的要求。

他不但答应了，甚至连胡妃也暂时被解禁，允许她参加宁皇后的生辰宴。

宁皇后的寿宴，虽说不会大办，但还是会在交泰殿接受庆贺礼。

到时候，三品以上的诰命夫人，都要进宫为皇后庆贺。

皇后寿诞前一天，她又召见了二皇子。

宁皇后脸色看起来比以前更差了，身体亦是骨瘦如柴，前段时间，刚刚养回来的气色，瞬间又被打回原形，即便不懂医的人，也能看出来，宁皇后的确是病入膏肓了。

但此刻，宁皇后的眼睛里，却没有临死之人那种黯然绝望的情绪，反而十分明亮，充满了激动与希望，眼睛就好像燃烧着一对小火苗，驱散了她身上那种死气沉沉的问道，反而变得容光焕发起来。

“儿臣见过母后。”二皇子来了之后，规规矩矩地向宁皇后行礼，然而，他的身体却在微微颤抖，好似在极力压抑着自己心里的激动一般。

但若是仔细看他的眼睛，就能发现，眼中的神色，除了激动之外，还有压抑不住地兴奋、期待、恐惧，甚至还有那么一丝愧疚，因为情绪过于激烈，以至于连他脸上的笑容都有些扭曲了。

显然，他心里很明白，宁皇后召见他的用意。

宁皇后见到自己寄予厚望的儿子，连自己的表情都控制不住，完全喜形于色，胸口一堵，突然忍不住剧烈地咳嗽起来。

“娘娘——”高嬷嬷见状脸色一变，立即递了一块叠地方方正正的雪白帕子过去，顺便伸手请拍宁皇后的后背，好让她好受一些。

宁皇后拿帕子捂住自己的嘴巴，闷声咳嗽了好一段时间，才勉强停了下来，然后随手把帕子递给了高嬷嬷，高嬷嬷看了一眼手中的巾帕，脸色骤然一变，迅速将巾帕塞到了衣袖里，神色也恢复了平静。

二皇子并没有看到这些，看到宁皇后咳嗽，他的眼中迅速闪过一丝不耐烦，还有一丝嫌弃，所幸，宁皇后和高嬷嬷都没有看到。

等宁皇后平复下来之后，二皇子不由一脸关切地上前，询问道：“母后身体好些了吗？要不要宣太医？”

宁皇后接过宫女奉上的茶汤，漱了漱口，这才看着二皇子，露出一个欣慰的笑容来，说道：“檀儿不用担心，母后没事的。”

她现在还不能死，若是她死了，没有她的保护，她儿子可怎么办？

所幸，现在已经看到曙光了。

二皇子闻言，也舒了一口气，笑道：“幸好母后没事，要不然，儿子真不知道该怎么办了。”

说到这里，二皇子偷偷看了宁皇后一眼，犹豫了一下问道：“母后，明天……”

宁皇后闻言，眼中的光亮顿时又多了几分，她热切地看着二皇子，坚定道：“檀儿，母后说过，那个位子只能是你的，无论用什么方法。”

二皇子心里虽然极为兴奋，但同样害怕惶恐，他对父皇的恐惧太深了，他就像是矗立在他面前的一座高山，让他永远也越发翻越，只是看着，就忍不住心里发憷。

“母后，这……这真得可行吗？万一……万一被发现了，我们……难道就没有其他办法吗？”二皇子犹犹豫豫地说道。

他虽然想要当皇帝，但是却不想冒险，甚至赔上自己的小命。

他还是更希望能够保险一点。

宁皇后冷笑一声，看着他严厉地说道：“若是还有其他的办法，我也不会出此下策。你难道你还盼望着你的父皇会将皇位传给你不成？你是皇上唯一的嫡子，你不争也得争，因为你已经挡了别人的路。就算侥幸活下来，未来的皇帝，也会视你为眼中钉肉中刺，你一辈子也不得自由，你甘心吗？”

二皇子听了，眼中似乎燃烧这熊熊怒火，神色立即坚定了下来，说道：“儿臣不甘心，这皇位本就该是儿臣的。”

他只是有些惧怕罢了。

宁皇后神色缓和了一些儿，说道：“你这么想就对了。母后也想你顺顺当当地做太子，当皇帝，可惜……我们现在是骑虎难下，他不仁我不义，我们这也是被逼的，你放心，母后自有分寸。”

听到宁皇后信心十足的话，二皇子才算安心了一些，心中又有了勇气，头也昂得更高了。

然后，他突然想起一件事来，脸色微沉道：“母后，此事晋王也知道，儿臣登基后，他会不会要挟以此要挟儿臣？”

毕竟，他当初说要跟晋王共享天下，现在，皇位触手可得，他却感到后悔了。

卧榻之旁岂容他人鼾睡？他怎么会心甘情愿地将江山让出去一半？

宁皇后也知道这件事，甚至，这个主意还是晋王出的，不但如此，他还提供了许多暗线、人手，还有不少好东西，助他们一臂之力，可以说，没有晋王的安排，他们母子俩，就是想要夺位，也是巧妇难为无米之炊。

宁皇后却很是不以为然，说道：“怕什么？等我儿成了皇帝，这些藩王，还是不是任由你搓扁揉圆，晋王就算有你的把柄，也翻不出什么浪花来，等你登记之后，便可以先下手为强，随便安个罪名杀了他……咳咳……”

说到这里，宁皇后又咳嗽起来，咳了好一会儿，才继续道：“谁知道他将来会不会用同样的手段对付你？”

想到晋王在京城竟然还有这么大的能量，宁皇后也忍不住一阵心悸和后怕，现在她说什么也不敢相信，晋王没有图谋了。

晋王明明也是对皇位势在必得，却还帮助二皇子登，宁皇后可不认为他是好心，跟他合作，根本就是与虎谋皮，但是，皇位的吸引力实在太大了，大到足以让她忽略这些风险。

她也别无选择。

二皇子眼中闪过一丝狠辣，点了点头，道：“母后，儿臣不会手下留情的。”

想到晋王那个名叫夏夏的宠妾，心中的杀意更深了。还说什么为他好，却连个女人都舍不得给他，算什么叔叔。既然他不给，那他就抢过来。

顿了顿，他还是忍不住问道：“母后一切可安排妥当了？”

宁皇后颔首说道：“万事俱备只欠东风。哼，他不是喜欢皇贵妃吗？本宫就让皇贵妃陪他一起上路。”

……

皇后千秋这天，苏婉亦是换了皇贵妃的礼服，在交泰殿，率领众妃给宁皇后祝寿庆贺，然后便是皇子公主们，最后便是三品以上的诰命。

宁皇后盛装打扮，脸上的妆容有些浓，却很好地掩盖了她难看的脸色，再加上她神采奕奕的双眸，看起来精神越发好了。

无意中竟然平息了皇后病入膏肓的流言。

诰命夫人们庆贺之后，皇后又照例赐了宴，只是，皇后身体不好，很快就让人扶着退下了，寿宴之后，诰命夫人们也很快就出宫了。

宁皇后所说的一家团圆的生辰宴是在晚上，在坤宁宫里设宴，为皇后祝寿。

傍晚，寿宴的时辰快到了，苏婉换了常服，跟显德帝一起，带着团团圆圆去了坤宁宫。

到了坤宁宫的时候，除了他们之外，人都已经到齐了。

见了皇上和皇贵妃，众人均起身行礼。

显德帝见到皇后也站了起来准备行礼，不由笑着对她说道：“今天是你的寿辰，皇后的礼就免了吧！”

宁皇后有些受宠若惊地谢了恩，这才重新坐了下来。

苏婉向皇后躬身行礼，宁皇后含笑点头回礼，道：“皇贵妃妹妹快免礼。”

团团圆圆也向宁皇后和其他嫔妃行礼，能受他们的礼的，都在一品妃以上。

淑妃还有胡妃，德妃却是没有来，因为她上次得了急症，差点死了，虽然侥幸活了下来，身体却很不好，一直在宫里敬仰，她怕自己冲撞了人，干脆就没来。

显德帝自然是坐在中间，皇后、皇贵妃，分列两侧，其他人也都依序落座，团团和圆圆坐在苏婉身边拉，身材曼妙的宫女们上了水酒，还有宫廷菜肴。

外面的戏台早已搭建好了，请的是京城里非常有名的戏班，除了戏曲之外，还有教坊司的歌舞，总之，看起来十分热闹。

显德帝前面桌上的每一道菜，每一盏酒，都有专人试毒，宁皇后见了之后，眼神微闪，却不以为意，毕竟，这是必须的程序。

她早就知道在吃食上动手脚很难，也容易留下把柄，所以，一开始就没考虑过这一点。

苏婉只专心投喂两个小包子，对于周围的一切，似乎都不在意。

宁皇后不着痕迹地看了正目不转睛地看着戏台的九皇子一眼，又收回了目光，举起手中的酒杯，对显德帝说道：“臣妾还要多谢陛下，能够答应臣妾这个任性的条件，让这么多姐妹和孩子陪臣妾一起庆生，臣妾便是立即死了，也了无遗憾，臣妾敬陛下一杯，先干为敬。”

说完，竟然真得将杯中酒一饮而尽。

显德帝笑了笑，没说什么，也饮了一杯。

谁知道宁皇后还没完，宫女在酒杯里斟满酒之后，她又端了起来，对显德帝说道：“臣妾还要敬陛下一杯，谢陛下今晚能来，臣妾感激不尽。”

语毕，又一饮而尽，只是这次，她忍不住呛咳了两下，但很快就用帕子堵上了嘴，咳声便隐匿了下去。

宁皇后虽然身体很难受，她的五脏六腑，早已经衰败不堪了，但是现在，她心里却极为亢奋，心脏仿佛一瞬间被注入了新的活力，跳得飞快。

若是显德帝不来，她对他还真没有办法，可是他来了，那她的计划便已经成功了一半。

她现在有八成以上的把握可以成功了。

只要显德帝和苏婉死了，皇位必定是二皇子的囊中之物。

想到这里，宁皇后的脸色微微发红。

幸亏，她喝了酒，即便脸红，也以为是喝酒导致的，似乎并没有人注意她的异常。

显德帝扫了她一眼，把玩着手中的酒杯，淡淡说道：“皇后既然身体不好，就不要多饮了。”

“谢陛下关心，臣妾没有大碍。”宁皇后抬起头来，不着痕迹地打量着显德帝的神色，轻声说道。

显德帝点了点头，没有说话。

苏婉也看了宁皇后一眼，又给显德交换了一个眼色。

这时，皇后又端起了第三杯酒，再次对显德帝说道：“陛下，这是臣妾敬陛下的最后一杯了，臣妾希望陛下以后能够多多照看一下檀儿，臣妾也不贪心，只要他平平安安的，做个闲散的藩王，臣妾就心满意足了。”

不少嫔妃听到这话，脸色忍不住微微一变。

这皇后是在交代遗言了吗？

二皇子却是略显惶恐和悲痛地喊道：“母后——”

宁皇后却是置若罔闻，再次一饮而尽，三杯酒下肚，她的脸色变得更红了，但她的精神，却越来越好。

这三杯酒，算是夫妻之间的一个了断，从此之后，夫妻二人恩断义绝，再无瓜葛。

显德帝没有推辞，三杯酒都喝了，只是，他看向皇后的眼神却越来越冷，甚至还带着一丝冷冷的嘲讽之意。

“皇后放心，檀儿是朕的儿子，无论他犯下什么弥天大错，朕都会好好照顾他的。”显德帝喝完酒之后，看了二皇子一眼，淡淡笑道。

宁皇后打心底就不相信显德帝，听到他这番话，不但没有放心，反而觉得心里隐隐有些不安，这让她忍不住微微蹙了蹙眉。

显德帝说完之后，就再也不理会宁皇后了。

此时，外面戏台上的戏曲正告一段落，一群姿容极为不俗的舞娘们鱼贯而入，在殿内翩然起舞，长袖翻飞，纤腰扭动，身姿比柳枝还要柔韧曼妙，引得几位皇子都忍不住引颈相望，满目赞叹。

显德帝眯着眼睛，似乎看得也很专注。

就在这时，离皇帝最近的一名舞娘，突然飞身而起，手中不知何时出现了一把软剑，以迅雷不及掩耳之势刺向显德帝。

－－－－－－题外话－－－－－－

祝大家端午节快乐！O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百一十二章护驾

舞娘的速度实在太快，以至于很多人还没反应过来，一脸地呆滞。但这并不包括苏婉。

“陛下——”苏婉因为早就知道有些事情，所以，神经一直都紧绷着，此刻，竟是第一个反应过来，顿时惊呼出声，身体仿佛有着自己的意识一般，以一种她平时不可能拥有的反应速度，直接扑向了显德帝。

在这一刻，她已经完全忘记了显德帝之前对她的叮嘱，满心都被惊惧和焦急所取代，她的心里只有一个念头——

绝不能让阿宏受伤！

苏婉扑到了显德帝的身上，紧紧地闭上了眼睛。

就在苏婉行动的同时，又有几名舞娘弹射而出。除了一名舞娘刺杀九皇子之外，其他人全部刺向显德帝，显然要竭尽全力置他于死地。周围传来一片此起彼伏的惊呼声和尖叫声。

“来人，护驾——”杨永终于反应过来，一边焦急地呼喊，一边冲过去保护九皇子，可惜，他又哪里比得上刺客的速度，一切不过是徒劳无功罢了。

眼看刺客越来越近，杨永的眼中，终于闪过了一丝真切地惊恐惶急之色。

就算他知道陛下准备地再周密，但事到临头的时候，却依旧忍不住紧张害怕。毕竟，这可关乎着陛下、皇贵妃娘娘，还有九皇子的性命，更关乎着江山社稷，万一被他们得逞，后果不堪设想。

所幸，他的一切担忧都是多余的。

最先出手的那名舞娘尚未靠近，就已经吐着血倒了下去，她的身上，已经插满了箭矢，被设成了马蜂窝，死不瞑目。

同时，刺杀九皇子的人，还有其他刺杀皇帝的刺客，也被人不知何时出现的禁军，全部挡了下来，瞬间短兵相接。

几名舞娘武艺虽然高，却也难挡禁军的围剿，瞬息之间，就被彻底制服了。

整个坤宁宫已经全被被包围了，在场的所有人都被控制了起来。

二皇子脸色惨白，惊恐地看向自己的母后，发现她稳如泰山，冷静自持，没有丝毫惧怕之意，这才觉得心安了一些。

母后说都已经安排妥当了，定然不会这么简单。

事情还未结束，鹿死谁手，尚未可知。

此时，苏婉已经趴在显德帝的身上，身体还在微微发颤。

想到刚才发生的事情，苏婉还是感到后怕不已。

她真得要被吓死了，无论是显德帝和还是团团圆圆，哪一个出了事，她都会痛不欲生。

可在上一刻，她却差点失去了他们。

她想从显德帝身上起来，去抱抱两个受惊的小家伙，可她却发现自己腿脚发软，一时间，竟然站不起来。

而显德帝显然也知道她被吓坏了，一只手揽着她，另一只手，则轻轻地抚摸她的脊背，让她放松下来，口中还说道：“婉儿，没事了，别担心，你看，我们都活的好好的，不是吗？”

在苏婉冲过来的那一刻，他心里虽然感动，但更多的却是愤怒。

他之前千叮咛，万嘱咐，让苏婉不要管其他，只要照顾好自己就好，两个孩子他都已经派人保护，绝对不会伤到他们，即便见到他被刺杀，也不要去管，可是，她却偏偏不听，竟然还要以身挡剑。

幸好，没有出什么纰漏，否则，万一她出了什么事，让他可怎么活？

他宁愿自己受伤，也不愿意她受一点伤害。

但是，他心里也清楚，苏婉对他的感情，就如同他对她的感情一般，他们都不愿意见到对方受伤，见到对方遇到危险，都不可能保持理智，甚至连犹豫都不会，就会替对方去死。

看到婉儿这么快扑到自己身上挡剑，就知道，她是下意识的行为，连一丝考虑都没有。

若是易地而处，他也会这么做。

想到这里，他不由轻声一叹，见到婉儿害怕成这样，又是心疼，又是怜惜，心中的怒火也降了下来，轻抚着她的脊背，说道：“婉儿，下次可千万别这么做了，朕真得会生气的。”

苏婉想起显德帝之前的叮嘱，心中羞愧，但并不后悔，不过，听到显德帝的话，她还是轻轻点了点头。

这时，一队身穿飞鱼服的锦衣卫涌入，为首一人，正是锦衣卫指挥使傅黎，也就是现在的英勇伯，他的手中还拿着弓弩，来到显德帝跟前，单膝跪地说道：“臣救驾来迟，还请陛下恕罪！”

“傅爱卿免礼，爱卿护驾有功，朕奖赏你还来不及呢，何罪之有？”显德帝笑着说道。

“谢陛下。”傅黎谢恩后，这才站起身，又道：“陛下过奖了，这是微臣应该做的。”

苏婉现在心情平复下来，力气也恢复了一些，不好意思地用衣袖擦了擦眼睛，便从显德帝的怀里起身，感激地对傅黎点了点头，也没有多说，就去安抚两个小家伙了。

“母妃——”两个小家伙，正被宫人伺候着，安抚着，见到苏婉，宛如乳燕投林一般，扑倒苏婉怀里，开始求抚摸，求安慰。

苏婉一手抱着一个，挨个亲吻他们。两个小家伙，也回吻苏婉。到了母亲的怀里，他们莫名地感到安心，原本还残留着的惧怕、不安，竟然一下子极被冲淡了。

而且，在见到母妃不厌其烦地抚摸他们的小脑袋，亲吻他们的额头时，两个小家伙也积极地回吻，似乎将与苏婉之间的互动，当成了一个游戏，最后竟然咯咯笑了起来。

宁皇后见了顿觉有些刺眼，她跟二皇子，可从来都没有这样母子情深，二皇子别说跟她亲密了，就是连句贴心的话都没怎么说过。

不过，现在不是想这些的时候。

宁皇后的目光，又落到了被控制起来的舞娘身上，眼神冰冷，嘴唇紧抿，衣袖下的手紧紧地攥了起来，显然并不像她之前表现地那么淡定。

她现在只希望晋王没有骗他们母子，这些舞娘们的嘴都够紧，不会将他们招出来。

然而，下一刻，她不知想到了什么，神色又淡定下来，用帕子捂着嘴轻咳了两声，问显德帝道：“陛下要如何处置这些刺客？以臣妾看来，这些刺客，罪大恶极，还是趁早杀了，免得再对陛下不利。”

显德帝似笑非笑地看了宁皇后一眼，说道：“杀自然是要杀的，只是必须要问出幕后主使，否则，朕又何必要留下他们的性命，早就让人一刀杀死了，皇后，你说是不是？”

宁皇后勉强笑了笑道：“陛下说的是。”

显德帝看向几名被抓起起来的舞娘，问道：“说吧，是谁指使你们刺杀朕的？”

其中一名舞娘，恨恨地看着显德帝道：“呸！狗皇帝，没有人指使我们，是我们自己想要杀你。我们既然敢动手，就不怕死，你们就别白费力气了。”

“放肆！张嘴！”杨永闻言又惊又怒，立即伸着兰花指吩咐道。

话音刚落，就有一名锦衣卫上前，狠狠扇了舞娘几巴掌，牙都打掉了几颗。

苏婉早早捂住了两个小家伙的眼睛，不想让孩子们看到这暴力的一面。

团团和圆圆暗暗翻了个白眼，她们在宫里长大，年纪虽然小，对于这种处罚，早就见怪不怪了。

反倒是，他们对这个女人出言不逊，辱骂自己的父皇，感到十分气愤，一张小脸涨得通红。

倒是，宁皇后暗暗松了一口气。

显德帝的眼中闪过一丝杀气，面上却是笑道：“你们想要杀朕？为什么？朕是杀了你们全家，还是诛了你们九族。”

另一名舞女抬起头来，同样用恨恨地语气说道：“你个昏君，杀你根本不需要理由！”

“对，你根本不配做皇帝，我们是为民除害！”

“只有杀了你，百姓们才会过上好日子。”

其他几个刺客也纷纷激动地出言说道，就好像被人给彻底洗脑了一般。

倒是显德帝冷笑不已，说道：“朕是昏君？谁才是明君？二皇子，还是晋王？”

听到显德帝的话，舞娘们的声音戛然而止，脸色极为难看，而皇后和二皇子，更是脸色大变。

宁皇后的眼中，终于露出了抑制不住地恐惧之色，嘴唇发白，脸色惨白似鬼，即便是擦了再厚的粉，也遮掩不住。

她的嘴唇颤抖了几下，终究还是按捺下心中的不安和深深地恐惧，问道：“陛下这话是什么意思？”

“什么意思？”显德帝的眼神终于落在了她身上，冷笑道：“朕想皇后应该心里很明白。”

宁皇后的瞳孔一缩，却依旧咬牙说道：“臣妾……不明白。”

“不明白也没关系，只要朕明白就成了。”显德帝似乎一点都不以为意地说道。

宁皇后的神色更加难看了。

谁知道，下一刻，显德帝又漫不经心地笑道：“宁皇后这么紧张做什么，朕只是开个玩笑而已。”

说完之后，也不去看宁皇后的表情，又对傅黎说道：“傅爱卿，朕将她们交给你们，务必要撬开她们的嘴，找到幕后主使。朕一定要将真凶碎尸万段。”

最后四个字，显德帝念得尤其重，一双眼睛更是瞬间看向了宁皇后。

宁皇后的身体瞬间僵住了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百一十三章尘埃落定

“是，微臣定不负皇上所托。”傅黎躬身回答道。

宁皇后竭尽全力控制住自己，才没有让自己失态，但心中却早已经掀起了惊涛骇浪，刚才如果她只是怀疑的话，现在却已经*分确认了——

陛下知道是她做的了。

否则，为什么会对她说出那番话？

她甚至怀疑，显德帝早就知道她的行动，要不然，这些亲卫军，绝对不会来的如此迅速！

他根本就是等着她自投罗网。

想到这里，宁皇后眼前不由一阵阵的发黑。

而且，她也知道锦衣卫诏狱的厉害之处，这些刺客落到锦衣卫手中，用不了两天，她们肯定会将她供出来，到时候人证物证俱全，谁也救不了他们。恐怕就连整个宁家都得跟着一起陪葬。

既然如此，倒不如一不做二不休，反正她已经没有退路了，就算她现在收手，也绝不会放过他们。倒不如赌一把，说不定还有一线生机。

宁皇后看了一眼自己的儿子，发现他此刻早已经被吓得六神无主了，如丧考妣，一脸地绝望。她知道以他的性子，如果皇帝多问一句，他肯定直接跪下来请罪。

宁皇后眼睛流露出一丝哀痛，还有几分心灰意冷。但很快，她的眼神，就被决绝和狠辣所代替，随后，她突然抬手扶了扶自己头上插着的一支凤钗。

就在这时，一旁侍立的两名太监，突然爆射而起，手中短匕骤然刺向苏婉和九皇子，尽管周有禁军保护，但两人却像是不要命了一般，根本不在意自己的身上的伤势，眼中只有皇贵妃和九皇子，他们似乎只有一个信念——

那就是杀了皇贵妃和九皇子。

显德帝见状，蹭地一下从椅子上站了起来。

谁知，苏婉仿佛看到了什么不可思议的事情，对自己的危险境地置若罔闻，只焦急地看着他大喊道：“小心——”

在皇后斜后方侍立的一名宫女，忽然抬起头来，纤手一翻，手中就多了一柄巴掌大袖匕首，匕首乌黑发亮，带着慑人的寒光，下一刻，匕首骤然脱手而出，准而狠地刺向显德帝后心。

宁皇后甚至已经微微翘起了嘴角，露出了笃定的笑容。

就算周围有禁军保护又如何？他们也来不及护驾了，何况，匕首还淬了剧毒，只要蹭破一点皮，就性命不保。

她就不相信，在这种情况下，皇帝还能活下来。

她知道自己这么做，肯定会引起众人的怀疑。

可是，那又怎么样？反正皇帝已经死了，只要她不承认，谁也奈何不了她。反正她也活不久了，大不了一死，再大的嫌疑，也会被洗清。

何况，只要皇帝一死，二皇子就能继位，谁也不愿意为了这件事，得罪新皇。

几乎所有人都大惊失色，立即上前护驾，可是已经来不及了。杨永甚至绝望地闭上了自己的眼睛。

就在这时，不知从何处射来一支飞镖，在匕首接近显德帝只有半尺的时候，瞬间被击飞，“哐当”一声，掉落在地。

而显德帝周围，不知何时，突然出现了四名黑衣人，将显德帝从四个方位团团保护起来，而那名出手的宫女，却是捂着自己的脖子，不敢置信地倒了下去，喉间赫然插着一柄飞镖，显然活不成了。

苏婉见状，先是大松了一口气，随后，像是一下子失去了力气，身体不由自主地摇晃了一下，伸手扶住了椅子的扶手。

事情发生的太快，眨眼之间，便尘埃落定，宁皇后的脸上，甚至还带着一丝尚未完全展开的笑容。

显德帝的脸色已经阴沉如水，他转头看向宁皇后，眯着眼睛，冷声吩咐道：“来人，将宁皇后和二皇子拿下。”

显德帝话音一落，宁皇后就被人从座位上一把提了起来，像扔货物似地将她扔到地上。

二皇子也被押了过来，他已经吓得腿都软了，几乎是被人拖着过来，被放下之后，一下子瘫坐在了地上，见到架在脖子上的兵器，翻了个白眼，差点晕了过去。被人用刀柄狠狠敲打了一下，这才没敢晕过去。

不止如此，所有坤宁宫的宫女太监，全部被抓了起来，跪在宁皇后后面，坤宁宫里传来一阵阵隐隐的抽泣声。

宁皇后在一瞬间经历了大喜大悲，心中惊恐而又绝望，却依旧不肯服输，他勉强打起一丝精神，强撑着问道：“陛下这是什么意思？臣妾到底犯了什么错？”

显德帝冷笑两声，说到：“现在还不想承认？没关系，朕会让你心服口服。杨永——”

他刚才没有立即拿下皇后和二皇子，就是想要逼她使出杀手锏，主动败露行迹，谁料到宁皇后的手段如此狠辣，如此沉得住气，在这种情况下都没有暴露自己，他就算做好了万全的准备，也差点着了她的道。

想到她刚才三番两次地对婉儿和团团下手，他心中的怒火，就再也无法平息了。

之前，他还想给皇后留一点面子，不想当场处置替她，可惜现在，他一刻也不想留着她了。

“是，陛下。”杨永躬身应了一声，这才直起身子，高声说道：“将人带上来。”

宁皇后心中骤然升起一丝不好的预感，当她看到，被两名侍卫押进来的人时，脸色一片灰败之色。

来人不是别人，正是二皇子的奶娘——许嬷嬷。

许嬷嬷战战兢兢地走进来，一脸的惶恐和惊惧，似乎被吓破了胆，一见到皇帝，立即跪下来，砰砰砰地向显德帝磕头道：“皇上，奴婢什么都愿意说，只求皇上给奴婢一条生路……”

显德帝闻言淡淡说道：“很好，只要你肯说实话，朕可以不杀你。”

当然，他只是保证不杀她。

“谢万岁不杀之恩，奴婢必定知无不言言无不尽。”许嬷嬷神色这才缓和了一些，感恩戴德地说道，神色变得更加谦卑老实了。

显德帝点了点头说道：“很好，朕问你，皇后和二皇子，是否要刺杀朕，谋反篡位？”

许嬷嬷没有丝毫犹豫，小鸡啄米似地点头道：“陛下英明，皇后和二殿下的确计划着刺杀皇上，好让二皇子登基。”

许嬷嬷虽然疼爱二皇子，可是，他的性命，又怎么比得上自己的性命重要，何况，她还有家人，若是不说实话，他们肯定要被灭族的。

为了活命，她也只能对不起二皇子了。

显德帝挑了挑眉，说道：“当真？你可不要诬陷皇后和二皇子。”

“陛下，奴婢发誓，绝对没有半句虚言。奴婢是二皇子的奶娘，二皇子很是信任奴婢，任何事都会跟奴婢商议，所以，奴婢知道的很清楚。”

许嬷嬷为了证明自己的“能力”，开始滔滔不绝地说起了宁皇后和二皇子的谋划和打算，甚至连宁皇后和二皇子跟晋王相勾结的事情，也一并说了出来。

勾结藩王，意图刺杀皇帝，谋反篡位，哪一样都是十恶不赦的大罪，诛九族都便宜了他们。

随着许嬷嬷的讲述，几乎所有人都惊呆了。

整个坤宁宫，除了许嬷嬷的声音，肯定听不到任何动静，只有此起彼伏的呼吸声。

没有人出声，也没有人敢为他们说一句话。

谁都没想到，这对母子竟然如此丧心病狂，为了皇位，竟然做出如此大逆不道的事情。

宁皇后在见到许嬷嬷的时候，就知道自己彻底完了，心中的最后一丝侥幸，也被打破，整个人都好像失去了灵魂，眼睛也失去了光泽，反而变得平静下来。

二皇子却恰恰相反，抖得像筛糠一样，竟是被吓的小便失禁。

等许嬷嬷说完之后，二皇子突然一指呆呆地宁皇后，对显德帝哭喊道：“父皇，儿臣是冤枉的，都是母后……不，都是皇后的错，是她撺掇儿臣的，儿臣不想当太子的，也没想过要刺杀父皇，都是她的错……父皇，您要相信儿臣呀……儿臣是无辜的……”

听到二皇子的话，所有人心中不由都升起一丝寒意。

宁皇后这么做，可都是为了他。可他为了活命，却毫不犹豫地将宁皇后给卖了，所有的罪名全都推到了宁皇后身上，宁皇后可是他的亲生母亲啊，他都敢这么做，对待别人就更加不用说了。

如此自私凉薄，又怎配坐上皇位？

显德帝听了这话，也恶心地不行，偏偏他竟然还是他的儿子，这让他感到脸上很是无光，早知如此，他刚出生时，就该掐死他。

对于二皇子这番话，最受打击的自然是宁皇后。

宁皇后原本已经陷入绝望，自暴自弃了，然而，当她听到二皇子这番话的时候，还是忍不住一口血喷了出来，捂着自己的胸口，不敢置信地看着二皇子，却一句话都说不出来，眼中不知是失望还是悲哀。

二皇子根本不敢看宁皇后，也不知道是心虚还是愧疚，一双眼睛，只急切地盯着显德帝，希望父皇赦免自己的罪名。

他就是再傻也知道，一旦他坐实了罪名，就再也没有丝毫活路，所以，他只能将一切都推到母后身上，反正，她也快死了不是吗，在死之前，再救自己的儿子一命，又有什么关系？

宁皇后看着自己唯一的儿子，想到他刚才说的那番话，心中的痛苦，简直难以言说。

她的确愿意为了自己的儿子去死，但是，当她听到梁檀如此迫不及待地将她推出去做替死鬼的时候，她的心就好像一下自己掉进了冰窟了，整个人都僵住了。

这就是她千方百计也要保住的儿子？

她为他操碎了心，为了他将生死置之度外，为了他，倾尽所有，做下这等大逆不道之事，他就是这么回报她的？

宁皇后突然觉得自己的人生，简直就像是一个巨大的笑话。

但是，这到底是她的骨血，是从她身上掉下去的一块肉，他还这么年轻，甚至还不懂事，他的人生才刚刚开始，她怎么能让他这么死了呢？

只要活着，就有希望。

所以，宁皇后抬起头来，看着显德帝，一字一句地说道：“皇上，这一切都是臣妾的主意，跟檀儿无关，还请陛下看在他是您亲生骨肉的份上，不要为难他，臣妾造的孽，自然由臣妾一力承担。”

说着，便跪伏了下去，向显德帝叩头。

显德帝闻言，却是眯了眯眼睛说道：“你自己承担？你承担得起吗？朕的好儿子，可是还打算跟晋王共享天下呢！”

显德帝的语气中带着几讽刺之意。

既然宁皇后他们已经认罪，他也不必再跟他们啰嗦了，直接命令道：“宁皇后和二皇子意图刺杀于朕，谋权篡位，犯下滔天大罪，其罪当诛，即刻废除宁皇后皇后之位，二皇子贬为庶民，关入宗人府大牢，立即捉拿宁氏族人，打入死牢，听候发落。”

听到这里，五公主终于坐不住了，从座位上起身，提着裙子迅速跑皇后身边，向着显德帝跪下，哭着叩头道：“父皇，女儿求求您，放母后和二哥一条生路吧？他们知道错了，女儿不能没有母后啊。何况，母后已经病入膏肓了，若是被关起来，母后肯定活不下去的。父皇——”

显德帝闻言，没有丝毫动摇，冷笑道：“你放心，朕不会让你母后就轻易死了的。来人，将五公主拉下去！”

五公主见求父皇无用，心中又是惊慌，又是悲凉，六神无主之下，又看向了苏婉，竟然开始向苏婉求救：“皇贵妃娘娘，您心底最善良了，求求您，替母后说一句话，母后已经被废了，对您没有丝毫威胁了，您就大发慈悲，饶恕他们这次吧？女儿求您了！”

－－－－－－题外话－－－－－－

在老家，用的手机热点上网，实在不太方便，过两天统计数据，谢谢亲们的支持。耐你们，（╯3╰）（╯3╰）（╯3╰）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百一十四章轩然大波

五公主说完之后，生怕苏婉不同意，竟自虐一般地向她磕起头来，虽然地上铺着地毯，却依旧能听到清晰的响声，足以看出她磕得有多用力了。

但苏婉会答应她吗？

根本不可能！

宁皇后在做下这种事的时候，就该知道会有这样的后果。

谁求都没用。

刺杀皇帝，谋权篡位，哪样罪名，都够让她死上一百次了。

更别说，她刺杀的还是她生命中最重要的两个人。

若不是陛下早就做好的准备，现在死的就是他们一家四口了。

对于想要自己一家人性命的仇人，她就是圣母附体，也绝对不可能饶恕，更别说替皇后说话了。

因此，苏婉冷淡说道：“五公主，我劝你还是不要浪费口舌了，你的母后，之前可是一而再再而三地刺杀陛下，如今，她已经认罪，你竟然还敢为了她向陛下求情，你这到底是出于孝道呢，还是你觉得她没有做错？就算是出于孝道，你这么做，又将陛下置于何地？”

五公主梁婧，听到这话，不由停下了磕头的动作，急忙抬起头来，一脸惨白的摇头否认道：“不，我没有。儿臣对父皇和母后的心，都是一样的。儿臣知道母后做下了不可饶恕的错误，不敢请求父皇原谅，母后被废也是罪有应得，但她现在已经得到了教训，又病入膏肓，儿臣心中不忍，只是想要母后安安稳稳地过完生命中最后一段日子而已，这也是女儿唯一能报答母后的。父皇，求求您，就答应儿臣的要求吧！”

宁皇后在行刺失败的时候，就已经绝望了，但是，没有人愿意死，好死不如赖活着，能多活一天是一天。所以，听到女儿向显德帝求情的时候，她的眼中，也不免出现了一丝对生的渴求。

就算陛下不可饶恕她，能放过檀儿也是好的。

显德帝闻言，却是冷笑一声道：“安安稳稳地度最后一段日子？她配吗？她犯下的罪过，岂是区区一个废后就能抵消的？若非朕早知道，你事先的确对此事毫不知情的话，你以为你现在还能好好地跪在这里替他们求情？”

若她真得跟宁皇后他们同流合污，就算她是他的孩子，他也同样不会放过。

五公主闻言，身体不由打了个哆嗦，眼中露出极大的恐惧之色，显然，她听出了显德帝话中的含义，她紧紧咬着嘴唇，心里拒绝地挣扎着，不知道自己该不该继续求情了。

若是继续求下去，恐怕父皇真会将她也一起抓起来的。可是，就让她眼睁睁地看着母后和兄长被抓，她真得做不到。

宁皇后听到这里，眼中的最后一丝希望，也消失了，但是女儿的所作所为，到底还是给她带来了一点安慰，皇帝已经不会放过她和儿子了，她怎么忍心让女儿被牵扯进来？

“婧儿，够了，不要说了。”宁皇后说道。

“母后——”五公主哽咽地喊道。

“你不要管我们了，母后落到如今整个地步，也是我罪有应得。母后如今，别无所求，只希望你能平平安安地长大，以后嫁个好人家，如此，我便是死了也安心了。”宁皇后此刻，仿佛才注意到自己这个忽略已久的女儿，动情说道。

她的确很疼女儿，但是，她最看重的已久是儿子，这段时间，甚至还彻底冷淡了她，现在见到女儿不顾一切地为自己求情，她又怎么不动容，不愧疚？

此时，二皇子也回过神来了，知道自己被贬为庶民，关入宗人府，以后甚至还有可能性命不保，恐惧顿时侵袭了他整个人，他几乎失去了所有理智，惊恐大喊道：“不，我不要死！父皇，儿臣不想死！求父皇饶了儿臣吧，儿臣发誓，以后再也不敢了，求父皇饶恕……”

显德帝看都不想看他们一，冷冷吩咐道：“还不将他们押下去！”

“是，陛下！”

立即就有近卫军上前，先是摘除了宁皇后凤冠礼服和二皇子的礼服，还有代表身份的了首饰等物。

“不，不要！父皇，儿臣不敢了，父皇——”二皇子挣扎着不让人靠近自己，然而，没喊两声，就被堵上了嘴，像是拖死狗似的强行拖拽了下去。

宁皇后没有挣扎，待遇稍好一些，但是，经过这么一番折腾，她的身体早已经受不住，没有力气行走了，到底被两名护卫给拖了出去。

五公主依旧跪在地上，怔怔地看着宁皇后被带走的方向，满脸泪痕。

苏婉心里轻叹一口气，却也没说什么。

其实，她对五公主的印象很不错，为人大方温柔，也不骄横跋扈，还十分孝顺。

当然，她的孝顺，只限于宁皇后而已，对显德帝，恐怕也只是敬畏而已，没有多少亲近之心。

这也很正常，感情都是相互的，谁让显德帝也并不怎么重视他这个女儿呢！

“陛下，这几名刺客……”傅黎询问道，既然真相已经大白了，想必也用不着审问她们了。

显德帝看也没看她们，漫不经心地说道：“拖下去解决了吧！坤宁宫所有宫女太监，全部打入死牢。”

“将这个老虔婆也带走！随你处置，只别让她死了就成。”显德帝看了一眼，跪在一旁，努力降低自己存在感的许嬷嬷，说道。

“是，陛下！”傅黎一挥手，立即就有锦衣卫上前，将许嬷嬷给架了起来。

许嬷嬷闻言大惊失色，连忙说道：“陛下，您已经答应，饶过奴婢的呀……”话未说完，就被人卸到了下颌，再也说不出话来了，只能啊啊啊的叫喊。

“朕只说饶你不死，可没说饶恕你的罪，拉下去！”

在许嬷嬷出卖二皇子的那一刻，他就不可能留着她了。

这样背主的下人，没有存活的必要，何况，这个许嬷嬷并不无辜，二皇子很多决策，都是受了她的煽动，二皇子会落到今天这个下场，许嬷嬷功不可没。

“朕累了，都退下吧！”显德帝见事情已经处理的差不多了，挥了挥手，让众人都退下。

发生了这种人，皇帝的心情肯定好不了，没有人愿意触霉头，不到一会儿，那些亲卫军，还有后妃黄子公主们，也全都走光了，坤宁宫里，只剩下了显德帝、苏婉还有团团圆圆，其他的便都是宫女太监们了。

殿里的尸首，也已经被处理干净。

苏婉见到神情恹恹的团团和圆圆，他们都受到了不同程度的惊吓，他们虽然比别的孩子早熟一些，但到底年纪还太小了，见到这等血腥的场面，恐怕也会留下阴影，她当初就不敢带他们过来。

苏婉心里满是后悔。

显德帝轻叹一声，看向婉儿说道：“婉儿，让你受惊了。”

苏婉轻轻摇了摇头，说道：“我倒是没什么，只是团团圆圆他们……”

显德帝的眼中亦闪过一丝愧疚，说道：“这次是朕的错，以为一切都在朕的掌握之中，没想到……婉儿放心，朕以后必不会将你们置于危险之中。”

想到宁皇后如此丧心病狂，不但想要他的命，甚至连婉儿和团团都不放过，他心里就恨得厉害，他是绝对不会放过宁氏的，不但如此，他要让宁氏眼睁睁地看着整个宁家烟消云散。

这种无形的折磨，才最令人难受。

一刀杀了她，反倒是便宜她了。

苏婉点了点头，说道：“陛下，我们也回去吧！”她不想继续呆在这里了。

“好，我们回去！”

显德帝和苏婉一人牵着一个孩子，回到了勤政殿。

团团和圆圆似乎受到了刺激，根本睡不着，而且，非常粘着苏婉，根本不让她走，苏婉只好留下来陪他们。

原本，团团和圆圆已经分开睡了，这一次，苏婉为了陪他们，又睡到了一起。

反倒是显德帝，被苏婉给一脚踢开了，自个儿去睡了。

显德帝自知理亏，摸了摸鼻子，独守空房去了。

苏婉耐心地安抚两个小家伙，为了哄他们，甚至还拿出了杀手锏，给他们讲了《西游记》，两个小家伙果然不精神萎靡了，可惜，就是有点用力过猛，两个小家伙，又兴奋了起来，更加睡不着了，拉着苏婉问东问西的。

比如，猴子怎么会说话？怎么会从石头里蹦出来？还问他们能不能也要一个筋斗云，七十二变能变什么等等。

苏婉无奈之下，只好陪他们一起数羊，他们才终于睡了过去。

小孩子忘性大，睡了一觉之后，昨晚发生的事情基本就抛在脑后了，只记得一个无法无天的孙猴子，缠着苏婉继续会给他们讲故事。

苏婉被他们缠得受不了，同时，也是心疼他们，想要让他们彻底忘记昨天的事情，又给他们讲了几段，甚至还特意画了孙猴子的形象，并让人坐了几个孙悟空玩偶，团团和圆圆果然喜欢的不得了。

显德帝在见到苏婉跟两个小家伙讲故事时，原本还不以为意，只以为苏婉在逗他们玩，没想到，他竟然也听上瘾了，还催促苏婉快点讲，苏婉给了他一个大白眼。

堆积的政务那么多，他也不去处理，竟然还有闲心听他讲故事，这是忙里偷闲呀，还是有意偷懒？

显德帝任凭她打趣，就是赖着不走。

与此同时，宁皇后派人刺杀皇帝一事，终于传了出去，不到半日，已经传遍了整个京城，顿时引起了轩然大波。

所有人听到这个消息后，先是大惊，随后，就是不敢相信。

宁皇后素有贤名，就算近几年，因为皇贵妃的崛起，让她沉寂了许多，但她一直以来的名声，却不是假的，众人对她的印象，依旧停留在以前的贤后上。

谁能想到，一直贤良淑德的宁皇后，会犯下这等滔天大罪呢？

甚至还有人阴谋论了，觉得宁皇后是受到了陷害。但是，宁皇后派人刺杀皇帝一事，被很多人都看到了，证据确凿，她自己也已经认罪，她也的确有杀皇帝的动机，所以，很快，宁皇后就坐实了这个罪名，原本为她抱不平的人，也都消失匿迹了。

若是宁皇后真得刺杀了皇上，还落得如此下场，那就是她活该了。

只可惜了宁家，怕是九族都要被连累了。

而跟二皇子订了亲的礼部郎中何家，也同样受到了牵连，被下了诏狱，就算将来放出来，怕是也要被扒掉一层皮，恐怕连官也做不成了，真是倒了八辈子霉。

有些人不免可怜何家。

但有些人，却是冷笑不已，觉得何家活该。

怎么别人不跟二皇子结亲，反而是他们家的女儿，入了皇后的眼？

难不成他们家的女儿，比别人家都优秀不成？

简直是胡说八道，肯定是他们想要攀龙附凤，想要那什么从龙之功，这才答应了跟二皇子联姻。

这是他们自己的选择，如今自食恶果，又有什么值得可怜的？

皇后犯下了不可饶恕的大罪，就算当初跟宁家私交极好之人，都不敢为他们说一句话，不是他们见死不救，而是根本没有办法相救。

谁也不会拿自己一家人的性命开玩笑！

谁沾上谁死，这可是犯了大忌，没有丝毫情分可言。

－－－－－－题外话－－－－－－

终于爬上来了，抹汗，现在是0点20，麻蛋，折腾了一个小时才上来，ORZ。…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百一十五章民心所向

皇帝对宁皇后、二皇子以及宁家的判决，很快就下来了。

原本，以宁皇后的罪名，妥妥的要判死刑，若是体面一些，不过是赐下白绫、毒酒和匕首，若是不体面的死法，那就是大庭广众之下被砍头了。

然而，显德帝却没有赐死她，反而留了她一条性命。

因为对于宁皇后来说，死，反而是一种解脱。

显德帝显然不想让宁皇后这么轻易就死了，若说，以前他对宁皇后还有那么一点点情分，现在，这丝情分，早已经全部转化成了仇恨，以及浓浓的厌恶，就如他之前所说，他恨不得将她碎尸万段。

宁氏九族全被株连，十六岁以上之人判斩立决，十六岁以下流放，女眷全部充入教坊司，二皇子被直接赐死。

宁皇后知道二皇子被赐死，以及宁氏家族的判决之后，整个人都垮了，痛不欲生，愧疚、后悔还有浓浓的恨意，几乎将她淹没，此后更是心如死灰，撑了不到五天，便死在牢中。

因为宁皇后和二皇子都是重罪之人，且被皇室除名，死后也不可能被葬入皇陵，显德帝到底没做绝，让人给他们收了尸，两副薄棺葬了，享祭就别想了。

宁皇后和二皇子等人被抓之后，苏婉就没有再去关注他们的消息，更没有插手此事。

她当然是恨宁皇后的，恨她对显德帝和团团下手，害她差点失去了生命中最重要的人，但同时，她又有点同情她，因为她所做的一切，都是为了二皇子能够登上皇位。

易地而处，若是让她处于宁皇后的位子上，她恐怕也不甘心将太子之位拱手相让。但是，她也不可能像宁皇后这样丧心病狂。

宁皇后和二皇子被关押的时候，五公主梁婧没少来求她，她似乎就是认准了她，不去求皇上，反而求她这个皇贵妃，为此还在永宁宫外跪了一天一夜，直到跪晕了才肯罢休。

但苏婉却从始至终都没有丝毫心软。

宁皇后和二皇子落到如今的下场是罪有应得。

让她落井下石，她做不到，让她为他们向陛下求情，她更做不到，所以，只能冷下心肠，眼不见为净。

五公主晕倒之后，又病了一场，最终还是接受了这个结果，不再继续折腾了。

宁皇后死后，她整个人都沉寂了下来，几乎没有什么存在感了。

没了六宫之主也不像话，因此，没过多久，就有大臣开始提出册立新皇后了。

因为宁氏被废，并非以皇后的身份去世的，除了五公主，也没有人为她守孝，就像是死了一个无关紧要的小人物一般，没有掀起半点波澜。

只是，私底下，倒是有不少人，为废后宁氏唏嘘不已。

若是她不这么丧心病狂地想要刺杀皇帝，安安稳稳的做她的皇后，谁也奈何不了她，将来就算病死，也是以皇后之尊，风风光光地葬入皇陵，世世代代的享祭祀，就算有了新皇后，那也是继后，永远低她一头。

那时，二皇子和五公主依旧是继子继女，就算二皇子当不上太子，皇帝也会在其他方面补偿他，无论如何，也比现在要强得多。

如今，经她这么一折腾，反而将她跟二皇子的性命都折腾了进去，只留下了一个五公主，将来嫁了人，这宫里恐怕就再也没有宁皇后存在的痕迹了。

无论如何，废后宁氏已经是过去式了。

皇贵妃势不可挡，任谁都能看出来，如今后宫形同虚设，下一任皇后，必定是皇贵妃的囊中之物，而且还不是什么低人一等的继后。

所以，这次大家都很识趣，没有人再给皇帝推荐自家的女儿了，有皇贵妃在，就是另立了其他女人为皇后，竟来也不过是个摆设罢了，有什么用？

时间悄悄流逝，很快，便进入了五月份，天气越来越热了，比往年还要热得多，如今，将近三个月都没有下雨了，旱灾已经有了苗头。

所幸，小麦都已经熟了，收成还算不错。玉蜀黍已经种了下去，只差来一场雨了。可惜的是，老天却没有一丝下雨的迹象。

如此以来，显德帝之前做的诸多准备，就派上了用场，兴修水利，修建沟渠等，只要水源不断，总是可以引水灌溉农田的。

何况，显德帝一直都有让人修建水库，储存水源，提前让人打来深井抗旱等等。更别说，还有大运河，可南水北调。

据慧心的说法，这是是北方大旱，山东、河南、山西、陕西、河北等，都遭受了大旱灾，显德帝也能因此做出了许多针对性的准备和调整。

因此，这一次浇灌还是没有问题的。

也因为出现了旱灾预兆，也让显德帝在大臣们之间的威望又一下子拔高了许多。

要知道，当初，陛下大肆兴修水利，购买粮食的时候，可是引起了许多官员的反对，觉得显德帝太小题大做了，如此折腾，实在是劳民伤财。

尤其是，皇上派人下西洋的时候，更是引起了群臣反对。

结果，就是显德帝力排众议，一意孤行。

没办法，他们也只能服从，只是心里难免有些嘀咕。

如今，旱灾已然到来，大臣们想到陛下这两年做的事情，不由大为敬佩，转眼又开始称赞圣上未雨绸缪，高瞻远瞩了，对于皇上的敬畏之心又多了几分。

永宁宫里，苏婉刚刚用过一碗冰镇酸梅汤，整个人才觉得凉爽了一些，外面天气极热，即便屋里里放了冰盆，也只是让房间里稍稍凉爽一些而已。

其实，是可以增加冰盆的数量的，但却让苏婉拒绝了。

一旦她破例，其他嫔妃恐怕也要跟着添加冰盆。若是以前便罢了，但是，今年却是不行。

苏婉明明知道了今年有旱灾，又怎么还会奢华无度呢！

除了她本身不想奢靡浪费之外，也是因为影响不好。

她如今皇贵妃，上面又没了皇后，一举一动更加引人注目，她必须要更加谨言慎行。

这不但关乎着她的名声，更关乎着陛下的名声。

陛下为了旱灾，做了这么多努力，她又怎么能在后面拖他后腿？

其实，不过是一些冰而已，就算节省下来，也浪费不了多少钱。

但至少表明了皇上要跟百姓同甘共苦的姿态。

为此，苏婉还特意消减了一下宫中用度。

有了皇贵妃做表率，无论是后宫的妃子们，还是诰命夫人们，都不敢像以前那样，那么奢华无度了，同样也开始消减用度，变得“简朴”起来，至少表面上是这样。

团团和圆圆只会在上午上课，下午就可以尽情地玩了。

只是，最近天气太热，他们两个也不愿意出门了，大部分时间，都跟苏婉待在一起，缠着苏婉给他们讲故事，猜谜语，做游戏，要么就是习字作画。

喝完酸梅汤后，两个小家伙去睡午觉了，苏婉也躺在起居室的榻上小憩。

显德帝这两天有些忙碌，午膳都没有回来用，只会在晚上才会回来。

苏婉以为今天也是如此，哪想到，她刚睡下一会儿，显德帝就回来了。

一旁伺候的宫女见到皇上来了，无声地屈膝行礼后，就自动地退下去了，不打搅皇上和皇贵妃相处，动作行云流水，十分连贯，显然已经做过很多遍了。

显德帝直接坐到了榻边上，看着苏婉的睡颜，眼中充满了柔情。

几年过去，婉儿的容貌比起以前，又长开了一些，美丽依旧，却增添了几分成熟的风韵，也显得越发迷人了。

然而，长时间对着一张脸，即便是绝代佳人，看久了，也会失去新鲜感，更别说，是显德帝这种花心且喜新厌旧的男人了。

对于皇帝如此长时间的专宠一个女人，不知让多少人惊掉了下巴，感到难以置信。

要知道，就连普通的男人，都做不到这一点呢！更别说，有着拥有三千佳丽的皇帝了。

后宫的那些女人虽然沉寂下来，却只是暂避锋芒而已，其实心里，都抱着一丝希望，安慰自己，只要皇贵妃失宠，她们就有机会了。

就连宫外，也有不少人打赌，皇贵妃能专宠多久，时间最长的，也没有超过五年的。

但偏偏，几年过去了，皇贵妃依旧独宠六宫。

显德帝竟然真得做到了专宠她一人。

这让很多人都感到不可思议。

其实，对显德帝来说，这并不是一件难事。

男人的确是下半身的动物，但若是没有自控能力，反而被*支配，那样的男人，与野兽又有何区别？

人之所以称之为人，不就在于这份不同于野兽的自制力吗？

花心不是借口，男人愿意守着一个女人，除了他强大的自制力之外，也要看这个女人到底值不值得他这么做。

而婉儿，就是值得让他这么做的人。

他可不会为了一些无关紧要的女人，惹得心爱的女人伤心难过。

苏婉原本就没有睡熟，感觉到了显德帝的注视，她的睫毛不由动了动，很快就睁开了眼睛，见到梁宏，下意识地就露出了一个笑容，黑亮的眼睛里满是笑意。

“醒了？”显德帝也微微一笑，问道。

“嗯。”苏婉应了一声，从榻上坐起身来，伸手轻轻揉了揉眼睛，问道：“陛下忙完了？”

声音慵懒性感，动作却有些可爱，勾得人心底直痒痒。

显德帝深深地看着她，仿佛怎么都看不够一般，微微点了点头。

这段时间，他太忙了，几乎冷落了她，好久没有这样认真地看过她了。而她竟然没有抱怨过半句，只是精心打理着她的衣食住行，打理后宫，没出一丝差错，更没有因为一点鸡毛蒜皮的小事，就来烦他，反而，解决了他的所有的后顾之忧，可以让他专心于政事。

有人说，婉儿做不了贤后，因为她太善妒，行事风格跟所有后妃都格格不入，就算名声很好，也没有母仪天下的气度。

可在他看来，她就是最适合他的皇后。

想到这里，显德帝再也压制不住心里的冲动，说道：“婉儿，成为我的皇后吧！”

他希望婉儿早早成为皇后，光明正大地成为他的妻子，他唯一的妻子。

苏婉惊愕地看着他，随后释然一笑，点了点头，但随即又摇了摇头，说道：“好，但不是现在。”

“为什么？”显德帝问道，他可是迫不及待地想要让她成为他的皇后了。

苏婉微微一笑，说道：“陛下，现在不是立后的好时机。宁氏去世没多久，你就迫不及待地立我为后，即便众人都知道宁皇后是怎么被废的，心里难免也会对我有些想法，落人口舌。再说，如今国家正面临着旱灾，您偏偏在这时候立我为后，实在太不合时宜，倒不如等一切都过去了，旱灾也结束了，您再立后不迟。”

显德帝微微蹙起了眉头，他只想要她尽快成为自己的妻子，倒是疏忽了这些，可是，想到还要推迟立后的时间，他又觉得有些不甘心。

苏婉又道：“陛下，我们现在不就是夫妻吗？不过是差个皇后的身份罢了，何必执着于形式？”

显德帝到底还是被苏婉劝动了，轻叹一声说道：“好吧，那就听你的，只是还要再委屈婉儿一段时日了。”

苏婉摇了摇头，说道：“不会，我们都在一起这么多年了，你应该知道，皇后之位，对我来说，算是可有可无。”

她对皇后之位本就不怎么在意，她在意的是显德帝这个人。只要他心里把她当成他的妻子就成。

苏婉下了床，相携走到坐炕上坐了下来，这才问道：“陛下，灾情如何了？”

显德帝的神色倒是很平静，说道：“还好，百姓们，都已经将玉蜀黍种下去了，大部分都已经灌溉了，还在可控制范围之内。”

“这就好。”苏婉松了口气，说道：“陛下之前的准备，总算没有白费。”

显德帝轻轻一笑，眼睛透过南窗，看向了远方。

若不是早做准备，外面的形势也不会一片大好。

之前，显德帝的所作所为，极大程度地安了百姓们的心。

不下雨没关系，有储存水源，有各种河水湖水，黄河也没有断流，灌溉足够了，几乎每村都强制多打了几口深井，饮用水也充足，而且，百姓们都听说了，陛下之前买了许多许多粮食，就算受灾了也不用怕，据说，这是老天爷给真龙天子的警示。

不得不说，这些传言，很大程度上安抚了百姓们的心，让他们即便面对天灾，也没有像以前一样那么忧心忡忡，浮躁不安。

不知多少人家，供奉显德帝的长生牌位，让他保佑自家平平安安。

要知道，当今圣人，可是真龙下凡，受上天的庇护，求他庇护准没错。

以前，每一次天灾来临时，若是一个没处理好，朝廷都会发生一定程度的动荡，更有甚者，灾民会被被煽动起来，扯旗造反，而这一次，却是连个浪花也没激起。

如今的朝廷，却成了民心所向。

这两年，皇上的所作所为，他们可都看在眼里。虽然很多百姓因此多服了徭役，惹得不少人心生怨言，但现在，他们心里却只剩下了感激。

若是没有皇上一系列的政策，他们面对旱灾，也不会如此游刃有余。只要生活有了希望，百姓们，就不会被蛊惑，做下大逆不道之事。

这让一众想要借这次旱灾生事的势力，都恨得咬牙切齿。

晋王府。

晋王梁宣没有任何遮挡地站在院子里，看着毒辣的太阳，还有几乎烤焦的大地，竟是宛如神经病一般，突然哈哈大笑起来，声音里带着几分得意，几分幸灾乐祸。

夏夏在走廊下看着梁宣放声大笑，脸上也露出一丝笑意，但不知想到了什么，不由蹙了下眉头。

她见晋王还是大笑不已，连忙说道：“阿宣，外面热，快进来吧，别晒坏了身子。”

晋王这才停下了小声，只是脸上还带着笑意，看向夏夏的目光，又带上了几分信任和欣赏，他脚步轻快地走到夏夏身边，伸手握住她的一双皓腕，动情地说道：“夏夏，还是你说的对，旱灾果然来了，本王差点就上了皇帝的当。”

不，或许说，他已经上了当，要不然，他现在早已经做好了攻打京城的准备，而不是像现在这样，只准备了一多半，

想到这里，晋王的神色，不由阴沉起来。

夏夏闻言，虽然心里得意，却也极力控制住了自己往上翘的嘴角，说道：“阿宣你只是暂时被那狗皇帝迷惑了，所幸，及时反应过来，才么有让他诡计得逞，如今，旱灾只是初见苗头，还没到最严重的时候，我们还有准备时间。”

“你说的对，本王还有时间做准备。”晋王说道。

等到灾情发酵，群情激奋，还需要一段时间。只有绝望之时，民心是才最好利用，也最好煽动。

毕竟，百姓们大都胆小，得过且过，随遇而安，除非被逼上死路，否则，绝对不会造反。

所以，他还需要再等一等。

夏夏反握住晋王的手，携着他一起往房间里走去，一边走，一边担心地说道：“只是，这次的民心，王爷怕是不好利用。”

晋王在厅里的左手边的太师椅上坐了下来，脸色先是一沉，随后又笑道：“夏夏你这是什么意思？”

夏夏接过丫鬟递上来的茶，亲自递给他，坐在了另一边，这才说道：“难道王爷没发现吗？如今，朝廷可是民心所向，就连王爷的封地里的百姓们，也都心向朝廷呢！想要煽动他们造反，实在太不容易了。更何况，皇帝还采购了那么多粮食，王爷怎么跟朝廷斗？”

白莲教出身的夏夏，最明白民心的作用有多大了。

它看不见，摸不着，却拥有极为强大的力量，若是利用的好了，甚至可以推翻一朝的统治。

白莲教能吸引那么多穷苦百姓入教，很大一部分，也是利用了民心，所以对于民心，她比旁人更加看重，也更加在意。

晋王的眉头顿时皱了起来，随后，却是舒展眉头，轻哼一声，狂妄地说道：“就算他做好了万全的准备又如何？民心所向又如何？本王就不相信，他能面面俱到。现在旱情才刚刚开始，还没到最严重的时候，本王倒要看看，他到底能坚持多久。”

夏夏闻言，笑道：“王爷说的是，那我们就一起祈祷旱灾能够长久一些吧！妾身以茶代酒敬王爷一杯。”

晋王哈哈哈大笑一声，随后一口气喝光了茶盅中的茶。

夏夏眼波流转，也将杯中茶一饮而尽，喝完之后，她忽然又问道：“陛下，粮草可准备好了？”

既然要造反，没有粮草和武器可是不行。

“夏夏怎么糊涂了，到时候抢就是了。皇兄准备了那么多粮草，到时候，都得便宜了我们。”晋王说完，又大笑起来。

夏夏欢喜而又崇拜地看着他，说道：“王爷莫不是打那些赈灾粮的主意？”

“不止，”晋王说道，“只要我们攻下城镇，到时候抢就是了。皇帝买了这么多粮食，最后却是为他人做嫁衣，让本王捡了便宜，你说此事好不好笑？”

“王爷深谋远虑，妾身佩服。”夏夏奉承地说道，“有了粮食，还怕没人投靠？”

晋王眯着眼睛，得意地点了点头。

藩王的护卫军，数目都是有限的，顶多就一万多，绝对超不多两万，这点兵力，对朝廷来说，根本就不算什么。

所以，他也只能另辟蹊径，私卖武器，勾结土匪，召集奇人异士，甚至还跟其他藩王达成了同盟，还可以收编流民，兵力绝对会迅速扩张，更别说，还有白莲教这个盟友。

到时候，天时地利人和，他就不相信，自己成功不了。

－－－－－－题外话－－－－－－

ORZ，抱歉，突发急事，没能及时更新。已躺平，亲们轻点抽打~（&gt_&lt）~

半天才登陆上来，+_+明天大概就能回去了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百一十六章真神

一个多月的时间很快就过去了，还是一滴雨都没有下，很多地方，地面都发生了干裂，河流、湖泊水位下降，甚至枯竭，以及黄河下游，淮河等主要支流断流等等。

如此一来，就算一开始比较淡定的百姓们，也不免有些心浮气躁，不安渐渐扩散开来。

虽然粮食种下去了，水源暂且不缺，但因为干旱的原因，粮食的产量也会受到很大的影响。比较耐旱的还好一些，其他的不敢保证了。

所幸，这一年，受灾区域，绝大多数百姓，种得都是耐旱品种，产量应该比较好一些。

但是，别忘了，旱极而蝗，蝗虫极喜温暖干燥，一直以来，严重的旱灾，常常伴随着蝗灾，所以，防虫也是极为重要的。

苏婉特意将自己所知道的防止蝗灾的办法，都记了下来，甚至，早在还未发生旱灾的时候，太医院的太医们，就还在她的各种建议下，竟然做出了杀虫药剂，简便易做，可大量生产，为此，还特意做出了一种洒药用的喷雾器，虽然比不上现代那种，但已经是现在所能做到的最好的了。

伺候，朝廷常常命人到蝗虫最易产卵之地喷洒药剂，最大程度的杀死虫卵，遏制蝗虫繁衍。

显德帝还特意命百姓多养了一些蝗虫的天敌们，比如各种禽类，鸡鸭鹅等，甚至还特意写了一个小册子，像是上一次水患防疫一样，这次，也是写的如何防灾，如何炮制蝗虫，如何用蝗虫来饱腹，蝗虫还可入药等等，又命官府的人天天宣读。

因为老百姓怕得罪了“蝗神”，对于自己要吃蝗虫，还是感到十分害怕，不过，当他们听到这是陛下的意思，百姓们倒是多了几分胆色，心里不那么排斥了。

发生蝗灾的时候，有的官差们为了安抚百姓，甚至还当场吃蝗虫，打消他们心里的戒心和抗拒。

一开始试吃的官差，因为做出了好的表率，为此还升了官职。

此时，虽然还没有出现大规模的蝗虫，但是，不少地方，已经发生了蝗灾，这蝗灾繁衍的很快，用不了多久，恐怕就会遍布全国。

南方旱灾虽然没有北方那么严重，但是，却也受到了很大的影响，好几处都发现了蝗灾。

蝗虫防治手册恰好派上了用场。

百姓们将养殖的鸭子赶入农田捕食蝗虫，结果让人目瞪口呆，不过上千只鸭子，就能将几千亩田地里的蝗虫吃得一干二净。

此外，挂网田间的园蛛等，也可以扑食蝗虫。

再加上隔几天就喷一次药，杀死虫卵，蝗虫想要迅速繁衍，基本是不可能了。

百姓们见到方法有效，越发大胆了，也越发信任朝廷和圣上了。

那些原本，不敢吃蝗虫的人，竟然主动吃了蝗虫，甚至还吃的津津有味，无论是煮、炒、炸，还是烤蝗虫，被他们换了多重花样吃，竟然还有人吃上了瘾，此后，竟然发展成了一道美食，给自己打打牙祭。

渐渐的，百姓们对于蝗神的敬畏恐惧之心，也越来越少，再也不是以前的谈蝗色变，而是一说到蝗虫，就开始反射性地流口水。

在这样的氛围下，蝗灾自然被灭杀于无形之中了。

就算之后几年，又发生了几次蝗灾，却都没有掀起什么风浪。

可惜，蝗虫被彻底控制住了，旱灾却依旧在肆虐。

所幸，到了收获的季节，尽管是在如此大旱之下，农作物产量虽然大减，却也在人们的承受范围之内，不至于饿死。

番薯也成熟了，产量很不错，让显德帝很是惊喜，这还只是旱灾的情况下，若是风调雨顺的年份，产量恐怕还要翻一番。但因为之前番薯数量有限，并没有推广开来，这一次的番薯，也并不能用来果腹，绝大多数又被拿出去育苗了。

虽然这些番薯，用来赈济灾民不够，但足以在受灾区域内推广开来了，四个月后，就可以收获了。

这次的旱灾会持续就很长时间，至少在慧心重生回来的时候，也就是明年，旱灾还没有结束。

显德帝即便做了许多准备，也不敢有丝毫懈怠。

他购买了那么多粮食，今年用上的地方，却不算多。因为地里的庄家有收成，更别说显德帝还免了税，还是能够温饱的，他更多的是为了明年做准备。

全国各地的粮仓，都被填的满满的。

当初的百姓们，可是亲眼见到，一车车地粮食堆满了粮仓，正所谓手中有粮，心中不慌，有粮食在，他们的心里也就安宁了，这可是他们最后的退路，不到逼不得已，不会开仓放粮。

因此，全国各地的百姓，都比较安心老实，更别说什么发生什么暴乱了，朝廷的统治依旧稳如泰山。

这种情况，让晋王梁宣简直气得火冒三丈，却也只能自己将这股气咽下去，继续耐下性子，按兵不动。

就算他再着急，也不会在这时候动手的，他已经等了这么多年，不介意再多等一段时间，他倒要看看，朝廷能够撑得了多久。

只希望，旱灾不要那么快结束，否则，他一定会被呕死的。

见到梁宣还算理智，夏夏不由松了口气。

她就怕他控制不住，在这个时候造反，不用猜，晋王必定会一败涂地，那她这么多年的努力，肯定全完了。

其实，晋王着急，她又何尝不急。

白莲教发展信徒的速度，实在是太慢了，也太艰难了，甚至还不及原来的十分之一。

以前每次遇到天灾*，总会给白莲教吸引很多的信徒，因为这里有他们所向往的“白莲净土，真空家乡”，以后再也没有任何苦难。这无疑会吸引很多在底层挣扎，吃不饱，穿不暖的穷苦大众，但是这一次，他们白莲教，却遇到了极大的阻力。

因为现在，更多的人，信奉的是皇帝，准确的说是信奉显德帝。

百姓们都认为显德帝是天上真龙下凡，可以庇护百姓们，安居乐业。

他们这么做，也是有原因的。

即便白莲教说得天花乱坠，然而，耳听为虚眼见为实，白莲教说的再好听，但是，他们会给他们粮食吗？会让他们生活得更好吗？

当然不会，白莲教只会说让他们死了之后去天界。

可他们却活在当下，不想去想死后的事情。何况，眼前已经有了一位，让他们免受折磨痛苦，能让他们享受盛世太平的真龙天子，他们何必舍近求远，去信仰那虚无缥缈的无生老母。

百姓们为什么那么肯定显德帝是真龙下凡呢？

谁让陛下登基后，一直都是风调雨顺，极少有各种天灾呢？

百姓们，可是安安稳稳地生活了十来年。

就算这次的旱灾，陛下也早早得到了警示，提前做了准备，他们才能安然无恙。

陛下登基后还实行了如此多的利民政策，国家在陛下的治理下，越发强盛，这不是真龙下凡是什么？

如若不然，陛下为什么会一次次受到上天的眷顾？

更别说，陛下还是一位爱民如子，肯为百姓着想的明君。

这一年多，陛下做的努力，他们可都看在眼里，就算当时不理解，怨气冲天，难道现在还不理解吗？

既然有一位“真神”在这里，他们又有什么理由，抛弃陛下，转头无生老母的怀抱呢？

除非他们傻了。

正因为如此，白莲教发展教徒的行为，受到了极大的阻力。

更有甚者，还主动向官府报信，举报白莲教反贼，吓得白莲教众落荒而逃。

白莲教蛊惑人心，一向是把好手，甚至，就算那些平民百姓没有成为白莲教的信徒，对这个教派也有极大的好感。

他们已经习惯了，不管走到哪里都有信众的存在。

哪里想得到会得到这种待遇？

心里难堪的同时，更多的却是不解。

不明白，事情怎么会变成这样。

其实，这跟显德帝针对白莲教所下的各种命令有关。

显德帝这几年来，一直强力打压白莲教，一边打压，一边向民众灌输这是邪教，是反贼的概念，同时，还不忘发布各种利民政策，收拢民心。

这也是为什么旱灾发生后，显德帝会如此得民心，甚至被推到“

真龙”的高度，就是因为量变引起了质变。

白莲教的人却没有发现，因为，这几年，他们被打压地喘不过气来，平时东躲西藏的，哪有时间去考虑这些？

夏夏想到教中的情景，脸色阴沉了许多。

她在晋王府，过得休闲自在，每天山珍海味吃着，绫罗绸缎穿着，还有晋王的尊敬和宠爱，一人之下，万人之上，甚至连晋王妃都不必太过理睬，这是她在教中时享受不到的。

更别说，现在的白莲教如此困难，教中条件肯定也不怎么样，一旦她恢复身份，回到教中，她说不定就得跟其他人一样，做一只见不得光的老鼠。

由俭入奢易，由奢入俭难，她又怎么能适应？

所以，她无论如何她都要帮助晋王登上皇位，永远呆在他身边，到时候，皇后，皇贵妃的位子随他挑，那时，她真正的好日子，才会来临。

－－－－－－题外话－－－－－－

O（∩_∩）O么么哒…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百一十七章佛母

夏夏从晋王的外书房回到了自己的院子。

她是晋王的侍妾，但这只是为了掩人耳目而已，她最重要的身份，其实是晋王的幕僚，只不过，后来两人假戏真做了而已。

她已经决定要用尽一切计谋和手段，帮助晋王夺得皇位，然后作为大功臣，待在晋王身边，让他对自己感恩戴德，永不相负，所以，她现在真得是全心全意地为晋王打算，回到院子后，脸上不由带上了一丝隐隐的疲惫。

进了院子之后，原本早就该有丫鬟迎上来了，可惜，今天院子里却静悄悄的，没有半个人影。

若是往常，夏夏肯定会感觉到不对，今天她却有些神思不属，竟然没有发现，直到进了客厅，见到那个背着她而立的身影时，才悚然一惊，随即，便立即双膝跪地，以五体投地的姿势，虔诚地跪拜对方。

“徒儿夏芳菲，拜见佛母。”略略颤抖的声音，显示了她心中的恐惧和不安。

来人穿着一袭水田衣，头上带着莲花冠，长长的飘带垂在脑后，容貌秀美，气质脱俗，一脸的悲天悯人，不是白莲教的“佛母”是谁？

佛母吕月娥转过身来，那双向来来充满慈悲的眸子里，此刻，却如利剑一般，刺向夏芳菲，夏芳菲的身体骤然一僵，姿态却越发虔诚了。

“起来吧！”半晌之后，等夏芳菲的衣襟都湿透时，吕月娥终于开口了。

“是，谢佛母。”夏芳菲这才缓缓站了起来，额头上满是豆大的的汗珠，却不敢抬手去擦拭。

佛母虽然是她的师父，但她却只是师父的众多弟子之一，而且还不怎么受宠，若非她平时颇有计谋，长相又好，恐怕还轮不到她进晋王府。

她对自己的师父，向来都是敬畏大过一切，却感觉不到一点亲近之意。

“师父日理万机，怎么有空来看徒儿了？”夏芳菲压下心中的恐惧不安，挤出一个略显僵硬的笑容，说道：“若是师父想见徒儿的话，派人给徒儿说一声就是了，何必亲自跑这一趟？”

“我若是不来，怎么知道本座的好徒儿竟然过着如此奢华的生活，比起王妃都强，怪不得乐不思蜀了。”吕月娥环视了一下周围的环境，别有深意地说道。

这里可真是金玉满堂，夺目生辉，似乎王府里，最好的东西，都堆到了她的房间里。

“徒儿不敢！”听到吕月娥有兴师问罪的意思，夏芳菲砰地一下又跪了下来，膝盖都是摔青了，一脸惶恐地否认道：“师父，徒儿身份上是晋王的宠妾，府里处处都是那狗皇帝的眼线，为了不露出破绽，这才……徒儿这也是逼不得已。徒儿早就发过誓，会永远忠于白莲教，永远忠于佛母，徒儿绝不敢有半句虚言，还请佛母明察。”

“希望你能记住你所说的话。”吕月娥淡淡说道，“起来吧！”

她现在还需要夏芳菲帮她办事，所以，这次只是敲打敲她打罢了。

毕竟，夏芳菲是晋王和白莲教之间的纽带，没了她，两方势力也不好合作。

晋王的身份，注定不能正大光明地跟白莲教合作，否则，将来就算他登上皇位，也会被千夫所指。

而白莲教，显然也有自己的小算盘。

他们现在联手，也不过是为了一同抵抗朝廷罢了。

吕月娥这几年，一直在整合白莲教在全国的势力。

白莲教有很多分支，派系众多，比如什么无为、大成、净土宗等等，这些都被统称为白莲教，吕月娥这一教派，原本是众多派系中最强的，她也一向以白莲总教自居，但这几年，她的势力，是被朝廷打击的最狠的，为此，她甚至失去了一双儿女，元气大伤，这才渐渐式微，然而，瘦死的骆驼比马大，吕月娥又是个又手段的，很快便又吸收了很多分支，壮大自己。

即便最近在吸收信徒方面，受到了一些挫折，远远不如他们心里的预期，但也只是跟以前相比而已，其实，还是招到了许多信徒，白莲教蛊惑人心的本事，是任何人也比不上的，更别说还有很多以前的老信徒。

不过，她相信，只要旱灾持续下去，早晚会有越来越多的百姓成为白莲教的信徒，再说了，她也不会坐以待毙，总会用尽各种手段招揽到信徒。

正因为如此，前段时间的不顺，她根本就没放在心上，十分沉得住气。

“师父请用茶。”夏芳菲亲自从丫鬟手里接过来茶盏，奉给佛母。

她院子里的人，大都是白莲教教徒。十分忠心，根本不会出卖她，或者说，不会出卖白莲教，根本不用避嫌。

吕月娥却看都没看茶盏一眼，直接说道：“本座听说，晋王有意提前动手，可有此事？”

夏芳菲连忙摇头否认道：“佛母误会了，王爷并没有这种打算。”

“这就好。”吕月娥说道，眼睛里闪过一丝狠厉，“虽然本座恨不得立即冲进京城，斩杀狗皇帝，但现在绝非动手的好时机，本座可不希望，自己的得力盟友，未战先败，你平时可要多劝着些，莫让晋王走错路，现在最重要的就是忍。”

夏芳菲对吕月娥如此看轻晋王有些不满，她说的这些，王爷心里可都清楚着呢！根本用不着她多说。

但她心里极其畏惧吕月娥，就算不满，也不敢表现出来半分。

“佛母说的是，徒儿一定会劝着王爷，绝对不会让王爷坏了佛母的大事。”夏芳菲一脸恭敬，信誓旦旦地说道。

吕月娥这才点了点头，眼中露出一丝蔑视，淡淡说道：“以本座的观察，这次的旱灾会持续很久，朝廷能应付得了一时，难道还能应付一年半载不成？本座一路巡视民情，发现已经有很多百姓食不饱腹了，想必朝廷很快就会开仓放粮，甚至南粮北调，这是我们的机会。”

夏芳菲眼睛微微一闪，说道：“佛母的意思是，咱们……”

她做了一个抢夺的手势，佛母的打算，跟王爷的打算不谋而合。

就算不是灾年，要打仗造反，粮食也是最重要的，更别说现在正值灾年，粮食就显得更加珍贵了。

吕月娥先是赞赏地看了她一眼，随后，语气有些阴冷地说道：“不错，皇帝买了那么多粮食，我们去‘借’一点又如何？再说了，我们就算借粮，也是用到百姓们身上，皇帝想必也不会怪我们，毕竟，我们也是用之于民呢！”

夏芳菲一脸的敬佩，欣喜道：“佛母深谋远虑，属下佩服。有了这些粮草，我们白莲教发展教徒，可就容易多了，而朝廷无力赈灾，肯定会失信于民，到时候可就是咱们白莲教的机会。”

现在，什么也比不上粮食重要。

吕月娥轻轻一笑，说道：“你让晋王也做好准备。”这是打算要分晋王一杯羹。

“是，徒儿遵命。”夏芳菲应道，眼中却闪过一丝不以为然。

其实，晋王早就打上了那些粮草的主意，哪里用得着佛母来说，更别说，吕月娥还是一副施恩的口吻。

若是以前，她不会觉得有什么，甚至觉得理所当然，但是现在，她听起来却很不舒服，甚至开始护短了，谁让晋王是她的男人呢！

现在，她唯一庆幸的是，少主吕琛被英勇伯傅黎给抓了起来，并且早就处决了，佛母的女儿吕氏，更是早在几年前就死了，佛母打算让吕琛做皇帝的愿望，自然不可能实现了，这无疑让晋王少了一个竞争对手。

若非吕琛死了，佛母又怎么会那么容易跟晋王合作？当初把她排在晋王身边，不过是方便监视他，适当的时候杀死他罢了。

但现在，吕月娥的儿子死了，她就不得不帮助晋王上位了。

以前，她跟吕月娥一样，心心念念想要少主登上皇位，但是现在，她心里已经发生了翻天覆地的变化，早就开始偏向晋王了。

等王爷成了皇帝，她成了皇贵妃，她倒要看看，吕月娥还敢不敢在她面前摆谱。

夏芳菲虽然极力隐藏自己的情绪，但吕月娥是什么人？白莲教的教主，被无数人崇拜信仰的佛母，又岂能看不出她的小心思？怕是早就转投向晋王的怀抱了。

但吕月娥却仿佛没有看到一般，只是眼中闪过一丝隐晦的杀意。

若非看在她有用的份上，她又岂会饶过这个背叛教派，背叛她的女人？

就让她多活一段时间吧，等一切尘埃落定，她再找他们一一算账。

她可从来没打算帮助晋王登上皇位，吕月娥心里冷笑。

“话已说完，本座也该离开了。”吕月娥从椅子上站起身来，对夏芳菲说道，“好好辅佐晋王，他以后可是我们白莲教的依靠，将来我教的发展壮大，可都要指望他了。若是晋王真能登基，本座就允许你一直呆在晋王身边。”

夏芳菲没想到了佛母如此通情达理，不敢置信地瞪大了眼睛，随即又跪下来，感激涕零地说道：“徒儿谢佛母恩典，佛母对徒儿的大慈大悲，徒儿永世不忘。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百一十八章一个机会

吕月娥对夏芳菲这番话不置可否，脸上却带着一丝慈爱的笑容，虚扶着让她起来，说道：“你我是师徒，何须如此客气？再说，这是你应得的。本座也希望你能得到幸福。咱们白莲教的发展，以后可要全靠你了。”

夏芳菲听到这话，受宠若惊的同时，也有些飘飘然，心里感到十分得意。

尤其是，当她想到，高高在上的佛母，以后还要有求于她，对她俯首称臣时，这种虚荣心和成就感，是什么都比不了的，这让她越发下定了要留在晋王身边的决心。

夏芳菲站起身来，极力压制着上翘的唇角，不让吕月娥看到自己得意的样子，她很清楚，自己目前还脱离不了佛母的掌控，只能放低姿态，结结巴巴地说道：“佛母，您……这是在说什么？徒儿怎么担当得起。徒儿的身份，不管怎么变，永远都是您的徒弟，也永远都是白莲教徒，自然会全力扶持白莲教。”

吕月娥听到这话，十分满意，说道：“你能这么想，本座就放心了。”

说完之后，吕月娥就像当初来时那样，悄无声息的离开了，没有惊动任何人。

她一走，夏芳菲就好像一下子失去了全身的灵秋，瘫坐在了椅子上。

无论什么时候，面对佛母时，她都会感到极大的压力。

不过，想到佛母说的那番话，她又兴奋起来。

佛母应该不会骗她，这次的旱灾一定会持续很长时间，粮食就会成为最宝贵的东西，谁有粮食谁就有心，她的确该跟王爷商量一下，抢粮之事了，王爷控制了不少土匪窝，让他们去抢粮，谁也怀疑不到王爷头上来，就算怀疑到王爷头上，也没有证据证明王爷跟土匪有联系。

夏芳菲越想越兴奋，立即让人去喊晋王过来商议。

……

因为这一年旱灾的缘故，显德帝的万寿节和中秋节都没有没有大半，一切从简。上行下效，京城里的权贵们也都开始变得简朴起来，各种宴会之类的越来越少，去寻欢作乐的也越来越少，寿礼、婚礼之类的喜事，也都只是按照规矩来，不敢太出格了。

但这只是表面现象，私底下，依旧有很多人家奢靡无度。

然而，这些人家，无一例外，很快就被疏离了。

上了皇上的黑名单，以后还有什么前途？

不过，也有醒悟的快的，及时进宫去向皇上请罪，并捐出钱粮若干，总算在陛下哪里挽回了一些好印象。

时间缓缓流逝，很快便到了显德十六年，春。

旱灾果然如慧心所说，依旧没有结束。

慧心是从显德十六年重生回去的，但这时，她已经完全失势，对于外面的具体情况，并不怎么了解，只知道旱灾没有结束而已。

但没想到，旱灾不但没有结束，灾情甚至开始波及了苏北、春北等地。

番薯是个好东西，的确也开始推广开来了，但是，虽然也有春薯，秋薯，和冬薯，但这是在不同的区域才能种，就比如北方某些区域，只能在春天栽种，一年一季，所以推广番薯之事，受灾区很多地方，比方晋王封地所在地，就只能栽种春薯，所以，去年春薯成熟之后，推广番薯之时，自然没有有推广到这里，直到今年春天才可以栽种。

所幸，去年秋天时，玉米产量还行，勉强支撑了两个月。

去年年底的时候，就已经有很多人家就已经食不果腹了，显德帝立即命人开仓放粮，总算过了一个安稳年。

可惜，过年之后，问题依旧没有解决，反而越发严重了。

冬小麦就算种植下去了，要收割也要几个月的时间，这几个月，大家吃什么喝什么？就算显德帝买了许多粮食，也未必能支撑这么久，何况，等小麦收割时，还不知道能收割多少呢？

去年，南方种植了许多秋薯、冬薯，产量极大，更别说，南方灾情并不严重，其他粮食收获也不错，显德帝果然下令南粮北调，应付北方的灾情。

然而，令显德帝，还有朝中大臣们无比震怒的是，他们的赈灾粮食，竟然接二连三地被劫了，损失惨重。

赈灾粮食没有及时到达，饿疯了的灾民们可什么都做得出来。

显德帝一边派出兵力围剿那群胆大包天的匪徒，一边命人从京城里，调了一批粮食过去，重兵护送，确保万无一失。

哪里想到，还是晚了一些。

灾区不少地方的灾民，在有白莲教的煽动和带领下，袭击官府，抢夺地主富户家的粮食，开仓放粮，比朝廷竟然还要快一步，白莲教趁机吸收加纳了众多灾民，组成了起义军，专门跟朝廷对抗。

白莲教自有一套洗脑手段，原本只是为了一口吃的，而暂时入了白莲教的灾民，上了贼船后，就很难再下船来了，更别说，又被逼着杀了官员造反，知道自己犯下了弥天大罪，再加上白莲教的反复洗脑，他们最终也只能留了下来，专心为白莲教做事。

然而，还有很多灾民，加入白莲教，纯属是逼不得已。一直以来，朝廷做的事情，都十分令人信任，很多灾民还是更加相信朝廷，相信显德帝，白莲教蛊惑不成，最后竟然使出各种卑鄙手段，逼着不少灾民上了贼船。

就这样，白莲教起义军迅速开始壮大。

除了吕月娥率领的这一支白莲教势力之外，其他白莲教分支也不甘示弱，纷纷跳出来在各灾区，发动起义，很快，全国各地，都出现了不少义军。

不只是白莲教，就连晋王也趁机吸收了不少灾民，成了他手底下的土匪兵，将来造反也能派上用场。

谁让他的封地，也属于灾区呢！

晋王才不在意这些人的性命，他心里巴不得他们倒霉呢！

明明是他封地里的百姓，竟然宁肯相信皇帝，也不肯相信他，口口声声称赞的都是显德帝，而不是他，他心里早就不忿了。既如此，他为什么还要在意他们死活？

倒不如在他们死前，为自己的大业出一份力。

这些灾民，根本就是他推出去的炮灰，死了他也不心疼。

……

勤政殿，后殿涵春室。

夜已深，苏婉睡醒一觉后，发现身边没人，便披衣而起，走到外间的西次间，就发现显德帝坐在南窗下的炕上，依旧在批奏折。

苏婉看了有些心疼，招手让彩月过来，吩咐了几句，彩月点了点头，就下去了。

依照彩月的年纪，原本已经该放出去了。

只是，她是苏婉的贴身大宫女，就算放出去，也会活在监视之下，不过，她照样可以嫁人生子。但彩月却拒绝了这个出宫的机会。

她以前是只是杂役宫女，做着粗重、繁杂的活计，每天都不得休息，最大的愿望，就是出宫跟家人团聚。

但现在，她却成了皇贵妃的左右手，地位尊崇，任谁都要给三分面子，皇贵妃又是个好伺候的，只要不背叛她，犯了她的忌讳，就不会有性命之忧，而且跟在皇贵妃身边的这几年，是她过得最风光的日子。

既然如此，她为什么要出宫过平凡人的生活？说不定，出宫以后，还要嫁给一个自己看不上的男人，伺候他们一家老小，一辈子为他们做牛做马，还得不到半点好处。

与其那样的话，她宁愿一辈子不嫁人，永远伺候皇贵妃，只要皇贵妃不倒，她就会一辈子风风光光的，若是以后寂寞了，收个干儿子、干女儿的也不错。

还有一个重要的原因，她的父母和弟弟，在她进宫几年后就已经死了。她也是来到皇贵妃身边后，才查到这件事，立即大哭了一场，当时就打定了注意，要留在皇贵妃身边。

苏婉问过她几次，确定了她果然不想出宫之后，就如她所愿，将她留在了身边，一些重要的事情，也会交给他去做了，显然对她比以前更加看重了。

同样情况的还有山茶，她是早就打定主意，不会离开苏婉身边的。

苏婉走过去，坐到了显德帝对面，伸手盖住了他眼前的奏折，说道：“陛下，不要再看了，您已经连续好几天都在熬夜了，这样下去，您就是铁打的身体也受不了。”

显德帝刚才看得太专注，竟然都没有发现苏婉，直到苏婉出声打断了他，他才抬起头来。

见到苏婉只披了一件外衣，皱了皱眉说道：“你怎么起来了？天气冷，多穿点衣服，别着凉。”

苏婉轻轻摇了摇头道：“没事，有地热呢，我不冷。”

显德帝握了握她的手，果然很温热，这才作罢，说道：“婉儿回去睡吧，朕等会儿再睡。”

苏婉见劝不动他，也不再劝了，说道：“那我陪你！反正，我现在就是睡下，也睡不着了。”

“你……”显德帝正要劝她回去，但是见到苏婉那双执着的眼神，就说不下去了，因为说也没用，便也放下了手中的笔，说道：“那婉儿就陪我说说话吧！”

苏婉点了点头，就见到彩月亲自端着一个小茶盘走了过来，上面放着一个御制珐琅彩杏林春燕图碗。

“陛下忙了这么久，也该饿了，先用点粥吧！”苏婉将她身边的走着都给收了起来，然后站起身，从小茶盘中将粥碗接了过来，放到了显德帝面前。

因为这段时间，显德帝常常熬夜，苏婉就想法设法地给他食补，今晚的粥是枸杞桑葚粥，补肝肾，健脾胃，消除眼部疲劳，还可增强体质。

显德帝没有推辞，含笑对苏婉道谢。

“行了，快吃吧，不然就凉了。”苏婉笑着说道。

显德帝用银匙搅拌了几下，感觉不那么烫了，才开始吃起粥来。

碗本就不大，他吃得又快，一碗粥很快就见了底。

这些自然是不够饱腹的，但是，晚上吃多了倒不好，稍稍垫垫肚子就行，免得睡不着觉。

显德帝用完粥之后，看着空碗，忽然叹了口气。

苏婉他这副模样，就知道，他肯定又想到灾情上去了，轻声说道：“陛下不必太过忧心，灾情再严重，总会过去的。陛下做得已经够好了。”

彩月很快就将东西收拾了下去。

显德帝微微摇了摇头，说道：“若是朕做得好，那些起义军又是怎么来的？”语气里透着一丝浓浓的疲惫之色。

苏婉知道，梁宏忙前忙后了这么久，为得都是这些灾民，可他们却轻易被煽动地造反了。被自己的子民背叛，就算是显德帝，心里也会感到十分愤怒吧！

“陛下，那些人只是白莲教蛊惑了而已，何况，那只是少数，绝大多数人都是感激陛下的。”

显德帝没有说话。

苏婉继续道：“而且，我觉得，那些灾民，也未必是自愿加入白莲教的。毕竟，百姓们之所以造反，完全是因为被压迫到了极致，没有出路，不得已而为之，但很明显，事态还没发展到山穷水尽的地步，何况，百姓们都如此崇拜陛下，感激陛下，又怎么可能因为赈灾粮被抢，就彻底反水呢？他们恨的人，不是朝廷，而是那些抢夺粮草之人。再说，陛下很快就将赈灾粮补上了，他们明显对朝廷还有信心，又有什么理由造反呢？”

显德帝听到这些话，微微眯起得眼睛中闪过了一丝厉色，点头说道：“这倒是说得通了，这白莲教，果然好手段。”

手段虽然下作，却十分管用。用他的子民，来对付他，白莲教躲在后面，坐收渔翁之利，还让他有苦说不出，他以前倒是小看吕月娥了。

“陛下打算怎么对付他们？”苏婉问道。

“当然是镇压了，还能有什么办法？”显德帝淡淡说道，“不过一群乌合之众，岂能阻挡朝廷大军？”

话中，透着满满的自信，显然，并没有将这些起义军看在眼里。

若是朝廷失去民心，起义军说不定能做出一番名堂来，可惜，朝廷现在很得民心，显德帝更是受到了很多人的拥护，让百姓们去造朝廷的反，基本不大可能。

这已经失去了造反的条件。

就算他们蛊惑了一些人，也绝对不成气候。

他不会给他们这个机会。

苏婉闻言，沉吟了一下，倒是说道：“陛下，那起义军虽然受到了蛊惑，但未必心甘情愿，更多是可能是怕朝廷怪罪，只能易错到底。既如此，陛下不如先派大臣去招安，如果真得不行，再出兵镇压不迟。您若是一开始就出兵镇压，岂不是将起义军彻底推向了对立面。”

“他们已经站在朕的对立面了。”显德帝淡淡说道，“毁官衙，杀官员，杀乡绅富商，扯旗造反，朕若是放过他们，如何向天下人交代？”

苏婉轻轻一笑说道：“陛下，这些都是白莲教的首领们指使的，罪魁祸首是他们，那些被迫加入起义军的百姓们何其无辜？陛下若是真得将他们也迁怒了，以后白莲教必定会变本加厉，那些后来被迫加入白莲教的教徒们，也只能一条道走到黑了。若是陛下给他们一线希望，你说他们是愿意跟着白莲教造反，还是愿意再次成为良民？陛下饶过他们这次，他们恐怕永远对陛下感恩戴德，而且，还能够安抚民心。陛下只要杀了那些起义军的首领，始作俑者，就足以向全天下人交代了。”

显德帝微微蹙着眉头，伸手用手指敲着炕桌，没有说话。

其实，他心里何尝不明白这些，只是过不了心里这个坎儿。

看到眼前苏婉紧张又期待的眼神，显德帝唇角微微翘了翘，婉儿真是全心全意地为他着想，为百姓着想，不过她还是向得太简单了。

“那些白莲教反贼是不会同意的，若是有用的话，朕早就这么做了。”显德帝很清楚那些人，绝对不会被招安。

谁让他们是白莲教呢！

他可是杀了吕月娥的一双儿女的。

就算白莲教其他分支的首领接受招安，吕月娥也永远不会同意的。

苏婉却笑道：“陛下，我也没让陛下招安那些真正的逆贼，他们接受招安，反倒便宜他们了。而是招安那些起义军，只要陛下让人告诉那些起义军，投降不杀，只要他们肯回头，甚至以前的一切既往不咎，说不定，大半的起义军都会当场反水呢！”

显德帝闻言，倒是眼睛一亮，觉得此事还是有一定的可操作性的，只是要派一个长相憨厚，有亲和力，却又能说会道的大臣去才行，否则，这招安说不定就成了招仇了。

－－－－－－题外话－－－－－－

么么哒，\（^o^）/~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百一十九章不可思议

显德帝虽然同意了苏婉的提议，打算先招安，但同时，他也打算用武力威慑。若是这些反贼依旧不识好歹，那他就再不用手下留情，直接动手镇压。

他对于反贼，可没有那么好的耐性。他只会给他们一次机会，才不管他们是不是被迫上贼船。他从一开始，就没打算要放过他们。

其实，就算没有苏婉的劝说，他也会装模作样的派人去招安，这是因为，他心里清楚，白莲教根本不会接受招安，到那时，他再出兵镇压，谁也说不出半个“不”来，他也算是仁至义尽了。

显德帝就算表现的再爱民如子，他骨子里那种凉薄的本性也不会变。

他颁布许多利民利国的政策，拉拢民心，当一个明君，最终目的，也不过是为了维护他自己的统治罢了。

只有民心所向，国家稳定，百姓安居乐业，他的皇位才会越稳当，大乾朝才能走得更远。

但是，对于百姓来说，无论这个皇帝出发点是为了什么，只要他能让他们过上好日子，他就是个好皇帝。

不过，他既然答应了苏婉，就不会阳奉阴违。再说了，苏婉的提议若是真得能成功，得到好处也是巨大的。

不战而屈人之兵，这对所有起义军的士气，就是一个极大的打击，更别说，他们中间，绝大多数人都没想要要早。只要有一支队伍投降，其他起义军肯定也会纷纷效仿，这刚刚搭起来的架子，瞬间就会倒塌。

朝廷不费一兵一卒收服起义军，朝廷的声望也会大增。

这些起义军，说到底，大多数是由穷苦的老百姓们组成的，而且，大都是逼不得已，朝廷能给他们一条生路，一个改错的机会，他们岂能不感恩戴德？

若朝廷问也不问，就派兵强力镇压，便是普通百姓，恐怕也会感同身受，甚至觉得心寒，绝望。

当然，起义军若是不接受招安，那就是另外一回事了，恐怕百姓们，也会觉得他们是罪有应得。

——圣上爱民如子，对百姓那么好，他们还造反，便是死了也不可惜。

这个时候，到底忠君思想才是主流，造反是会让人唾弃的。

青石寨，是吕月娥花费无数心血创建的，是她的大本营所在，位于山东境内，让这里受灾严重呢！离京城又算太远，也不算太近，进可攻，退可守，再说，这里的白莲信徒众多，最容易发展实力。

还有那个福王，也是个没手段的，乌龟似的性子，就算被欺到了头上，也连个屁都不敢放。吕月娥一开始还有些忌惮福王，但是，见他一直龟缩不出，就更加肆无忌惮了。

何况，就算现在福王想要出兵镇压，她也不怕，她现在可是拥有三万多大军，号称八万。

说起来，吕月娥的确有手段，有计谋，要不然，也不会这么短时间内，就聚集起如此大的兵力，而且，她还武力不俗，排兵打仗竟然也懂，就连当地的卫所，都被她给率兵彻底攻破了，抢夺武器，开仓济民。

这里原本白莲信徒就多，收编起来也容易。

而且，吕月娥所组建的队伍里，不但有男人，还有不少女人，同样会上阵打仗。

吕月娥手段奇高，就算当初收拢的灾民们，一开始不情不愿，但是一段时间后，不少人就开始对她死心塌地了，现在队伍中甚至有三分之一，都对她惟命是从，忠心不二，将她当成无生老母下凡，对她崇拜无比。

剩下的人，有的摇摆不定，有的一心想要退出，有的则是破罐子破摔，宛如行尸走肉一般，让他做什么便做什么。

但吕月娥不在乎，只要给她时间，她早晚能将这些人，全部变成自己的信徒。

这天，吕月娥刚刚巡视营地回到自己的住处，就见到一名身穿红色紧身衣，约么二十多岁的女子，一脸焦急在门外等候，见到她眼睛一亮，立即迎了上来，正要说话，就被吕月娥抬手打断了。

“玉娘，有什么话，咱们里面去说。”

林玉娘这才忍下到口的话，恭敬低跟在吕月娥身后，进了院子。

吕月娥的院子有两进，前面一进正屋就是议事厅，被全部打通，最上面的自然是吕月娥的宝座，下面放着两排交椅，这是白莲教一众首领议事之所。

吕月娥带着林玉娘去了后面院子，先喝了一杯茶，这才问林玉娘道：“什么事？”

林玉娘也是她的徒弟，而且跟夏芳菲不同，林玉娘极得她的信任，得了她大半真传，是她最倚重的左右手，吕月娥对她，简直比当初对自己的女儿吕氏还好。

如今，她的一双儿女都死了，对林玉娘就更加看重了。

因此，两人相处时，自然比旁人亲近，没有那么多规矩。

林玉娘这会儿也平静下来了，说道：“师父，徒儿得到消息，说皇帝有意派遣大臣过来招安，想必过不了几天，朝廷的人就来了，师父您看……”

吕月娥先是蹙了下眉头，随后冷笑一声道：“不必担心，梁宏不过是假意招安罢了，他应该清楚，本座根本不可能会接受。他这么做，只是为了堵住天下悠悠众口，他巴不得我死呢，怎么会招安我呢？”

林玉娘先是松了口气，随后心又紧了起来，说道：“我们若是不容易招安，朝廷恼羞成怒，必定会强力镇压，我们虽然有三万大军，但是，对上朝廷的百万大军，无异于以卵击石。”

吕月娥却是自信满满地说道：“玉娘，你太杞人忧天了，朝廷就算有这么多人马，也未必能抽调出太多兵力对付我们，别忘了，大乾朝南有交趾叛乱，东有倭寇烧杀抢掠，北有北元虎视眈眈，哪里不需要兵力镇守？何况，还有晋王伺机而动，朝廷不会将所有兵力都压到我们身上的。就算各地的卫所，也不能轻易调离，你就彻底放宽心好了，他们就算派人来，也不是我们的对手。”

听她这么说，林玉娘果然放下了心，她对吕月娥十分崇拜，她说的话，她从来都不会怀疑。

白莲教在朝廷大肆打压之下还能存活至今，甚至发展壮大，吕月娥功不可没。

林玉娘消除心里的担忧之后，就开始跟吕月娥汇报这段时间的战况。

“师父，徒儿又带兵攻下两个县，那些鱼肉百姓的狗官，都被徒儿给杀了，还有将近两千的百姓愿意加入起义军。”林玉娘眉飞色舞地说道。

她小时候，父母就是被那些贪官污吏给害死的，若非遇到了师父，她怕是连活都活不下来，平生最恨这些贪官豪绅，只要见到了必取他们狗头。

若是，她真得只杀这些贪官豪绅也就罢了，在她眼中，只要是官员，就没有好的，所以，她是见官就杀，因此，不少清官能吏也都遭了她的毒手。

只是显德帝这几年，打压他们打压地太厉害，她一直东躲西藏的，没有多少杀贪官的机会，现在，她自然要杀个过瘾了。不过，她跟吕月娥不同，她对于普通百姓，还是还是不错的，并不滥杀无辜。除非那些人“执迷不悟”，不肯入教，她才会出手铲除，因为，在她看来，不肯加入白莲教的百姓，就不值得她去救。

“做得好！不愧是本座最看重的徒儿，总算没有让本座失望。”吕月娥夸奖了她几句，并让她再接再厉。

林玉娘顿时感到自豪无比，心想有机会还要多斩杀几个贪官污吏。

师徒俩正在其乐融融地说着话，突然有女子在门外禀报道：“禀佛母，林首领，孙姑娘求见。”

林玉娘一听，脸上的笑意顿时浅了几分，反而蹙起了眉头。

反倒是吕月娥神色缓和，说道：“让她进来吧！”

林玉娘的眉头皱的更深了。

她真不明白，师父收养这名女子做什么？肩不能抗手不能提，见点血就晕，除了有一张脸，没什么优点，寨里的女人都瞧不起她，偏偏师父对她十分看重，还专门派了两个小丫鬟伺候她，对她和颜悦色的。甚至为了她，还将她的父母家人都接到了山上，好生照顾着。

其实，她没有见过这位孙姑娘的真正面容，因为她一直都蒙着脸，但是，通过她的眉眼和身姿，也不难看出她拥有十分出众的容貌。

吕月娥见到林玉娘的表情，淡淡一笑，说道：“玉娘是不是不满师父的行为？”

“徒儿不敢！”林玉娘硬邦邦地说道。

“玉娘放心，她是威胁不了你的地位的，本座收容她，是因为她对本座有大用。”吕月娥说道，“说不定，本座的仇，需要借他的手才能完成。”

林玉娘闻言，震惊而又疑惑，“她真得有这么大的能力？”

吕月娥却道：“到时候，你见了她的模样就知道了。”

两人刚说完话，那位孙姑娘就走了进来。

这位孙姑娘穿着鹅黄色的衣衫，头上梳着垂鬟分肖髻，首饰亦是不俗，一举一动都带着几分大家闺秀的端庄，显然出身不俗，而她搂在外面的眉眼，更是细眉长睫，双瞳剪水，美丽无比。

她近前之后，就福身向吕月娥和林玉娘福身行礼。

“小女子见过佛母，见过林首领。”声音宛若出谷黄莺，让人听之忘俗。

“孙姑娘免礼吧！”吕月娥温和地说道，等她起来之后，又问道：“孙姑娘在山上呆得可习惯？”

孙素颖神色僵硬了一下，衣袖下的手紧了紧，才勉强笑道：“山上的人都挺好，小女子有吃有穿，不比在家里差，只是……”

吕月娥一开始听得很满意，然而听到这里，神色淡了下来，问道：“只是什么？”

孙素颖咬了咬唇，树洞奥：“只是，这里再好，到底不是我家。所以，小女子是想要问问佛母和林首领，什么时候能放小女子和家人回家。”

寂静，无边的寂静。寂静的让人不安。

吕月娥的脸上，早就没有了之前的温和，反而变得十分清冷，说道：“山上住得好好的，离开做什么？难道还怕我吃了你不成？再说了，你们孙家，早就成了一片废墟，就算回去了，也无家可归，只会沦落为流民。”

“什么？”孙素颖不敢置信地抬起了头，面上的巾帕也随之飘落在地。

看到孙素颖的模样，林玉娘仿佛见到了什么不可思议的事情，瞬间瞪大了眼睛。

－－－－－－题外话－－－－－－

我耐你们~速度快不了了，我只能慢慢写了，好好收尾，亲们见谅，（╯3╰）（╯3╰）（╯3╰）。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百二十章天命所归

林玉娘没有见过皇贵妃，但是，却见过她的画像，而且是那种非常逼真的画像，无论是她的容貌还是气质，都描画的惟妙惟肖。

皇贵妃是个难得的美人，属于那种看过一眼，就会印象深刻的类型，更别说，她还特意用心记过那副画像，对于她的模样可是熟悉的很，因此见到孙素颖的真面目的时候，她才会如此震惊，如此不可思议。

她乍一见到这孙素颖的模样，还以为皇贵妃活生生地出现在了她的面前。

吕月娥因为早就知道她的模样，所以对此没有太大的反应，甚至眼中还闪过一丝隐晦的厌恨之色，不知道是针对她这个人，还是针对她那张脸。不过，她到底是心思深沉之辈，很快便收敛了情绪。

林玉娘好半天才回过神来，眨了眨眼睛，又仔细地看了看孙素颖，却发现，这位孙姑娘跟皇贵妃也不是特别相似，只是有那么五六分相似罢了，只那双眉眼尤其相似罢了。而且，年纪也比皇贵妃小，不过十六、七岁，又是未出嫁的姑娘打扮，差别就更大了，气质也是天差地别。

若是见过皇贵妃的人，恐怕都不会认错。

但这根本算不了什么，只要调教一番，让在她的神态，气质，还有穿衣打扮，甚至表情、语气方面，都往皇贵妃靠拢，足以以假乱真，到时候，说不定，真能有大用。

想到这里，林玉娘心里又有些兴奋，崇敬地看了吕月娥一般，到底是师父手段高超。

这位孙素颖姑娘，似乎还没弄清楚状况。

如今，她和她的父母家人，都已经被押上了山，看到了许多不该看的事情，白莲教又岂会让他们一家人离开？

或许，她心里也清楚，只是，她心里依旧存着一丝侥幸，这才想要来吕月娥这里探探口风。

哪里想到，孙家竟然成了一片废墟。

“怎么会这样？”孙素颖神色惶惶地看着她们，声音里还带着一丝指责，“我离开的时候，明明还好好的呀！到底是谁毁了我的家？”

说着说着，眼泪便掉了下来。

吕月娥面露慈悲之色，柔声安抚道：“好了，别哭了，事已至此，你也只能接受现实。现在正值天灾*，世道乱的很，若非本座将你们孙家接上山，你们焉有命在？”

孙素颖虽然停下了哭泣，却依旧默默流泪。

显然，吕月娥的一番话，打破了她最后一丝幻想，她应该也知道，自己一家人被迫上贼船，再也回不去了。

可怜，他们孙家偌大的家业，尽都落到了白莲教的手中。

她心里不是不恨，只是不敢恨，因为她在山上呆得越久，就越明白吕月娥的厉害之处，何况，他们一家人都落到了她手中，除了听话、认命外，她还有什么办法？

想到这里，孙素颖也慢慢平静了下来，她不敢流露出恨意，只能将所有的不幸，都归到了自己命苦上。

林玉娘最看不惯这等遇事之后，就哭哭啼啼的女人，顿时皱了皱眉，不冷不淡地劝了两句，就让丫鬟带她回去了。

等孙素颖被人扶着下去之后，林玉娘不由怀疑地对吕月娥说道：“师父，孙氏这种性子，真得能派上大用？”

吕月娥淡淡笑道：“性情、手段都可以调教，只这容貌，身形却不容易改变。她的父母亲人都在我们手里，难道，你还怕她不拼死为本座效命？”

虽然有易容术，可到底很容易被发现破绽，皇帝身边的人，可都拥有一双利眼，想要瞒过他们可不容易。

“可是，我们并未见过皇贵妃本人，就算见过的，也未必熟悉她的习惯、动作、神态，甚至说话的语气，我们外人见了，可能分辨不出来，皇贵妃亲近的人，难道还分辨不出吗？”林玉娘担忧地说道。

在发现孙素颖容貌的那一刻，她就知道，佛母让她做的事情，肯定跟皇帝有关。

否则，佛母不会千方百计地留下她。

佛母现在，最想做的是，恐怕就是杀了皇帝，为自己的一双儿女报仇，顺便夺了他的江山。

孙素颖如果用好了，绝对会是一步好棋。

“这一点，本座早就想好了。”吕月娥自信满满地说道，“最熟悉苏氏的，定然是她身边伺候过的人，尤其是那种伺候她几年的丫鬟，必定对她的各种习惯了如指掌。”

林玉娘闻言，眼睛骤然一亮，随即，又暗淡下来，担忧道：“皇贵妃身边的人，皇帝怎么可能放心她们离开？难道就不怕她们泄密。”

“这你就不知道了。”吕月娥似乎想到了什么开心的事情，脸上的笑容，也真实了几分，语气似乎带着一丝淡淡地讽刺说道：“这位皇贵妃一向心善，从不肯亏待身边的人，所以，她身边的丫头到了年岁，就会被放出去嫁人。”

“还有这种事？”林玉娘说道，随后，又自信地说道：“那可真是太好了，只要人不在宫里，我们怎么也能想办法抓过来。”

若是在宫里，那可就太麻烦了，她们不得不忍痛放弃这个计划。

吕月娥笑道：“比你想的还要好得多！那苏氏的丫头，不在天边，就在眼前，我们想要抓到她，简直易如反掌。”

“师父，这是真的？”林玉娘惊喜地问道。

吕月娥点了点头，说道：“当然是真的，所以我才说，我们白莲教是天命所归，天道都站在我们这一方。否则，又怎么会有如此好的运气？”

“那人现在在哪里？徒儿立即派人将她抓来！”林玉娘激动不已。

吕月娥也不卖关子，说道：“本座早就打听过了，福王世子的一名侍妾，就曾经是苏氏身边的第一大丫鬟，是她最得力的助手、心腹，从苏氏落魄时就跟着她，对皇贵妃的所有事情都了若指掌。原本，这样掌握了皇贵妃众多秘密的丫鬟，是不能放出宫去的，但偏偏，皇贵妃跟她情分不同，她又不肯亏待身边的人，竟然真得将她给放走了。”

吕月娥说道这里，不由嗤笑一声，若是她处于皇贵妃的位子上，这些知晓她秘密的人，别说放她们走了，她就是连命也不会留给她们，只有死人才不会说话。

她绝对不会把自己的安危，交到别人手中，给自己将来埋下祸患。

看，现在不就是一个最好的例子吗？

“那丫头也是个心大的，看上谁不好，偏偏看上藩王世子，这不是诚心让皇帝不放心吗？结果，最后，不但失去了声音，还被挑断了手筋。”吕月娥继续道。

“什么？”林玉娘皱起了眉头，当然不是心疼那个丫头，她只是担心，这样的人，不会说话，不能写字，如何提供给她们消息。

“别担心，我自然有我的办法。经过几年的疗养，她的手也有了点力气，再说了，手不行了，还有脚，有嘴巴牙齿，怎么都能写字。”吕月娥冷冷地笑着说道。

“可是，她是皇贵妃的丫鬟，对她想必十分忠心，她肯屈服吗？”林玉娘一向比旁人想得更多，总能想到别人想不到的地方。

“忠心？”吕月娥眼中闪过一丝不屑，“若是她真那么忠心，根本就不会离开京城，离开苏氏。她即便自断双臂也要跟福王世子离开，就说明，她或许对苏氏忠心，但心里更看重的还是她自己。本座听说，这门亲事，还是她自己向皇贵妃求来的呢，宁愿违逆皇贵妃也要离开，结果，惹得苏氏大怒，虽然同意了她的条件，却彻底跟她断绝了关系，还让她改名换姓，不肯给她做靠山。你说，经过这件事之后，两人之间能没有裂痕？最重要的是……”

吕月娥的唇角又翘了起来，带着一丝莫名的意味，说道：“那个丫头怀了身孕。你说，在她心里，是恩断义绝的旧主重要，还是自己的亲生骨肉重要？这个孩子的出生，说不定会彻底改变她在王府的地位呢？结果如何，不用猜也知道。”

再加上她们的暗示和蛊惑，就不相信她不乖乖就范。

“原来如此！”林玉娘唇角微翘，满心佩服地说道：“还是师父厉害，徒儿还差得远呢！不过，师父，为免夜长梦多，我们还是尽快将那个丫头抓过来微妙，若是京城的人来了，想要动手，可就不太不容易了。”

吕月娥却一点也不着急，悠然说道：“放心，本座早已经派人去办这件事了，想必和快就会有个结果。”

乐安州，福王府。

书房里，福王正在跟世子梁玠说话。

因为白莲教在他的风地理搅风搅雨，福王也整日里愁眉苦脸的，哀叹不已，这打得可是他的脸呀！而且，他也怕白莲教将矛头指向福王府。

可他却依旧按兵不动，一是因为他鞭长莫及，藩王轻易不能出王城，更别说是率兵打击白莲教了，这很容易引起皇帝忌惮；二来，他虽然有一万多的护卫军，也未必是那些白莲教教众的对手，没听到人家号称八万大军吗？

能守住王城，不让反贼攻进来，庇护一方百姓，就已经很不错了，其他的，他也管不到。

这里虽然是他的封地，但他却不会插手地方政务，不过是被高高供着的藩王罢了，这应该是布政使司，都指挥使司的职责。

不但如此，他们还要派兵保护他这个藩王，他若出了事，封地内上下无数官员，谁也跑不了。

但是，福王却依旧感到烦心不已，暗骂白莲教哪里造反不行，非要在他的领地，就宛如一柄铡刀悬在他的头上，让他夜不能寐食不安寝。

眼见白莲教越来越嚣张，地盘扩展地越来越大，几乎都快道乐安州了，让他也不由感到心惊肉跳，连忙召唤足智多谋的世子到书房密谈，商量对策。

没想到，梁玠倒是没有太放在心上，反倒劝道：“父亲，不必担心，那些反贼，人数虽然众多，却都是由灾民凑成的，比我们的护卫军来可差远了。别说，反贼靠近不了乐安州，就算来了，也绝对无法攻破。再说，陛下绝对不会允许他们继续嚣张下去，我们只需要护好王城，安心等待就成。难道父亲，还想要带兵出征讨伐白莲教不成？”

最后一句却是调侃了。

福王听到梁玠这番笃定的话，心里倒是安定了不少，对于他的打趣也不在意，笑道：“臭小子，为父不是想要未雨绸缪吗？你也知道，年纪大了，考虑的事情就多，最爱自己吓自己。”

“父王，现在朝廷有何动静？”梁玠问道。

福王收敛了脸上的笑意，说道：“为父听到的消息，似乎是朝廷有意招安。”

“招安？”梁玠眼睛先是一转，随后道：“这是不可能的，这些反贼早晚会被镇压，想必是陛下想要先礼后兵。”

他却不知道，显德帝派了人来，是想要策反那些起义军的，不过这次是造白莲教的反。

“为父也是这样想的。”福王说道，“希望这次机会，朝廷能将白莲教连根拔起。”

梁玠说道：“但愿如此。”

“对了，本王听说，你一个侍妾怀孕了？”放下心之后，福王又开关心儿子的私事了。

梁玠淡淡点了点头，说道：“不过是个通房丫头怀孕罢了，不算什么大事。”

福王也只是想起来随便问问而已，如今，他可不缺孙子，嫡孙，庶孙，可都有好几个了。只是，想到那个通房丫头的身份，他还是忍不住皱起了眉头。

－－－－－－题外话－－－－－－

（づ￣3￣）づ╭？～

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百二十一章谁更重要？

“那个孩子，你打算留下来？可是她的身份……”福王终究忍不住说道。

虽然皇贵妃说要让他们多照看那个丫头一些，但是，菡萏终究是用一种不光彩的手段来到福王府的，皇贵妃虽然一时心软，拜托了他们照看她，但她心里未必就完全不介意这件事了，所以，福王对她，依旧持保留态度，但也不至于为难她。

不过个女人而已，多添一张嘴，也没什么大不了的，王府还养得起。何况，那也不是他的妾，眼不见心不烦。

这几年，世子对她还算不错，不至于让人欺负了她，但也不会宠爱太过，因为有世子的照看，还有菡萏手中很是有些银钱，她在王府中，过得倒也舒适。

如果她不怀孕也就罢了，但偏偏她怀孕了，福王却不想让这样一个近乎背主的丫头，给自己生下孙儿。

梁玠也知道父王的担心，只是，那到底是他的骨肉，让菡萏打掉，他真是舍不得。何况，菡萏又是那种情况，若是给她一个孩子，她的处境也能好一些，他也算是对得起皇贵妃的嘱托了。

于是，便说道：“父王，菡萏的确有错，但是皇贵妃早就已经原谅她了，不然，不会拜托我们照顾她了，若是她生下孩子，皇贵妃娘娘也为她高兴吧！”

父子俩对菡萏的态度，从一开始，就有很大的分歧。

福王闻言，顿时吹胡子瞪眼，说道：“你怎么就知道皇贵妃原谅她了？不过是口头一句托付而已，能代表什么？我觉得，她这个孩子，还是不宜留下来。”

“父王——”梁玠蹙眉道，“您不是最喜欢孩子了吗？为什么非要针对她呢？”

福王不耐烦地挥了下手，说道：“我自己的孙子，我也心疼，我这不是为了王府吗？”

梁玠被父王这种小心翼翼的态度气笑了，说道：“父王，您怎么一点小事，都要想得这么深远？我觉得您真是想多了。您放心，儿子只会给她这一个孩子。”

在梁玠的软磨硬泡之下，福王终于松了口，到底是他的亲孙子，就算有了好几个孙子孙女了，但谁会嫌自己的子孙多呢？

王城，世子所，某一个比较大的院子里，住着梁玠的侍妾丫鬟，她们大都身份低微，不配拥有自己的一个院子。

菡萏也是其中的一员。

不过，因为世子的照顾，菡萏独自占了三间房，虽然不是住屋，却也不差了。

而且，她身边还有几个丫鬟伺候着，因为她的手不方便，还多派了几个人给她。

此时，菡萏正躺在一张贵妃榻上，轻抚着微凸的小腹，脸上带着一丝母性的微笑，她旁边放着一个摇铃，只要有需要，摇铃就可以了。

比起以前来，菡萏倒是丰腴了不少，比以前多了几分养尊处优的气度。

因为她身体的缘故，在加上身份比较低，倒是不用天天去王妃跟前请安，只需要初一十五，逢年过节过去磕个头就可以了，只是，勾心斗角，捧高踩低是少不了的。

幸好，世子对她还算照顾，她自己也有些心机手段，手中有有银钱，拉拢了不少人，因此，虽然经历了不少磨难，甚至被人陷害了多次，不过，倒也站稳了脚跟，连王妃对她都有些另眼相看。

不过，她身有残疾，又没有怀孕，王妃又有嫡子傍身，虽然觉得她碍眼，但因为她威胁不了她的地位，却也没有对她做什么。她知道，王妃必定知道了她的身份，忌惮着她背后的人。

菡萏也没多大的野心，以她的身份，就算生还儿子，也不可能对王妃的地位产生威胁，若是没了嫡子，庶子也继承不了王府，说不定王府，爵位还会被收回，就算承袭下来，也会降级。

她只想要生个孩子，以后好有个依靠。

这几年，她一直在问自己，对这个选择，到底后不后悔？

其实，在未离开京城之前，她就已经后悔了，来到王府后，她更是履步维艰，被人陷害，嫉妒、嘲笑，轻视，在这里，没有人把她当盘菜。每当夜深人静的时候，悔恨就开始渐渐侵蚀她的心，让她难受不已。

她活了二十多年，如今回想起来，却只有留在皇贵妃身边的那几年，是她过的最幸福的日子。

无论是在郊外的小庄子里，还是在楚国夫人府是，甚至是在宫里，给她留下的都是美好的回忆，没当过回想起来，她的唇边总是会浮现一丝笑意。

她当时为什么还那么不知足，非要再去追寻什么虚无缥缈的幸福呢？

说什么追求幸福？不过是她的贪心作祟罢了。

因为她不满足了，想要更好的生活。

身份地位，荣华富贵她都有了，那就只剩下了爱情。

越是得不到，越是渴望。

她希望得到，像陛下和皇贵妃那样的感情。

所以，她像是着了魔一样，去追求了。

最终，她终于得到了自己想要的结果，可是，却一点也不开心。

她这才知道，自己当初的想法究竟有多天真。

后悔了又怎么样了？却已经回不了。

她也只能硬着头皮，一步步地往下走。

直到有了这个小生命，她的生活才终于有了一丝曙光，将她从悔恨的深渊里拉了出来，给了她新的希望。

所以，无论如何，她都会保护好自己的孩子。

“荷夫人，奴婢让厨房给夫人做了点糯米粥，夫人吃了一点吧！”一个身穿绿衣的丫头，断了一碗粥，走到她身边说道。

尽管这些女人没什么名分，但是在这个院子里，丫头们也都称呼她们夫人，这样也不过是为了叫着好听罢了，然而，一旦出了这个院子，就没有人敢这么喊她们了。

之所以喊菡萏荷夫人，是因为菡萏就是荷花的的别称，她才有了这么一个称呼。

糯米粥是养胎的，菡萏一听，尽管没有食欲，但还是坐起身来，让小鱼喂她吃粥。

来人是她身边你的一个二等丫鬟，名叫小鱼，苹果脸，大眼睛，十分可爱，平时最是机灵，很快就会明白她的想要表达的意思，再加上她年岁又小，她便偏爱了几分，再说，她在她身边也伺候了两年了，信得过，她还打算以后要提成自己身边的一等丫鬟。

见到菡萏一口一口地将粥全吃光了，小鱼脸上也露出笑意，似乎在为菡萏高兴。

“荷夫人还想吃吗？”小鱼问道。

菡萏用帕子捂着嘴摇了摇头，她刚才喝粥的时候，感觉味道有点怪，差点吐了，但是为了腹中的孩子，她还是强忍着吃了下去。

毕竟，头三个月，胎儿都有点不稳。

小鱼将粥碗收了，却没有立即离开，反而笑着说道：“依奴婢看，荷夫人最喜欢小主子了，为了小主子，可是什么罪都肯受呢！不然，夫人为什么明明不喜欢喝粥，还要吃下去呢！”

菡萏虽然感觉小鱼的口气有些不对，但也没多想，只以为她是心疼护住，微微笑着摇了摇头。

没有孩子的人，又怎么会明白这种为人母的滋味？

别说一碗粥了，便是为孩子死了，她也心甘情愿。

小鱼又说道：“那在荷夫人心里，倒是孩子重要呢？还是皇贵妃重要呢？”

菡萏没想到小鱼竟然会这么问，不由楞了一下，随即皱了下眉头，觉得这个丫头真是僭越了，竟然什么话都敢说，原本，她应该呵斥她两声，可是，她不能说话，只能责备地看了她一眼。

小鱼却不以为意地笑道：“荷夫人瞪奴婢做什么？难道奴婢有什么地方说错了吗？”

菡萏眉头皱的更深了，她以前怎么没发现这个小鱼如此不知轻重，口无遮拦？

“荷夫人快点告诉我，在你心里，到底是孩子重要，还是皇贵妃重要呢？要不然，让奴婢猜一猜？”小鱼的表情十分可爱，却让菡萏心里感到阵阵不安。

她有些慌张地拿起子身边的摇铃，摇了起来，铃声传出去很远，原本，只要响两声，丫头们就会过来，可是，铃声响了十多遍了，竟然还没有人来，菡萏的眼中，终于露出一丝恐惧，将铃摇得更厉害了，就算丫鬟听不到，其他房间里的人也该听到。

“荷夫人，别白费力气了，她们都听不到的。”小鱼依旧带着可爱的笑容，可在菡萏眼中，却宛如厉鬼。

“咱们继续说刚才那件事吧！奴婢猜，在夫人心里，定然是自己的孩子重要，对不对？皇贵妃跟你的亲生骨肉相比，又算得了什么？何况，她还让你变成了哑巴，打断了你的双手。”

不——

菡萏想要为自己辩解，可惜，却说不出话来，只能在心里大声呼喊否定。

但是，她又不知道否定什么。

难道，皇贵妃比她的骨肉还要重要吗？

不，这不可能！可是，皇贵妃也同样重要。

“如果，皇贵妃和你的孩子，你只能选一个，你选谁？”小鱼依旧不肯放过她，继续刺激道。

菡萏只是摇头不语，她头疼得厉害，心中气血翻涌，下一刻，忽然白眼一翻，晕了过去。

－－－－－－题外话－－－－－－

么么哒~O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百二十二章那个丫鬟

菡萏失踪的消息，很快就传到了福王和世子的耳朵里。

两人简直又惊又怒。

立即来到了菡萏的院子，才发现，不只是菡萏失踪了，还有她身边伺候的两个丫鬟，也都不见了。

不过，这里到底是在王城，福王的地盘，很快就将这件事查清楚了。

事情的结果，令福王勃然大怒。

他怎么也没想到，自己的王府里，竟然隐藏着这么多白莲教的眼线，随即，便是心有余悸，对白莲教简直忌惮、痛恨到了极点——

若是白莲教想要刺杀他这个王爷，岂不是易如反掌？

因为这件事，福王彻底将王府清理一遍，但凡查出有问题的，全都给撵了出。

如今，外面正值荒年，旱灾尚未结束，留在王府里，还有一口饭吃，若是被赶出去了，结果可想而知。

但无论他们怎么求情，早已经下定决心的福王都没有改变主意。

不过，很快，福王和世子就感觉不对劲了。

白莲教花费这么大的力气，甚至不惜暴露了这么多暗线，就为了抓走世子的一个侍妾，肯定是别有所图。

想到菡萏的身份，父子二人相顾失色。

立即下令去追，务必要将人给救回来。如果救不回来，那就只能杀了她。这种时候，就算福王世子再怜香惜玉，也不会糊涂。

同时，福王更是修书一封，备了快马，命人连夜送往京城。

其实，就算福王不送信，显德帝也同样会收到消息，毕竟，皇帝一直派人盯着菡萏呢！

次日上午，书信就落到了显德帝手中。

显德帝此时，刚刚下朝，看完之后，神色一片冷凝。

白莲教为什么掳走菡萏？用脚趾头想都知道。

想到菡萏对婉儿的很多事情都知之甚详，显德帝眼中闪过一丝杀意，早知如此，他早先就不该留下她的性命。

不过，现在也不晚。

白莲教发展壮大极快，难免鱼龙混杂，想要让自己人混进去并不难，何况，吕月娥身边，也有他的眼线，只要能找到菡萏，他会立即让人将她杀了，一了百了。

他原本是不打算将这件事告诉苏婉的，免得她为了一个丫头担心，但是，思考再三，他还是决定将这件事告诉她，不想什么事都让苏婉蒙在鼓里。

“什么？菡萏被白莲教的人抓走了？这……这到底是怎么回事？”苏婉脸色不由微微一变。

这几年，苏婉一直没有去关注菡萏的消息。

她之前的话不只是随便说说而已，她将菡萏的东西给了她，又拜托福王世子照看她一二，已经仁至义尽了，她既然已经说要跟她断绝关系，就绝对不会再给她半点消息，从此之后，她走她的阳关道，她过她的独木桥，各不相干。

如今，消失了几年的名字，又重新在她耳边出现时，苏婉也不免一愣，随即，心里便是五味杂陈。

菡萏知道她很多事情，而且，对宫里的一些事情，都很清楚，若是落到白莲教的手中，对威逼利诱，严刑逼供，她不确定，她会不会背叛自己。

若是以前，她可能会相信菡萏对自己的忠心，可是在她千方百计地离开自己，跟福王世子离开之后，她就不敢确定了。

就算再忠心，难道还能比自己的小命重要？

万一她承受不住招供了，她不敢想象，会发生什么事。

说不定，还会给陛下带来巨大的麻烦，就连如今局势都会受到影响。

陛下好不容易，才做到这一步，她怎能让他功亏一篑？

苏婉心里突然涌起了无尽的悔意。

早知如此，她当初拼着让菡萏怨恨自己，也不该放她走的，若是她不答应，菡萏就不会离开京城。

若是菡萏不离开她身边，又怎么会发生这种事？

不但如此，以后在她身边伺候的丫鬟，都不能放出去了。

她不能因为自己一时的心软，就给陛下添麻烦。

她对得起那些伺候自己的丫鬟了，却对不起自己最亲近的人，她怎么会这么糊涂？

人心都是偏的，何况，根本没有可比性，孰轻孰重，孰亲孰远，她心里明白的很。

“陛下……这件事都是我的错……”苏婉愧疚地开口说道，“我当初不该放她走的……”

显德帝见苏婉满目悔恨，看起来十分难过，甚至对他的处境担忧无比，不由轻轻一叹，握住她的手，说道：“我告诉你这件事，只是让你心里有底，不是责备你的。正经说起来，此事朕也有错。”

婉儿当初不知道这件事的严重性，难道他还不知道吗？但是，他总觉得一切都在自己的掌控之中，只以为区区一个丫头，还逃不出自己的手掌心，放走她也不会有事的，不过是多派人监视罢了，一旦发现她有出格的地方，立即杀了也就是了。没想到，智者千虑必有一失，他到底还是失算了。

不过，苏婉除了对于曾经跟自己一路走来的丫鬟另眼相看外，对于其他人，倒是没有如此包容，该施恩的施恩，该惩罚的惩罚，十分公正，手底下的宫女太监也都服气，对十分忠心。

苏婉除了仍旧对山茶比较偏爱一些，对于彩月，虽然信重，却也做不到像当初对待菡萏那样。所幸，彩月也是个明白人，几年下来，一直都安分守理，从不逾矩。

苏婉心里难受极了，显德帝的安慰并没有让她好受一些，轻轻摇了摇头，没有说话。

显德帝见状，只好说道：“其实，婉儿，此事你实在不必担心。菡萏离京的时候，朕怕她泄密，便让人对她动了点手脚。”

苏婉抬起头来看着他，只有疑问，却没有什么不满，甚至还隐隐松了口气。

“陛下做了什么？”

“朕只是让她口不能言，手不能写罢了。”显德帝说道，“朕当时怕你难过，就没有告诉你，婉儿不会怪我吧！”

“我怎么可能怪你！”苏婉闻言，轻轻叹了口气道，“我以前不明白，难道现在还不明白吗？陛下肯看在我的面子上，放菡萏走，已经是极大的恩典了。”

如今，苏婉心里可是比几年前更明白，心也比以前更硬。这几年，她也一直在成长。

显德帝笑道：“所以，就算白莲教的人抓了菡萏，就算用各种方法逼供，也得不到太多的消息。何况，你那个丫头知道的消息，都是几年前的，没有太大用处。你真不必过于自责担忧。”

苏婉闻言，点了点头，真是心里依旧隐隐有些不安。

显德帝只以为，吕月娥抓走菡萏，是想多知道朝廷的情况，或者想要抓到他和婉儿的把柄，施展什么阴谋诡计，这是她一贯的手段，并未想到，吕月娥抓走菡萏，竟然还有其他用途。

而他安插在青石寨的眼线，基本只会回报如今白莲教的义军规模，动向等等，至于青石寨多了一名女子的事情，倒是没怎么在意，因为吕月娥的女弟子不少，甚至，遇到看得顺眼的，也会掳走做自己的徒弟，他们便以为，那位孙素颖姑娘也是如此。

否则，他们将这个消息传回来，定然会引起显德帝的重视。

“陛下，以后，我身边的人，还是不要放出去了。”苏婉说道。

以后，她再挑选人到身边伺候时，一定会先问明白，如果那些立志要出宫的，她是不会放到身边伺候的，就是一个普通的宫女都不成。

当然，留在她身边的人，她一定不会亏待也就是了。

显德帝倒是没有推辞，点了点头，道：“好。”

其实，苏婉身边的丫鬟，极少有放出去的。

就算放出去的那两个，也根本没在苏婉身边难伺候。

就算是彩月，也是明确表示不会出宫，苏婉才会对她更加信重。

“招安的大臣，如今也该到了吧？”苏婉问道。

“嗯，快了。”显德帝说道。

招安要越快越好，他从来都不会小看白莲教蛊惑人心的能力，拖得越久，那些起义军，被策反的机会就越小，要趁着他们还会彻底归顺白莲教之前策反才行。

只要起义军自己先乱了，他再出兵镇压，可就容易多了。

青石寨。

菡萏被一瓢凉水给泼醒了，如今，温度还比较低，顿时被激地打了个哆嗦，随即便缓缓睁开了眼睛。

她此时还有些呆愣，显然还没完全清醒过来。

“让她再清醒清醒。”她听到一个听起来柔和的女声说道。

然而，下一刻，一瓢凉水又兜头而将，让她的脸和头发都湿了。

菡萏顿时彻底清醒了，下一刻，她看清楚了周围的环境，吓得一下子就蜷缩了起来。

这……这是什么地方？她怎么会在这里？

菡萏发现自己竟然在一个阴冷的石室里，心中又惊又怕。

当她看到侍立的小鱼时，顿时想起了自己昏迷前发生的事情，看着她的眼睛里，顿时充满了仇恨，还有一种被背叛的愤怒，只是，她不能说话，只能恶狠狠地看着她。

她真不明白，自己对她那么好，她为什么要这么对她？

小鱼看到她的表情，就明白了她的意思，立即却是翻了个白眼，嗤笑道：“我这不是跟你学的吗？”

也正因为小鱼看得懂菡萏的某些表情，吕月娥才让她留在这里，对她另眼相看。

“你就是曾经在皇贵妃身边伺候的那个丫鬟？”此时，菡萏听到刚才那个显得极为慈悲的女声问道。

－－－－－－题外话－－－－－－

耐你们，么么么么（╯3╰）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百二十三章惺惺作态？

菡萏惊恐地看着那名身穿水田衣的中年妇人，即便对方的神态、语气都十分温柔，让人极易产生好感，可她心里却是惊惧莫名。

她有种预感，若是自己不乖乖回答的话，对方绝对不会让自己好过，何况，这也不是什么重要的事情，她犹豫了一下，到底还是顺着她的话点了点头。

吕月娥见她如此乖顺，脸上也露出一丝笑容。

原本以她的身份，是不需要亲自来见菡萏的，她只要吩咐下去，自然有人代劳。

但是，菡萏却是她手中的一枚重要的棋子，若是事情顺利，她根本就用不着菡萏这个棋子，但若是事情不顺利，那菡萏就是她翻盘的关键，是她最后的一张底牌，十分重要，所以，她不得不拨冗来见一见。

如果，她能乖乖听话配合，那就再好也不过了。

“将菡萏姑娘扶起来，毕竟是怀了身孕的人了，可不能受凉。”吕月娥又吩咐道。

立即有两名劲装打扮的女子，上前将蜷缩在地上的菡萏，给架了起来，菡萏哆嗦了两下，好不容易才护着肚子站稳了，但她心中的惊慌和恐惧，却不减反增。

吕月娥见状，却是安抚道：“你别怕，只要你乖乖听本座的话，本座就绝对不会伤害你，甚至还会对你以礼相待。但你若是不听话，本座就不敢保证会做什么事了。比如说，你腹中的胎儿……”

菡萏放在自己小腹上的手一紧，宛如一只护着幼崽的野兽一般，凶狠又戒备地看着吕月娥，生怕她伤了自己的孩子，但下一刻，她神色就松动了一些，低头看了看自己的小腹，神色间闪过一丝痛苦和挣扎。

她心里隐隐明白，对方抓自己的目的。

毕竟，她自己身上的价值，她很清楚，何况，被抓之前，小鱼还跟她说了那番话，让她在皇贵妃和孩子之间选一个，她就已经明白是怎么回事了。

吕月娥观察力很强，见到菡萏的神色，就知道她心里有底了，轻轻一笑，说道：“看来，你已经明白本座请你来的目的了。既然如此本座也不用多浪费唇舌了，该如何选择，你自己拿主意。无论你如何选择，本座都尊重你的意思。”

菡萏心里挣扎地更加厉害了，她闭上了眼睛，脸上露出一丝痛苦之色。

吕月娥却仿佛知道她心里的顾忌一般，又说道：“你放心，本座知道你忠心护主，所以，不会吃力不讨好地向你打听什么机密，本座只想知道，皇贵妃的一些日常习惯等等，这些总不过分吧？”

菡萏睁开了眼睛，神色急切中又带了点不敢相信的惊喜，眼巴巴地看着吕月娥向她求证。

吕月娥对她坚定地点了点头，说道：“本座一言九鼎，绝对不会骗你的，用你旧主的几个不痛不痒消息，换取你们母子儿人的性命，怎么说都很划算。”

随后，她又勾了勾嘴唇，看了看周围石室里的各种刑具，语气温柔的威胁道：“本座是个慈悲之人，最不喜欢见血了，但如果有人不识抬举的话，那本座也不介意给她一点教训。”

菡萏顺着他的目光看过去，看到各种血迹斑斑的刑具时，竟忍不住退后几步，脸色一瞬间变得惨白无比，因为受惊又颠簸，竟突然觉得小腹隐隐作痛，她不由伸出双手，护住了自己的小腹，惊恐万分地看向吕月娥。

“你不用急着答复，本座给你一天时间让你想清楚，就委屈菡萏姑娘，在这里刑室里待上一天了。”吕月娥笑眯眯地说道。

吕月娥说完，就从室内唯一的一张椅子上，站起身来，缓缓走了出去。

菡萏见到她离开，竟忍不住伸出手去，想要喊住她，随即，不知又想到了什么，又急忙将手收了回来，连连摇头——

不行，不可以，她不能背叛皇贵妃娘娘。

她以前已经很对不起娘娘了，又怎么能背叛她第二次？

可是，她只是告诉别人一些娘娘的习惯而已，应该算不了什么大事吧？就像当初她对世子一样

不，这明显不一样。

对方跟世子殿下不同，她明显是不怀好意，谁知道她们有什么阴谋，想要算计娘娘，万一娘娘因此受了伤害，她万死难辞其咎。

然而，菡萏又环视了一周，这满屋子阴森森的刑具，周身阴冷侧骨，忍不住再次打了个哆嗦，眼中盈满了恐惧。

她如今已经是口不能言，手不能提的废人了，为什么这些人还不肯放过她？

还有她的孩子，他才那么小，甚至还没有成形，这是她好不容易怀上的孩子，是她唯一的希望和曙光，她发誓一定会好好保护他，她怎么能让她还没出生就死了呢！

她一定要保护自己的孩子，但是，皇贵妃娘娘又该怎么办？

就在菡萏陷入矛盾纠结的时候，吕月娥也回到了自己的院子。

林玉娘正等着她，见到她立即迎上来行礼，说道：“师父，怎么样？她打答应了吗？”

吕月娥笑着摇了摇头，说道：“放心，她招供是早晚的事。”

她能看得出来，对方的意志并不坚定，只要再给她一定的心理压力，她一定会妥协的。

她之所以告诉她，只会打听苏婉的一些生活习惯，也是降低她的抵触心。

但是，只要她肯招供，她就有办法让她将她所知道的东西，全部吐出来。

吕月娥进了议事大厅，在上首坐了，问道：“朝廷的人到了吗？”

林玉娘道：“我正要跟师父说，朝廷的人已经来了，就在青石寨几十里外安营扎寨。”

“来得可真快！”吕月娥嗤笑一声，“说什么招安，还不是调了这么多兵力过来？”

随后，她声音里带了几分急躁和不满，说道：“这晋王到底在搞什么？怎么现在还没动手？他手底下的那些土匪，朝廷就没有派人去围剿吗？”

若是晋王动手，说不定，还能给她吸引一部分兵力，朝廷也不会像一直疯狗似的只咬着她。

林玉娘的脸色也有些难看，说道：“我之前有跟夏师妹通信，让她配合我们的计划，可惜，夏师妹连句话都没传回来，更别说配合而了。”

她原本以为，只要自己通知一下就成了，回不回信儿都无所谓，哪里知道，对方竟然视而不见，根本不听从她的命令。很明显，晋王有意让他们打前站，当炮灰，他们在后面坐享其成。

“果然是养不熟的白眼狼，有了心上人，就将自己的恩师，同门都抛在脑后了。现在大事未成就开始过河拆桥，如此目光短浅之辈，将来也难成气候，不过是仗着有点小聪明，就自命不凡，早晚有她苦头吃。”吕月娥显然对夏芳菲不满到了极点。

林玉娘有些懊悔地说道：“早知如此，就不该派她去晋王府。”

“行了，现在说这些也没用。”吕月娥一挥手说道，“现在我们跟晋王之间的同盟，还需要她来维系，现在还不能跟她翻脸，等以后成就大事，再找她算账不迟。”

她是绝对不可能让晋王登上皇位的，那夏芳菲想要当皇后，还要看她答不答应。

就在师徒俩说话的时候，一名白莲教徒进来禀报道：“禀佛母，首领，朝廷的人来了，如今，已经被属下等人控制起来了。”

吕月娥和林玉娘对视一眼，稍稍有些惊讶他们的速度。

“他们来了几个人？”吕月娥问道。

“禀佛母，一共来了五个人，除了一名官员之外，还有两名太监，两名护卫。”那名白莲教徒又道。

“单枪匹马就敢闯是山寨，他还真有胆量！”吕月娥轻笑一声说道。

说完，她又吩咐道：“将各大首领们都请到议事厅来，让儿郎们列好队，好好欢迎天使大驾光临。”

人既然来了，那就吓破胆再灰溜溜地回去吧！

想招安她，简直痴心妄想。

此时，山寨外层某处，五个人被一众起义军围住了，中间的一人，长得白白胖胖的，看起来十分圆润，一双小眼睛，一笑就会眯成一条缝，看起来只有三十多岁，身上穿着青色的官袍，看他胸前的补子是个正五品的官员，他正是这次被派来招安的大臣——兵部郎中钱谷义。

其实，他之前只是一个正六品的主事，被派来招安之前，才被破格提拔，看他官衔如此低，就知道陛下对白莲教的态度了，否则，早就派一二品的大臣来招安了。

因此，钱谷义来之前，很多人都觉得他是被皇上派来送死的，白莲教若是不同意招安，说不定真会斩杀大臣，这是个比较危险的差事。

但是，钱谷义却一点都没有不乐意，甚至还兴致勃勃，起因不过是来之前，陛下对他说的那番话。

他知道，若是做好了这件事，才算真正入了陛下的眼，以后飞黄腾达指日可待。

钱谷义被围起来的时候也没闲着，甚至一点害怕的情绪也没有，他竟然和颜悦色地跟周围那些起义军聊了起来，丝毫不顾那些人手中的兵刃。

围着他们的人显然都是起义军中的精兵，武器精良，身上的盔甲在阳光下闪闪发亮，明显是朝廷地方卫所的款式，被他们给抢来了。

然而，根据钱谷义这双小眼睛观察，这些起义军中，只有一小部分有盔甲可穿之外，满打满算也超不过三千，绝大多数的起义军，身上穿的都是普通衣服，手中的武器，也大都是砍刀、长矛，甚至还有各种农具等铍铜烂铁，跟朝廷军队差得绝对不是一点半点。

钱谷义很能侃，一开始，他跟人家搭话，这些起义军都不搭理他，他也不在意，依旧说个不停，比如，问他们多大了，哪里人呀，为什么要加入起义军，家里还有什么人？在这里待遇如何之类的？

别人不回答，他也喋喋不休，偏偏又不让人觉得烦，每次都挠到人的痒处，让人忍不住说话。

最后，终于还是有人忍不住跟他了接了话，之后，就了不得了，祖宗十八代差点没被问出来。

说着说着，就说到了灾情和皇上身上了。

钱谷义听到他们不少都是生活所迫，不得已才加入起义军，脸上竟出现怜惜之色，说道：“都是可怜人。可是，你们可怜，我们圣上更加可怜。”

钱谷义这话，引起了不少被吕月娥洗脑的人反弹，语气不善地问道：“我们是真可怜，皇上山珍海味吃着，金碧辉煌的皇宫住着，有什么可怜的？他哪里想过我们这些老百姓们？若是他真那么爱民如子，我们怎么还是吃不饱，穿不暖？”

钱谷义摇头叹息道：“你们错怪陛下了。百姓们的情况，陛下一直牵挂于心，为此夜不安寝食不下咽，就是为了让百姓们吃饱穿暖，皇贵妃娘娘更是削减了宫里的用度……”

“哼，不过是惺惺作态罢了，能骗得了谁？”一人口气十分不满地说道，皇帝的那些把戏，佛母早告诉他们了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百二十四章天谴

钱谷义听了这话也不生气，反倒是跟在他身边的几个人，气得不行，若非钱谷义伸手阻止了他们，他们恐怕都忍不住上去跟他们拼命了。

钱谷义脸上的笑意不变，仍旧温和地说道：“那你们知道，佛母给你们的番薯是从哪里来的吗？莫不是她老人家凭空变出来的？”

这些刚刚成为起义军的兵士们不由有些语塞，可惜，他们中间，还真有不少人是这么认为的。

“佛母神通广大，法力无边，自然是佛母变出来的。”刚才反驳钱谷义的那个人又说道。

不过，其他人的脸色却是变幻不定，不少人还面露惭愧之色。

这些起义军，大都几天前还是地里刨食的农民，对于朝廷推广番薯一事，不可能不清楚，因为节气原因，有的地方不适合种植番薯，所以，没有终止秋番薯，但是，现在，却是快要当种植春薯的时候了，几年肯定能轮到他们种植。

其实，不少被骗上山的起义军上山之后，都后悔了，若是不上山的话，他们也该分到不少番薯苗，虽然现在外面依旧干旱，可是，河水还没有完全断流，可以灌溉，番薯又抗旱，怎么也能保证一家老小温饱，不比现在造反强？

造反可是要杀头的，是被人唾弃的，别说光宗耀祖了，被祖宗嫌弃都是有可能的。

何况，现在的朝廷，实在算不上昏庸无道，甚至吏治还是比较清明的，皇上更是难得的明君，至少他登基后，从没有加重赋税，甚至还三番两次地减轻赋税，发布许多利民政策，不知让多少百姓受益，他们原本就是被迫上贼船，就算被白莲教洗脑了一番，忠君思想也不是那么容易改变的。

如今见到朝廷大臣，他们本就心虚愧疚了，听到那人又口无遮拦地说番薯是佛母变出来的，一个个都忍不住红了脸，臊的。

稍微清醒点的人，都知道这番薯是怎么来的。可是皇上派人下西洋从番邦带回来的东西，也只有那些被佛母彻底洗脑的人，才会相信这么荒谬的事情。

钱谷义将众人的神色看在眼里，心里有了底，也隐隐松了口气。

其实，他来到这里之后就发现了，事情并没有那么糟糕。

白莲教造反，凭的是什么？

不就是煽动民心吗，让普通百姓心甘情愿地为她卖命吗？

没了民心，白莲教什么都不是。

现在，他却发现，白莲教中真正对朝廷怀有仇恨，想要造反的人其实不多，就算那些白莲教徒，也绝非真心实意想要推翻朝廷，很多起义军，看向他的眼神里，充满了敬畏，而不是仇恨，如此一来，想要策反他们，并非太难。

就在钱谷义想要说话的时候，一名头上系着头巾，身穿蓝色劲装，大概二十出头的女子走了过来，腰间还挂着一柄短剑，见到她，那些身穿盔甲之人，躬身行礼道：“见过蓝头领。”

不过，那些刚刚上山，穿着破烂的人，见了她却没什么动作，反而有点畏惧地往后躲避。

此人也是吕月娥的徒弟之一，蓝沁。

吕月娥此人最爱收女徒弟，众多徒弟中，女徒弟占了七成，其余三成才是男弟子。

可惜，她的徒弟在朝廷几年的追杀中，死了一多半，五十多个徒弟，也就剩下十几个了。

蓝沁长相平凡，但性格却高傲倔强，对于朝廷十分仇视。

佛母手把手教导出来的徒弟，鲜少有不仇视朝廷的，蓝沁更是其中的佼佼者，更别说，朝廷还杀了她那么多兄弟姐妹，连少主也没能幸免，让她对皇帝的不满，简直达到了极致。

那些官员，基本都是她带人去杀的。

在她心里，只要是朝廷的爪牙，为朝廷办事，管他是清官还是贪官，统统该杀！

也因为这一点，她十分受佛母信任，仅次于林玉娘。

此刻见到朝廷派来的大臣，一张脸顿时冷若冰霜，走近之后，打量了他一眼，轻蔑地说道：“你就是那个狗皇帝派来的招安的？脑满肥肠，想必搜刮了不少民脂民膏吧？果然像你们这种狗官都该杀。”

钱谷义听到这话，脸上的笑容终于保持不住了，也冷下脸，说道：“姑娘慎言，圣上乃是天子，一向爱民如子，受万民爱戴，不知多少人家里供奉圣上的长生牌位，更受上天庇护，你对陛下如此不敬，难道就不怕遭到天谴？”

“天谴？哈哈，可笑！”蓝沁仿佛听到了世间最好笑的笑话一般，轻蔑地笑了两声，说道：“我便是骂了他又如何？我不但骂了他，我还想杀他呢，这么多年来，我骂他的次数多了去了，也没见什么天谴，可见，昏君就是昏君，什么上天庇护简直是天方夜谭，他若是真能受到上天庇护，我愿意自刎谢罪……”

话音未落，忽然听到空中“轰”地一声巨响，竟是平地一声惊雷响，惊得人耳边嗡嗡作响，一时竟是什么都听不到了，吓得许多人都不由自主地跪了下去，砰砰砰地磕头，口中更是念念有词，一脸敬畏惧怕。

然而，抬头去看，却发现天上依旧是艳阳高照，哪有一丝想要下雨的样子，在众人看来，这根本就是老天发出的警告。

钱谷义一行人也早就跪了下去，一脸虔诚地向天朝拜不已。而他后面跟着的那两个太监，更是涕泪横流，口中高呼老天有眼，终究不忍见天子受辱。

而刚刚大放厥词蓝沁，却是吓得花容失色，脸色惨白，若非紧紧咬着下唇，怕是早就尖叫出声了，耳朵里更嗡嗡响个不听，完全听不到其他声音。

这个雷来得太过诡异，太过蹊跷，偏偏时机又太凑巧，恰好在她说完那番大逆不道的话之后，这由不得她不多想。

想到这里，她的脸上血色尽失，整个人看起来都有些恍惚，因为这件事，简直推翻了她多年来的坚持，让她开始对自己产生了怀疑。

她心里极为恐惧，很想要立即逃开这个地方，她需要冷静冷静。

她环视了一周，发现视线之内的人，竟然都在跪拜，只有她还站在原地，她心里更慌了。

但是，她到底想起了自己来这里的目的，咽了口唾沫，声音比刚才柔和了许多，甚至还带了几分尊重和惧怕，说道：“佛母现在没用见你们，你们不要白费力气了，我们这次也不为难你们，早早下山去吧！”

说完，就逃也似地离开了，眨眼间，就不见了踪影。

钱谷义一行人也站了起来，心中极为高兴，无论如何，刚才的那声惊雷，可真是帮了他的大忙了。对于，佛母不肯见他一事，他一点也不放在心上，因为他知道佛母绝对不可能被招安，他这次本就不是冲着她来的，佛母不见他，正和他的心意。

只是，那些起义军却依旧跪在地上，不敢起来，好似生怕也被老天“警告”一番似的。

就算那些身穿盔甲的起义军们，也是惊疑不定，后怕不已，眼中出现了一丝迷惘恐惧之色。

钱谷义当然不会放过这个策反的好机会，笑眯眯地说道：“大家都起来吧！激怒上天的罪魁祸首已经离开了，大家都是陛下的子民，受到天子庇护，相信上天一定不会惩戒诸位的。”

一众起义军面面相觑，但却没有立即站起来，静默了一会儿后，有人带着浓浓地愧疚和忐忑，弱弱地问道：“我们……我们这样的……也还是陛下的子民吗？陛下还愿意庇护我们？”

钱谷义收敛在了笑意，轻叹了一声，直到叹得众人心中惴惴不安，才一本正经地说道：“你们的确有错，陛下知道此事后，十分震怒，也十分伤心，但是，陛下爱民如子，却不愿意轻易放弃他的子民，就怕你们是被人蒙蔽，逼不得已才做下错事。所以，陛下愿意给你们一个改错的机会，这才派了我等前来招安。”

说到这里，钱谷义环视了一周，语重心长地再次说道：“只要你们肯迷途知返，不要再一错再错，陛下不但可以赦免你们的罪过，还可以让你们重新做回良民。”

听到这里，除了几个依旧迷惘之外，在场的绝大多数起义军都忍不住热泪盈眶，伏地嚎啕大哭，又是委屈，又是悔恨，更多的却是感恩。

他们都以为自己只能一路走到黑了，就算他们不乐意，但是走上了这条路，就再也没有办法回头，没想到，陛下竟然不怪他们，甚至还要恢复他们良民的身份，这真是让他们做梦也没想到呀！

钱谷义继续趁热打铁道：“陛下没有一天不在记挂着百姓，知道这里受灾严重，立即派人押送粮食过来，去年南方种植的番薯，大部分都被运过来赈灾，哪知道，半途中却被人给劫走了，这才延误了不少时间。刚才有位小哥说，番薯是被佛母施法变出来的，那为什么佛母早不变，晚不变，偏偏在朝廷丢了赈灾粮之后才变出来？抢了朝廷的粮食，延误救灾时间不说，偏偏还用粮食胁迫灾民造反，为了一己之私，却要配上你们一家人的性命，这样的人，岂配被称为大慈大悲的佛母？”

与此同时，议事厅里的两溜交椅上已经坐满了大半。

听到刚才的那声响雷，众人都有些惊魂未定，一个个面面相觑，询问是怎么回事。

但是，等了一会儿，发现没什么事，也就平静了下来。

吕月娥刚才也受惊了，破有些心惊肉跳，好不容易才缓过来，皱了皱眉头，说道：“朝廷派人来招安了，以诸位看来，该如何应对？”

“应对什么？直接打就是了。难道我们还真能接受招安不成？我们手底下那么多人，根本用不着怕朝廷。”一名彪形大汉说道。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百二十五章风骚的胖子

林玉娘却没有佛母那样心大，不将刚才那道响雷当一回事，心里反而有一种莫名的不安在扩散。

此时听到大汉的话，不由皱了下眉头，插嘴说道：“郑首领好大的口气！你莫不是以为，只凭我们区区几万人，就能推翻朝廷不成？”

郑首领闻言，也有些不悦，立即沉下脸来说道：“林首领这是什么话？偏偏要长他人志气灭自己威风！想当初，乾太祖那老儿打江山的时候，底子甚至还不如我们厚呢，多亏了我们白莲教，他才能登上皇位。如今，我们有几万大军，这段时间，更是百战百胜，势如破竹，只要一直这样下去，不出两年，皇位就该换人坐了。”

郑首领名叫郑雄，身形高壮，却并非没有脑子，他也自称是白莲教徒，却并非吕月娥这一支，后来吕月娥吸收白莲教分支势力，他就趁机投靠了吕月娥。

郑雄打仗是把好手，但是，却容易骄傲，有点成绩就飘飘然不知所以然，自信心膨胀地厉害，除了吕月娥，其他人均不放在眼中，对于朝廷，也不像当初那样敬畏惧怕了，反而觉得不堪一击。

林玉娘很是看不惯他，闻言冷笑一声，也懒得跟他辩言，却是转过头去，对吕月娥说道：“师父，虽然徒儿也不同意被招安，但是，朝廷却也不宜得罪太狠了，我们起义军才刚刚成立还不到半个月，根基未稳，还需要时间巩固实力，倘若真激怒了朝廷，引来朝廷疯狂地打压，恐怕我们的心血就会白费了。倒不如，先跟他们虚与委蛇，等我们羽翼丰满了，朝廷想要对付我们可就不那么容易了。”

吕月娥闻言神色微沉，她承认林玉娘说得很有道理，可是，让她向朝廷低头，就算只是假装，她也无法接受。

而且，她觉得郑雄的话也没有错，这里是她的地盘，在她的地盘上跟朝廷军队对抗，她赢面很大，一旦起义军获胜，对他们的声望也有很大的好处。

于是，吕月娥便冷冷说道：“朝廷恨我们入骨，来招安不过是做做样子，如果我们接受招安，不过是羊入虎口，等着被朝廷宰杀罢了，依本座看来，郑首领的话还是颇有道理的。”

郑雄闻言，顿时露出得意洋洋之色，挑衅地看向林玉娘。

林玉娘神色一僵，却很快就恢复了过来，说道：“师父说的是，是徒儿欠考虑了。，”

郑雄闻言，不屑地轻嗤一声道：“女人就是女人，担心这，担心那，唧唧歪歪地一点都不干脆。”

“你……”林玉娘恼火至极，偏偏郑雄势力不小，她们青石寨还需要他的助力，因此，她也好跟他发生大冲突，最后，却也只能狠狠地瞪了他一眼，随后对吕月娥说道：“师父，蓝沁师妹现在还没回来，徒儿去瞧瞧她。”

话音刚落，就见到蓝沁一脸苍白地快步走了进来，神色看起来焦躁而又恐慌，仿佛被人吓破了胆子，见到坐在高座上的吕月娥，眼圈一下子就红了，竟是一副要哭不哭的模样，委屈地喊道：“师父……”

吕月娥见状，额头上青筋直跳，她这些徒弟，真是一个、两个都来丢她的脸，正要呵斥她两句，却听外面传来一阵欢呼声。

她眉头一皱，正要询问哪个营里的人在大呼小叫，却听到又一阵欢呼声响了起来，一处声音刚落，另一处有开始欢呼，此起彼伏，好像听到了什么高兴的事情，吕月娥的脸色一下子变得非常难看，心里顿时升起一种不好的预感。

她“蹭”地一下，从椅子上站起身来，厉声质问蓝沁道：“这到底是怎么回事？”

蓝沁此时也有些懵了，差点被雷劈了之后，她差点吓破胆，立即就回来向师父找安慰了，根本没有注意后面的事情，那里会知道是怎么回事，竟是一脸的茫然。

吕月娥正要再问，忽然又听到外面高呼“皇上万岁”的声音，顿时气血上涌，整张脸都红了，差点被气晕过去，幸亏林玉娘及时扶住了她，才免了她当众出丑。

但吕月娥却顾不得这些，强撑着咬牙说道：“走，跟本座去看看到底是怎么回事？”

此时，钱谷义一行人彻底被起义军给包围了起来。

只是跟刚才不同，此时，他们却不是俘虏的待遇，而是大英雄，是他们的贵客，更是天子的使臣。

他此刻的话，就代表了皇上的话。

皇上说要赦免他们的罪，恢复他们良民的身份，他们岂能不欣喜若狂？

一开始，钱谷义身边的人，还不算太多，后来，人竟然越来越多，青石寨大部分的起义军，竟然都围拢了过来，就连那些正在站岗放哨的人都一样，别说放哨了，他们简直恨不得大开山门，将朝廷大军都放进来呢！

等他们再三确认，钱谷义话中的真实性时，整个青石寨都沸腾了。

当然，也有执迷不悟的，那些人都是白莲教的忠实信徒，是佛母的死忠，但是人数却极少，根本不足为惧。

就连早先加入起义军，被洗脑了一段时间的人，此刻，在万人的带动下，也开始跟着激动起来，高呼“吾皇万岁”，越喊越激动，早将什么佛母，白莲教给抛到脑后去了。

这就是根基不稳的坏处了。

时间太短，吕月娥他们还没将这些人彻底洗脑，就被策反了。

忠君思想基本是从小就开始灌输，早已经侵入到了他们的骨血里，又岂是白莲教这十几天能够比得上的？何况，这些起义军本就对朝廷心存敬畏，对皇帝更是崇敬感激之人，也不在少数，真心想要造反的，还真没几个。

所以，他们很容易就被钱谷义那张三寸不烂之舌给说动了。

一开始，他们还有些犹豫，不敢相信是真的，直到发现周围众人都跟自己一样叛变了，他们倒是瞬间安下心来，彻底倒向了朝廷，倒向了皇帝。

当吕月娥一行人赶过来的时候，事态早就已经不可控制了。

她好不容易收拢起来的起义军，此刻像是疯了一样，又哭又笑，口中喊着万岁之类的口号，整个青石寨，顿时乱成一团。

偏偏钱谷义那个胖子眼尖，在包围圈中，透过重重人影，竟然还发现了吕月娥等人，他连忙举起自己那双胖手，高声喊道：“大家都安静一下——”

可惜，他的话刚说出口，就被淹没在了巨大的声浪里。

还是离他最近的起义军听到了他的话，立即帮着他喊话，维持秩序。

所幸，这些起义军们，到底还是受过了几日训练，很快就安静希下来，一双双眼睛，只盯着钱谷义这个胖子，丝毫没有发现佛母她老人家的身影。

等众人安静下来之后，钱谷义在脸上堆起自己的招牌笑容，笑眯眯地对吕月娥拱手道：“这位便是白莲教大慈大悲的佛母吧？久仰久仰，下官钱谷义，奉圣上之命前来招安，不知佛母……”

吕月娥脸色铁青，听到钱谷义的话后，额头上更是青筋暴起，不过，她到底心机深沉，即便气得快吐血了，依旧扯出一个皮笑肉不笑的悲悯笑容，说道：“正是本座。不过，阁下所说的招安，请恕我们多考虑几天，毕竟，事情太过突然，总要给我们一些准备。”

吕月娥原本是打算直接拒绝的，然而，见到自己手底下那么多人叛变，她就不敢直接拒绝了，否则，难保这些人不会立即跟随他们下山。

钱谷义依旧笑眯眯的，可是口中的话，却不是那么好听了，谁让他现在有恃无恐呢！

“佛母就不必考虑了吧！大家都已经同意重新归顺朝廷，做一个正正经经的良民了，您还犹豫什么？再说了，佛母您不是最慈悲，最仁善的吗？如今，您手底下的这些人好不容易有了新的出路，不用再继续提着头跟你造反，也不用整天战战兢兢的，生怕被株连九族，或者在战场上无情杀害，反而能够重新生活在阳光下，正大光明的生活，您为什么非要拦着他们呢？这是多好的机会啊，要知道，要做良民的机会只有这一次，错过这一次，可是要后悔终生了。”

他这一番话，更是打消了所有的心底的最后一点顾虑和犹疑，就连那些白莲教的忠实拥趸，都产生了几分动摇，用期盼地眼光看向吕月娥，恨不得立即替她答应了。

只要佛母点头，从此以后，他们就会恢复良民的身份，就连家人也不会受到连累。

吕月娥听到钱谷义这一番话，又看到周围众多期盼的眼神，简直气得浑身都在发抖，连脸上的笑容都保持不住了。

死胖子这是拿话堵她呢，若是她不肯答应，岂不是承认她自己不慈悲，不仁善吗？这倒是小事，最重要的是，这些灾民组成的起义军，都被他的话给说动了，早就站到他那一边，她若是不同意，这些人岂会饶了她？

不只是吕月娥进退两难，就是其他首领，也是又气愤，又为难，甚至还有些惧怕。

之前还在厅里大放厥词的大汉郑雄，此刻却是将嘴巴闭得死死的，一句话也不敢说。

他手底下的兵士大都叛变，他成了光杆将军，拿什么去耍横？只能缩起尾巴做人。

只是他也不是坐以待毙之人，见事情不好，一双眼睛就开始滴溜溜地转，似乎在给自己找退路。

林玉娘则是不甘心被朝廷辖制，对起义军的叛变，更是怒不可遏，说道：“你们可不要听朝廷的人胡说八道，造反向来都是死罪，你们犯下了不可饶恕之罪，你们以为皇帝能够那么大度地放过你们吗？你们可是抢过朝廷的粮食，杀过朝廷的人，如此大逆不道，若是被抓回去，结对是要砍头的？你们不要这个狗官给蒙蔽了。”

林玉娘作为起义军的头领，还是很有些威望的，而且她平时处事尚算公正，倒是得到不少人的拥护，如今，听了她的话，众人又开始骚动起来。

钱谷义一见不好，立即笑道：“林首领不要危言耸听，本官敢以性命发誓，本官之前说的话，保证句句属实，没有半句虚言，否则，让本官不得好死。圣上一言九鼎，说出的话，绝对不会更改。更别说，在场的所有人，都是陛下的子民，陛下爱民如子，绝对不只是说说而已。何况，法不责众，陛下很清楚，他们都是被人所逼，才不得不加入叛军，其实，大家心里依旧心向朝廷，心向圣上，所以，陛下才会格外开恩，给大家一个改过的机会。”

一番话下来，众人果然平静了许多，将刚才的那丝怀疑给压了下去，说得不少人又是羞愧，又是感动，有人低泣，有人又开始高呼“皇上圣明”“吾皇万岁”之类的口号。

钱谷义却没有见好就收，反而继续说道：“陛下虚怀若谷，心胸和器量，又岂是你们能够想象得到的？你们可不要以小人之心度君之腹。再说了，你们抢得那些粮食，本就是朝廷给灾民的赈灾粮，如今到了诸位兄弟的口中，也算是歪打正着，陛下怎么会怪罪？”

顿了顿，钱谷义像是突然想起什么似地，话锋一转，又道：“当然，即便是佛母，还有诸位头领们，只要你们肯及时悔悟，接受朝廷的招安，朝廷也愿意给你们一次机会，让你们重新做人。”

钱谷义这段话，就说得不那么诚心了，反倒比较像是忽悠了，或者只是例行公事的表面话而已，为得就是显示圣上的宽容和仁慈。

吕月娥等人一听，一个个简直像是受了奇耻大辱一般，一个个用愤恨的眼神看向钱谷义，若是眼睛能够杀人的话，胖子早已经死了千百次了。

但是，钱谷义却好像没有感觉到一般，不痛不痒，反而还伸手摸着自己的大肚腩，笑眯眯地说道：“佛母不必急着回答，可以好好考虑几天，本官还等得起，不过这些人，如今都已经重新成为良民，本官就先带走了。”

－－－－－－题外话－－－－－－

谢谢亲亲们的票票——O（∩_∩）O~

懒猫不运动　投了3票

浅蓝o　投了1票

hanjinggong　投了1票

语语王　投了1票

我爱你们，飞吻，（╯3╰）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百二十六章不战而屈人之兵

欺人太甚！

简直欺人太甚！

这个死胖子根本就是明晃晃的抢人，简直比强盗还强盗。

强盗打劫还要拿着武器装装样子呢，而他却只凭着他那三寸不烂之舌，浪费了一点口水，就把他们好不容易才聚集起来的几万人马都给忽悠走了。

都说白莲教最善于蛊惑人心，但在吕月娥看来，但是这个死胖子也不遑多让。

不过，吕月娥到底是吕月娥，她若是这么轻易让钱谷义得逞，她就不配称为佛母了。

因此，吕月娥很快就平静下来，含笑说道：“钱大人何必如此急迫，前脚刚说让本座考虑考虑，后脚就将本座的手下全部带走了，如此说一套，做一套，你这么做，让我等如何相信你？本座是不是认为，你刚才的那番话，也只是随口说说而已，根本不值得信任？”

吕月娥的语气不紧不慢，却带着一种特别的韵律，让人莫名地就想要相信她，觉得不相信她就罪大恶极，十分有说服力。

因此，一听她的话，不少起义军又露出几分迟疑。

他们是想要重新成为良民，可是，他们却也十分珍惜自己的小命，万一这个官员真得只是在骗他们，那可就真是太可恶了。

不过，想到刚才钱谷义发的毒誓，人群中也只是骚动了一些，大多数人还是愿意相信他，或者说，愿意相信朝廷。

这也是因为，显德帝登基之后，名声的确不错的缘故，若是换两个昏君，这些起义军可就没那么好说服了。

只有那些白莲教的死忠们，才彻底倒向了吕月娥，站到了白莲教这一方。

钱谷义听到吕月娥的话，原本还有些心中打鼓，但是见到周围起义军们的反应，倒是放下了这颗心，笑眯眯说道：“佛母此言差矣，本官虽然不是什么圣人，但也不是什么言口不一的小人，向来有什么说什么，绝对不会谎言糊弄别人。提出这个建议，也是出于对于形势的考虑。既然诸位兄弟们，已经同意恢复良民身份，那就不适合继续待在这里。阁下虽然是白莲教的佛母，叛军首领，也不能再继续命令他们，毕竟，他们已经脱离了叛军的身份，不再是佛母的手下，他们的去留，自然也不用您同意。”

说到这里，胖子贱贱的笑了笑，说道：“再说了，本官只是说让诸位头领考虑考虑，佛母又何必牵扯上其他人？”

说完，又对一众起义军说道：“如果众位相信愿意跟本官走的话，本官自然欢迎，若是不愿意相信本官，本官也绝对不强求。”

其实，按照钱谷义心里的意思，是特别想将这些白莲教逆贼全部拿下的，可惜，他们这次来主要是为了“招安”，在白莲教没有拒绝招安之前，他们还是不能主动出手对付他们的。

不过，没关系，这些叛军被策反之后，白莲教元气大伤，根本翻不起什么风浪来了。

听到钱谷义的话，众位起义军们也是恍然大悟——

对啊，他们已经是良民了，当初受制于人，除了家人的性命被白莲教控制之外，也是害怕朝廷会怪罪，如今，有了朝廷的承诺，所有问题都解决了，他们已经不需要担心了，哪里还需要继续给白莲教卖命？

因此，好多人都开始嚷嚷起来，说道：“钱大人，我们愿意跟你走。”

“是呀，我们相信你，我们要去做良民，我相信圣上，相信朝廷……”

“你们……”听到周围众人的话，吕月娥的脸一下子就黑了，她怎么都没想到，这些人竟然这么快就叛变了，就算她现在有千般手段，也难以挽回局势。

郑雄见到自己手底下的兵也都叛变了，气得一张脸都变得紫红紫红的，再也忍耐不住，着急大骂道：“你们这群龟儿子，吃里扒外的混账，还不给我滚回来！老子供着你们吃，供着你们喝，你们就是这么报答老子的？一群忘恩负义的王八蛋！”

郑雄话音刚落，立即引起了起义军的反感和反驳——

“什么你供着我们吃喝，明明是抢夺了朝廷的救灾粮，慷他人之慨，这些粮食，都是万岁爷筹集的，跟你有什么关系，少往自己脸上贴金了。”

“就是，我们为你拼命，还不让我们吃饱，拿家人的性命威胁我们，还说为我们好，天底下怎么会有如此无耻之人！”

“对，对我们非打即骂，稍有不顺，就直接打杀了。还命令手下烧杀抢掠，乱杀无辜百姓，还说什么要让老百姓过上好日子，简直比土匪还可恶。像你这种祸害百姓的恶棍，就该杀了。”

“对，杀了他！杀了他！”

“杀了他们！”

“杀了他们……”

原本只是一小部分人在喊，没想到，后来声音也来越大，也越来越整齐，最后几乎是整个青石寨的人都在呼喊了。

上万人齐声呼喊声形成的声浪，震得山石都在簌簌作响，声势惊人。

而郑雄脸色惨白，吓得双股战战，几乎摊到在地，其他人也都一脸震惊，眼中露出几分惧怕和恐慌来，生怕这些人真得冲过来。

钱胖子也被这种状况惊呆了，随后，他就翘起了嘴角，简直得意极了，对这种发展，简直满意得不得了。

他甚至特别希望这些起义军真冲上去，将他们全杀了，就算传了出去，也不会对朝廷和他的名声有什么影响，因为这不是朝廷动的手，而是起义军自发行动的，是白莲教自作的孽，跟他可没关系。

因此，钱胖子在一旁假惺惺地劝道：“大家都冷静点，不要太冲动了，有话好好说。如果他们不肯接受朝廷招安，继续执迷不悟的话，再杀不迟……”

看似劝说，实则挑拨。

这些人听到钱胖子的话，这些人反而更怒了，一个离得钱谷义比较近，看起来像是个小头目的人狠狠呸了一声，说道：“这些人罪大恶极，根本不配接受招安，更不配活在世上，就算接受招安了，也只是权宜之计，早晚还会背叛朝廷的。我们杀了他们，向陛下投诚……”

钱胖子闻言顿时乐了，恨不得扑过去亲他一口，实在太贴心了，但是又不好表现地太过幸灾乐祸，反而一脸为难，说道：“诸位兄弟一心向朝廷自然是好，不过，朝廷毕竟是来招安的，若是杀了他们……”

“我接受招安……草民接受招安……”早已经被吓破胆的郑雄高喊道。

“不用考虑了，我也接受朝廷招安！”有了人起头，其他人也纷纷高喊了起来。

吕月娥见势不妙，已经计划着要逃跑了。

留得青山在不怕没柴烧。

她的两个徒弟，林玉娘和蓝沁，也是脸色惨白，却强撑着没有投降。至于其他人，竟是都叛变了。

哪里想到，郑雄接受招安的话，反而更加引起了众多起义军的愤怒。

“不能让他们被招安了，他们以后肯定会报复我们的，杀了他们——”刚才那名小头目又喊道，说完，就带头冲了过去。

这次不只是喊口号，是真行动了。

其他人见状，也都拿着各种武器冲了上去。

而机灵的钱胖子，见势不好，早就悄无声息地带着人躲起来了，而他带来的两名护卫都是高手，保护他的安全不是问题。

山上顿时乱成一团。

而吕月娥当机立断，舍弃了所有人，在自己那些死忠信徒的保护下，边战边退，竟然真被她杀出了一条血路。

因为吕月娥在外面的形象一直很好，好人她来做，恶人都别人来做，她自己又很会经营自己的名声，所以，起义军中真正恨她的人竟然不多，反而是让郑雄他们将仇恨跟拉走了，她的那些死忠至少也有一两千人，如今都来保护她，就连她最喜欢的两个徒弟，林玉娘和蓝沁，都被她给推出去抵挡起义军了，因此，这么多人，竟一时也奈何不得她。

钱谷义见状急得直跺脚，但是，此刻山上已经乱了，他就是想要抓吕月娥也无力，只能眼睁睁地看着她越退越远。

不过想到自己带来的人，已经将青石寨的各个出口都堵上了，甚至还下令若是见到有人出去，无论是谁都立即抓起来，就算吕月娥逃出青石寨，也未必能逃得他的手掌心，因此，倒是很快就淡定下来。

没过多久，这些起义军的头领们，就被杀的杀，抓的抓，除了吕月娥，还有在外执行任务的两个头领外，竟是都落网了。

郑雄被乱刀砍死，几乎成了一堆肉酱，可见他有多不得人心。

蓝沁也被杀了，林玉娘倒是被抓了起来，只是受了重伤，连着她被抓起来的头领，有七、八位。

钱谷义乐得合不拢嘴，将这些人都给绑起来，押下山去了。

他怎么都没想到，事情竟然会这么顺利，竟然真得不费一兵一卒，就将起义军给收服了，圆满完成了任务，总算没有辜负陛下对他的厚望。

然而，很快，钱谷义就高兴不起来了——

吕月娥又逃掉了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百二十七章太不像话

钱谷义欲哭无泪。

而且，在这时，他还收到了一个临时任务，将一个被白莲教掳走的女子给救出来。

结果，等他带着人找过去的时候，却只发现了一个空荡荡的牢房。

不但如此，钱谷义清点山上人数的时候，还发现山上少了姓孙的一户人家。

钱胖子气急败坏，立即派人去追，到底还是没能追上。

钱胖子后来命人搜山时，才发现，吕月娥早就已经找好了退路，在密道悄悄溜了。

她逃亡这么多年，都没被朝廷抓住，很大部分原因，是基于她的小心谨慎，走一步看三步，每次都做好万全的准备，提前给自己找好退路，所以，这么多年来，她才能依旧逍遥法外。

吕月娥虽然逃走了，但是，除了不在场的，其他诸位起义军首领都落网了，连起义军都叛变了，吕月娥只带着几百残军匆匆逃亡，左膀右臂尽失，大势已去，已经成不了气候了。

想到这些，钱胖子才觉得自己好受了一些。

整理好心情，将这件事详详细细地报了上去。

钱胖子既没有夸大，也没有谦虚，这可是他实打实的功绩，根本不需要夸夸其谈，他也能升官。

青石寨发生的事，很快就传回了京城，使得显德帝龙颜大悦。

这可是今年来，第一个好消息呀！

漂亮的开门红。

就连那些大臣们都觉得十分不可思议，有些人甚至惊掉了下巴，言语失声，不敢相信钱谷义竟然真得凭借他那三寸不烂之舌，就将起义军给拿下了，甚至还抓住了好几个起义军的首领。

虽然白莲教的佛母逃跑了，但是，这种不战而屈人之兵的手段，还是让人觉得很震惊，很不真实。

当初，陛下要派这个名不见经传的小官去招安的时候，绝大多数人都不看好他，甚至觉得他是陛下派去送死的，哪里想到，人家竟然不但成功了，还做得如此漂亮。

大臣们一愣之后，就开始对显德帝狂拍马屁！

什么圣上英明，慧眼识珠，高瞻远瞩之类的话，不要命地往显德帝头上套，竟是将钱胖子的大部分功绩，都转移到了显德帝身上，显德帝听得自己的脑仁都疼了。

对于那些大臣来说，拍圣上马屁，总比拍一个五品小官的马屁要强得多，至少为圣上大唱赞歌不丢人。

好不容易下了朝，显德帝就直接去了勤政殿后殿。

他要将这个好消息跟苏婉分享。

苏婉听到这个消息之后，果然惊喜异常，赞道：“这位钱大人果然是个人才，恭喜陛下又得一能臣。”

显德帝显然对钱谷义还是比较满意的，不过，他对他的考验尚未结束，因此便说道：“也算不得能臣，不过是人狡猾，又善于诡辩罢了，至于其他的能力，还需要考察。”

苏婉轻轻抿唇，开玩笑道：“既然如此，不如陛下封他做个言官，保准他混得如鱼得水，以后舌战群儒恐怕都不在话下，如此以来，那些大臣们倒是该头疼了。以后有什么谈判的活，派给他也就是了，人尽其责物尽其用嘛！”

言官有两种，一个监官，是代表君主，监察各级官吏，另一个是谏官，主要是给皇上提意见，皇上做得不对了，规劝皇上。

这一类官员，有得甚至还会责骂皇帝，有些言官甚至以责骂皇帝为荣以博取名声，为了名声，连性命都可以不要。不过，按照这位钱大人这种性子，应该不会这么不识好歹。

苏婉其实也只是随便说说，没想到显德帝竟然真点了点头，说道：“朕也是这么想的，以后再看看他的能力再说。”

随后，显德帝又叹了一口气，眼睛里闪过一丝狠厉，说道：“可惜，又被那吕氏给逃脱了，连福王世子的那个侍妾也不见了踪影。”

苏婉听到这个理，脸上的笑意也淡了些。

对于那位大名鼎鼎的佛母，苏婉对她自然是没什么好感的，就是死了也不可惜。

但是，对于菡萏，她的心情却依旧有些复杂。

听到她不见了，心里不知是失望，还是松了口气。

如今，她对她，也只能做到不管不问了。

“那吕氏如今已经成了过街老鼠，人人喊打，又失去了得力的下属，和可以立足的场所，她撑不了多久的。”苏婉说道。

显德帝点了点头，却决定再加派人手，务必将吕月娥就地格杀。

抓不抓活的无所谓，人一定要死！

近中午的时候，团团和圆圆都回来了。

如今，两个小家伙都已经七岁了，也终于不在一处住了，更不在一起读书了，团团去了文华殿读书，圆圆则是专门请了京城里的女先生教导，两人学的并不一样。

不过两兄妹还是经常在一起，情分一点都没有变淡，团团每次下学后，都要去接妹妹，两人一起回来吃饭。

然而，今天回来的时候，两个小家伙看起来却有些不高兴。

等两人请安之后，苏婉将圆圆拉到怀里，捏了捏她的小脸蛋，笑着问道：“娘的小宝贝这是怎么了？小嘴巴都要撅到天上去了。”

两个小家伙对视了一眼，最终还是圆圆说道：“今天我们回来的时候，遇到胡妃娘娘了，拉着我们说了一会儿话，非要我们去她宫里坐坐，儿臣好不容易才摆脱了她，看，女儿的胳膊都被她给捏紫了。”

说着，就挽起衣袖，让母妃和父皇看她手臂上的伤。

苏婉一看，果然，只见圆圆嫩藕般胳膊上，出现了一圈青紫指痕，可见那人当初有多用力。

苏婉的脸上的笑意，一下子就没了，眉头蹙了起来。

而显德帝更是心疼，直接扫向伺候两人的宫女太监道：“这是怎么回事？你们就是这么保护两位殿下的吗？”

吓得那些人一下就跪了下来，瑟瑟发抖，只知道喊皇上饶命。

团团见状，却是说道：“父皇，也怪不得他们，谁也没想到，胡妃娘娘竟然会突然对我们动手。也多亏了他们及时反应过来，隔开了胡妃娘娘，我和圆圆才得以安全回来，否则，儿臣现在早就被她扇耳光了。”

听到九殿下竟然为他们求情，跪在地上的宫女太监们都心怀感激之意，更加忠心于九殿下了。

显德帝见状倒是十分欣慰，团团果真长进了不少，至少懂得维护下人，收买人心了。

他给一双儿女身边挑的人选，都是十分可靠能干的，也希望他们能一心为九皇子和十公主打算，团团这么做，正合他心意。

“团团也受伤了吗？过来让母妃瞧瞧？”苏婉却是急忙对团团招手说道。

团团长大后，就不像小时候那么缠着苏婉了，不过，这并不代表他跟苏婉疏远了，而是懂得害羞了，觉得自己是男子汉了，不能再像小时候那样装可爱撒娇了。

不过，见到母妃召唤他，他还是立即屁颠屁颠地凑了上去，人有苏婉上下检查了他一番，最后才挺着自己的小胸脯，得意洋洋地说道：“母妃放心，儿臣习过武，躲得快，她根本碰不到我！”

不止如此，团团还让胡妃吃了个闷亏，在她抓他们的时候，狠狠地咬了胡妃的手臂一口，但是，也差点被胡妃给打了，最后，还是他身边的太监及时挡住了，这才免了他被扇耳光的命运。

见团团和圆圆都没大事，苏婉才松了口气，只是心里到底十分不悦，蹙眉说道：“这胡妃真是越来越不像话了。彩月，拿药来！”

等苏婉给圆圆上好了药，显德帝才说道：“等旱灾过去了，朕就让大皇子就藩，到时候，让胡妃跟着大皇子一起去封地，以后淑妃等人，也照此例。”

若非因为旱灾，显德帝早就让几位年龄大的皇子就藩了。

而他当初看到胡妃的确像是真心改过，这才放了她，胡妃也的确规矩了一阵子，没想到如今又故态复萌了，这一切都是理国公夫人进宫探望胡妃后引起的，想必跟理国公府脱不了干系。

苏婉对此倒是没有反对，她反正也不愿意见到那些人。

而且，这些嫔妃们跟着儿子去封地享福，总比在皇宫里憋屈着强，想必她们也不会不乐意。

不过，苏婉这么想，其他人却未必如此想。

当然，显德帝决定的时候，谁反对也没用。

显德帝也觉得有些烦了，若是这些女人安分倒也罢了，可惜，她们，安分一段世家那之后，总会闹出一些事情来，他忙着前朝的事情，一直都没有管后宫之事，都是苏婉在打理，倒是给苏婉惹了不少麻烦。

当然，苏婉也已经今非昔比，狠狠惩治了一番，她们才总算是消停了。

现在才平静多久，这胡妃又不甘寂寞了。

苏婉也不至于为了这事，大张旗鼓地去找胡妃算账，不过，她的确打算明天好好敲打一下胡妃，让她老实一点。至少在她随着大皇子就藩之前，要安安分分的。

苏婉安抚好了两个小家伙，一家人一起用午饭。

然而，就在这时，却传来一个令人十分震惊，却又在意料之中的消息——

晋王反了！

－－－－－－题外话－－－－－－

7。5—7。6

雁珥1023　送了1朵鲜花

月票——

聆听幸福点滴　投了1票

雁珥1023　投了1票

锦宫阿记　投了1票

vincoliu　投了1票

waz802　投了1票

15801571228　投了1票

1314荧　投了2票

yoyu2003　投了2票

konglh7705　投了1票

deng9234　投了1票

评价票——

15053188665　投了1票（5热度）

1314荧　投了1票（5热度）

yoyu2003　投了1票（5热度）

alinda砚子　投了1票（5热度）

s811fish　投了1票（4热度）

谢谢大家支持，么么么么么（╯3╰）嘿嘿。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百二十八章撞柱自杀

晋王早就有造反的苗头，这一点，显德帝一清二楚。

尤其是最近几年，晋王更是小动作频频，直到开始发生旱灾之后，晋王已经不怎么掩饰自己的野心了。

招兵买马，搜集人才，私买粮食武器，勾结土匪逆贼等等，每一桩拿出来都是重罪。

显德帝被旱灾绊住了手脚，并没有立即对付他，而是派了大臣前去劝劝诫，警告他安分一些，哪里想到，晋王一边狡辩喊冤，一边又暗中捣乱，将朝廷当成了傻子，最后，气得大臣甩袖而去，在显德帝面前狠狠地告了晋王一状。

然而，这时，又恰逢白莲教逆贼作乱，显德帝只好先将晋王之事放到一旁，先对付这些逆贼们，同时，也不忘派兵剿匪。

原本，显德帝以为晋王会趁着白莲教作乱的机会起兵造反的，没想到，直到逆贼被收服，才传出晋王造反的消息。

这就令显德帝有些摸不透了，不过，这对他来说，到是件好事，若是双方势力联合起来，显德帝也会感到很头疼。

晋王造反，不过是拿着旱灾大做文章。

说天将灾害，都是因为皇帝不仁，以至于天怒人怨，这才降下责罚。君权神授，皇帝的权力是神给的，如今，神已经地显德帝不满了，想要另立新君，而晋王就是被神选中之人，只要晋王做了皇帝，这旱灾自然会消失。

晋王造反，是上天的旨意，他也是迫不得已而为之。

晋王为了自己造反能够名正言顺，可谓是煞费苦心。

谁让显德帝登基十余年都没有发生什么大错，反而国力蒸蒸日上，或许独宠皇贵妃，算是一个缺点，但是也无伤大雅，何况，皇贵妃也不是什么妖妃，甚至在民间还有极好的名声，让晋王想要诬陷一番都难。

幸好有了这一场旱灾，终于让晋王找到了光明重大造反的理由。

若是没有一个正当的理由，就算将来他坐上皇位，也会被千夫所指，遗臭万年，说不定连皇位都坐不稳，更别说让大臣们心服口服了，天下读书人喷口水也能把他喷死。

为此，晋王还特意找了许多说书人，现在自己的封地里宣扬这一番言论，然后慢慢向外扩散。

他封地里的大小官员，都被他打的大，杀的杀，收服的收服，完全成了他一家独大，因此，这番言论很快就传遍了。

然而，其他地方，却进行的不顺利，此种言论，刚一冒头，就被彻底打压下去。

但是，这些言论，到底是无法彻底禁止的，很快，有不少人都听到了此种言论，虽然也有糊涂的，但终究还是不信者占据大多数。

这些年，皇上做的事情有目共睹的，在显德帝的治理下，平民百姓比以前生活的好多了，虽然发生了旱灾，但是，因为陛下准备充分，倒是没有受到太大的损失，如果这都叫昏君，那什么才叫明君。

在很多百姓的心里，显德帝是可以比拟尧舜的，要不然，怎么会有那么多人供奉显德帝的长生牌位？

但晋王显然没有那么多时间，攻克显德帝在老百姓心中的的地位了，他已经等不下去了。

原本他还以为白莲教能够支撑上一两个月，等双方打得两败俱伤了，他再坐收渔翁之利。哪里想到，起义军竟然这么快就被策反了，白莲教势力眨眼间土崩瓦解，打了他一个措手不及。

晋王知道，显德帝收拾了白莲教之后，下一个收拾地就是他了，干脆先下手为强，干脆直接起兵造反了。

他废除了显德年号，改为元康，还封了左右丞相和众多大臣，形成了一个小朝廷，威逼利诱地方势力跟他一起造反，彻底将山西变成了自己的势力，纠集起十万大军，跟朝廷对抗，声称要直取京城，令整个朝廷为之震动，均是十分惊怒。

晋王一番，当初跟晋王交好，甚至多次为晋王说话的人，简直悔的肠子都青了，生怕陛下迁怒于他们，一个个连忙转了口风格，跟晋王撇清干系，并且痛骂晋王狼子野心，实乃皇室败类，一个个撺掇着要出兵讨伐，给梁宣那个胆大包天的逆贼一个终生难忘的教训。

但是，也有人反对现在出兵。

如今正值天灾*，百姓食不果腹者众多，一旦开始打仗，不知要耗费多少兵马粮草，现在动手，实在是不智之举。

然而，话未说完，就又被人反驳了。

如今，晋王都欺到头上来了，还不反抗，等他打进京城，可是一切都晚了。

一时间，朝堂上乱成一团。

苏婉虽然也担心这件事，但她更相信显德帝的能力，因此，面上并没有露出什么焦急之色，平日里怎么做，便怎么做，看起来十分平静。

因此，她也有闲心来敲打胡妃了。

如今，皇后没了，太后如今重病在床，太医说怕是撑不过今年了，早就不能理事，苏婉这个皇贵妃就是位份最高的了。

而且，所有人都清楚，苏婉就是下一任的皇后。

不过因为旱灾的关系，陛下才将立后一事一拖再拖罢了。

那些心思通透的，早就彻底死了争宠之心，一心只讨好皇贵妃。

反正她们以前就没有宠爱，也没有子女，皇上指望不上，倒不如讨好皇贵妃，以后日子还能好过一些，免得将来被打发去看守皇陵。

只要她们不试图勾引皇上，皇贵妃对她们还是很大方的，该给她们的一点都不少，甚至有什么好东西，还会赏赐下来，不像以前，她们经被克扣，说不定什么时候就背了黑锅，不清不楚的死了，过得连个体面一点的宫女都不如。

虽然皇贵妃霸道，独宠后宫，至少她们的日子，甚至比以前还要好过一些，渐渐的，她们心里的最后一点不甘也没了，真正地变得心平气和起来。

但是，也有执迷不悟的。

尤其是，那些曾经受宠过的人，依旧不甘心屈于人下，讨好这个抢走皇上的女人，表面顺服，心中想要夺宠之心，永远不死，因此，才总是会有一些人跳出来生事。

最后，当然都被苏婉给收拾了。

而胡妃被放出来后，一直表现都不错，竟然肯底下自己高贵的头颅，对苏婉恭敬有加，安分守己，再也没有生事，让苏婉很是稀奇了一阵子。

哪里想到，这才多久，胡妃就故态复萌，开始不安分了。

胡妃大概也知道自己得罪了苏婉，第二天请安的时候，向苏婉行礼的时候，直接就跪下，向苏婉磕头赔罪——

“皇贵妃娘娘，妾身向您赔罪了，妾身昨天昏了头，脑子不清楚，这才做下了糊涂事，差点伤了九皇子和十公主，妾身清醒过来之后，真是后悔莫及，恨不得以死谢罪，无论娘娘怎么惩罚妾身，妾身都不会有丝毫怨言，因为这都是好妾身罪有应得，只希望娘娘饶恕妾这一次无心之失才好。”

胡妃倒是乖觉，先发制人，自己先承认错误，言辞恳切，态度诚恳。如此一来，苏婉再惩罚她，倒是显得不近人情了。

但是，苏婉却没有因为那点名声和面子，就轻易放过她，似笑非笑地说道：“什么事让你昏了头，连个孩子都要打？而且，你不是差点伤了他们，你是已经伤了他们，十公主的手臂到现在还没好呢？若不是九儿他们身边的宫人机灵，说不定我的九儿，已经挨了你的耳光，到现在还不能见人呢？”

胡妃面露惭愧之色，说道：“是妾身的错，其实，有时候妾身自己也不知道做了什么是事，就好像是不受控制了。娘娘，无论您信不信，妾身真得是无心的。若是娘娘还不肯相信妾身的话，妾身愿意以死谢罪！”

话音刚落，整个人就已经冲了出去，向最近的一根柱子上撞去。

然而，在她撞到庄子上之前，却有人比她更快，挡在了她面前，胡妃砰地一下，撞在了一个人身上，因为反作用力，胡妃迅速向后摔了出去，倒在了地上。

而拦住胡妃的人，不是别人，正是山茶。

山茶当然不在意胡妃是死是活，她只是不想让胡妃死在皇贵妃娘娘宫里罢了，否则，胡妃的死，可都要赖到皇贵妃的头上了，到时候，外面不知又会编排出什么恶心的话来。

胡妃要死可以，但是别死在这里。

而众嫔妃却早就被这种情况惊呆了，谁也没想到，胡妃会站在这种时候寻死。

有人不可思议，有人感到兔死狐悲，也有人满目了然。

胡妃是在用这种方法报复皇贵妃呢！

这里是皇贵妃的地盘，她若是在这里寻死，外人只会认为是皇贵妃逼死了她，无论皇上再怎么护着皇贵妃，她的名声也会受到极大的影响。

——独宠后宫还不够，还要得寸进尺，逼死宫妃，如此善妒霸道，又心肠歹毒，又岂配做六宫之主？

她这简直是拿命来赌了，她这么做，可是有一半的几率会死去，但是，效果却是出乎意料的好。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百二十九章目眦欲裂

然而，苏婉也早非吴下阿蒙了，见到胡妃寻死，连眉毛都没有动一下。

胡妃被山茶撞飞了出去，干脆也不起来了，也不说话，直接跪在地上大哭起来，好像受到天大的委屈一般。

苏婉也不管她，等她哭得声音小一些了，才说道：“行了，你哭够了吧？本宫不过是说了你两句，你就开始寻死觅活了，你这是对谁不满呢？不知道的，还以为本宫怎么着你了呢？想寻死可以，找个没人的地方，无论是上吊还是抹脖子，都随你的意，总之，别脏了我的地儿。”

胡妃听到苏婉这番话，先是一楞，随即，便捂着嘴哭得更加厉害了。

想到当初，她还是贵妃的时候，哪里受过这样的气？便是当初的皇后，也要让她三分，只有她训斥别人的份，哪里会受到旁人训斥？

可如今，她却只能任由人打骂，侮辱，偏偏还无人替她做主，别说陛下了，就连她的娘家，现在都要夹着尾巴做人，又怎么能帮扶她？

幸好，她还有个儿子在身边。

可惜也留不了多长时间了，等旱灾过去之后，陛下必定会让大皇子就藩，到时候她就真得无依无靠了。

不但如此，她还听到消息，陛下有意让她们这些有子的嫔妃随子就藩。

陛下无非就是想要打发了她们，不让她们碍皇贵妃的眼罢了，她怎么可能会同意？

她就是死也不能让他们如愿。

若是在一年前，她或许也认命了，认为大皇子登基没有希望了，将来安安分分地做个亲王也好。

然而，在她心灰意冷，即将放弃的时候，老天爷却又看到了希望。

不但发生了严重的旱灾，如今，又有逆贼和藩王造反，怎么看都是一副动荡的模样。

若是安稳的时候，她就是就想推儿子上位都没有办法，如今，国家接二连三的发生动荡，反而让她看到一丝逆转的机会。

她甚至希望旱灾能够持续的更长一些，晋王造反声势再大一些，最好能打到京城再被平息。

若是能让皇帝威信大失，或者受伤濒死，那就再好也不过了。

如今，大皇子已经十八岁了，已经能够独当一面了，当今陛下，差不多也是在这个年龄登基的。

若是陛下被迫退位，或者重伤，肯定是大皇子登基为帝。

再怎么也轮不到已经沦为逆贼的晋王，更轮不到尚且年幼的九皇子。

想到母亲进宫后，对自己说的那番话，胡妃的眼神越发坚定起来。

只要儿子能够登基，便是与虎谋皮，她也顾不得了，因为，她已经走投无路了。

趁着假哭的间隙，胡妃偷眼看了看苏婉，眼中露出一丝强烈恨意，随即，便悄然隐没。

现在就先让苏氏得意两天，等大皇子登基之后，看她怎么对付她，肯定不会让她就这么轻易死了的。

苏婉被胡妃哭得心烦，不耐烦地挥了挥手道：“胡妃不懂规矩，禁闭一个月，将胡妃拉下去。”

她知道，无论将胡妃关多久，她都不会悔改的，但至少能让她不出来生事了，如此便好，等大皇子就藩，她有点远就滚多远。

胡妃哭着被拖出去了。

没有人替她求情。

若是以前，她们或许还会表达用一下自己的善心，或者姐妹情谊，但是现在，皇上根本不在这儿，她们媚眼抛给谁看？说不定还会让皇贵妃记恨，得不偿失。

再说，胡妃的性子也不得人心，当初谁没吃过她的挂落？为了她得罪皇贵妃不值当。

何况，皇贵妃现在已经不像以前那么好说话了，越来越有威仪了。

这也是她们自己作的，若不是她们一次又一次闹事，挑战苏婉的底线，苏婉也不会变的如此冷漠。

“你们也都散了吧！”苏婉揉了揉额角说道。

“是，嫔妾告退！”一众嫔妃闻言，连忙起身行礼，毕恭毕敬地退下去了。

见她们都散了，苏婉才叹了口气，喝了口茶，沉思起来。

这胡妃最近的行为有些反常，看来平时要多注意一下了，在这后宫里，无论什么时候，都不能掉以轻心，即便是在自己占有绝对的优势下。

古往今来，有多少人是在自己的疏忽大意和轻视之下的。

她绝对不会犯这种错误。

烂船还有三斤钉呢，何况是曾经叱咤后宫的胡贵妃？

胡妃被押送回自己的住所之后，脸上那种痛苦屈辱的模样，就也已经彻底消失了，反而冷笑了几声，随后就去了里间的小佛堂，净手之后，先上了三炷香，随后双手合十，跪在黄色的蒲团上，嘴唇微动，念念有词，神色一片平静。

过了好一会儿，她才睁开了眼睛，看着佛龛里的佛像，说道：“佛祖不要责怪信女，信女也是迫不得已，实在是皇上和那苏氏欺人太甚，不给我们母子活路，信女只能奋起一搏，若有朝一日能得偿所愿，必大兴我佛，加盖寺庙，为佛祖重铸金身都不在话下，还请佛祖保佑信女达成心愿。”

说完，虔诚地叩下头去。

之后，胡妃就沐浴更衣，开始斋戒。

……

晋王府。

晋王最近很是志得意满，眉目间神采飞扬，阴沉之色都散了几分，看起来疏朗了不少，红光满面的，可谓是人逢喜事精神爽。

最近的好事，一件连着一件，他没有办法不高兴。

如今，连想来铁桶一块的京城，都被他挖开另一个缺口，而且还是那么大一条鱼，虽然现在败落了，但是瘦死的骆驼比马大，无论是用处还是份量，都足够重。有了他们的支持，里应外合，他离那个皇位又近了许多。

多年来大愿望即将实现，再也不像以前那样触不可及，他心中高兴，就下令大宴三天，君臣同乐。

如今，他虽然还没有称帝，却改了年号，封了大臣，如今这个一国之主，已经像模像样了。

下面有人想要巴结的，给晋王送了几个绝色美人，个个能歌善舞，可谓是千里挑一。

连晋王这等不怎么重视美色的人，都心动不已，立即收用了最出色的两人，纳入了自己的后宫。

而那献上美人大的官员，自然是升官发财了。

晋王收用的对收用的两个美人十分满意，不但夜夜召她们侍寝，还给了她们位份，封了她们为美人。

这两个美人也是有手段的，竟是将晋王迷得神魂颠倒，连晋王一向宠幸的夏氏都抛到脑后了。

如今，晋王是想封谁就封谁，根本用不着申请，别提多爽了，当然，朝廷是绝对不会承认就是了。

晋王这位国主都如此，上行下效，下面的官员，也都开始大张旗鼓地享乐，那架势，就好像他们已经攻克京城一般，整个王城上下一派奢靡。

晋王妃见状，不由叹息不已。

但她向来是个不管事的，王爷虽然还算尊重她，但他的大事，却不允许她插手。

她也只能做个万事不管的木头人。

晋王造反，她心里不是不担忧，但她有什么办法？她已经嫁给了他，一荣俱荣一损俱损，既然劝阻不了他，就只能支持他了。

她当然是盼着晋王能够成功的，若是晋王登基，将来她就是皇后，她的儿子就是皇太子，比现在强了不知多少倍。若是失败了，他们一家人绝对没有半点活路，甚至连她的娘家，也要受到牵连。

所以，为了晋王的大业，她甚至连那个夏氏都可以忍让，以为内她知道，夏氏能帮上王爷的忙。

可她哪里想到，王爷不过是刚刚做出了一点成绩，就开始得体忘形，安心享乐了，这可不是什么好兆头。

但是，她说话又不怎么管用，再加上，她很清楚王爷的性子，最是独断专行，不喜欢别人忤逆自己，她若是劝他，他不但不会听，反而会厌恶了她。

倒是，那位夏氏的话，王爷还听一些。

晋王妃便打算让人将消息传递给夏氏，让夏氏去触这个霉头。

毕竟，夏氏善妒，肯定不会眼睁睁看这王爷去宠幸别人，夏氏又一向将王爷的大业看得极重，更不可能看得惯王爷现在的做法，让夏氏出头，最恰当不过了。

然而，还能等晋王妃开始行动，就听到丫鬟来禀报，说夏氏带着一群人，怒气冲冲地去找晋王了。

晋王妃微微一笑，这倒是省了她的事了。

另一边，夏芳菲杀气腾腾地带人来到了晋王的住处，以前她来的时候，都是畅通无阻，这一次，却是连连被人阻拦，气得夏芳菲火冒三丈，直接上了鞭子。

“狗东西，都给我闪开！”

她身边带着的人也不是摆设，将拦路的下人都给打伤了。

夏芳菲就这么一路打到了门口，一脚将门踢开。

结果看到的一幕，却令她咬牙切齿，目眦欲裂。

只见晋王左拥右抱，正就着美人的手喝酒，喝完之后，还啃了美人一口，下面的大臣也同样如此，喝的东倒西歪的，下面还有身着纱衣的美人在翩翩起舞，一片*景象。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百三十章苍生为重

尽管房间里，笙萧鼓乐之声，说笑之声不绝于耳，但是，夏芳菲的话，还是清晰地传到了众人的耳朵里。

房间瞬间寂静了，舞娘们也停止了舞蹈，不知所措地站在原地，所有人都诧异地看向门口。

晋王在看到夏芳菲的那一刻，脸色就已经沉了下来。

无论他私底下如何宠她，但是夏夏当着这么多大臣的面训斥他，就实在太不像话了。他如今正是建立威信的时候，她这么做，让大臣们怎么看他？

何况，他现在不过是在跟大臣们联络感情，夏夏竟然一副来捉奸的模样，就算是王妃也不敢管到他头上，她算是什么东西，有什么资格这么做？

不过，夏夏这几年到底帮了他很多，他也的确比较喜欢她，到底不忍心责备她，只能压下心中的怒火，皱眉说道：“你来做什么？这里不是你来的地方，快回去！”

“回去？”夏芳菲瞥了一眼晋王身边的两个绝色美人，嘴边噙着一抹冷笑，拎着手中的鞭子就走了过来，“回去也行，只要将这个两个女人的人头给我，我就回去了。”

说完，甩起手中的长鞭，便恨恨地向一名美人的脸上抽去。

夏芳菲完全是有备而来，不将两名美人彻底毁了，她就绝不甘心。

“啊——”那名美人顿时摔到在地，虚捂着脸痛苦地哀嚎起来。

原本绝色的脸庞，被抽得皮开肉绽，惨不忍睹。

在场所有人都忍不住倒吸了一口冷气，谁也没想到，夏芳菲竟然说动手就动手，而且下手还如此狠辣，这么一个俏生生的美人，就这么给毁了。

晋王见状，脸色阴沉地几乎地下水来，眼神阴狠而又冰冷的看向夏芳菲，脸上的怒火简直不加掩饰，咬牙切齿地说道：“夏芳菲，你太放肆了！”

这个被夏芳菲抽晕得几乎疼晕过去的美人，是晋王十分喜欢的一个美人，十分知情识趣，晋王对她正稀罕着，如今，竟然被夏芳菲给毁了，晋王心中的惊怒可想而知。

当然，最让晋王受不了的是，夏芳菲这种目中无人，不将他放在眼里的态度，还有这种落他面子的举动。

若是，他直到现在还绕过她，恐怕第二天，就会传出，他堂堂国主，会惧怕一个小妾的流言。

晋王的怒火达到了顶点，夏芳菲又何尝不是？

若是晋王像以前一样，在她打杀了他的小妾之后，不是对怒目而视，而是上前安慰她的话，她根本不会这么生气，见到晋王竟然还敢责怪怨恨她，她心中原本只有五、六的火气，如今，却是升到了十二分。

她双目喷火地看着晋王，不敢置信地说道：“你竟然为了这个狐狸精吼我？她算是什么东西，我就是打她又怎么样？我不止要打她，我还要杀她呢！”

说着，又举起了手中的长鞭。

“够了——”晋王怒声打断了她的话，微微眯起眼睛，宛如正在吐着毒信子的毒蛇一般，阴冷地看向夏芳菲，随后挑起嘴角，满含恶意地说道：“她是什么东西？呵，她可是本王新封的美人，而你，不过只是本王一个没名没分的侍妾罢了。你这么做，已经犯了以下犯上之罪。”

“你……”夏芳菲听到这话，仿佛受到了奇耻大辱一般，一张脸涨得通红，简直又恨又怒，最后她环视一周，看向周围对她面露鄙视的大臣，突然冷笑一声，说道：“梁宣，你现在还没打京城呢，就开始寻欢作乐，不思进取了，如今，大业未成，就开始鸟尽弓藏，你也就只有这点出息了，算我之前瞎了眼，看错了人。既然你不再需要我，那我也没有必要再留下来碍眼，我现在就走！”

说完，夏芳菲面无表情地看了他一眼，转身就走。

梁宣闻言，心里顿时咯噔一下，想起自己这两天的放纵，被大臣们恭维的飘飘然，自信心膨胀，让他觉得，攻入京城，夺得皇位，简直宛如探囊取物一般容易，失去了以往的谨慎真心，变得自大而又愚蠢起来。

想到这里，顿时一个激灵，清醒了过来。

而这时，侥幸逃过一劫的另外一个美人，见夏芳菲被王爷给撵走了，脸蛋才恢复了一点血色，立即窝到晋王怀里，娇声说道：“王爷，你看她实在太过分了，露姐姐实在太惨了，王爷您可一定要替姐姐做主呀……”

听到她的话，刚刚清醒过来的晋王，立即就迁怒了，反手就甩了她一个打耳光，怒道：“滚——”

“王爷——”女子不敢置信地看着他。

“这么不懂规矩的贱人，拉下去，重打四十大板！”晋王再次下令道。

立即就有人上前，将吓瘫了的美人给拖了下去。

晋王这才站起来，说道：“本王身体有些不适，就先行一步，诸位爱卿自便。”

说完，就步履匆匆地离开了，而他去的方向，就是夏芳菲离开的方向。

晋王很快就追上了夏芳菲，一通赔礼道歉，好不容易才将让夏芳菲回心转意。

晋王只是有些飘飘然而已，脑袋并未糊涂，被夏芳菲一番话点醒之后，又恢复了以前的冷静和谨慎，自然不会允许她离开了，少了夏夏，他就少了一个得力臂膀。

他怎么能为了区区两个女人，就将自己的大业置之不顾呢！

晋王向来心狠，也明白自己想要什么，为了这个目标，就是让他讨好女人，他也愿意，只要那个女人对他有帮助。

而夏芳菲也不是真得要离开，白莲教不但四分五裂，起义军更是被朝廷一锅端了，如今，佛母下落不明，她的师兄师姐们也都被抓了起来，天下之大，竟无她容身之地。

何况，她在晋王身上花费了如此大的心血，努力了这么久，让她半途而废，她根本舍不得。如今，也没有比晋王更好的人选了，除了在他身边，她还能去哪儿？

当晋王放下身段来恳求她的时候，她终于勉强答应了，两人和好如初，晋王也不再沉浸在享乐中了，当初那个赠他美人的大臣，被他直接砍了。

然而，两人和好也只是表面现象，虽然看起来比以前还要亲密，但是，相互之间的喜欢少了，更多的却是相互利用而已，这件事就宛如一柄刀，在两人之间，划下了一道深深的裂痕。

晋王妃听到这个消息后，静默半晌，随后才轻轻笑了笑，摆了摆手，让丫头下去了。

无论他们两人怎么闹腾，只要等王爷登基后，将皇后之位给她留着就成。

……

皇后，勤政殿。

显德帝放下了手中密信，轻轻叹息了一声。

原本他还以为这次，能够从内部打垮晋王，像上次对付白莲教一脚，不费一兵一卒，就夺得胜利

原本看着还是很有效果，没想到，被一个女人给毁了。

晋王到底不是那些没脑子的草莽之辈，他既聪明又谨慎，就算一时糊涂，也会很快反应过来，以后再用这招，怕是不行了。

不过没关系，既然晋王想要打，那便打吧！

用武力威慑，总比将晋王悄无声息的干掉要强得多，还能起到强大的震慑作用。

“陛下，您看奏折也累了，喝点粥吧！”苏婉亲自端了一个小托盘来到前殿，将他放在面前的折子拿走，换上了一碗粥。

显德帝拍了拍苏婉的手，说道：“辛苦了，婉儿。”

他知道这粥必定是苏婉亲自熬的，苏婉原本就会做饭，和药粥，如今，有跟着李嬷嬷学了一段时间，手艺很是不俗了，从那之后，苏婉就喜欢上了亲自给显德帝做饭熬粥什么的，当然，她也只是偶尔会下厨而已，做点显德帝喜欢吃的东西足以。

“辛苦的是你，我整天闲着，有什么辛苦的？”苏婉替梁宏捏着眼肩膀，含笑说道。

显德帝却说道：“婉儿可不要妄自菲薄，你不但要打理后宫，还要照顾朕和孩子们，怎么不辛苦？”何况，婉儿还喜欢亲力亲为。

苏婉笑道：“这有什么辛苦的？你就是爱小题大做，难道我非得什么都不做，只吃喝玩乐才算不辛苦？”

显德帝闻言也笑了，也不跟她争辩，便拿起汤勺吃起粥来，一会儿就吃了个精光。

苏婉的心意，他总是照盘全收。

显德帝放下粥碗，随后感叹一声道：“婉儿，最近一段时间，朕恐怕还是没有时间陪你们，我对不起你们……”说着，便伸手握住了苏婉正在为他捏肩的手。

他是真得对苏婉很愧疚，他已经疏忽他们母子三人太久了。

苏婉闻言，先是一愣，随后说道：“陛下千万别这么说，现在的情况，我都知道，你已经尽力再抽时间陪我们母子了，再说，如今，天下正值大灾，陛下身为天下之主，自然不能置天下苍生于不顾，自然是百姓为重，苍生为重，只要天下百姓能够平安度过难关，我就已经心满意足了。我唯一的请求，就是你能好好保重身体，其他的，都不重要了。我们以后的日子长着呢，不急于这一时。”

－－－－－－题外话－－－－－－

本文即将完结，给书荒的书友们推荐个好文——

《重生之侯门嫡妃》作者：君残心。快13万字了，不算短了，可以啃了哈，（╯3╰）

简介——

大婚之日。

她的喜堂变成了丧葬！

她心爱的未来夫君提着长剑，灭她满门！

横尸遍野，血流成河。鲜红的血比大红的绸缎还要妖艳血红。

她的家人一个接一个的命丧黄泉，她也在最绝望中被他刺穿了心脏。

“赵淳，我苏瑾这辈子最后悔的事情——就是认识你！”

再次睁眼，重生在大将军嫡女云素锦身上。

重活一世，她发誓，伤害过她的人，跟她全家被灭有关的所有人——她一个都不会放过！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百三十一章论晋王的倒掉！

显德帝既然决定要真刀真枪地跟晋王干一场，彻底用武力收服晋王，就不会再像以前一样拖着，或者小打小闹了。

以前，是顾忌着旱灾，不想再雪上加霜，这才对晋王一忍再忍，如今晋王已经欺到他的头上来了，再忍下去就没有必要了，倒不如快刀斩乱麻，尽快结束这场叛乱。

显德帝十分看重英勇伯傅黎，特封他为征西大将军，征讨叛贼，不但如此，他还从全国各卫所，抽调五万精锐，加入征讨大军。

而在显德帝听到晋王叛乱的那一刻，就已经将他的爵位给废除了，贬为平民，那些投靠晋王之人，全部成为反贼，杀无赦。

当朝廷将一切准备妥当的时候，晋王已经一鼓作气，攻克了山西与河北交界的真定府的获鹿、真定等县。晋王毕竟蛰伏了这么多年，准备十分充足，兵力之强可见一斑。

知道朝廷讨伐自己，因为过程太过顺利，几乎是畅通无阻，晋王顿时豪情万丈，即便知道朝廷派兵讨伐自己，也没有放在心上，反而多有几分轻视。因此，晋王不但没有停止攻伐，反而变本加厉，继续攻城掠池，务必要将真定府彻底拿下。

而这一次，他却不像上次那样好说话了，他的自信心已经膨胀到了极点，再加上一些大臣溜须拍马，对他高唱赞歌，他已经听不进任何不同的声音了，只捡着顺耳的来听。

晋王妃心中焦虑，便想故技重施，使计让这件事传到了夏芳菲的耳朵里，想让夏芳菲再去劝解晋王。

然而，夏芳菲的反应，却令晋王妃大吃一惊。

因为，夏芳菲对这件事根本就是嗤之以鼻，完全不放在心上，或者说，她跟晋王一样，自信心膨胀，小瞧了朝廷。

而且，上次夏芳菲之所以去找晋王的麻烦，不只是为了骂醒晋王，最重要的原因是，晋王宠幸两个美人，让她看不惯而已，为了保住自己的地位，不得已而为之。

虽然最后，晋王听从了她的意见，不再沉溺于女色，但两人之间，也的确是有了一丝嫌隙。

如今的夏芳菲跟以前不同了，白莲教几乎被朝廷连根拔起，想要恢复元气，至少也得几十年，也就是说，她已经没有白莲教做靠山了，若是晋王抛弃了她，她就无处可去了。

所以，现在她面对晋王的时候，已经不如以前有底气了，相处之中，隐隐夹着几分讨好。

何况，晋王又没有向上次那样沉溺女色，她怎么可能再像以前一样去劝解晋王，扫他的兴？她又不傻。

而且，就算她去劝解，晋王也不会听的。

此事，便这么耽搁下来。

傅黎直接率兵攻打梁宣的大本营太原。

梁宣将自己的大本营打造地宛如铜皮铁骨一般，十分自信，根本不惧朝廷兵力，留下守城之人后，便率兵继续向周围扩大自己版图。

哪里知道，傅黎不过三天，就将太原城彻底攻克。

梁宣听到消息的时候，简直不敢相信自己的耳朵，又惊又恐又怒，当场就将报信的人给杀了。

然而，比他更加恐惧的人却是夏芳菲。

她没有留守太原城，反而跟着梁宣出来征战，为梁宣出谋划策，同时跟他培养感情，让他彻底离不开自己。

哪里想到，不过三天的时间，自己的大本营就被攻破了。

没了大本营，他们就算攻克了再多的地方，也是无根之木，无源之水。

如此一来，梁宣别说攻克京城了，怕是连立身之地都没了。

夏芳菲从来没有像现在这样感到绝望，宛如置身冰窖。

她心中恐惧之极，她想逃，却不知往哪里逃，只能浑浑噩噩地继续跟着梁宣。

心中存着一丝侥幸，或许是消息传错了，又或者，事情根本没有那么严重，他们身边还有几万兵马，怎么都有一拼之力。

“王爷，我们现在该怎么办？”夏芳菲尽量让自己平静下来问道。

梁宣此刻还在惊恐暴怒中，听到夏芳菲的话，脸色阴晴不定，想要发怒，但是，看到夏芳菲担忧的神色，到底还是平静了一些，心中有些感动，至少，他现在还有夏夏在身边，他知道夏夏一向足智多谋，便深吸一口气，虚心问道：“夏夏有何良策？”

夏芳菲此刻心里乱得很，哪有什么良策？只能说道：“王爷，现在当务之急，是将太原城收回来，那可是我们的个根基所在。而且，王妃和世子他们，恐怕已经落到了朝廷手中。”

梁宣眼中闪过一丝痛恨，一丝阴狠，说道：“你说的没错，我们必须要将太原城收回来。”

如果朝廷要拿王妃和世子威胁他，让他投降的话，那他也只能舍弃了他们了。

毕竟，什么都不如自己的大业重要，相信王妃会体谅他的。

只要他还活着，就不会缺少女人和子孙后代。

看到梁宣的眼神，便是夏芳菲也忍不住打了个激灵。

她太了解晋王了。

他连王妃和世子都能舍弃，如果哪天她妨碍了他，他恐怕也毫不犹豫地将她也舍弃。

夏芳菲第一次后悔，将所有的赌注都压在晋王身上，以至于现在无法脱身。

看来，她也要早作打算了。

只是，梁宣没有想到的是，傅黎根本没有安守太原，得知梁宣此时的位置后，竟然率兵前来攻打梁宣。

两路人马正好遇上，两军对垒，短兵相接。

太远虽然被夺，但是，梁宣这支军队，却因为未尝败绩，并未影响士气，跟朝廷精兵对抗时，看起来竟然也不落下风。

最后，以傅黎败走告终。

直到这时，梁宣才大松了一口气，心里也算是有底了。

看来，朝廷也不如他想象中那么厉害，对于自己收回太原，有了莫大的信心。

但是，夏芳菲却莫名的感到有些不安，总觉得朝廷败得太容易了。

因为心中不安，便劝晋王小心一些，不要掉以轻心。

晋王心里正得意，对她的劝说很不耐烦，觉得夏芳菲太小题大做了，高看了朝廷，小看了自己，根本不听她的劝，反而劝了她几句。

最后，夏芳菲反倒梁宣说服了，勉强压下了心中的不安，觉得或许真是自己多想了。

却没想到，自己的担忧终究成真。

就在他们放松的时候，就遭到了朝廷的袭击。

梁宣被打了个措手不及，狼狈逃走，损失兵力万余。

而在逃跑的时候，梁宣差点被箭射中，最后关头，他拉过身边的夏芳菲，替他挡了一箭，这才挽回一条小命，不但如此，他见夏芳菲受伤，却没有死掉，生怕她被擒后，出卖自己，竟然拔剑刺死了她，直到看她彻底停止了呼吸，这才在心腹的保护下逃走了。

夏芳菲知道梁宣薄情，却是直到死时，才明白他竟是如此绝情，她以前也想过自己的下场，却怎么都没想到，自己会被此生最看重的男人，一剑杀死，死不瞑目。

睁大的眼睛里，满是不敢置信，或许还有几分不甘和恨意。

不过，梁宣就算逃走了，也没有坚持多久。

两天后，梁宣彻底打败，手底下兵士死了将近三万人，其余的，受伤的受伤，投降的投降。

在收到这个消息的时候，被软禁的晋王妃自杀，晋王的其他女人纷纷自缢而亡。

梁宣被俘虏，连同世子，还有其他几个儿子，被傅黎押送京城，全部被斩首示众，晋藩被除。那些投靠晋王的家族，全部被灭族。

谁都没想到，晋王造反，竟然短短一个月的功夫，就平息了，堪称神速。

原本还有些蠢蠢欲动的藩王，不由更加老实了，开始夹着尾巴做人，而那些差点被晋王鼓动造反的藩王，此刻却是庆幸不已，幸亏他们最后没有答应，否则，下场恐怕要跟晋王一样了。

因为晋王造反一事，被迅速平息了，所以并没有造成太恶劣的影响，一切都在向好的方向发展。

傅黎因为平反有功，被封为一等伯，原本世袭三代，也成了世袭罔替，金银，良田就更加不必说了。

晋王被除，显德帝也少了一件心事。

就只剩下了旱灾这一块了。

如今，干旱越来越严重，很多地方都开始缺水了，即便当初，显德帝下令打了很多井，也有些撑不住了，很多湖泊都已经见底，无水可汲。

显德帝对此十分忧虑，用各种方法求雨无果后，显德帝决定亲自去天坛求雨，亲自向上天祈祷。

求雨仪式由礼部草拟，但是，具体细节，却是由皇帝亲自拟定。

仪式举行前三天，显德帝就已经开始斋戒，前一天，又在宫中奉先殿默告祖宗。仪式当日，显德帝摆驾至皇极门，亲军卫排开摆成一个长方形的队伍，大臣们在大乾门整队完毕，显德帝率领众大臣，徒步前往天坛。

天坛在京城南郊，离京城有十里之遥。

上至皇帝，下至文武百官和宦官，均穿蓝色步袍，颈部和下缘以黑布镶边，金银玉带全都舍弃不用，都用牛角带，旗帜和乐队也面了，大街左边两千名文官，右边两千名武官，浩浩荡荡，和皇帝一起不行前往天坛。

天子平时出行，需要“除道”，要求全部店铺关门，行人敛迹等规定，但这次却免于执行，允许百姓们一睹天颜。

－－－－－－题外话－－－－－－

抱歉，更晚了。这章不太好写，我改了好几次，写完一看，零点半了。+_+。

亲们，从明天开始，我要写大结局了，7月16日，咱们不见不散。O（∩_∩）O~

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百三十二章大结局（上）

显德帝神色坚定而又虔诚，脚步沉稳，好似只要有他在，就什么都不用担心一般，因为他已经为百姓们撑起了一片天，无数见到显德帝的百姓，心里都莫名踏实了不少。

这已经不是显德帝第一次去天坛求雨了，但这一次，却是规模最大的求雨仪式。百姓们也有幸见到了皇帝，一个个都激动不已，显德帝所过之处，百姓们都跪下来高呼万岁，有的甚至激动地大哭，觉得立即死了，也不枉此生了。

百姓们对于天子原本就是敬畏的、惧怕的，但是，因为显德帝在京城百姓们心中，的确是一位爱民如子的好皇帝，所以，除了恐惧之外，他们更多的却是感动、敬重、崇拜等等，这番略显夸张的表现，大都是发自真心的。

然而，在人群中，却也有些人，宛如毒蛇一般，用仇恨且阴冷的目光看着显德帝，神色晦暗不明，在周围人都陷入狂热的时候，这些人为了不被突显出来，也不得不随着周围的人一起“发狂”。

原本他们还有心思想要刺杀皇帝，但是，看到皇帝身边这么多人保护，周围这么多百姓的时候，就退缩了，他们很清楚，如果现在冲上去，也只是送死而已，他们甚至连皇帝的一根头发都摸不到。

有些人很不甘心，这是他们第一次离皇帝这么近，却只能用眼睁睁地看着皇帝离开。

一个一脸黝黑三十出头的男人，实在控制不住自己了，袖口里划出一柄短剑，身形一动正要上前，就被人伸手给按住了。

按住他的人，比他年轻一些的儒雅男子，二十多岁的年纪，看起来像是个读书人，气势却很很强，他神色严肃地对他摇了摇头，张口说道：“稍安勿躁。”

他的声音很小，加之周围呼喊“万岁”的声音很大，所以，对方根本听不到，但是却能看懂他的口型，倒也明白他的意思，只是却依旧不肯放弃，眼睛通红地看着离他越来越远的皇帝，就挣扎着想要挣脱他的压制。

年轻男人的神色瞬间严厉起来，声音也大了一些，道：“佛母只是让我们来探探路，可没让我们动手，报仇之事，佛母自有打算，难道你想要怀了佛母的计划？”

脸膛黝黑的男人闻言，心中挣扎了许久，又看了看已经看不到身影的皇帝，到底还是放弃了刺杀，因为他已经错失了最好的机会，只能收回目光，恶狠狠地看着年轻男人。

年轻男人却是不以为意，轻轻一笑道：“你以为我不想报仇？我的那么多属下还有家人兄弟，都死在狗皇帝的首领，我比你更恨他。但我却知道，小不忍则乱大谋，我们就只剩下这点人了，可经不起折腾了，万一我们死了，以后谁替兄弟姐妹们报仇？白莲教可不能毁在我们手里。”

“可是，错失了这一次，我们以后想要再碰到这样的天大的好机会，可就难了。”黑脸汉子不满地说道，在他看来，年轻男人就是太磨唧了，这样什么事都干不成。

怪不得有句话说，书生造反，三年不成。现在看来，果然如此，偏偏佛母十分重视他的话，将他当成自己的智囊。

年轻男人闻言也不在意，反而自信满满地说道：“你就放心吧，佛母自然不会错过这次机会的，今天，必定是那狗皇帝的死期。”

只要皇帝死了，他们白莲教的仇也算是报了，而且，朝廷甚至全国上下，都会发生混乱，那时候，就是白莲教发展宏图的机会了。

想到这里，年轻男人的眼睛，顿时亮如繁星，整个人的精气神都仿佛提升了一个层次。

这是他们最后的机会了。

成者为王败者为寇，他们要奋起一搏，只能成功，绝不能失败。

可惜，黑脸汉子却没他这么乐观，脸上带着一丝不屑，冷笑着说道：“就凭那个女人？她行吗？无勇无谋，还不会功夫，只有那么一张脸，将一切都压在她身上，你们疯了吗？”

佛母真是聪明一世，糊涂一时。

年轻男人不赞同地说道：“你可不要小瞧女人，多少男人都是栽倒了女人身上，就连那个狗皇帝，不也是独宠皇贵妃吗？也幸亏他是个痴情种子，要不然，哪有我们的机会？”

说到这里，脸上不由露出一丝嘲讽，一丝冷笑。

见黑脸汉子还是不以为然，年轻男人也不耐烦了，眼中闪过一丝杀意，说道：“你想要送死，我也不拦着你。不过，我警告你，不要因为自己的冲动，就坏了佛母的大事，否则，你也别怪我不顾兄弟情义。”

黑脸汉子这才作罢，只是看他的神情，似乎仍然是不服，不过年轻男人，却已经不想再解释了，黑脸男子若是敢此时动手，他就会毫不犹豫地杀了他。

显德帝到了天坛之后，跪下祈祷，上香，又向上天叩头四次，文武百官列队战力在南墙之外，当显德帝跪拜时，百官也依样跪拜。

行礼完毕之后，显德帝又召集大学士，六部尚书等高级官员发表训辞，又下旨告诫贪赃枉法，酷害百姓的官吏必须悔改，若有违抗者，严惩不贷，命令受灾地区免征赋税一年。

仪式结束后，显德帝拒绝坐御轿回宫，依旧步行回宫，当到达大乾门的时候，已经是下午了，因为干旱未下雨的缘故，天气也比较炎热，不只是显德帝，所有人走了那么远的路，都大汗淋漓，但是因为皇帝在场不敢失仪，甚至都不敢擦汗。

大乾门和正阳门之间，有一个方形广场，名叫“棋盘街”。平时本是闹市，只是今天，却十分清净。大乾门外有下马碑，在此处，文官下轿，武官下马，内门就是皇家御道，除了皇帝、皇后、皇太后的龙车凤辇之外，其他人只能步行通过。

不过现在，却是又加上了一个皇贵妃。

此时，队伍尚未解散，大乾门内来了一行人，看凤辇还有依仗规格，不用多想，就知道是皇贵妃来了。

如今，宁皇后被废已死，于太后奄奄一息，随时都有可能咽气，除了皇贵妃，皇宫里也没女人有资格坐轿过来了。

显德帝看到熟悉的凤辇，眼神顿时柔和了下来，但同时，也闪过一丝意外，凤辇刚刚停下，显德帝就忍不住开口问道：“你不在宫里好好歇着，过来做什么？”

“妾身不放心陛下，便自作主张过来接陛下了，陛下不会怪妾身吧？”凤辇里的人带着一丝好似撒娇似地口吻说道。

她的声音柔和，极为动听，虽然是请罪的话，语气里却带着一股子亲昵，就像是开玩笑一般，显然跟显德帝感情极好。

但显德帝听了，却是微不可查地蹙了下眉头，莫名地觉得有些不对劲，但仔细一想，却又察觉不到什么不对，以为自己是多想了，又舒展了眉头，原本还想要跟她说点亲密点的话，但是，场合不对，也只能收敛神色，说道：“这次就罢了，下不为例。”

“我就知道陛下对我最好了，那妾身就先谢过陛下了。”凤辇里的人略显调皮的说道，透出浓浓的亲近之意。

然而，显德帝听之后，眼神却是微微一闪。

婉儿比较爱面子，而且脸皮薄，别管两人私底下有多亲近，但只要是在外人面前，她就会一直规规矩矩的，从来不会跟他打情骂俏，故作亲昵，反而，若是他有什么亲密动作，她就会十分不自在，做点什么亲近动作也遮遮掩掩了，更别说是在众目睽睽之下，向他撒娇了。

但是，听苏婉的声音，却没有什么破绽，所以，他也只是有几分怀疑而已，毕竟，人都不是一成不变的。而且，看皇贵妃身边的宫女太监，也基本都是熟人，这让显德帝心头怀疑，又去了几分。

就在这时，侍立一旁的彩月，正弯腰扶着皇贵妃的手走出来。

皇贵妃身着凤袍，头上戴着垂珠大凤钗，身段纤细婀娜，纤腰不盈一握，尽管多年过去，容貌依旧美貌如昔，好似时光没有在她身上留下半分痕迹。

显德帝见到她的一刻，就忍不住向前走了两步，唇边的笑意也扩大了几分。

然而，当显德帝跟皇贵妃四目相对的时候，却是忍不住一怔，脚步一顿，脸上的笑意也骤然僵住了，在无人看得到的地方，他衣袖下的拳头突然死死地握了起来，眼神在微不可查地在皇贵妃的小腹上停转了转，又扫了周围伺候的宫女太监一眼。

皇贵妃下凤辇的时候，众人纷纷向她行礼，齐声道：“拜见皇贵妃娘娘，娘娘千岁。”

皇贵妃却是没有察觉显德帝的不对，她环视了一周，含笑让大家免礼，就扶着彩月的手，向显德帝走来，看向显德帝的眼睛里，含着丝丝情意。

显德帝的脸色却一下子沉了下来，脸上的笑意温情尽失，反而带着一丝冰冷而又残忍的弧度，他突然抬起手来，向前一挥，道：“来人，将这群冒充皇贵妃的反贼全部拿下！”

周围那些亲卫军可不是摆设，均是精挑细选出来的精锐，武艺高强，反应迅速，显德帝话音刚落，这些人根本连犹豫都没有，就杀气腾腾地抽刀而上，捉拿一众反贼。

此时，皇贵妃，不，应该说假皇贵妃，突然大惊失色，脸色苍白如纸，双腿一软，竟是吓得跌坐在地，蜷缩在瑟瑟发抖，哪还有半点皇贵妃的威风。

她甚至到现在还不知道，自己哪里做错了。

明明之前还好的，甚至连皇贵妃的贴身大丫环，都表示她现在跟皇贵妃九成九的相似，足以以假乱真，就算是她，一时半会也认不出来，怎么会被皇上一眼看穿了呢？

而原本扶着她的“彩月”，脸上却是闪过一丝狠辣，突然从衣袖中抽出一柄短剑来，向显德帝刺去，而此时，她们距离显德帝也不过十步远而已，与此同时，原本围笼在凤辇周围的那些“宫女”“太监”，也纷纷手持兵器，皇帝刺了过去。

可惜，尽管距离皇帝这么近，他们却还是被一众亲军护卫挡在了外面，自顾不暇，根本靠近不了皇帝，这让这些反贼越发疯狂了。

“护驾，快护驾！”大臣们见状，也不忘记刷存在感，一边急切高呼，一边围拢在显德帝周围，保护陛下。

显德帝却是不闪不避，镇定如山，眼前这点小阵根本不值得他动容，他的目光，却落在那个假皇贵妃身上，微微眯起的眼睛里，透出一丝强烈的杀意。

不得不说，眼前这个女人，无论是容貌还是身段，都跟皇贵妃很是相似，可惜，就如同世上没有一模一样的两片叶子一般，也不会有一模一样的人，模仿地再像，赝品还是赝品。更别说，对方还犯了一个致命的错误。

皇贵妃怀孕了。

因为还不到三个月，根本没有声张，知道此事的人，寥寥无几，显德帝打算，旱灾过去之后，再公布这个喜讯。

所以，在他听到皇贵妃来接他的时候，他就已经感觉道不对了。

因为婉儿就算再担心他，也不会拿自己的孩子开玩笑的，毕竟还没有坐稳胎，万一出了事怎么办？

何况，怀孕之人的动作，跟普通人也不一样，总会下意识的护着自己的小腹，身上会有一股孕味，行为动作自然跟以前不同，偏偏眼前此人，却是半点动作也没有，所以，尽管她对皇贵妃的一些小动作，小细节，模仿地惟妙惟肖，显德帝也一眼就看穿了。

当然，就算除去这一点，显德帝也不会认错自己所爱之人。

在他眼中，眼前这个女人，就是一个拙劣的模仿者。

只是，让显德帝真正起了杀心的，是这个女人身上所表现出来的，对于皇贵妃的那种熟悉。

若不是皇贵妃亲近之人，绝对不会对她了解地如此详细，连她的一些小动作，都清清楚楚。

此时，显德帝突然想起了一件事。

前段时间，已经成为福王世子侍妾的菡萏，被白莲教的人抓走了，至今还没有下落。

梁宏敢百分百肯定，眼前这个冒牌货，跟菡萏那个贱人绝对脱不了干系。

想到她再次背叛了婉儿，显德帝就悔不当初，早知如此，他当初就不该给她活路。

不过一瞬间的功夫，这些反贼就被活捉了，像是拖死狗一般拖到显德帝不远处，押着他们跪在地上。

显德帝淡淡吩咐道：“他们肯定还有同党，封锁城门，全城搜捕，务必将逆贼一网打尽。”

“是，陛下！”立即就有亲卫军带队下去，捉拿反贼。

此刻，显德帝的威望在京城里已经达到了极点，所有的京城百姓都将会是他的眼线，想要抓住几个逆贼，易如反掌。

假皇贵妃，也就是孙素颖，被反绑起来，跪在地上，此刻她那张绝色的脸上，满是惊恐之色，涕泪横流，偏偏她还穿着皇贵妃的服饰，长着一张跟皇贵妃相似的脸，让显德帝看了心里十分膈应，就像是刚刚吞了一只苍蝇一般。

对他来说，这简直就是对皇贵妃的侮辱。

偏偏孙素颖回过神来之后，边撕心裂肺地哭喊着向显德帝求饶道：“皇上救命啊，民女冤枉，民女不是有意冒充皇贵妃娘娘，都是白莲教的佛母逼我的，白莲教见我长相跟皇贵妃娘娘有些相似，抓住了民女的家人，用家人威胁民女，民女也是不得已而为之，求皇上饶命啊！”

听到孙素颖的话，那些被抓起来的白莲教教众，都对她怒目而视。

显德帝压下心中的杀意，问道：“皇贵妃的这些习惯，到底是谁教给你的？”

孙素颖战战兢兢地说道：“民女也不清楚，只听别人喊她菡萏姑娘。听说，她以前是皇贵妃娘娘身边的宫女。”

“那她现在人呢？”显德帝说道。

“菡萏姑娘已经……”

然而，孙素颖的话尚未说完，就被一旁的“彩月”给打断了，说道：“皇上不必为难她了，她什么也不知道。只要皇上肯放过我，我就告诉皇上菡萏的下落，如何？”

显德帝的目光，终于落到了“彩月”的身上，她跟彩月的容貌，只有五、六分相似，而且还是易过容的，只是身形跟彩月颇为相似罢了，但是，她身上却没有“彩月”那种恭谨和柔顺，一双眼睛看向显德帝，没有一丝卑微。

然而，“彩月”话音刚落，就被杨永给呵斥了：“放肆！不得对皇上不敬，想要跟陛下谈条件，你也配！来人，掌嘴，给咱家教导教导她规矩。”

话音刚落，押着“彩月”的一名护卫，立即抬起手来噼里啪啦扇了“彩月”几巴掌，将她的脸都打肿了。

“彩月”好似根本没料到自己竟然被人给打了耳光，神色间满是不可置信，眼中闪过一丝浓郁的杀意，那一瞬间从她身上散发出来的气势，极为惊人，让显德帝的心里顿时闪过一丝忌惮。

而就在这时，“彩月”忽然挣断了身上的绳索，原本押着她的两名护卫，被她随手两掌拍了出去，但是，却有越来越多亲卫军涌了上去，围剿“彩月”。

“彩月”就算功夫再强，也是双拳难敌四手，很快便显露败绩。

此时，孙素颖眼睛突然转了转，不知想到了什么，脸上露出一丝喜色，对显德帝说道：“皇上，菡萏姑娘已经白莲教的佛母给杀了，‘彩月’就是白莲教的佛母，刚才假意被抓就是为了刺杀陛下，陛下可千万不能让她逃脱了。”

显德帝闻言一愣，没想到那个假彩月便是吕月娥，既然如此，那就更加不能放过她了，其他人不用皇帝下令，也知道该怎么做，手底下的招式越发狠了。

然而，就在“彩月”被擒的那一刻，被抓起来的人中，一名小太监打扮的人，突然抬起头来，嘴巴一张，吐出一个一指长的小竹管来，使劲一吹，乌黑发亮，且密密麻麻的细针瞬间刺向显德帝，而他自己，则是七窍流血，口吐白沫地倒了下去，竟是死透了。

“保护陛下！”杨永见状大惊，竟是奋不顾身地挡在了显德帝跟前，不只是他，还有一些亲卫军，连暗卫都及时出现了，将刀剑舞得密不透风，叮叮当当之声不绝于耳，毒针还是被挡了回去，但也有人中了了毒针，直接就倒下了。

所幸，陛下没事。

与此同时，佛母吕月娥也被抓住了，身受重伤，浑身是血。

尽管如此，显德帝的脸色却依旧不好看。

此时，有一名大臣上前一步，躬身说道：“陛下，白莲教逆贼在今天祭天时被擒，就说明此乃天意，不如他们来祭天求雨，说不定事半功倍。”

也就是要用大火焚烧活人祭天。

有人附和，有人反对，觉得此举，实在太过残忍，不符合陛下仁君形象。

但是反对的却是少数，绝大多数大臣，觉得此举可行。

一来，可以祭祀求雨，二来，也是个震慑作用。

白莲教做的事情，大臣们都看在眼里。大发国难财不说，还趁火打劫，抢夺百姓们的救命粮，三番五次地刺杀皇帝，最后，甚至还扯旗造反了，简直罪无可恕，便是凌迟处死，都算是是便宜了他们。

那位大臣说的对，既然上天安排白莲教逆贼在今天被擒，便说明这是天意，他们祸害这么多百姓，被就该死，让他们死得有意义一些，这也算是恕罪了。

何况，以“人牲”祭天，自古有之，这来祭祀之人，又不是普通百姓，而是本来就是犯了重罪的死囚徒，有何不可呢？

“准奏！”显德帝沉吟了一下，到底还是同意了。

若是，有人说他是暴君，只要能求下雨来，他也认了。

何况，他本人也深恨白莲教。用这种方法打击白莲教的嚣张气焰，正合心意。

听到显德帝的话，被抓住的白莲教徒，包括吕月娥在内，全都呆住了，他们想过自己肯定活不下去，但怎么也没想到，自己竟然会被当成祭品给烧死。

有些人受不了，想要自杀，免得到时候受烈火焚身之苦。

不过，他们早就被控制住，下颌被卸，身上的东西也全都搜光了，身上藏的毒，还有兵器都被搜了出来，就连想要咬舌自尽，都不可能。

这个祭品，他们是当定了。

这些白莲教徒，终于感到害怕了。

有人突然挣扎起来，激动地想要说些什么，但因为下颌被卸掉，却是什么都说不出来。

至于孙素颖，虽然助纣为虐，但因为并非白莲教徒，也算是受害者，因此免遭一劫。

只是，死罪可免活罪难饶，这一辈子，恐怕都要在牢狱中度过了，显德帝更是让人毁了她的脸，不过，她的家人却得救了。

但孙素颖已经满足了，这比她想象中的结果还要好一些，至少她没有被充入教坊司，家人也保住了，反正她也没办法嫁人了，这等容貌反倒是祸害，毁了也没什么。她如今落到这等下场，不就是因为这副容貌惹的祸吗？

而皇上也不可能让她顶着一张类似皇贵妃娘娘的脸去伺候人，毁了倒好，至少可以保留一条小命。

没两天，白莲教残余势力全部被清除。

显德帝再次祭天求雨，登祭坛祷告，祷告完毕后，吕月娥等人被困在柱子上，周围堆满了干柴，命左右点火，吕月娥连同其他白莲教徒立即淹没在火舌中。

当一切终止的时候，久旱的天气突然大变，一场大雨骤然倾盆而下。

大雨下了三天三夜，这才停了下来。

一场干旱就这么结束了。

原本还对显德帝此举颇有些微词的几个大臣，也闭上了嘴巴。

民间一片感恩戴德。

当知道因为白莲教的反贼，被当成祭品烧死之后，干旱才终于过去，这让一众原本曾经信仰白莲教的信徒们，也都清醒了过来，再也不敢信奉什么无生老母了，就算无生老母是个神，也是邪神，不然怎么一烧死佛母，干旱就过去了呢！说不定这干旱，就是白莲教带来的，圣上说的果然没错，白莲教就是反贼，是邪教。

从此之后，民间对于白莲教是讳莫如深，此后上百年，白莲教都没有冒头，因为信徒根本就发展不起来，白莲教是邪教这一概念，将爱之深入人心。

久旱之后必有大涝，这次也不例外，而且经常伴随着瘟疫。

所幸，防疫手册早就已经推广开来，又有“急救三宝”，瘟疫很快就控制住了，当苏婉怀孕五个月的时候，灾情彻底结束了，最让人振奋的是，因受灾而死的百姓并不多，比往年不知好了多少倍，并没有出现大规模死亡的情况，瘟疫也没有流行开来，真是不幸中的大幸。

显德帝所做的一切，没有白费。

然而，当一切结束之后，显德帝却得了急症，突然病倒了，而且病情来势汹汹，凶险万分。

依照太医的说法，是陛下这两年操劳过度，为了百姓，为了这个国家，付出了太多的心血与精力，虽然一直都在进补，但终究只是杯水车薪，以前是凭着一股子信念在支撑，如今，事情解决了，他就再也坚持不住了。

若是陛下这次挺过去，以后精心调养之后，还是能够恢复健康，若是挺不过去，恐怕就凶多吉少了。

其实，就算太医不说，苏婉替显德帝把脉之后，也知道是怎么回事，只是不敢相信而已。

只是，以她的医术，对于梁宏的病情，也是无能为力。

苏婉立即派人去请了通禅师。

了通禅师医术高明，说不定有办法。

可惜，让苏婉失望的是，了通禅师也没有太好的办法，只能尽人事，听天命了。

不过，了通禅师还是安慰了苏婉几句，说陛下是真龙天子，受上天庇护，福泽深厚，不是短命之相，让苏婉放心。

了通禅师是出家人，不打诳语，何况，他也的确有真本事，上次苏婉能够醒过来，还多亏了他，对于他的话，苏婉倒是深信不疑，虽然还是担心，但到底平静下来了。

而且，越是这种时候，她越是不能慌乱，越是要冷静，镇得住场子，她要守住他们的家，守住梁宏的一切，她不想让梁宏醒来之后，看到皇位已经易主。

虽然，苏婉极力封锁显德帝病重的消息。

然而，显德帝昏迷三天之后，还是有人坐不住了，开始来苏婉这里时试探消息，苏婉打起精神应对，没有让任何人见到显德帝。

大臣也有人蠢蠢欲动，所幸，内阁的几位阁老都很给力，还能压得住场面，但是，如果陛下还是醒不过来的话，他们也坚持不了太久。

毕竟，国不可一日无君。

若是陛下真醒不过来，就算是他们，也要想着另立新君了。

然而，陛下之前并未册立太子，这新君之位，到底会落到谁头上，还真不好说。

其实，大臣们都清楚，陛下中意的人是九皇子，话里话外都是想要立九皇子为太子。但是，九皇子现在毕竟太小了，只不过才七岁而已，而大皇子，却已经是十八岁了，完全可以独当一面。

再加上他的外家，理国公府在后面运作，渐渐的，支持大皇子上位的越来越多。

不过，大家到底都在顾忌皇上的身体，说不定什么时候陛下就醒过来了呢，所以，都不敢将这件事放在明面上，表面上还算平静。

苏婉知道，这平静只是暂时的，如果陛下不能够及时醒过来，这平静的假象，立即就会被打破。

这几天，内阁首辅张文和也跟苏婉见过面，张阁老一直都十分看好九皇子，陛下不止一次地说，要让张文和做九皇子的太傅，因为张文和还有一个太子太傅的头衔，显德帝的用意，不言而喻。

张文和见苏婉，就是想要苏婉做好准备，若是陛下真得不行了，就只能让九皇子登基为帝了。

张文和很清楚，大皇子并不适合做皇帝，他做皇帝，也违抗了陛下的本意。

苏婉根本不想做这种最坏的打算，但她也很清楚，她若是想要保住母子三人的性命，就不能不争。一旦大皇子登基，胡妃肯定不会放过他们母子三人。

因此，她只说，她可以同意立九皇子为太子，但是，让九皇子登基免谈，她相信陛下一定能够清醒过来。只要陛下还有一口气在，她就绝对不允许，任何人登上属于他的皇位，就算是她的儿子也不行。

为此，她还在勤政殿特意召见了几位大臣，争取他们的支持。

定远侯府，灵璧侯府自然不必说，他们是坚定地站在她这一方。还有英勇伯傅黎，昌武侯霍渊，她都亲自见了一面，跟他们谈了谈。

傅黎没有丝毫犹豫，就答应了下来。

但是，他也说清楚了，他的一切都是陛下给的，只效忠于陛下，一切按照陛下的旨意行事，陛下有意立九皇子为太子，他自然就帮扶就皇子。

苏婉对于傅黎的选择，并不感到意外。

然而，对于霍渊，她就没那么有信心了。

她不知道，霍渊心里，是不是恨着她，恨着陛下。

毕竟，夺妻之恨，不共戴天，这无关于感情，关乎于男人的脸面和尊严。

苏婉其实并不太想见他，两人相见，到底会感到有些尴尬，但是，事到如今，她也不得不见他一面。

为了不让陛下醒来误会，或者传出不好的流言，她并没有挥退宫女太监，而且，东厂提督杨永，还有御马监掌印太监，这些可以信任的大太监，也都在一旁，并没有私下里偷偷见霍渊。

几年过去，霍渊变化也不是太大，只是微微蓄了髭须，此时，他正是属于男人最富有魅力的年纪，看起来更加成熟，也更加严肃了。

怪不得那苏清雪对他越来越上心了，整天跟府里的几个妾室争风吃醋，也没见霍渊怎么管，只有看她们闹得太过了，才会出手镇压。

霍渊倒也降服得住苏清雪，一向刁蛮泼辣的苏清雪，见了霍渊，就跟被驯服的家猫一样，服服帖帖的，老实的不得了，这真是让苏婉想不到。

苏婉没有特意打听过霍渊的情况，但谁让她有陈雅琴这个消息灵通的姐姐呢，每次听到昌武侯府的囧事，她都要拿出来乐一乐，因此，苏婉对于霍渊的事情还算熟悉。

霍渊向苏婉行礼之后，恭谨垂眸问道：“不知皇贵妃娘娘召见微臣所谓何事？”

苏婉也没有拐弯抹角，直接说道：“本宫确实是有一件重要的事情，想跟请侯爷帮忙，当然，如果侯爷不答应的话，我……也不会强求。”

听到苏婉的话，霍渊眼皮一动，微微抬起头来，看了坐在宝座上的苏婉一眼，不过，很快就垂下了眸子，说道：“娘娘但说无妨！只要微臣能够办得到，定然不会推辞。”

苏婉闻言微怔，霍渊回答得太快，倒是让人觉得他只是随口说说而已，但苏婉却听到了他话里的认真和决心。

－－－－－－题外话－－－－－－

让亲们久等了，ORZ，吐血~我把这几天当假期来过了，玩疯了，拖延症要不得呀~写完结局就剁手，明天就是大结局（下）了，幸运的话，明天早上就能看到了，俺今天熬夜也要写完~默默爬走…

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一百三十三章大结局（下）

苏婉见霍渊问都不问，直接就答应下来，心里可谓是五味杂陈，看向他的神色微微有些复杂，甚至隐隐还有些羞愧，觉得自己以小人之心度君子之腹。

她原本以为，他会恨她的，就算不恨，心里也会有疙瘩，别说帮忙了，不落井下石就不错了。

苏婉稍稍沉默了一下，才又继续说道：“既如此，那我就直说了。霍大人应该也听说了，陛下病重，一直昏迷不醒，情况不太乐观。”

想到躺在床上，无知无觉的丈夫，苏婉心如刀绞，眼睛微湿，但她知道还有外人在场，微微垂下眸子，很快就控制住了情绪，

“陛下的病……到底如何了？”霍渊终究是忍不住问道。

虽然，他的确有些怨恨，显德帝抢了自己的妻子，但是，他也不得不承认，显德帝的确是个难得的明君，而且，十分理智，在大是大非上，也能将公事和私事分开，这从显德帝对他的态度上就能看得出来。

至少，显德帝并没有因为苏婉的事情，就对他进行打压，也没有将他架空，收回他手中的权力，只要他有能力，他便肯用他，只凭这一点，他的心胸就已经不是常人可比。

苏婉脸色一黯，说道：“太医说，陛下若是醒过来，一切安好，若是醒不过来，怕是就……”

说到这里，她鼻子一酸，眼神却坚定起来，继续说道：“不过，我相信陛下一定能够醒过来，他不会抛下我们母子三人不管的。”

何况，她肚子里现在又有了一个小生命，他之前不知道有多欢喜，他怎能么舍得离开他们呢？

见到苏婉对于显德帝如此信任，直到现在都不肯放弃，霍渊亦是觉得有些心酸。

若是当初，她也肯用这种方式对待他，无论发生什么事，都愿意相信他，不肯放弃他，他们也不会走到如今这种地步。

但是，霍渊转念又想到，显德帝待苏婉如此真诚，多年来，独宠她一人，给她无上的地位和宠爱，只凭这一点，他就永远比不上他，也怪不得苏婉对他如此死心塌地。

想到这里，霍渊就释然了。

“可惜，我这么想，不代表别人也这么想，有些人恨不得陛下永远不要醒过来，好扶持自己的儿子登上皇位。”苏婉语气尽量平静地说道，“我想替陛下保住皇位，就必须跟他们对上，还请侯爷能够助我一臂之力，妾身拜谢了。”

说着，她便从宝座上站起身来，向霍渊深深福下身去。

霍渊见状，立即侧身避开了她的礼，急忙躬身行礼说道：“娘娘不可，娘娘真是折煞微臣了。微臣原本就效忠于陛下，就算娘娘不说，微臣也不会背叛陛下，转投他人，这本就是微臣应该做的，实在当不得娘娘一个谢字。”

听霍渊如此说，苏婉也不好执意行礼，便直起身来，微微摇了摇头，感激地说道：“无论如何，我都是要谢的。”

苏婉很明白，霍渊的这个决定，其实十分冒险。

她虽然对皇上有信心，但其他人却未必。

万一皇上醒不过来，而大皇子又登上皇位的话，这些之前帮她的这些人，可都没有什么好下场。他这是拿着整个侯府的命运再赌，她又岂会无动于衷？

这个情分，她记下了，同时，对于当年的事情，她也释然了，彻底放下了心结。

霍渊的同意，让苏婉大松了一口气。

想要守住皇位，只凭那些文臣还不行，最重要的是要有武力。

如今，灵璧侯府掌握着前军都督府，昌武侯掌控着左军都督府，定远侯带兵在外守卫边疆，虽然鞭长莫及，怎么也是个震慑作用，御马监的禁军，傅黎手中的锦衣卫，还有其他亲卫军，如今，都是拥护她的，若是没有意外，胡妃和大皇子等人，基本不可能逼宫成功。

何况，以张文和为首的内阁，还有他们身后所代表的庞大文官几天，也是站在陛下这一方，支持九殿下的。

大皇子和理国公府拉拢到的大臣，基本都是官职比较低的大臣，就连理国公原本掌管的右军都督府，也早在陛下的分化下，四分五裂了，如今，理国公能够掌控的势力，不足右军都督府的三分之一。

但是，大皇子却是拉拢到了中军都督府。

一直以来，都是英国公府掌控中军都督府，即便英国公苏垚早就退居二线，让儿子上位，甚至，显德帝还派人接手了中军都督府，但是时间还是太短了，英国公对于中军的影响力依旧很大，可以说，投靠大皇子，是英国公府的决定。

苏婉也见了见钱谷义。钱谷义果然被调入了都察院，成了正四品的左佥都御史，跟都察院那些严肃古板的言官，形成鲜明的对比，不过，这个钱胖子实在太油滑了，没过多久，就在都察院混的如鱼得水，在朝堂上跟人吵架，简直所向披靡，偏偏他又很会做人，让人简直又爱又恨。

钱谷义虽然油滑，但他对皇上的忠心却也是毋庸置疑的。

即便是现在这种对皇上不利的形势下，他也没有动摇。

不得不说，显德帝看人的确很准，而且知人善任。

他亲手提拔上来的人，鲜少有被策反的。

翊坤宫，胡妃正在跟大皇子梁梓说话。

比起前几个月的消沉，如今的胡妃却是神采飞扬，就好像重新活过来一般。

她一脸喜色地看着大皇子说道：“本宫得到了十分可靠的情报，陛下这次，恐怕很难熬过去了，这可是你的大好机会，一旦陛下驾崩，就会另立新君，你是大皇子，拥有先天的优势，皇帝之位，非你莫属。不过，本宫已经等不到那时候了，不怕一万就怕万一，万一皇上醒过来，我们一切都完了。”

所以，这两天，她就准备动手了。

大皇子有些不安，眼中甚至流露出几分惧色，说道：“母妃，父皇并不想让儿臣做太子，儿臣有自知之明，实在不是做皇帝的料，母亲，您还是及时收手吧？不要再继续错下去了，父皇吉人天相，一定会转危为安的。”

梁梓是真的不想做皇帝，他跟胡妃不同，他从小就胸无大志，只要做一个吃喝玩乐，无所事事的藩王，他就已经心满意足了。

“你这个没用的东西！本宫真是白生你了。”胡妃被他气得差点一口老血喷在他的脸上，恨铁不成钢地骂道：“本宫怎么会生了你这么一个废物，简直丢尽了本宫的脸。你若是心里还有我这个母妃，这种话以后都不要再说了，知道了吗？”

梁梓垂着头没有说话，看起来蔫头耷脑的，没有精神。

“你非要气死我才甘心吗？”胡妃捂着自己的胸口，指着他的鼻尖骂道：“你若是不当这个皇帝，不但是我，就连你的理国公府，你的外家，也会被满门抄斩，你就忍心看着我们去死？”

梁梓抬起头来，说道：“母妃，只要你们不继续错下去，儿臣再求一求父皇，父皇一定不会为难母妃和外公家的。”

“已经太晚了。”胡妃阴沉着脸色，摇了摇头说道，在他们跟晋王勾结的时候，就已经没有退路了。

陛下没有声张，并不代表他不知道。

“而且，你父皇还不知能不能醒过来呢？”胡妃冷笑道。

“不会的，母妃。父皇不会有事的，只要我们诚心向父皇请罪，父皇一定会饶恕我们的。”梁梓苦口婆心地劝道。

“你给我住口！这个皇帝当也得当，不当也得当，再说这种话，就别认我这个娘。”胡妃说完，就拂袖离开。但其实她心里并不怎么生气，反滋生了新的野心——

儿子无能也好，以后也便于她掌控，他以后只要安心当个傀儡皇帝就好了，一切都交给她来代劳。那到时，她会让胡家权倾天下，连皇族都要对胡家卑躬屈膝，俯首帖耳，看胡家的眼色行事。

梁梓被单独留了下来，有些不知所措。

梁梓出了翊坤宫后，犹豫了一会儿，神色突然坚定起来，竟是向勤政殿的方向走了过去。

勤政殿，涵春室。

显德帝闭着眼睛躺在床上，比起往日来，他消瘦了许多，苏婉正给拿湿过的巾帕替他擦脸，擦手，她擦得很仔细，很专注，就好像眼里只有这一件事，一边擦一边说这几天发生的事情，就好像平时他们说话那般。

“……团团和圆圆都很担心你，他们一向人小鬼大，年纪虽小，却已经懂事了，有些事情，就算我不说，他们也知道。你若是还不醒过来，两个小家伙恐怕都要哭了。”

说到这里，苏婉脸上的微笑，也缓缓消退，她将手中的湿帕，扔到宫女端着的铜盆里，挥手让他们都退下，她俯下身，轻轻趴在他的胸膛上，听到他胸腔里传来的有规律的心跳声，苏婉心里的恐慌和绝望才会减轻一些，她才会有片刻的心安。

直到现在，她才清楚地感觉到，他对自己到底有多重要。

只是一想到他会死，她的心脏就痛得没有办法呼吸。

若是他死了，她也不想独活。

以前她不能理解那些殉情的情侣，现在，她却能理解了。

他早已经融入了她的生命，若是失去了他，她的人生将不再完整。

既如此，她活着还有什么意思。

苏婉埋在他的胸前，眼泪一颗一颗地滴落下来，没入了他的衣襟，没一会儿，他胸前的衣襟便湿透了。

——陛下，快醒过来吧！我真得要撑不下去了。

这种随时随刻都要失去他的感觉，几乎要将她逼疯。

梁宏醒过来的时候，觉得胸口有点沉，有点闷，随后，他就看到了趴在他胸前的苏婉。

他的脸上顿时露出了一个笑容，刚想要抬手去摸摸她的头，却突然发现，自己全身乏力，即便是一个抬手的动作，都如此吃力，手臂仿佛重逾千斤。

但他还是，艰难地抬起手来，将手放在了苏婉的背上，轻轻的拍了拍。

原本还伏在梁宏胸口小声抽泣的苏婉，身体一下子就僵住了，然后，便缓缓抬起头来，脸上带着急切，惊喜，还有一丝惶恐不安，生怕又是自己的幻觉。

“陛下？”她眨了眨眼睛，看着正含笑看着他的显德帝，不敢置信地轻声呼喊道，生怕声音大了，将这个美梦惊醒一般。

若是这只是一个梦，她希望永远都不要醒过来。

“婉儿，”显德帝声音嘶哑地喊了她一声，“这段时间，你受苦了。吓到你了吧？”

即便他不知道这几天发生了什么事情，但是，他完全能够想象的到，她这几天，恐怕一直都在担惊受怕吧！

在确定不是做梦之后，苏婉握住他的手，贴在自己的脸上，欢喜地再次落下泪来，微微摇了摇头，说道：“只要你醒来就好。”

显德帝安抚了她好一会儿，苏婉的情绪才稳定下来。

“我昏迷了多久了？”显德帝问道。

“已经整整七天了。”苏婉轻声说道，这七天，她每一天都度日如年。

“原来已经这么久了。”显德帝有些失神，随后眼神便凌厉起来，“婉儿，将这几天发生的事跟我说一遍。”

“别急，我让人熬着粥呢，你先吃点东西，我慢慢跟你说。”苏婉笑着说道。

“也好。”显德帝说道，他的确感觉很饿。

“你觉得身体如何了？有哪里不舒服吗？我让人去请太医来。”一边说，一边紧张地替显德帝把了把脉。

显德帝已经恢复了些力气，半起身倚在床上，反手握住苏婉的手，轻声道：“别担心，我只是太累了，所以睡的时间有点长，除了有点虚弱，身体并没有大碍，调理一下就好了，先不要惊动太医。”

显德帝用了一碗粥，他吃的很慢，足够苏婉将这几天的事情说清楚了。

显德帝的神色，从头到尾都没有变过。

“婉儿，你可真是个傻姑娘。”等苏婉说完之后，他才轻叹一声，将苏婉搂在怀里。

若是换了别的女人，怕是早在他身上动了手脚，等他一命呜呼，就扶持自己儿子上位，偏偏她，却要反其道而行，拼尽全力也要护住他的皇位。

也只是因为苏婉的一番运作，胡妃和理国公府才会投鼠忌器，拖到现在也不敢造反。

他感动的同时，也有些恨其不争。

万一她醒不过来，皇位极有可能会便宜了别人，到时候，他们母子三人该怎么办？不，或许还要加上苏婉肚子里这个小家伙。

她的眼里只有他，便是儿女也不及他在她心里的份量，他又何况不是？

他宁愿失去皇位，也不愿意让她因此而丢命。

但不可否认，这样的傻呼呼的婉儿，才会让他如此心疼，如此信任，如此爱重，最终，再也放不下。

“暂且封锁朕醒来的消息。”显德帝忽然说道。

苏婉有些惊讶，随后又有些了然，说道：“陛下是不打算绕过理国公府了？”

“朕一开始就没打算饶过他们。”显德帝冷笑，何况，他要对付的，可不只是理国公府。

就在两人说话的时候，彩月忽然进来禀报道：“启禀陛下，娘娘，大皇子殿下来了。”

勤政殿里的人都是显德帝和苏婉的心腹，绝对可以信任，他们知道显德帝醒过来之后，紧绷的心弦总是放松了下来，一个个高兴地不得了，他么你知道，只有陛下好了，他们才能好，只是，没有吩咐，谁也不敢外传，只能极力压制住心里的喜悦。

苏婉有些意外，微微蹙起了眉头，问道：“他来做什什么？”

难道是收到了陛下醒来的消息？

显德帝却不以为意，似乎已经明了大皇子的意图，淡淡说道：“既如此，婉儿就去见见他吧！”

苏婉应了一声，整理了一下仪容，就去见大皇子了。

没过多久，苏婉便回来了，神色看起来有些奇怪。

“怎么了？”显德帝见状，有些好笑地问道。

苏婉怎么都没想到，大皇子来见她，竟然是来替胡妃和理国公府赔罪的，并表明自己对皇位并没有想法，他会想办法让胡妃回心转意，不会让她一错再错，若是将来皇上清醒过来，恳求苏婉替他说情，饶过胡妃一条性命。

苏婉将大皇子的来意，告诉了显德帝，显德帝听了之后，竟是没有丝毫意外，不由诧异说道：“陛下莫非早就料到了？”

显德帝点了点头道：“大皇子资质虽然鲁钝，心性却十分淳厚，没有什么野心，他会有这种选择，朕一点也不意外。”

所以，他对大皇子还有那么一点父子之情，也没有因为胡妃的事情，就迁怒于他，

苏婉跟其他几位皇子都不熟，而且，她也要避嫌，平时也说不几句话，不过，对于显德帝的判断，她也不会怀疑。

“那胡妃……

显德帝冷笑一声道：”朕以不迁怒大皇子，但是，胡妃和理国公府，我是绝对不会放过的。

显德帝醒了之后，苏婉就不再继续管朝廷上的事情了，反而一直用心替显德帝调理身体。

显德帝也没有闲着，在幕后操纵部署，还见了极为亲信重臣。

三天后，理国公、英国公，连同司礼监掌印大太监于熹，一起发动政变。

他们宣称皇贵妃乃妖孽转世，陛下之所以昏迷不醒，是因为被皇贵妃吸食精气，奄奄一息，九皇子乃妖孽之子，视为不祥，合该烧死。只有他们死了，皇上才能平安无恙。

司礼监掌印太监，于熹算是杨永的顶头上司，太监中的第一人，但是，皇帝对他的看重，却远远不及杨永，于熹原本有批朱权，可以替皇上批阅奏折，但是，显德帝却几乎是架空了他，他的权利大大缩水，在宫里的存在感，远远比不上杨永，这让于熹很是不忿，这才跟理国公他们相互勾结，里应外合，谋权篡位。

于熹权利虽然大大缩小，但瘦死的骆驼比马大，有他做内应，理国公他们简直如虎添翼，更别说，于熹还策反了御马监的一部分禁军，因此，理国公无比顺利地控制住了皇宫。

不过，当他们将勤政殿包围起来，打算拿下皇贵妃的时候，却发现了好端端坐在龙椅上的显德帝。

理国公见状，还有什么不明白的。

若是他现在还不知道自己落入圈套，就白活这大半辈子了。怪不得他总觉得他们太顺利了，心里一直不安，只是，贪婪和野心让他忽略了这一点，没想到，竟是陛下有意为之。

若是只是这样的话，理国公还不会如此绝望，就连他带进来的那些精兵，也都是皇帝的人，被策反什么的都是假的。

想到自己这段时间的所作所为，一举一动都被皇帝看在眼里，自己竟然还得意洋洋，宛如跳梁小丑一般，理国公就心灰意冷至极，好像自己怎么也逃不出陛下的手掌心，想起往日的得意，越发觉得可恨、可悲、可笑，恨不得立即死了才好，竟是心存死意，再也升不起一丝反抗之心了。

跟他有相同感受的，还有英国公，以及司礼监掌印太监于熹。于熹更是吓瘫在地，一念之差，就从高高在上的第一大太监，变成了阶下囚，小命难保，真是命运弄人。

理国公府，英国公府满门都被下了大牢，秋后满门抄斩，就连已经被废的寿宁大长公主也不例外，倒是苏清雪因为出嫁的关系，逃过一劫。胡妃被废赐死。

该赏的赏，该罚的罚。

大皇子被封了郡王，立即就藩，虽然只是封了郡王，到底衣食无忧，一生富贵，没有受到太大的牵连。

三皇子梁桢，也十六岁了，封王后也去了封地，其母孙淑妃随其就藩。

此事过后，显德帝立即封了九皇子梁权为太子，立皇贵妃苏氏为皇后，三月后举行封后大典。

显德帝在位四十余年，禅让皇位给太子，自己退位，称太上皇帝，年过三旬的太子梁权继位，改年号为“建元”。

显德帝的一生都充满了传奇色彩，在他执政期间，大乾朝国力蒸蒸日上，万国来朝，他一手缔造了大乾盛世，后世人们提起明君时，显德帝总是被列入其中。

除此之外，他跟苏皇后的感情，在民间盛传不休，就是几百年后，也依旧让人津津乐道，毕竟，没有哪个皇帝像他一样独宠皇后几十年。

愿得一人心，白首不相离。这句诗，便是他们的真实写照，关于显德帝的文学作品，影视作品更是层出不穷。

后来，流行穿越剧之后，显德帝的真爱不知道换了多少个，后世众人，天天在电视上看着顶着显德帝名头的男主角，跟不同的女人秀恩爱。

在后世，苏婉虽然比不上显德帝的名气，但也差不了太多。甚至有闲的蛋疼的学者专门研究苏皇后的身份问题，结果，出现了好几个版本，谁都有道理，谁都说服不了谁，整天打嘴仗，最终，还是一个解不开的谜团。

（全文完！）

更多精彩，更多好书，尽在请看小说网—http://Www.qinkan.net

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net