《红警之大国崛起》全集

作者：龙骑士

声明:本书由奇书网(www.qinkan.net)自网络收集整理制作,仅供交流学习使用,版权归原作者和出版社所有,如果喜欢,请支持正版.

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第1章带着基地车穿越

缓缓睁开的双眼被毒辣的阳光狠狠的刺了一下，什么都还没看清，眼前又一下子变得混沌起来。

钟义想用手掌遮一下阳光，才发觉自己浑身酥痛，似乎连动一动手指的力气都没有。这是怎么了？

闭着眼睛慢慢适应着，钟义想起来自己昏迷前，骑着一辆在艾尔斯岩度假村租来的旧摩托车，独自来领略世界第一大石的风采，结果大红石的震撼让自己有些兴奋过度，可以轻松操纵直升机的自己，居然在两轮摩托上阴沟翻船了。

“靠！”钟义低低了骂了一句，“这要是被学院教官知道了，驾驶课指定得记零分。还会被其他同学们耻笑！”

微眯着已经逐渐适应了的双眼，那块号称世界第一的大红石头又出现在了视线里，只是给钟义的感觉有点奇怪。扫了扫周围，尽是无垠的荒漠。摩托车呢？该死的黑心澳洲佬，那么烂的货色扔在永定河边上的二手车市场里都没人要，居然还收了自己五百澳元押金，折换成人民币都三千多了，差不多能买辆新的了。

这一会，钟义感觉恢复了些力气，双手支撑着从荒地上爬了起来，不知道自己已经昏迷了多久，也不知道当时摔出了多远，周围数米内，都没看到那辆破摩托。

“嗯？那是什么？”双手撑在膝盖上正大口喘气的钟义突然发现视线中出现了一个巨大的方方正正的黑色怪车厢！

“难道这里在搞变型金钢的主题公园吗？如果是真的澳洲人还是蛮有创意的。”除了颜色，那怪车厢的造型明显太像擎天柱大哥了，钟义咧嘴一乐，却感觉失水过多的嘴唇被撕开了数个小口，有点乐极生悲。但身为装甲兵工程学院的优秀毕业生，刚刚被授为中尉军衔的钟义没有太过在意，几年的军校时光中，钟义和自己的同学们曾数次进行野外生存训练，比现在的状况更惨的时候多了去了，最危险的一次，钟义迷失在大草原中，曾经用一把95式刺刀击杀了三只野狼，找到牧民的毡房时，摇摇欲坠、浑身是血的钟义差点被牧民当成逃犯砍死。生食野宿，对于当代出自军校的共和**人来说，并不是什么夸张的事。

罪魁祸首的摩托车还没有找到，幸运的是背上的军用背包还在，本就打算夜宿荒漠，可以早起欣赏传言中绚丽无比的乌鲁鲁日出，背包里准备的物品还是挺齐全的。踉跄着走了几步，倚靠在巨大的黑色怪车厢侧面，管他是什么金刚汽车人，咱先借会力休息下。背包中掏出了水壶连灌几大口，久旱逢甘霖呀！惬意的伸出舌头舔了舔嘴唇，“不对！”钟义腾的一下站了起来，水分的补充让大脑快速的恢复了思考能力，军人的敏锐让钟义立刻感到了周围的情况不对：这里根本不是艾尔斯巨岩的风景区。

澳洲的风景区大多数都是那样，开发和不开发时差不多，一样的荒凉。如国内景区般人挤人的情况在这里根本不可能出现，全澳大利亚的人口加起来能有**广场上的人多吗？但钟义还是马上认定这里根本不是他之前到过的地方，虽然那块巨型的大红石头还是静静的卧在那里，虽然周围还是那仅有稀疏野草的无垠荒漠，可这里没有来时的公路，没有停车场和其他建筑，没有巨石周围的围栏，最主要的是，这里没有人——除了身旁这巨大的黑色大怪车，就如澳大利亚西部高原上的众多不毛之地一样，视线所及处连一个人影都看不到。

“有人吗？”钟义大喊一声，听到的只是旷野中淡淡的回声，旋即又回复到刚才的宁静，连一丝风声都没。一头雾水，钟义想不明白这是什么情况，只是骑车摔了一跤，就变成了这样。但越是不明情况时，越要保持冷静，这是一个军人的基本素质，钟义没有慌乱，转身打开背包，拿出了一袋火腿。陌生环境中，时刻注意保持自己的体能，以面对可能出现的各种危险状况，这是野外生存训练课时，教官讲的第一句话，钟义一直牢记着。

可拿出了火腿，钟义却顾不上吃了，一个更让人惊讶的念头涌进脑海中：背包被人动过了。

水壶、食物袋、行军帐蓬、多功能手电筒……一大堆的东西被掏了出来，甩在一边。什么都不缺，唯独少了那台毕业演习成绩第一名的奖品——军方专用的麒麟电脑。

“靠~！”钟义仰天长叹一声，“可惜只是刚刚安装了红色警戒，还没来的及爽一爽呢！”

注：中尉同志所安装的红色警戒非大众版本，乃是军校专用版，用以培养学员们的战术指挥能力。

虽然丢失了背包中最贵重的电脑，但其他的物品也很重要，想度过眼前的困境，也只有靠它们了。钟义垂头丧气的收拾好其他物品，顺手拍了拍身边的大怪车，低沉的咚咚声传来，明显感觉到这车身很厚实，“差不多能抗住非合金穿甲弹，顶得上59式的装甲了，澳洲真是不缺铁矿呀，一个玩具也弄的这么结实。”钟义用专业的眼光评价了黑色大车，又嘿嘿一笑：“再加个黄海重卡的车头，就真像汽车人了。擎天柱大哥，拯救地球的任务就交给你了，哥们要闪了。”

发扬一下革命乐观主义精神，钟义再次背起迷彩背包，转身向大红石走去，不管怎么样，要先弄清楚发生了什么，艾尔斯岩附近的建筑和人都哪里去了呢？

正北方的太阳依然在用炙热的光线表达着自己的激情，没走几步，钟义就用手背抹了下额头上的汗珠，又回头看了一眼大怪车，一下子瞪大了眼睛，那黑色的车体居然散出了淡淡的红光。有点被惊住，钟义没有冒失的靠近，只是转过身正了正身后的背包，做出防御姿态。可就在他胡乱瞎着大怪车会不会突然立起来变身擎天柱时，车身中却传出一个极为中性的声音，是华语，钟义听的很清晰：dna检验完毕，男，22岁，华人，身体素质c级，完成过初级任务，军衔少尉。符合大中华基地任务条件，指挥官身份绑定完毕。

“dna？什么身体c级？什么大中华任务？什么什么指挥官？”钟义听完后是满脑子的疑问，原以为这怪车身是变型金刚主题公园的道具，哪想到还是一个高科技产物，居然可以自动采集dna，还有人工智能？不会是谁搞的恶作剧吧？

“dna即去氧核糖核酸，是一种分子，可组成遗传指令，引导生物发育与生物机能运作……”

还是个那中性声音，听的钟义要发疯，“停停，我不需要你解释这个，老子知道什么是dna，我是问你是谁？你刚才说的什么大中华任务和指挥官身份是什么东东？”

“我是银河麒麟系统里的大中华基地车，dna绑定后，您就是基地的最高指挥官，在这个世界中，您同样需要完成基地车指定的任务，累积军功，晋升军衔，才能得到基地更多的指挥权限。”

“麒麟系统？大中华基地车？这个世界？难道……？”

“是的，指挥官阁下。没错，基地车就是您背包里的那台电脑，大中华基地车是麒麟系统中唯一可以选择操作的基地车。而这个世界是您曾生活的那个世界的平行空间。”

“靠……”钟义已经记不清这是自己今天第几次爆粗了，只是实在是控制不住郁闷的心情。你说这年头穿越都已经泛滥了，被砸上的概率绝不比双色球中头奖的机率低，可是轮到哥们这，穿就穿吧，咱不求太子阿哥什么滴，也不至于把咱扔到澳洲这不毛之地来玩红色警戒吧，问题是咱跟谁玩去呀？八百来万平方公里的这么大片地方，总人口跟咱**广场升旗时的人差不多。你就说这西部高原上，人口覆盖率低于每平方公里一个人，就弄一基地车有啥用呀，能不能找到个人类一起快乐的玩耍都俩说着呢！

可是，这什么大中华基地车就如同学院版的红色警戒中一样，单选题，没的挑——中**人当然要选中华基地车。不过，希望这大中华基地车的版本不要太低吧，真弄出来个建国初期版，最厉害的坦克居然是59式，那哥们会不会哭死？

“那什么……，我在军校毕业时已经被授衔中尉了，到你这反倒给降级成少尉了？”

“报告长官，您的军衔问题是由基地根据您之前在麒麟系统中所累积的军功评定的，你所说的中尉军衔系统暂不予承认。”

钟少尉无语，谁说打游戏没有用？老子累死累活的拼了个演习第一名，居然还不如每天宅在宿舍的那哥几个？貌似同舍的老二已经是少将了吧！哎，多想无用。还是先找个安全的地点吧，这艾尔斯巨岩旁边虽然够空旷，但绝不是什么发展基的好地方，这么显眼的大石头，摆明是给敌人的空军做地标呢。

“你能动吧？”

“报告长官，没问题，大中华基地车完全具备自行能力，速度可以等同于……您的步行能力。”

……“靠！那咱边走边聊吧。基……对了，不能管你叫基地车了，这名字忒俗，会遭人鄙视。起个什么名字呢？”

钟义想起了自己来澳洲的初衷，想起了和……她最初相识的交友群。

“好吧，就命名你为天堂鸟吧！有点麻烦哈，那就叫简称鸟……”

“接受命名，长官，以后我的名字就叫做天堂鸟！”

“呵呵，鸟，你能把你的声音改下，你这种声线很让人蛋疼的。”

“没问题，长官，你喜欢哪种声音？”

“志玲姐姐那种的？是不是太嗲了？换一种，鸟，小甜甜的声音适合说华语吗？……”

……这一次，无语的是超级智能的天堂鸟同志。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第2章基地初体验

艾尔斯巨岩位于西部高原的东部阿马迪厄斯盐沼中，澳洲大陆上少有可以称为山的麦克康奈山脉和马斯格雷夫山脉把这里围成了一块大平原，当然，这块平原可不是什么鱼米之乡，这里是典型的砂砾平原，纯粹的不毛之地。

在一路的碎念中，一人一车背着阳光向南逐步而行，渐渐偏西的太阳也没有了正午时的毒辣，安静而又空旷的荒漠中，不时传来钟义与各种妹子的聊天声。

“鸟，再来个韩系的，韩国的妹子们虽说多数跟咱部队列装的ztz99坦克一样都是大改型的，可是那小声也还是不错的，堪比咱南国水乡的柔妹子们。别整错了呀，是韩系滴，别整个朝鲜的来，我可不想天天听喊口号的，妹子吗还是喜欢多蜜婉转滴，当然三胖子是个特殊案例。”

……再一次无语，基地车久久没有传出来声音。一路上，钟少尉的要求不断，从志玲姐、布兰妮到拉丁歌后夏奇拉再到幂姐冰爷，恶趣不断，天堂鸟同志觉的自己的数据库有要崩溃的趋势。

“鸟，怎么不说话了呢？不会是没收录韩国妹子们的声音吧？这就是你的不对了，虽说朴大妈在军事始终与奥黑勾勾搭搭，但其实棒子们还是知道远亲不如近邻滴，你看最近朴大妈就经常给咱习大大暗送秋波不是……”

“欧巴，你再说下去咱就会被河蟹了，难道你要出师未捷身先死吗？”

“哈哈……”基地车里突然传出来的声音让钟少尉乐的一哆嗦，“太甜了，含糖度百分之九十，鸟，你这声音是那个艳舞主播的吧？叫朴什么来的……停，不要走了，鸟你看这里怎么样？”一路上的甜声蜜语并没有让钟义丧失敏锐的观察力，从这一点上来说，少尉同志还是一个合格的军人，虽然有点小色色。

与其说这是一个山谷，倒不如说这是一条沟壑，两侧如刀削般的峭壁全部是坚硬的红色花岗岩，峭壁不高，百米左右的样子。山谷也并不算长，在钟义与基地车停留的入口处便可以将山谷一眼望穿。在澳州，这样的地型并不少见，但在钟义从军事角度来看，这山谷两侧的花岗岩峭壁是最好的屏障了，只要防守住山谷的两个出口，就没有地面炮火能攻击到山谷中。再加上两侧峭壁上方最适合布置防空火力，这山谷简直是天赐的要塞地型。

“就这里了，鸟，基地车展开之前，你能使用探测能力吗？”与之前色心色相的**丝男相比，这才是真正的装甲兵高材生钟义，敏锐的观察力，精准的判断力以及认定目标后果敢坚定的执行力。

“报告长官，可以的。这里是西澳大利亚州马斯格雷夫山脉的外缘，目前我们已经距艾尔斯岩三十二点五公里。”（没这么近，剧情需要。数据流的朋友请勿喷！）

居然在聊天间走出了三十多公里，钟少尉在心里暗暗为自己的行军能力点了赞。“鸟，还能做出更详细的探测吗？比如周围的矿藏和人类活动情况。”

“对不起，长官。在基地车展开之前，我只能有五十公里的测绘能力，并不包括地下和生物活动情况。”

基地车的回答并不出乎意料，在基地没有展开之前，有这样的能力已经不错了。但这样，就无法判断附近有没有其他人类活动以及基地发展必须的矿藏情况。“赌吧，至少那大红石头富含铁元素，也不知道能不能被基地利用。”

在无法得到更多信息的情况下，决定即行动！贻误战机这个词语决不应该出现在一位装甲兵军官的身上。

“鸟，准备展开基地。目标：前方山谷中心。”

“测绘完毕，未知名山谷，平均宽度一百四十二米；长度一千二百四十六米；地质花岗岩构成。符合基地建设条件，但周围空间狭小，不适宜基地后续建设，请示长官，基地是否继续展开。”

“展开！”战车工场一类的大型建筑可以放到山谷外面，真遇到危险时，保证基地车才是最主要的。

“确认执行基地最高指挥官命令，基地车展开，时间六小时。”柔媚的女主播声音过后，黑色基地车微微颤动，随着轰隆隆的巨响，基地车真的就如汽车人变型一般，一条巨大的金属臂自车中伸出，自车厢中掏出一个又一个固定的模块安装到不同的位置上……

钟义看的有些傻眼，这车厢是哆啦a梦胸前的小口袋吗？这就是与游戏中的区别吗？集成模块施工呀？这么大动静！

先是基地的主体建筑，目测能有十米高，以机械臂为中心拔地而起，没有门窗，紧靠在北侧的峭壁之上，自上而下泛出黑色合金光泽，造型相当科幻。左前方紧挨着的是稍矮一些的，同样的封闭，同样的黑金厚重，同样的科幻炫目。钟义看的入神，却面带着微笑，这样式和游戏中一样，下一步就该是庭院式广场了，可以起降旋翼式飞机……

最后一块合金块在金属臂的灵活操纵下，轻巧的铺设完成。随后，金属臂静静的悬停在庭院上方，基地展开宣告结束。倚在山谷一边的钟少尉早已迫不及待，扔掉手上还没吃完的半截火腿，跳起来狂奔进庭院，环视着如神话宫殿般的基地建筑，张大的嘴里反复呢喃着俩个字：神迹……。

柔媚的女主播声音轻轻传来，就如同在耳边轻柔细语：“报告指挥官，基地展开完毕，请长官进入控制台。”

呆滞中的钟义回过神来，狠狠的握了一下双拳：这个占地一百乘一百米的大中华基地就是自己在这个陌生世界里的全部根基了。

习惯性的整理下身上的防晒服，虽然不是军装，但此刻少尉同志激动的心情不亚于一个月前的那个毕业加授衔仪式时。

两扇与其他墙体并无差异的伸缩门悄无声息的左右张开，钟义表情严肃的迈进基地主建筑。与外观正相反，基地的内部相当的明亮，环型大厅内一面悬挂着全息成像电子地图，看的出来，这正是基地的周边环境。

“鸟，你在哪里？这个大厅怎么只有这么一个全息屏幕，空空的。”

“长官，这里只是基地的一楼大厅，您的主控室在二楼，而三楼是您的休息室。”女主播的声音在圆型大厅中回旋，听起来别有一番风味。

“我怎么能去二楼？”钟义找了一圈，大厅里根本没有楼梯类的入口。

“长官，您是你这里的最高指挥官，基地的一切设施都是为您服务而存在。”大厅中间的圆柱毫无声息，悄然打开了一扇电梯门。

钟义哑然一笑，走了进去。

二楼的空间显得比一楼大厅狭小了许多，最显眼的就是全息屏下那大大的控制台。几大步走了过来，少尉同志忍不住又爆了句粗口：“尼玛，这界面和游戏里一样呀。”

全息地图旁边显示的是控制界面的几个选项：建筑界面、防御界面、人物界面、装备界面。

先点开建筑界面，果然，发电厂图标已经点亮，不再如其他图标一样的灰白色。用手点向图标，主界面立刻显示出了一排文字：

建筑单位：发电厂

资金：800

电力需求：增加200电力

建筑范围：20*20

建造时间：4小时

说明：基地的发展需要足够的电力，以使基地内的各种建筑正常运作。发电厂虽然增加电力不多，但造价低廉、建造周期短、可以重复建造，能够满足大部分小型建筑的电力需求。

好吧，介绍的够详细，但是和游戏相比，也没什么新花样，增加了建造时间和建筑范围，资金……资金八百？钟少尉的右眼皮不自禁的跳了一下，并不是所有的设置都和游戏中一样，这里的启动资金是多少呀？

还好，全息屏的最上方显示的很清楚。

基地资金：10000

累计支出：0

还有计算累计支出，这个也是游戏中没有的，会有什么花样吗？“鸟，计算累计支出有什么作用？”光顾着看控制台，好段时间没听到女主播说话了。

“报告长官，基地展开后，您已经拥有了基地的最高权限。”

“什么意思？”

“意思就是您不能了解的，其他人也没有权限去解密数据库，包括我。”

“靠，那还要你有什么用？我需要怎么做才能提高权限？”

“欧巴~，当然是累积军功提升军衔了。”

……钟义仿佛看到了自己头下流下的一绺黑线，基地的智能系统也太智能了，少尉同志有点后悔选择韩系主播了，不过这要紧的时候也没功夫理会这个。

发电厂是必须要首先建造的，否则就无法建造其他建筑，建筑界面上的其他图标全部是灰白色的。

手指选中发电厂图标，再点了一下界面下方的建造标识。全息屏立刻切换到了以基地为中心，五十公里半径的立体视图，允许建设的平地用绿色表示，不适合建造的其他地型都覆盖上了红色。看来，五十公里半径，就是基地的控制范围了，还不错，这么大的区域足够建设一个大型城市了，虽说这是在澳洲，土地不值钱。

没有选择更远一些的地点，前期还是把重要的建筑物放到基地周边更安全些。手指向全息屏中间，也就是地图中基地所处位置，放大，选择主建筑旁边的空地，确定。

屏幕上立刻清晰的显示出工地上的景象，在刚刚选定的位置周围平地而起一排高大的围墙，里面尘土飞扬。而建筑界面的发电厂图标也恢复了灰白色，只是在图标旁边出现了一个四小时的倒计时。

盯着界面看了一会，钟义觉得有点无聊，“鸟，我需要建造几个电厂才够前期的发展？可以同时建几个？”

“报告长官，第一个问题权限不足，无法回答。第二个问题，同一时间内，每个界面只能有一个图标选项进行建造。”女主播还是一如既往的柔媚。

“靠！”低声暗骂一句，摆了摆手，就像女主播真的在身边讨人厌一样。求人不如求己，按捺下内心的烦燥，钟义低下头继续研究控制界面。和游戏中的设置是一样的，没有电厂，其他的界面还无法点开。而在建筑界面上，除了正在建造的电石，也只是还有另外俩个灰色图标，分别是矿石采炼厂和兵营，其他的位置就全部是一个个问号。

“靠，搞什么飞机，哥们是装甲兵军官，连个战车工厂都没有，你让老子去指挥一群步兵吗？再说了，这都什么年代了？哪还有什么纯步兵了，你当是二战时期呢，像小鬼子似的搞什么万岁冲锋呀。对了，鸟，咱穿过来，不会连时间也变吧，今天几号了？”

“1934年10月12日。”

“12号了呀……什么？鸟，你没有说错吧，19……34年？”

“报告长官，没有错误，今天是1934年10月12日。”

“我……靠！”钟义重重的倒在皮椅中。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第3章同志们辛苦了

10月12日，南中华帝国的国庆日。

后世的学者们研究了海量的史料，也没有人弄清大帝为什么执意要把这一天定为国庆日，而不是为更多人所熟知的建国日——1937年7月7日。

——————

“1934年10月，居然是1934年，这一穿，居然给老子穿回了八十年。这个时候，长征已经开始了吧，10万红军将士就要爬雪山、过草地，面临着工农红军成立以来最大危难了。”钟义郁闷的低声呢喃着。

五岭逶迤腾细浪，乌蒙滂沱走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。太祖他老人家也正是在这一时期最终确立了领导地位，率领着红军走向了正确的道路。

1934年，距西安事变还有两年，现在的东北军正顶着满身的屈辱追着红军玩命呢。九一八过去三年了，老家东北早已沦陷在关东军的刺刀之下，对了，那里现在应该叫满洲国。

“日小鬼子你姥姥个卷！”沉思中的钟义突然暴出一声怒吼。

“……长官，这个事情系统无法做到。”女主播有些颤抖的声音变得更加人性化了。

“靠！”钟义被天堂鸟的回答气乐了，“你当然做不到，你这个鸟不行，但我行，咱中华还有亿万男儿都行，这个事必须要做。”

这一刻，穿越后脑海中越聚越重的迷茫一下子云开雾散，少尉同志如同黑夜中的航船看到了灯塔；沙漠中的驴友找到了绿洲；当兵多年见到了……最新式的坦克。那啥，反正是激动不已。1934年并不是一个太糟糕的年份，距离卢沟桥事变和淞沪抗战还有三年多呢，除了东北，中华大地还没有遭到鬼子的祸害，做为先知先觉的穿越人士，还有牛x的神器基地车，咱再不能那啥小鬼子他姥姥……口味稍重哈，那啥小鬼子他妹子的一下，咱还真就愧对党和国家多年的培养了，好歹咱也是世界第一陆军的装甲兵军官，好歹咱也是中央大国的时代精英不是？

“嘿嘿，小鬼子，准备好你们的妹子，哥来啦！”

不再盯着发电厂工地郁闷，钟义腾地一下站了起来，“身体是革命的本钱！小鸟鸟，我要去休息，发电厂造好了来通知我！”

……

“长官，你还没有去接收你的士兵呢！”

一只手已经摸到电梯的少尉同志连忙转了回来。“士兵？还不能够建造军营呢，哪来的士兵？”

“在成功展开基地车后，基地会奖励您一支部队，部队的规模根据您的军衔而定，而且这些士兵因为出自基地奖励，与那些出自军营的士兵们相比，他们有更大的机率出现可成长属性，也就是说他们中的一部分人经过战场的磨砺和更多的培训之后，会成长为更高级的军官。您现在是少尉，所以奖励给您的部队规模是一个班。长官，士兵们已经在基地外等待您去接收。”

“嘿嘿……”钟义已经乐的只知道傻笑了，鸟的意思就是说这些都是咱的亲兵了呗，老在老大身边混的当然有更多的机会高升。只可惜人数太少了点，才一个警卫班，哎，只恨当初游戏玩的少呀。

不过麻雀腿也是肉，一个精锐的警卫班也可以做很多事，更何况还有那个逆天的可成长属性，那岂不是说咱这个警卫班中很有可能出现将军甚至是元帅了？

钟义迅速把手拍向圆柱电梯，这次不是去睡觉，是为快点看到属于自己的警卫班，军人谁最亲？当然是朝夕相处的战友们！

电梯门打开，可钟义却是一愣。光滑的电梯壁像镜子一样，少尉同志猛然发现自己还穿着旅行用的防晒服呢。“鸟，有我的军装吗？”

“报告长官，身为基地的最高指挥官，基地当然会为您准备好您的专用装备，在三楼您的休息室中有您所需要的一切。”

“嘿嘿，不错，鸟，我有点喜欢你了。哈哈……”天堂鸟的回答让钟义很是开心，大笑着走进三楼休息室。

“哇——好大的床呀！”当然惊喜并不仅仅是一张大床，更大的惊喜来自于床上……的装备箱。一套漂亮的07式荒漠迷彩服，迷彩作训帽，作训靴。赶紧换上，不错，蛮精神，可是……

“老子是装甲兵，我的夹克呢？我的坦克帽呢？”就觉得这荒漠服漂亮是漂亮，可总是觉得有点不对劲，装甲兵少尉立刻狂吼。“靠，这佩枪是……该死的鸟你居然敢弄了古懂手枪来糊弄我？”

“对不起长官，现在是1934年，五四手枪已经算很先进了，难道您想换毛瑟手枪吗？”

“毛瑟？匣子炮？那还是算了。可是为什么军服是07式呢？”

“基地认为军服并不会对军队的战斗力有过多的影响，所以……”

“好吧，基地总算做了件好事。”穿越后遇到的太多不得以，让少尉同志已经无力吐槽了。五四式就五四式吧，至少这07式军服比那身橄榄绿加红五星顺眼多了。

“长官，您的这身军服是基地制造的唯一性装备，只要在基地的可控范围内，你随时可以通过衣领处的微型话筒与基地进行通话！”女主播的这条消息让钟义舒服了许多。穿着漂亮的07式军装，却腰挎一支老古懂手枪，着实让人郁闷。可当钟义走出一楼大厅，看到广场上整齐列队的警卫班士兵时，立马乐了。

一样的07式荒漠迷彩作训服，不同的是肩章上的军衔标志，一队十个士兵，军衔最高的是一名中士，还有一名下士，其余八人全部是上等兵。这些都没有什么特殊，我军陆军的班排编制就是每排三班，每班十人。让钟义好笑的是：十个人每人都斜握一支突击步枪，不过，这步枪不是我军制式的八一杠，更不是在逐渐替换的最先进的95式自动步枪，摸了摸腰间的五四，这下心里平衡了。士兵们手里的枪居然是56式冲锋枪，仿制自著名的ak—47的一款突击步枪，哈哈，和咱手里的五四式还真是半斤对八两了。

“立正——敬礼！首长好！”

某指挥官还在胡思乱想，队列中的中士班已大声吼出口令。少尉同志赶忙来回礼，情急之下，喊了一声：“同志们辛苦了！”

等了一会，看到士兵们已经礼毕，却还没有听到想像中的下一句，这才反应过来，这里不是**；面前的也并不是国庆阅兵时的威武之师。这里是1934年的澳大利亚，这里是红警基地，而面前的部队是红警士兵。

“鸟，怎么查看士兵们的属性？”手指下意识的轻轻的扶了下衣领。

“报告长官，您只要在意识中下达显示状态的命令，就可以看到您面前所有士兵的当前属性。当然，其他人是无法看到的”

钟义点了点头，这个控制还挺简单。虽然只需要在意识中下达命令，但还是忍不住轻轻说出“显示状态”。果然，在每个红警士兵的头上都悬空显示出一排红字，首先看的是打头的那位中士班长：

忠诚：所有的红警士兵都无限忠诚于最高指挥官。

军种：陆军（系统奖励，不可选）

军衔：中士

能力：格斗、枪械使用、车辆驾驶。

特殊能力：统率（可成长）

看到了这几行字，尤其是最下面一行的特殊能力，指挥官同志差点情绪失控仰天长啸：“幸福是什么？幸福就是猫吃鱼狗吃肉，老子的第一个兵就是统率可成长。”

几步走到中士的面前，稳定下心情，“中士，告诉我的你名字。”

“长官好！”中士挺胸，“陆军中士蒋云志向您报道！”

“好，蒋云志，壮志凌云，好名字。”突然来到的幸福让少尉有些言不达意，记住了蒋云志这个名字，又依次向下看去，并挨个的问了士兵们的名字，这些人就是自己的起家部队了同时也是基地大发展后自己的贴身近卫，因为这根本就是一个特种兵小分队吗！

十个人，全部是能力至少三项以上，格斗、枪械、驾驶、阻击、侦察、通信、急救等无一不括。除蒋云志外，还有四个人具备特殊能力，有俩个是护卫，一个是伪装，另外一个居然是语言，虽然没有再出那简直逆天的可成长三个字，但指挥官同志已经乐的嘴都合不上了。“基地太够意思了，尼玛这是送给我一支什么的样队伍呀？指挥、间谍、翻译、近卫都齐了，哈哈，不会是来自东方神剑大队的吧。”

东方神剑大队，来自北京军区的特种作战大队，让无数军校学员们眼红不己的“皇牌部队、天子亲军”。

“嘿嘿，做人不能太贪心。”钟义自嘲的摇了摇头，“同志们好，我是基地的最高指挥官钟义，装甲兵少尉。欢迎各位加入大中华基地。”

“为长官效命！”十人的队伍异口同声吼出五个字。

这什么情况？台词不对呀，新时代的共和**人怎么会喊为某个人人效命？难道这是因为他们的状态中的第一条：所有的红警士兵都无限忠诚于最高指挥官？

“尼玛！”指挥官同志的声音就像是呢喃，“怪不得民国时的那些人都抢着当军阀，有人愿为你效命的感觉真不错……”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第4章请长官尊重他们

“鸟，军营建造的士兵全部是陆军吗？等部队人数达到一定规模后，中高级军官怎么办？由我们自己任命吗？”

这个问题困惑了钟义好半天了，可又不好意思当着手下的面去问，太丢份呀！只好一直坚持到安排警卫班的同志们分别去警卫和休息后，才小声的问起。

“报告长官，回答您第一个问题，这些士兵们是基地奖励给您的，他们的军种是固定不可选的。而军营建造的士兵可以选择军种的，当然他们的随机能力也会因此发生变化。第二个问题，军营会根据你累积建造士兵的数量配备各级军官，这些军官的能力也是随机出现。做为基地的最高指挥官，您有权利调整他们的职务，但军衔的晋升是由基地来自动完成的。”

“包括我的军衔……”

“是的，长官！”

钟义苦笑着捏了捏鼻子，“那我们建造出三百个人，就会出现营长，营长咋也得是个少校吧，而我这个指挥官却还是个少尉，你准备让少尉去指挥少校吗？”

“这个问题……对不起长官，天堂鸟无权回答。”

“xx你个oo的，跳段艳舞你可以吗？”

……

“鸟，那这些士兵……他们是生化人吗？他们和我……这样的正常人有区别吗？”其实这个问题才是钟义一直想问又不敢问出来的问题，虽然红警士兵的忠诚度不是问题，但他们如果只是一些生化人，只会机械的执行命令，那钟义在这个世界将会多么的孤独？没有朋友、没有亲人、没有兄弟，就算赢得了世界，那又能如何？

“报告长官，红警士兵与常人并无太多异样，他们同样有着生老病死、喜怒哀乐，退役后的他们同样的可以融入人类社会的正常生活，不同的是，他们对长官您有着无比的忠诚，他们可以为基地最高指挥官付出一切，包括生命。所以，请长官尊重他们！”天堂鸟的回答没让人失望，但最后一句却惹怒了钟义。

“靠，老子是长在红旗下的新时代共各**人，不是土匪军阀。就算我是指挥官，但每一个士兵都是兄弟！尼玛，还什么狗屁尊重，你个只会跳艳舞的娘们，你懂得什么是战友吗？你懂得什么是兄弟吗？”

“报告长官，天堂鸟是基地智能辅助系统，不是娘们。”

“……靠！”发泄完怒火，也得到心中想要的答案，钟义刚一转身，却发现蒋云志中士不知何时已站在了身后，标准的站姿如青松如座钟，一双虎目泛红，欲语还休。

少尉同志也有些找到了些与战友一起时的感觉，却摆了摆了手，“大老爷们，别跟娘们似的挤泪珠玩，有事吗？中士。”

“……”叭的一声，两腿跟靠拢，挺胸。“报告长官，警卫哨已经布置完毕，没有发现周围有其他人类活动迹象。”

钟义暗赞，这些红警军人的标准站姿远超自己的那些军校同学，当然，也包括自己！

“不用太紧张，中士，这里是羊比人多的澳洲，基地的位置是在西澳高原东部的马雷格斯夫山脉的边缘，在这个地区，你发现袋鼠的可能要比发现人的机率大的多。”指挥官同志认为自己的表述足够搞笑了，可中士的表情显示出他没有接受长官的幽默。“长官，我们来到基地时，只随身携带了轻武器和三天的食物，请求长官为我们配齐其他装备。”

“其他装备？”对了呀，不说还真的忽略了，钟义这才想起，自己也是只在几个小时前吃了半截火腿，被蒋云志提起来，还真就感觉肚子好饿。

有问题，找天堂鸟。“鸟，基地的后勤补济问题怎么解决？”战争打的就是后勤，为啥朝鲜战场打的那么辛苦，志愿军与联合**差距最大的不是装备，而是补济。再英勇的战士，饿着肚子举着空枪，穿着单衣趴在雪地里，怎么打仗呀？

“对不起长官，这个问题我无权回答。”

……不会持家的女人就不是好女人，不能管后勤的女主播也不是啥好娘们。钟义恶毒的吐槽着，看来也只有等基地发展起来，权限提高后去控制台找结果了。

“中士，装备的问题我们稍后就能解决，基地正在建设中，我们需要一段时间。请告诉我你们的需要，我会尽快安排。”

“好的长官！我们是一个标准的陆军10人班，除了已经配备的制式56式冲锋枪外，我们还需要班用轻机枪一挺，长距阻击步枪两支。因为长官已经将我们定义为警卫班，所以我们还需要一些特种作战的装备，例如通信设备、加强火力的其他装备。”

钟义点了点头，和想像的差不多，二战时德军的班一级的火力配置也就是一支冲锋枪，一挺班用轻机枪，再加上八支毛瑟步枪。咱的警卫班装备了制式冲锋枪后，火力已经足够，但远程打击稍差，56式半自的射击距离只有四百米，补充长距阻击步枪是必须的，这一点并不困难，只有好的光学瞄准镜就可以了。在指挥官同志的考虑中，除了轻机枪外，还应该增加一具火箭筒，印象中56式冲锋枪是不具备枪榴弹发射功能的，连刺刀都还是三棱折叠式呢。而一提到火箭筒，大多数人首先想到的一定是号称游击战神器的前苏联rpg，不过以自己腰间的五四式手枪和警卫班的56式冲锋枪来推算，基地所能提供的大多都是国产的第一代武器，rpg是70年代才从前苏联传入世界，暂时是指望不上了，不过貌似56式家族中也有一款56式火箭筒，和大多数第一代国产武器一样，也是仿自前苏联。有就行呀，还要啥自行车呀？怎么算56式也要比二战中各国使用的武器要先进上一代呢！可是，陆军是好办了，那海空军呢？尼玛，那个年代咱国产军舰……就不用说了，连飞机也没什么拿的出手的吧，朝鲜战场上咱用的也都是米格系的吧？

对了，咱有歼五呀，貌似歼五也被称为56式战斗机吧？哈哈，歼五绝对是咱国产的第一代战斗机，用来对付二战初期各国的螺旋浆飞机应该就是大人欺负小孩，建国后还在台海上空击落过美军的f86佩刀呢！

钟义站在这越想越远，脸上不时浮出傲娇的神情，看得警卫班长蒋云志中士眉头直皱，这可不应该是一位优秀指挥官的表现，幸好天堂鸟的提示音打断了指挥官同志的丑态，才没有继续降低指挥官在中士心中的形象。

“报告长官，发电厂建造完毕，基地现在增加供电量200。”

“呃？啊！好！”终于完事了，钟义快步跑进电梯来到二楼的控制台前，把已经惊的目瞪口呆的蒋中士扔在了大厅中不管了。

建筑界面的发电厂图标已经恢复了彩色，主界面左侧的电量显示为200，电力柱的颜色也显示为绿色，表示电力充足。全息屏中的工地高墙不知何时已被撤掉，一个圆塔形、与基地主建筑同样黑金色的发电厂已经建造完毕。

捏了捏鼻子——这是一个无论高兴还是悲伤时都同样适用的习惯动作，钟义的手指继续指向已经变成彩色的矿石采炼厂图标，只有建造了采炼厂，基地才会有持续的资金收入，也必须要有这个采炼厂，才可以继续建造军营等其他建筑物。将矿石采炼厂放到山谷靠近艾尔斯岩的那一侧，不管大红石能不能被采炼，总是一个盼头。采炼厂的图标变成灰白色的同时，又出现了一个12个小时的倒计时。得，这下子得等到明天中午才能完成了，着急也没用，再加上折腾半天了，还真是有点累。先睡会去吧，少尉同志一直惦记着三楼的那张大床呢，又大又软，只可惜……哎，想太多了，睡觉！

也不知道军营建造完毕后，能不能有女兵……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第5章有你的地方才是天堂

警卫班布置在谷口的暗哨已经换岗了五次，蒋云志中士也来一楼大厅查看了数次，每次天堂鸟的回答都是：指挥官在睡觉。

穿越的后遗症有很多，穿越即迷茫几乎是每一个穿越者的必修课。在没有丝毫心理准备的情况下就要面对一个未知的世界，不是每个人都可以轻松承受的，再加上连续折腾了十几个小时，体力上也达到了极限，所以少尉同志的这一觉睡的是昏天暗地，当然也可以理解为下意识的心理恐惧逃避。

毕竟钟义只是一个二十几岁的年轻人，刚走出校园还并没有真正面对社会和军营生活的他，并不像外表看起来那样是个纯粹的钢铁军人，没有生活历练，没有挫折失败的打磨又怎会真正意义上的坚强刚硬？

来澳洲只是因为在毕业前夕，知道了一个让他悔恨万分的消息。在钟义刚刚迈进军校的时候，在一次首都军校联谊会的活动上，认识了一个女孩，她叫宁雪，首都军医学院的三年级生，在那次活动中，两人琴萧合奏一曲《关山月》，默契无比，让人无法相信他们居然是第一次合作。全场同学们如雷的掌声，也让俩个年轻人的心悄悄的走近。并不是经常见面，可每个假期俩个人都会相约相伴，名山大川、秀美小寨，都留下二人幸福的身影。在宁雪大四的那一年，俩个人约好等宁雪毕业就一起来澳洲看大堡礁、看悉尼歌剧院、看乌鲁鲁日出，还要去看一看宁雪最喜欢的天堂鸟。

就在宁雪毕业的前夕，钟义突然接到了宁雪发来的信息：偶然一次的美好并不代表就可以相伴一生，我考虑了很久，其实我们并不合适，分手吧！钟义，你是一个很棒的男孩子，忘了我，祝你能找到自己喜欢的女孩！

这个突然来到的信息一下子打乱了钟义快乐的大学时光，他甚至以为这是某个朋友的恶作剧，可是从那天开始，他就真的失去了宁雪所有的信息。人找不到，电话关机，找到宁雪的朋友，人家只是摇摇头，“钟义，忘了宁雪吧，她不值得你再付出。”

这算什么，两年的感情不明不白的就结束了？结束也可以，可你至少面对面的给我个交待吧？在朋友们的言语间，钟义终于了解到貌似是宁雪变心了，宁雪认识了部队上的军二代，人家可以给她更好的前途。

一场游戏一场梦，钟义一个人在卢沟桥边的酒吧里买醉一夜，用一个记过的学院处分换来剩余两年拼命般的军校生活，男人总要争一口气，钟义要用自己的努力去证明某人的选择是错误的！

勤奋的付出换来了毕业演习成绩的第一名，在上台领奖时，他还在傲娇的想：宁雪，这就是我给你的回答。可随后同室舍友递过来的一封信，瞬间让钟义陷入了崩溃。这是一封宁雪留给他的信，一封在室友手里保存了两年的信。

原来，宁雪并不是变心了，而是她在毕业前夕的一次体验中，被检查出患了绝症。在回家治疗之前，她苦求身边的同学朋友帮着瞒住钟义，只是为了不影响他的学业，她太了解钟义的性格了，如果被他知道真相，他会拼着辍学也会守在她的身边。可她不想那样，她知道钟义有多么疯狂的喜欢坦克，喜欢装甲兵……

“如果能治好我的病，我一定会第一时间来找你，乞求你的原谅，告诉你我有多爱你。如果不能，我会期待来生，再次认识你，再次爱上你。”

“我想告诉你，我从来没有后悔爱上你，认识了你，是我今生最大的幸福！义，请替我好好保重你自己，无论是今生还是来世，你都要等着我……爱你！”

这是那封信的最后一段，令人伤心断肠的最后一段！宁雪的家在一个边远小县城，赶到她家里已是三天之后，钟义终于再一次看到了宁雪——墓碑上照片里的宁雪面带着微笑，清纯如莲。

来到澳洲，就是为了实现宁雪生前的愿望，看大堡礁、看悉尼歌剧院、看乌鲁鲁日出，只是，还没有来的及去巴布亚看天堂鸟，就在艾尔斯巨岩那被基地车带到1934年。

刚刚睡醒的钟义觉得胸口有点闷，他又梦到宁雪了，梦到二人约会，他送给她一束鹤望兰，可宁雪嘟起了小嘴，娇蛮的说：“我才不要天堂鸟花，我要去看粉艳天堂鸟。”

苦笑着摇了摇头，钟义觉得眼角渐渐湿润，“宁雪，就算有天堂鸟又如何，对于我来说，有你的地方才是天堂……”

“报告长官，矿石采炼场已经建造完毕。”女主播柔媚的声音在这一刻显得特别的突兀。

“鸟，你有时很讨厌！”

“报告长官，这是我的职责，我认为，基地的建设最重要！”

“靠……好了，你是个称职的副官，我马上来。”

儿女私情暂抛到一边吧，现在是1934年，智能系统天堂鸟说的对，基地的建设最重要。再一次坐到二楼的控制台前，建筑界面的发电厂、矿石采炼厂之外，第三个建筑单位军营终于点亮。这是一个极其重要的建筑单位，只有建造出军营，才可以开启防御界面和人物界面，不用细看介绍了，点击确认，军营的位置也放到基地主建筑的旁边，出口正对着主建筑的小广场，需要等待六小时。手指轻拔，再把视线转移到全息屏上采炼厂的位置，如同火电机组般的庞大建筑之上，一根粗粗的大烟囱高高竖立着，一辆武装采矿车静静的停在采炼厂旁边，等待着基地发出的指令。

“鸟，现在可以探测基地周围的矿藏情况了吗？”

“报告长官，已经探测完毕，在基地周围五十公里半径的范围内，共有三处可以开采的矿藏，两处铁矿一个金矿，最为容易开采的是三十公里外的露天铁矿，就是那块被称为乌鲁鲁的红色巨石，有二百五十万资金的开采价值；另一处在马格雷斯夫山脉中，铁矿埋藏较深，以采矿车现在的开采能力，会比较困难，需要有更大型的采矿设备；另一处金矿距离我们比较远，超出了五十公里范围，我们只是探测到了金矿的矿脉。所以，建议长官就近开采乌鲁鲁红色巨石。”

钟义嘿嘿一笑，“老夫夜观天象，早就算准了那块大红石了。只是因为这二百五十万的资金，就要把世界第一大石给挖没了，后世再没有艾尔斯巨岩了。”

接到指令，蒋云志指派了警卫班两位具备驾驶能力的红警战士负责开采矿车，又交待了注意事项。

钟义轻声感叹，基地奖励的这一个班的战士可有用了，没有他们，采矿车也必须要等到军营建造完毕，征召出士兵来才能开动。

抬头看了看基地的剩余资金，建造发电厂和矿石采炼厂消耗了两千八百的资金，一会看一下每车铁矿石能回收多少资金吧，等军营建造完毕，就可以征召士兵，这资金就得算计着来了。

眯着眼睛回忆一下玩游戏时前期资金的安排策略，虽说这里与游戏中有太多的不同，但是也可以借鉴下。

突然耳边传来女主播急急的声音：“报告长官，采矿车遭到攻击，请求支援。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第6章非我族类即可诛

听到天堂鸟的报告，钟义懊恼得狠狠的拍了一下自己的大腿，怎么忘了这一点呢？土著人。

在1770年英国人登陆澳洲并宣布为大英领地之前，土著人才是这片土地的主人。而在之后的很长一段时间内，英国人都是将这里视为流放犯人的不毛之地，美国**战争之后，这里更是成了大英帝国唯一的流放地。

而这些英国本土的流氓罪犯到了澳大利亚，摇身一变成为了殖民统治者，利用手中先进的武器对土著人进行残暴的屠杀。一百多年间，土著们的人口总数下降一多半。1901年各个殖民区联合成立澳大利亚联邦后，仍然把土著人排除在人口调查范围外，视他们为“动物群体”，说穿了就是欧洲白人根本没把土著们当人看。1910年时，澳大利亚当局开始推行白澳政策，他们把土著中的混血儿童从父母身边强行带走，集中在收养营等处统一接受白人文化教育，长期生活在非人的条件下。这些人被称为“被偷走的一代。”

这项政策一直到20世纪70年代才得以取消，钟义想到这嘿嘿一乐，那就是说现在的澳洲应该还有很多收养营了？而人口数量依然达到几十万的土著们正咬牙切齿的仇恨着白人们。后世某大国在出兵欺负小国时，不是经常打着人权的旗号吗？而我们，身为正义的中华军人，当然不能无视欧洲白人惨无人道的屠杀其他有色人种，那最好的办法当然就是武力解决。没有足够的军事力量时，就只能喊喊抗议谴责什么的，咱有红警基地咱还抗议个p呀，为了世界各民族大团结，为了拯救澳洲土著，嘿嘿，不好意思，哥们要黄化澳洲了。

转瞬间钟义就想到了以后占领澳大利亚的藉口，但眼前的问题还是要解决，不过也没什么好担心的。几个土著顶多就是扔扔石头，就算有几支土枪，也不可能对装有一挺53式重机枪的采矿车造成多大威胁。

命令蒋云志率领警卫班出击支援采矿车，中士请示如果土著人继续攻击将如何处理，少尉同志当时就急了，“当然是开枪。整个基地就咱这几个人，面对一帮都不被人当人的人，再有点损伤还说的过去吗？”

“可土著们并不是军队，严格来讲，他们只是一群平民！”开枪的命令让中士觉得这有损军人的荣誉。

“靠，你就是死脑瓜骨。是土著们的命值钱还是咱士兵的命珍贵？记住，只要不是华人，遇到威胁就可以开枪。非我族类即可诛！”钟大指挥官难得的拽了句文言文。

“明白，非我族类即可诛，不是华人就可以开枪。”服从是军人的第一要纪，中士立正挺胸，举手敬礼向后转跑步离开去组织士兵集合。

这其实只是一个小插曲，所谓的增援行动在警卫班士兵赶到艾尔斯巨岩前，就已经失去了意义。矿车上两名士兵通过车载通讯收到基地允许开枪的命令后，几个连射，就有三名土著倒在血泊中，其余都被吓得抱头鼠窜，重机枪手倒也没有赶尽杀绝，抬高枪口，打了几发子弹，恐慌中的土著们连头都不敢回，在荒漠上四处逃散。

实际上这些生活在荒原里的土著部落对外来者们手里的枪已经恐惧到极点，如果不是采矿车对他们心中的圣石乌鲁鲁进行了破坏，他们是根本不敢来围攻持枪的外来者。

射杀三名土著事件在1934年的澳洲就如同羽毛落水，不会溅起任何的水花，但对于在后世更名为近卫军团的红警部队却是意义深远。究其根本就源于钟义与第一任近卫军司令蒋云志之间的那句半玩笑的话：非我族类即可诛。

钟义是在玩笑，但对于天生就对最高指挥官有着无限忠诚的红警士兵们来说，这就是一句铁律，是近卫军团在澳洲、在二战、在远东冲突等各个战场上执行得近乎于残酷的铁律。

德国党卫军在二战之后变得臭名昭著，而南中华帝国近卫军则是战功赫赫，差别只是一个是失败者，一个是胜利者。实际上，后世很多学者在研究二战史时，都认为，党卫军刺刀上的鲜血不及近卫军屠刀上的一半，雅加达战役、东京战役在为近卫军挂上无数勋章的背后，是两个城市的军民三分之二以上的消亡。

不过，未来造成这些惨案的元凶钟大指挥官现在正专注的盯着全息屏上方，采矿车每四小时能运回一车铁矿，而矿石采炼厂只需要一小时就可以烧炼完毕，把一车铁矿石转换为五百基地资金。在还不能建造其他采矿车的期间，一天基地的收入就只有3000资金了。钟义轻皱了下眉头，不过暂时也够用，西边不是还有座金矿呢吗，等基地的权限提高后，开采金矿的收益肯定会比铁矿高很多，在印象中，西澳还应该有铜矿和镍矿一类的，资源应该还是不愁。

军营也马上要建造好了，防御界面和人员界面马上就可以启用，不知道会有什么惊喜。随着女主播的声音再一次响起，钟义把全息屏的视角拉到刚刚建好的军营上。没什么特别，就是一座两层高的营房，不同于基地的其他建筑，营房的外表被涂成了红白相间，看起来比基地的一揽子黑金色靓丽了许多。

建筑界面军营建造结束，可是很让人失望，没有继续开启其他建筑的权限，最期待的战车工厂没有出现，除了已经建造完成的三个建筑，下面还是几排灰白色的问号。无奈点击再次建造一个发电厂，时间不能浪费，在这种情况多建点基础设施不是坏事。

倒是想像中的防御界面和人物界面如期开放，少尉同志有些小激动的切换到防御界面，两个彩色图标随之出现：围墙和机枪碉堡。钟义一乐，这个没变。围墙的造价相当便宜，每延长米10资金，可稍稍计算一下，却被吓了一跳，打造一个长宽十公里的四方基地，围墙的造价就需要四十万资金，不算多，可对于现在的钟义来说绝对是个天文数字，现在基地一天的收入才三千呢。算了，放弃，过些日子开采了金矿时再说了，将山谷两侧建造了几段围墙，效果还不错，高三米宽半米的围墙快赶上中国古代的城墙了。再在两侧的出口布置了各两个价值200的机枪碉堡，暂时也够用了，再多弄也没那么多人手。

弄完后切换到人员界面，手指点击的过程，钟大指挥官的心跳猛的加速，这个可是关键，根据天堂鸟的介绍，红警基地征召的人员可是大多数方面都同正常人类一样呀，军营里走出来的可别是老毛子小鬼子什么的，虽说忠诚没问题，可用着闹心不是。

闭上眼念了几句阿弥陀佛上帝保佑什么的，猛的睁开眼，钟义开心了。界面上出现两个彩色图标，分别是军犬和中华解放军，这军犬就不用说了，二百一只，和碉堡一个价，可是够贵了，不过这年头，治安基本靠狗，弄几只扔到那土著部落去，连部队都不用派了。貌似军犬还有识别间谍的功能，看看介绍，果然：军犬作为辅助军种，不仅有灵敏的嗅觉，还可以感受到一定范围内任何人对指挥官的敌意。不错，可以很好的防备暗杀了，算是意外之喜。的确是个意外，因为真正让人开心的是中华解放军那五个字，谢天谢地，终于不用成为一个杂牌雇佣军指挥官了。更何况论素质、论品质、论意志，咱解放军都算得上世界顶尖了吧！

手指点击图标，看下详细介绍：

中华解放军（陆军）

征召条件：中华基地军营

资金：1000

征召时间：1小时

中华解放军（陆军）是真正的军人，陆地猛虎。有极小机率出现具备统帅能力的军官，可选择强化能力：1、单兵作战能力2、火炮使用能力3、车辆驾驶能力（未开放）。

认真的看完介绍，钟义有些明白了，因为对基地控制的权限问题，目前军营只能征召陆军，这也正常，海空军建筑还没影的事呢。可是那个强化能力中车辆驾驶能力也未开放就让人很郁闷了，老子是装甲兵少尉呀。咳！都是少尉惹的祸，军衔呀军衔，没军衔就没权限，这个车辆驾驶能力想必就是培养装甲兵的，没战车工厂，人家不给开放装甲兵也就理所当然了。

别想没用的了，基地还没有装备生产能力，有炮兵也没炮，还是强化单兵作战能力吧，不过这价格……钟义忍不住吐槽：这也太贵了，采一天矿就够召三个，而且cd时间有一小时，就算有钱了，忙活一天也才能召二十四个人，还不够一个排。看来，想短时间黄化澳洲的梦想是难以实现了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第7章晋升任务

面对现实，抬头看一眼界面顶端的资金数：

基地现有资金：6685

累积使用资金：3815

嗯，先召五人吧，还有一个电厂正在建造，还会陆续消耗资金，不能让建筑工地因为没钱而停工。点击五次解放军图标，选择强化能力第一个选项，也就是单兵作战能力，又随手点了两只军犬，帮执下勤站站岗也是不错的，造价便宜不是。然后……然后没事了，第一个正式征召的解放军还要一小时才会出来，出来也有警卫班的战士们来迎接，没钟大指挥官什么事，钟义不甘心的又在界面上研究半天，也没找出什么其他可以控制的，无聊，睡觉。目前的基地有太多方面让人不满意，唯有三楼的那张大床，又软又大，很是让人留恋。

仰面直挺挺的躺下，大脑却仍在高速的运转，哪能睡得着呀？还有太多的事要考虑了，先不说长远的目标，就是目前如何生存下去也要细细谋划一下，至少在可以召兵之后，基地的人越来越多，粮食就是一个大问题。黄化澳洲可以不暂不去想，可是澳洲联邦毕竟还有着几万的军队，再加上人家还有太上皇大英帝国的支持，将来面临的压力不会小，基地的发展必须要加速。

资金、军衔、粮食……越想头越大，有点乱，从头捋一捋。资金问题，一辆采矿车的产量就是那么大，就算现在有驾驶员，可没战车工厂就不能生产更多的采矿车，所以激活战车工建筑是现在最重要的。而激活战车工厂就必须提高自己的军衔，尼玛，想到这就悔，当初老子要是也像二哥一样没日没夜的玩几天，怎么也混个校官出来了。还有，这个粮食，更是天大的事，民以食为天呀！没有吃的，别说解放军，就是一群天兵也不好使呀！

种是等不及了，打土著的主意？那群衣不蔽体的家伙估计也没太多存粮。要说这澳洲大陆上有人有枪，还是饿不死的，野兔都多的成灾了，可是一支军队天天去打猎？钟义想想都觉得丢人。

嗯，只有抢了，反正这不是国内，要想黄化澳洲，和白人的冲突也是早晚的事。非我族类即可诛，想成大事者必须心黑手狠，不拘小节。西边就有一金矿，西澳的金矿在后世是相当有名的富矿，而且，那里几十年前就有欧洲人开采了，打劫金矿，粮食资金一起来！

钟义猛的在床上坐了起来，“鸟，喊蒋云志来一楼等我。”

……

蒋云志率领俩位有侦察技能的警卫班战士已经离开基地两天了，他们的任务是侦察金矿的准确地点和矿上的守备能力。而这俩天间军营已经成功征召了十个解放军，钟义将他们又编成了一个班，班长是许二牛中士，一位极小机率才能出现的具备统率能力的人才。没有召出更多的士兵，是因为钟义又建造了一座矿石采炼厂，虽然有些浪费，但为了更快发展，也只能利用采炼厂来获取采矿车了。这样，两座采炼厂，两辆采矿车就可以每天有一万两千的收入，在电力满足的情况下，每天少征召两个兵，多造一座采炼厂。用这种方法，钟义有信心在蒋云志和侦察兵回来前，召够六十人，也就是两个排的部队。

但世事无常，在军营征召的第二十个士兵刚走到广场上时，钟义的耳边就响起女主播的声音：“恭喜长官，您手下的士兵数量已经达到三十人，满足少尉军衔的最高领兵数，暂停军营征召功能，激活军衔晋升任务。”

控制台前的钟义瞬时呆滞，差点泪流满面，终于可以晋升了。

天堂鸟没有理会指挥官的异样，继续说到：

晋升中尉任务

任务时间：72小时

任务要求：基地可使用资金达到五万

任务成功奖励：指挥官晋升军衔为中尉，开放战争工厂建筑

任务失败惩罚：一年内禁止晋升军衔

任务倒计时现在开始。

“靠……”钟义低吼一声，“太突然了吧，还没有任何准备呢？”可没有人理会指挥官同志的报怨，在全息屏的下方，已经赫然出现了一个72小时的倒计时。

任务的奖励很有诱惑力，无论是晋升军衔还是工厂开放，正是现在基地急需也是必须的。但任务来的很突然，为了召兵和增加采矿车，目前可使用的资金已经不足一千，三辆采矿车三天的收入是两万七，远远不够完成任务，而任务失败的惩罚是根本无法接受的，一年不晋升，那基地被人发现的一天就是被消灭的时间了。

怎么办？钟义的大脑高速运转，可想出来的唯一办法也是唯一的希望就在于已经出发了两天的侦察小队了。

好在天堂鸟的信息来的很及时，“报告长官，侦察小队归队，蒋云志中士在一楼大厅中待命。”

第一次觉得女主播的声音竟是如此的动听，控制台前的皮椅还在轻轻的转动，钟义的人已经钻进了电梯。

蒋云志带回来的消息还不算不错，在西南方距基地八十余公里，一个叫卡尔古利的小城，就有一座已经在开采的金矿，矿上的武装守卫有两百余人。

“那座小城有多少人，金矿距小城有多远？”钟义的表情很严肃。

“我们抓了一个金矿上做苦力的土著，从他口中问出的情报是卡尔古利城有一万多人，大部分是在金矿上工作的，还有一部是经营旅馆或从事着与淘金有关的其他工作。金矿与小城的距离是五公里。”中士弄来的情报很专业。

“尼玛，一万人的城市，这也就是在澳洲，放在咱中华，也就是个小镇子。”听到城里的人不多，钟义总算放下心来，解决二百人的守卫不是问题，打仗不是光凭人数的。可是凭基地的这三十个士兵，去控制一个城市就太难了。“中士，辛苦了，你们的侦察工作很出色，可是任务时间很急迫，恐怕我们马上夜行军了，请抓紧时间休息下。”

“是，长官！”蒋云志没有任何迟疑，军人就是这样，没有什么困难不困难，上级的命令第一就是服从，第二如果有困难请参考第一条。

钟义恨死这丢人的少尉军衔了，权限极低不说，还被限制了只能带兵三十个人，哪怕是老子毕业时被授的中尉也好呀，弄个百十来人也勉强够用了。没办法，只能多召几条狗了，三十人必须全部出击，基地的安全只能靠军犬了，好在澳洲大陆上没有什么凶禽猛兽。

现有的几条军犬全部随队出征，控制台上又点击了征召十条军犬，好在这个没有限制。三十人的队伍也集合完毕，采矿车也不管了，让天堂鸟士兵们被征召时随身携带的两天军粮也没剩下多少，任务期间只好靠山吃山。装备也不多，每人一支56式突击步枪，六十发子弹，没办法，谁让指挥官同志的军衔太低啥也不能造呢。

再次鄙视了下自己肩上让人蛋疼的一杠一星，低低的衣领边嘱咐了一句：“鸟，看好家！”

右手一举，“出发！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第8章人家都两毛了

负重行军对于每一个军人来说都不会陌生，这些来自于陆地猛虎中华解放军的红警士兵们，身上只装备着一支步枪，而56式突击步枪装弹后也才五公斤多一点，所以行军速度一点也不慢。队伍中唯一的非红警士兵钟大指挥官也不弱，军校时10公里负重行军几乎是每天一次，况且……他还比别人少背了一支步枪，说起来很丢人，基地中连一支多余的步枪都找不出来。

两名侦察兵在队伍的最前边负责指路，钟义则是与蒋云志边行军边讨论着作战方案。根据侦察的情报，中士认为这一段时间并不是突袭金矿的最好时间，卡尔古利城刚经过了一场激烈的种族骚乱，导致很多的淘金者匆匆逃离卡尔古利-博尔德地区，这也是这个淘金圣地的人口目前只有一万多的原因。也正是因为这场骚乱，让澳大利亚联邦增加了西澳地区的驻军，以前地广人稀的西澳地区只有一个师的澳军，骚乱发生后，联邦政府从阿德莱德地区又调来一个师进驻卡尔古利-博尔德地区，对参与骚乱的土著人部落进行了大面积的扫荡。

几个月前的骚乱当时仅发生在卡尔古利城，并没有影响到金矿区的生产，但矿场主们还是将“飞进飞出”的运营模式改为矿工常驻矿地，一定的时间后才允许矿工们统一返城休息，所以，现在矿场的武装力量虽未增强，但人数却是多了很多。

听到蒋云志的介绍，钟义皱了皱眉。实在是被突然冒出来的晋升任务逼急了，否则在情报不足的情况下就进行长距离突袭，真的不是什么明智行为，况且，士兵们的装备都还没配齐，阻击火力、支援火力都无从谈起，甚至整整一个排的士后们手里连个手榴弹都没有，只能靠56式突然步枪包打天下，这让钟大指挥官实在是很没面子。

一边小跑着，钟义一边暗下决心：最后一次，只要能过了眼前这一关，有了战争工厂后，再也不能让部队去打这种仗了。这一刻，装备后勤保障已经悄悄在指挥官同志上升到第一的地位。

蒋志云在经过侦察后，选定的目标是位于黄金英里的超级矿坑井。黄金英里号称是世界上最有价值的一平方英里，而超级矿坑井更是这一地区最大的露天开采场，已探明的金矿储量可以继续开采一百年。矿场主阿兰?邦德手下有进二百名的武装守卫，他们的武器是李-恩菲尔德式步枪，这是一款自在一战时就已经成为英军制式武器的优秀步枪，包括澳大利亚在内的所有英联邦国家都在使用。这款步枪的优秀就在于独特的旋转后拉式枪机和盒形可卸式弹匣，装填子弹非常方便，甚至可以一边冲锋一边填弹，双弹匣十发的弹存量，而红警士兵手中的56式是自动步枪，无论是单发还是连发，都不需要去拉枪栓，在连续射击方面有着绝对的优势。

八十多公里的路程，突袭小队只在穿出马雷格斯夫山脉后休息了一次，士兵们吃了一半背包中的食物，留下一半等战前再吃一次，他们没有带更多的食物——事实是基地也没有更多的了。而在休息时，最后的作战方案也由钟义与蒋云志共同制定完毕。

与钟义出发前的目标相比，新鲜出炉的作战方案所要达成的战术目标降低了许多。放弃了先前考虑的突入卡尔古利城的计划，而改为专心攻取超级矿坑井，获得黄金以满足基地任务的需要。两人一致认为，以部队目前的装备和人数，这个目标是比较现实也相对容易达成的！钟义叹了一口气，“先过了任务这一关，其他的，等基地发展后再考虑吧，心急也没有办法。”

出了山区，荒漠地型的行军速度又提升了，距离黄金英里还有五公里时，大部分的红警士兵也都开始大口喘气了，更不要说指挥官同志，已经是上气不接下气。十小时急行军七十多公里，中间只休息一次，对于少尉同志来说有点达到极限了，而且现在的时间是下午三点多，并不适合进行突袭。找到了一片繁茂的灌木林，下达原地休息的命令后，钟义直挺挺的躺在了一片空地上，倒是蒋云志仍然谨慎的布置了警戒哨，然后才靠到一块石头上闭目休息。

太累了，几乎达到体力极限的急行军，让躺下后的钟义不知不觉中睡了过去，甚至他还在梦中又看到宁雪，白衣飘飘的站在卢沟桥上向自己挥手，脸上灿烂的微笑就如同一朵圣洁无比的雪莲花，可是自己却如脚下生根一般，用尽全身的力气，动不能动，喊也喊不出来，然后，宁雪的身边又出现了几个人，是大学同舍的那几个哥们，几个家伙分别挂着两毛二、两毛三的肩章，笑话自己：老六，你怎么还是一毛呀？靠，钟义激动的骂了起来，“有本事，你们来这个只有兔子拉粪的地方混混？”

“长官……长官？”

嗯？谁在喊自己长官，一堆两毛的家伙，还能有谁管自己这个丢人的少尉喊长官？恍忽间眼睛突然睁开，眼前出现的是蒋云志中士那张大黑脸。再看看周围，天色已经暗了下来，也不怪那帮挂着两毛的家伙笑话自己，自己在穿越后还真是有够给学院丢脸，身为部队长官，竟然在抵临战场时睡得死死的。

看了蒋云志一眼，这家伙的黑脸如扑克牌般，根本看不出他的情绪变化，估计这小子在心里偷偷笑话自己了，指挥官同志脸色泛红，有点心虚，好在天已经黑了，看了下腕表，十九点十二分，“中士，通知部队，十分钟用餐，十分钟检查装备，二十分钟后我们按计划行动。”

命令传达下去，士兵们狼吞虎咽的吃着干粮，钟义却有点走神，“又梦到宁雪了，不知道她在天堂过的好不好？还有兄弟们，都两毛党了，看来，咱也真的要努力了！”盯着手中的压缩饼干，少尉同志突然想起一句话：最后的晚餐？

尼玛，用力的晃了晃了头，这胡思乱想什么呢？太不吉利了……

耳边传来了蒋云志开始整队的口令，钟义苦笑着捏了捏鼻子，想着当初教官说过的话：战场上越是怕死就会死的越快；如果连死都不怕，死神也会怕你。

“老子是最优秀装甲兵军官，老子是穿越来的指挥官，老子会怕死？”牛哄哄的叨咕一句，指挥官同志狠狠的向脚边吐了口口水，解开腰间的枪套，掏出了自己唯一的武器，那把五四手枪，站在了已经整队完毕的部队前面。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第9章你们才是最重要的

第一次上战场的人，一般都会面临着恐惧、紧张、激动、烦躁、不安等不良战场心理，就算多次经历训练和演习的钟义也不例外。看到面前三列堪称精锐的红警战士，指挥官同志的心情才逐渐平静下来。

不需要动员，更不需要像旧军阀一样弄点烟土大洋一类的来激励士气，明知马上要面对数倍于自己的敌人，手中钢枪紧握，刺刀闪闪，他们的脸上没有丝毫畏缩，有的只是跃跃欲试的小冲动。钟义感觉有些羞愧，和自己相比，他们才是真正的军人，真正的战士！任务已经由蒋云志分配完毕，警卫班负责打头清除矿场守卫的哨兵，二班负责阻击，三班由钟义亲自率领，负责打开金库。

钟义深深地吸了一口气，声音与平时相比稍有点哑，“同志们，这是我们大中华基地的第一次战斗行动，也是对我们基地发展至关重要的一次战斗，我相信同志们的战斗素养和战斗技巧，所以就不做其他要求了，我只要求同志们一定要保护好自己！对于我这个指挥官、对于我们基地、甚至对于我们未来将要建立的国家来说，你们才是最重要的！”

你们才是最重要的！这句话是南中华帝国所有军队各级指挥官在战前最爱说也最经常说的一句话。而首先提出这个理念的钟义大帝在还是少尉时，在他第一次指挥战斗时，就把士兵的生命放在了第一位。（出自《在大帝身边的日子》，近卫军二师006团上校团长钱志豪著。）

士兵的眼里喷射出一道道热切的目光，那是一种被认可的激动，就如中华古语所言：女为悦己者容，士为知己者死！

只有蒋云志的黑脸依然平静无波，虽然他也在心里暗赞了下指挥官的忽悠……呃，不对，应该是演讲的水平。

五公里的距离在红警士兵们的脚下只需要半小时，这还包括注意行军时的隐蔽和打头的警卫班清理守卫哨兵的时间。在西澳，一支二百人，还装备着李-恩菲尔德步枪的守卫队算得上是一股相当强大的武装力量了，以李-恩菲尔德步枪的快速射击和装弹的能力，就算面对几千土著人的冲击，也足以自保，更何况经过骚乱后的大屠杀之后，土著人还有数千人的部落了吗？而且一个旅的澳大利亚联邦正规陆军就驻扎在十几公里外的汉纳城（即卡尔古利城，英国人汉纳第一个发现了这里的金矿，所以英国人习惯称卡尔古利城为汉纳城。），在矿场主阿兰?邦德看来，整个西澳根本没人敢掳超级矿坑井这头老虎的虎须。但经过今晚，邦德一定会明白了中华还有一句俗语：明知山有虎，偏向虎山行！

矿场守卫队成员大多是邦德雇用的社会闲散人员以及少量的退役军人，而澳大利亚的军队……呵，平时他们的训练能比大自流盆地里牧羊农夫的活动量大吗？有人会说起一战时的澳新军团，别听澳洲人自己瞎吹，事实上是一战初期澳新军团在埃及完成训练后，三个师的部队，进攻达达尼尔海峡，加利波利一场战役就被打废，伤亡逾三万五千人，1915年末后一战就没澳大利亚人什么事了。并且他们的对手还不是横行欧洲的德国陆军，而是刚刚经过国内革命匆忙组建起来的土耳其军队，没有最废，只有更废，连英国皇家陆军都被打的啥也不是，你还想指望一帮被流放的流氓地痞组成的军队能打赢战争吗？

解决矿场大门口的哨兵并不没有费多大事，蒋云志左右手同时举起两根手根轻轻向前摆动，四名红警士兵立刻两人一组潜行过去，转瞬间两名哨兵就被捂嘴刺胸。长久以来的平安无事，以及在澳洲白人们天生的优越感，已经让他们忘记了危险是什么，在站岗的时候，两个白人大个居然闭上眼假寐着，这种战斗对于精锐的红警战士来说，毫无挑战。

伏在地上隐蔽的钟义无声的咧嘴一乐，扭过头与正蓄势待发的蒋云志对视一眼，点了点头，轻声下达命令，“按计划行动，钱志豪率二班固守大门，阻击右侧营房内可能出来支援的守卫队，蒋云志率警卫班突进矿坑内部，堵住矿井内的守卫和矿工们。三班随我来，目标明显是矿场主建筑的那座二层小楼。”

没有任何声音，蒋云志和钱志豪都点头示意收到，士兵们低头检查弹匣，钟义也将自己五四手枪的弹匣拉出看了看，用力推上后低声的怒吼，“行动！”

钱志豪率领二班首先跃起，接替了四名警卫班战士的阵地，将大门两侧的杂物堆积起来，形成简易的掩体。

特种部队一般的警卫班也开始猫着腰向矿坑方向突进，蒋云志跑在最后，在即将离开的那一刹，蒋中士突然回头，“长官，保护好自己！”

正盯着矿场内情况的钟义一愣，眼角一下子变得湿润好多，郑重的点了点头，“嗯，你也是，中士。”

警卫班的突击进行的很顺利，已经是入睡时间，矿坑内几乎没有走动的人，矿井的入口边倒是还有十几个矿工依然在工作，四个持枪的守卫靠在柱子上，手中的李-恩菲尔德步枪支在地上，几乎成了他们的第三条腿，看样子也如大门口的哨兵一般在偷懒假寐。蒋云志并没有因此大意，全班十个人分左右两侧，在成堆的废矿石的掩护下小心的靠近。

而钟义率领的三班也靠着墙体前后掩护着接接近矿场内的主建筑，那排二层小楼。看起来一切都很顺利，但意外就发生在下一刻。钟义暗示身后的士兵解决二层小楼前的守卫，却不想这位战士脚下踩到了一块废矿，没控制住滑了一跤。噗通一声，一下子惊动了守卫，“whatyouare?”

“砰！”不知道红警战士听没听懂他这句鸟语，但可以肯定这是他在人世间的最后一句话了！

“啊——！”

惨叫声传来，钟义暗道不好，大喊一声，“第二方案，强攻！”跟在后面还在弯腰注意隐蔽的士兵们猛的跃起，平端着56式突击步枪向楼门口冲去。当三班长霍路一脚踹开楼门时，矿井那边也传来了枪声，这边的枪声让矿井入口的守卫警觉了起来，蒋云志怕井下的守卫和矿工们会收到消息，也只好选择了强攻。解决五十米内四个持枪的守卫，红警战士们只用了五枪，有一个守卫中了两枪。看到躺在血污中的守卫，十几个负责操作升降机的矿工吓得直接趴在了地上，警卫班战士高喊着“putupyourhands！”轻松控制住了矿井入口。

但枪声已经惊动了大门外营地的守卫队，头头们的骂声和守卫们的报怨声交织在一起。而最关键的由钟义亲自率领的三班在矿场的主建筑二层小楼里却也遇到了麻烦。

楼内的十余名守卫迷迷糊糊的举起了枪，正好做了红警战士们的靶子。已经入睡的矿场管理人员们大多在梦中便做了俘虏，钟义在二楼找到了generalmanager＇sroom——总经理室，三班长照例是一脚踹开，一个大胖子正费力的趴在床下准备钻进去，霍路上去就是一脚，狠狠的踢在胖子的屁股上，一声简直惊天动地的惨叫传来，少尉同志咧嘴一乐，捏了捏了鼻子，“软骨头，那就好办了。”

在一个怕死怕的要命的胖子的嘴里想问出点什么真的很不困难，尤其是当一支五四手枪的枪口顶在额头上时，都没用钟义发问，胖子就直接说出了“请不要杀我，我只是个经理。保险柜在隔壁的房间，我打不开，钥匙在老板身上。”

霍路的一脚踹功夫终于遇到了对手，金库的门是一扇厚重的大铁门，胖子经理打不开，而红警战士手中又没有重武器，钟义的眉头一下子皱了起来！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第10章发家致富靠打劫

大门口的枪声清晰传来，想必是钱志豪他们已经与集合起来的守卫队交上火了，必须要尽快打开金库，否则只靠一个班的兵力是根本无法长时间挡住十倍于他们的守卫队的。

三班的战士仍然面对大铁门一筹莫展，钟义包的额头见了汗，还是霍路比较机灵，“长官，这里是矿场，一定会有**，我去找一找。”

都急昏了头了，钟义抹了一把额头上的汗珠，“快，带俩个战士，注意安全。”

霍路一把拽过来胖子总经理，“带我去**库。”

——咱就不写英文了哈，大伙看着费劲，骑士写着也费劲，弄错了语法，还招人笑话。

胖子吓得一哆嗦，用手指了指外面，“在……在矿井那边。”

“别磨蹭，前边带路。”看着胖子慢腾腾的动作来气，霍路顺势又来了一脚。这位矿场主从英国高薪雇佣来的采矿专家今天可是遭了大罪，被吓得半死不说，这一会功夫就已经好几次领教了霍中士的一脚踹功夫了。

钟义打开了二楼走廊的窗户，大门口方向的枪声愈显激烈，似乎还听到了巨大的爆炸声，二班的压力一定很大，少尉同志急得团团转，手中的五四手枪已经连续击毙了两个大吵大喊，仍在叫嚣的矿场高管。

“什么狗屁大英帝国、贵族名誉的！”钟义低声的咒骂着，“一点没有当俘虏的自觉，老子这烦着呢！尼玛，原来这打劫也是个技术活，钟大指挥官在心里深深的鄙视了下自己这帮拿着步枪就来打劫的，太不专业了！以后专业的活就得找专业人士来干！”肯定的下了个定义，也终于听到楼梯处传来急促的脚步声，回来的不是光是霍路，还有蒋云志，感受到钟义带着疑问的目光，蒋云志连忙抢先报告：“长官，大门阵地枪声太激烈了，怕二班的兄弟们顶不住，我让警卫班去支援了。”

“那矿井呢？”

“嘿……”蒋云志挠了挠头，一边的霍路看到蒋大哥有点说不出口，便站了出来，“长官，我们找到的**很多，就留了一点在矿井入口……”

“啊？你们把矿井炸了？那得困死多少人呀？”

“报告长官，非我族类即可诛！”蒋云志不紧不慢的说了一句，差点让钟义噎住。“靠，不管了，赶紧炸门！”

霍路和战士们安放好**，大家都躲到了楼梯拐角处，点燃引线，“轰”的一声，烟雾中传来了一阵噼叻啪啦声音后，又传出来了一声怒吼，“霍路，你搞什么，墙都炸塌了！”

“咳……对不起长官，嘿嘿，药量没计算好，放太多了。”

……

烟雾终于散尽，众人踩着满地的碎石闯进了金库，满地狼藉，一个十分显眼的大保险柜就躺在中间。

钟义“呸”了一声，吐掉口中的尘土，“霍路，继续炸开它。”

“这个不能炸！长官，我来。”蒋云志不知从哪里弄来了一柄大铁锤，抡起来一通乱砸，保险柜终于裂开了一个大缝，透过缝隙看过去，所有人都两眼发光：哇~金子！

蒋中士的大锤抡的更高了，厚铁板制成的保险柜被砸的不成样子，坚固的密码门也歪所扭着被打开了，如同被xx的女人，面对着恶徒无力的松开了紧抱着自己的双手。钟义已经有点短路了，脑子里只是在回响着一句话：金砖，发财了，好多的金子！

最冷静的当然还是蒋云志，没有理会正呆滞中，嘴角差点流出口水的钟大指挥官，直接吩咐战士们将金砖装入背包。每块金块大约五公斤重，三班十个人加上蒋云志每人背了四块，剩下的两块放在了钟在指挥军装的口袋里。

“长官，该撤了！”

“啊？啊！好，检查下有没有没其他保险柜。”终于反应过来的少尉同志贪心不足，两百多公斤的黄金在1934年，够得上世界首富了吧！

保持着战斗队型，三班撤出了小楼，虽然矿井被炸，大部分矿工与几十名守卫都被困在地下，胖子总经理也被不够绅士的霍中士一枪击爆头，但场内还是有很多的矿工惊慌逃窜。

钟义给三班的命令是没有武器的普通矿工就不要射杀了，节省子弹。但事实上却是战士初哥钟大指挥现在才反应过来，刚才自己亲手开枪了两人，而且都是凶残的爆头，脑海里回想着枪响后的那四溅的血雾，就忍不住想要吐，不要过生生地咽了回去，军人尤其是乱世中的军人，哪有不直面生死的，要么杀人，要么被别人杀。这就是军人的宿命。

就在这不知不觉中，钟义已经撇开了军校时的青涩，向真正的军人迈进了一大步。

不出所料，大门口的战斗十分的激烈，如果没有警卫班的支援，钱志豪不知道能不能守到现在，双方都没有重武器，只能是步枪乱射，红警战士的优势在于有掩体，半自动步枪的射速高，战士们的枪法更准。而守卫队一方则是人数众多，所有人胡乱的齐射一发，就能将红警战士的压制的抬不起头来，虽然手中的56式突击步枪射击精准，几乎是每一声枪响就有敌人倒下，但守卫队的指挥及时变换了队型，改集困冲锋为散兵冲锋，有些澳军退役的老兵更是采用了匍匐进前，对于这一点，手中火力单一的钱志豪班长没有任何的办法，只能依靠着神枪手点杀冲的最快的敌人。但还有一些守卫队员已经冲到了距阵地三十米左右，以双方的人数比，如果真的让敌人冲上阵地，那就惨了。

当看到背着黄金的钟义与三班撤回到大门口时，年轻的钱志豪中士长出一口气，他甚至都怀疑，这道阵地还能不能再守住十分钟，就得被迫后退。

加入了十几个人，也不并代表着阵地就安全了，守卫队还有一百多人，而红警战士方，如果不是07式军装的迷彩头盔质量够过关，恐怕至少得好几个战士已经牺牲了。更何况，目前并不是要守住阵地，而是必须要打退守卫队，才能有机会安危撤退，否则，等到卡尔古利的联邦正规军赶到，可真就是插翅难逃了。

必须要想个办法，钟义的目光依次在与三位班长对视，都没有得到最想要的的信息，火力单一、步枪对射，敌人还数倍于己，这样的战斗，神仙也难打出其他的花样来吧？话说真要只是步枪对身，红警战士们还不怵这帮地痞流氓组成的守卫队，到目前为止，红警战士无一人丧失战士战斗力，只有一些擦皮流血的小伤，而对方至少已经在阵地前躺下了四、五十人，这就充分地体现了双方的战斗力对比。

但时间是最要命的，驻卡尔古利的那一个澳军旅，就算再废材，有一个多小时敢该赶到了，守卫队可以拖，可红警战士们是真心拖不起。

钟义握拳狠狠的砸了一下，“如果有坦克就简单了！”

“我的天，长官，你可别乱砸，这可是**！”少尉同志的动作把钱志豪吓了一跳。

“等等，你说什么？**？有办法了！”坦克……**……，钟义差点乐出声来，怎么就忘了这个呢，没有坦克，咱可以自己造。

“霍路，你们三班撤下阵地，把矿场内所有能收集到的**都弄过来，安放到阵地下边。”

……霍路迟疑了一下，要自杀也不能这么玩吧，一枪被人打爆，咱就全飞了。

“快，执行命令！其他人听我的命令，**放置完毕后，大伙全部撤出阵，退守到矿场大门里，自找掩体，不许探头。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第11章感谢亲人八路军

看起来荒谬无比的命令依然被快速执行了下去，这就是真正的军人与杂牌兵们最大的区别。警卫班和二班依然在阵地后面与护卫们对射着，压制着不让他们靠近大门。三班将矿场内所有能找到的**都搬了过来，看到霍路打出的ok手势，指挥官大手一挥：撤。

蒋云志是最后一个撤出阵地的，拎着枪趴到钟义的身边。

“中士，一会当敌人都到了阵地附近，你就率领大伙一起开火，不是打人，给我瞄准了那些**雷管，打爆它，让这帮狗日滴坐一坐咱中华牌土飞机。”

原来是这样，蒋云志点了点头，竖起了大拇指，“长官，高，实在是高！”

而钟义却暗暗有些羞愧，土飞机这招可不是咱发明的，要感谢亲人八路军呀！不过这话没法说，现在是1934年，你跟人家说八路军，有人知道吗？红军改编为第十八路军，还有两年多的时间呢。

矿场守卫队的队长布朗掸了掸土黄色宽边皮帽上的土，很是郁闷，这是一伙哪里来的暴徒呀，穿着花花绿绿的奇怪衣服，偏偏又火力凶猛，看似人数不多，但确枪法奇准，守卫队中退役老兵损失殆尽，剩下的几乎全是贪生怕死缩头藏脑之辈。

终于阵地上的枪声越来越稀疏，应该是他们的子弹打没了，爬在地上半天没敢动的布朗站了起来，吹响了口中的哨子。本来以为自己人多势众但却遭到迎头痛击的守卫队员们也终都从地上爬了起来，可是这军容让曾参加过一战，担任过澳新军团营长的布朗怒气冲天，这还能算是一支军队吗？虽然咱只是矿场守卫队，可也不能像一群逃犯似的吧，有的宽边帽子丢了，有的歪歪斜斜探头探脑紧盯着对面的阵地，恐怕只要一声枪响，就能让这群人立刻重新爬在地上。

“一群孬种们，看看对面，那帮狗娘养的已经没有子弹，你们还像个娘们似的缩着自己的头。你，布兰克，你的枪呢，**，你把武器扔到哪里去了？”

在布朗不停的咒骂声中，几乎被吓破胆的队员终于恢复了一些精神头，布兰克也把抱头鼠窜时扔到后面的步枪捡了回来。

“你们这群孬种，阿兰?邦德男爵给了我们足够多的薪水，现在有人在抢夺男爵的黄金，该到我们拼命的时候了！对面的人已经没有子弹了，来，用你们手中的步枪干死那些狗娘养的，用他们的鲜血来证明男爵付给我们的薪水是物有所值。给我冲！”

在布朗声嘶力竭的喊声，守卫队员们一窝蜂的冲上了阵地，阵地后面果然空无一人，“他们已经跑了，一定是躲在矿场里了，搜出并枪毙他们，我会跟老板请求，每杀死一人，都会有黄金奖励。”

“嗷——”一阵狼哭鬼嚎，世上没有比黄金能更让人激动的了，几分钟前还爬在地上装死的胆小鬼们瞬时变成凶猛的大袋鼠，蹦窜着跃过大门口的临时掩体。而同时，躲在废矿堆后的蒋云志率先扣动了扳机，三十支自动突击步枪随后开火，密集的火力吓得刚鼓起勇气的大袋鼠们迅速趴在了地上，可是，这个保命绝招并不是万能的。阵地下方的雷管**在子弹的巨大冲击力下，一下子被引爆了，一根被引爆，马上就是连环爆炸，一声接着一声的巨响将本就是临时搭置的掩体炸上了天空，同时上天的，还有几具残肢血尸，一声声惨叫掺杂在**爆炸的巨响之中。

红警战士们没有再开枪，而是紧紧捂住双耳，张大了嘴。这是钟义要求的，埋伏地距门口太近了，巨大的爆炸所产生的冲击波可不分敌我，会给所有人造成伤害。捂住双耳张大嘴，可以防止鼓膜被振破。可即便是这样，爆炸声过后，钟义还是觉得耳朵嗡嗡的响，只看到蒋云志嘴巴一张一合的，却什么也听不见。听不清，那就干脆用手势吧，指挥官同志英勇的站了起来，右手握着五四手枪，左手一挥：同志们，冲呀~！

战士们没明白长官这是在玩什么，钱志豪大喊：“长官，还有没炸死的，趴下，危险！”话音刚落，钟大长官应声而倒，在废矿堆上滚落了下来。

“长官……长官！”众人大急，都扑了过来，蒋云志冷静的开枪，将那个在爆炸中逃过一劫的幸运分子击毙。

钱志豪懊恼的打了自己一个嘴巴，“靠，乌鸦嘴！”

“大伙别慌，长官没事！”霍路的大喊让战士们稍稍稳定下来，在红警战士们的心中，自他们从基地军营被征召出来的那一天起，就深深的刻上了对基地最高指挥官无限信仰、无限忠诚的烙印，而且如果钟义真的出了意外，那么基地就会进入自毁程序，红警战士也就成了无根浮萍。所以，在刚才钟义中弹的那一刹，所有红警战士都陷入了绝望之中。

细心的霍路是第一个抱住钟义的人，他立刻发现钟义中弹的位置是头部，头盔并没有被击穿，只是子弹的冲击力将其击昏，应该没有生命危险。

蒋云志果断的下令，由霍路背起指挥官，各班保持战斗队形，撤出矿场。钱志豪打头，还在因为自己乌鸦嘴有点自责的钱中士，率领二班战士几乎将所有的弹匣打光，大门口的守卫队员们，能动的不能动的，只要是四肢齐全的，挨个补枪。

警卫班和三班分列左右，护卫背着钟义的霍路快速通过大门口，离开了超级矿坑井，当然，同时离开超级矿坑井的，还有队员们背包里的四十多块金砖……

一路无言，指挥官昏迷不醒，让这场漂亮的空袭战失色很多，战士们的心里都有些沉重。离开矿场有二十多公里时，蒋云志下令全体休息，呼呼的喘着粗气的钱志豪轻轻将背上的钟义也放了下来，让其平躺，“我说怎么这么沉，原来他口袋里还装着金砖，要钱不要命呀！长官还真是个贪心的家伙。”

“不要动我的金子！”

“啊！长官，你啥时醒的？”钱志豪被钟义突然冒出来的一句吓的够呛。

“在刚刚换到你背上不久。”

“那你怎么不说话？害我们担心！”

“我在想，其他人都背着我跑了很远，只有你刚刚背上，我如果那时醒了，对其他人很不公平。”

“我……”

“哈哈哈……”闻声赶过来的其他红警战士都哈哈大笑起来。

——从那时起，我的军人生涯就被罩了一层厚厚的阴影，长官认为我偷偷讲他的坏话，这也就是和我同时被征召的兄弟们大多都封侯拜将，而我在退役时还仅仅是个上校的原因。（选自《和大帝在一起的日子》）

当然，钱志豪最终没有当上将军的原因有很多种说法，最普遍的看法是大帝对于战斗在前线的军队将领从来都是不吝赏赐，而对于身边的人却是要求严格了很多，长时间在大帝亲军006团任职的钱志豪，当然会少了很多晋升的机会。

而很多年以后，钟义自己是这么说的：以铜为镜，可以正衣冠。以史为镜，可以知兴衰。以人为镜，可以明得失。钱志豪是近卫军团中，不多的可以和我直言相告的人，这样的人才当然要留在我的身边以明得失！这个说法和钱志豪自己认为的差不多，说的好听罢了，反正意思还是说自己是个毒舌，指挥才能不足！

当然，这只是一个偷偷流传在近卫军中的笑谈而己，虽然没有当上将军，但大帝对于钱志豪的信任却无人可比，担任了十年的亲军团长之后，钱志豪退出军界转而从政，立刻被派往新加坡，担任南洋总督直到退休，后世学者称其为无冤之王！从没有人怀疑，写《和大帝在一起的日子》这样的回忆录，在近卫军十万将士中，也只有钱志豪才有资格。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第12章战争工厂

马雷格斯夫山脉成了红警战士们撤退最好的掩护，天亮后进入了山中，钟义才让奔波了一晚上的士兵们隐入树丛间休息。离开了平坦的荒漠地型，就算是卡尔古利的军队联系了珀斯的联邦空军，他们也没办法在山峦叠嶂间发现任何的踪迹。

钟义也清楚，这次突袭超级矿坑井行动后，基地可以偷偷发展无人打扰的时间不会太多了，以目前澳大利亚的社会制度，作为私人财产的矿场被劫，而联邦军队仍然无所作为的话，就连政府也会被国会弹劾，那帮堪培拉的政客们不会坐视此事发生的。即便基地的位置足够隐蔽，但艾尔斯岩的变化也会使基地的暴露只是迟早的问题。

这种被追着的感觉实在太让人颓废了，钟义一直在想，应该怎样做，才可以让基地的发展更快些。想来想去，还是军衔的问题，哎让人蛋疼的军衔……如果可以重来一次，一定会在大学时认真玩红色警戒，如果一定要说玩多久，钟义仰天叹了一口气，咳！至少要是个上校。

上校，可以有权限征兵一个团，这的确是指挥官同志目前最大的梦想。晋升个中尉都这么难，自己还差点挂掉，以后一级一级的，距带兵一个团晋升上校还有四级，想想就有种内牛满面的冲动。

回家的路上，蒋云志非要给长官弄了个担架，钟义强调自己的身体没问题，但架不住大家的热情，只好从了，于是躺在担架上的少尉同志就有空胡思乱想了。

食物问题依然没有得到很好的解决，在矿场中搞出来的也只够几十人数日的份额，没什么好办法，行军中几个神枪手不时搞点野物给大家补充下，好在这个年头还没有动物保护法，当然即使有也没人会在乎，钟大指挥官更是嚣张的认为，未来这片土地上的法律将由他来制定。

一昼夜的急行军，让铁打的汉子们都疲态尽显，但看到黑金色的基地主建筑时，连以扑克牌脸著称的蒋中士也露出了微微的笑意。钟义抬起了左腕，37个小时，整个突袭行动从出发到全歼守卫队再回到基地一共只用了37个小时，而这还是因为自己中弹耽误了一些行军时间。抬起头望向有些兴奋的队伍，正好看到钱志豪偷偷的瞄过来的目光，微微一笑，有些神秘，有点高深，笑的钱中士不禁打了一个哆嗦，“不好，被老大记仇了！”

实际上钟义的笑容是满意的笑，得意的笑，看到如此精兵，钟义甚至涌起了一种豪情：借我三千虎贲，复我浩荡中华，剑指天山西、马踏黑海北；贝加尔湖面张弓、库页岛上赏雪;中南半岛访古、东京废墟祭祖，汉旗指处、望尘逃遁；敢犯强汉者、虽远必诛！

走进小别两天的基地大厅，天堂鸟的声音及时传来，“祝贺长官，顺利取得了第一次战斗的胜利！”

“顺利个p！”劫后余生，能再次听到女主播的声音，钟义也很是开心，没忍住直接爆了个粗口。“黄金已经拿回来了，快看下，资金够不够？”

“没问题，长官，蒋中士已经将四十四块金砖投入采炼炉，基地获得了八十八万的资金，加上这几天采矿的资金，目前的基地可使用资金已经达到九十万。”

“啊？有这么多？一辆矿车挖一天的大红石头，才一万二的资金，一块金砖值俩万？”

想想也是哈，这可不是金矿，是纯金呀！多少车金矿才能炼出来这么一大块纯金。哈哈，钟义差点被突然来的幸福击倒，嘴里哼哼着“小怪兽、小怪兽呀小怪兽”。

“这是什么歌？”鸟很纳闷，数据库搜了半天没搜到。钟义鄙视之，这都不懂，“幸福是什么，幸福就是猫吃鱼狗吃肉，奥特曼专打小怪兽，小怪兽呀小怪兽。”

……

屁股刚挨上控制台前的皮椅，女主播很正式的声音就传来：恭喜长官，在规定时间内基地可使用资金超过五万，完成晋升任务，指挥官晋级为陆军中尉，基地开放战争工厂建筑。

世事就是这样，没实现前，一定会折腾的很有动力，一旦达成，也就不会再有很多的快感，指挥官同志就已经被折腾的很从容了，淡定的点开军营，召兵，咱有钱了，直接征召到最高限额，呃，最高也就是七十人（连级一百人，已有三十人）。切换至建筑界面，一下子多了三个图标，“不是只有战车工厂吗？怎么一下子多出来三个！”

“长官，您听错了，本次开放的权限是战争工厂，你所说的战车工厂只是其中之一。”女主播的柔媚一如既往。

“呃？”这倒是新鲜，游戏中可没什么战争工厂，点开图标细看介绍，钟义乐了，“就说老子不能一直走霉运吧！哈哈，时来运转了！”

三个图标分别是战车工厂、枪械工厂、后勤工厂。

建筑单位：战车工厂

资金：2000

电力需求：100

建筑范围：100*100

建造时间：8小时

说明：陆地战斗车辆的建造单位，根据基地的科技水平，可以出产各种坦克、装甲运兵车等武装车辆。

终于要有装甲了，钟义一下子变得眉飞色舞，咱装甲军官没有坦克成什么样子？忽然想起刚才征召的士兵全是第一类强化单兵做战能力的，切换到人物界面，选择了取消，再次征召的数量不变，但是只有十名是第一类强化单兵能力，三十名更换为第三类强化车辆驾驶能力，还有三十名是第二类强化火炮操纵能力。有了坦克，也得有驾驶员和炮手才成。

都弄好了，重新切换回建筑界面，点到了枪械工厂。

建筑单位：枪械工厂

资金：1500

电力需求：50

建筑范围：20*50

建造时间：6小时

说明：轻武器和火炮类制造单位，根据基地的科技水平，可以生产出各式步枪、机枪、火炮等各式武器。

“嘿嘿！老子再也不用拿个破五四干着急了！等建造好，我左手一个05式微声冲，右手一把92式土豪金……”

这厮正得意时，女主播的声音及时传来，“长官，我建议您要先建造后勤工厂，目前基地的军粮已不足十份。”

“靠，鸟，你不知道爽到一半时被人打扰是最不爽的事吗？”愤愤的无奈点击第三个图标后勤工厂。

建筑单位：后勤工厂

资金：5000

电力需求：100

建筑范围：1000*1000

建造时间：12小时

说明：战争的胜利决定于后勤。

没了？就一句话？都能建造啥，也没说呀，不过这句话说的很对。

考虑了一下，钟义还是采纳了天堂鸟的建议，首先建造后勤工厂，基地的人员越来越多了，先满足大家的补济需要，好在建造时间只有12小时，只是这占地面积可是够大了，足足一平方公里，山谷里指定是放不下了，只好放在山谷外面，反正早晚也得被人发现，一不作二不休，干脆直接用围墙把基地圈起来，就按上次的那个预算来，依托山谷，在外面直接圈一百平方公里，钱不够时，就把坦克派到那什么黄金英里去，武装占领，开采金矿。

“老子有战争工厂，老子还怕谁？”牛哄哄的来了一句，指挥官下定了最后的决心，点击确定建造后勤工厂，然后吩咐天堂鸟，让智能系统负责建造围墙圈地，当了甩手掌柜，直接回到三楼，快两天了，可是想死大床了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第13章穷日子不好过

酣睡一夜，无梦无痕。

长距离突袭战斗并不是所有人都能坚持下来的，更何况还曾头部中弹，就算钢盔够结实，保住了命，但轻微脑震荡总是免不了，不知道大帝易怒，是不是就与那次中弹后头部受创有关！——《和大帝在一起的日子》

钟义是被天堂鸟叫醒的，坐到控制台前，通过全息屏发现这一夜的时间，不光是后勤工厂已经完工，就连基地外边的围墙也已经圈地完毕。竖起了大拇指，“鸟，辛苦了！”

“长官，我不辛苦，不用睡觉的我，其实在每个夜里都很寂寞。”

“靠，你不知道用女主播的声音说这种话，会让人很冲动吗？”钟义在考虑是不是给鸟换个声音。

建筑界面的后勤工厂建造完毕，图标恢复成彩色，没有迟疑，点击枪械工厂开始建造，虽然装甲兵中尉同志已经将战车工厂两眼望穿，但理智告诉他，蒋云志说的对，必须要先把战士们的装备补齐，好在6小时的建造时间，不会让人太抓狂。选好地点，点击确定，钟义迫不及待的把界面切换到后勤界面，这是在后勤工厂建造完毕后才多出来的选项。

界面点开，钟大指挥官一个没忍住，“哇~”一声惊叹喊了出来，这尼玛太让人惊喜了，“解放区的天是明朗的天，解放区的……”

在后勤界面中，各种型号子弹、炮弹一应俱全，军粮、军装一个不能少……彩色的图标就好多个，还有已经出现但仍是灰白未激活的单位，像什么军用卡车了，北京吉普了，“这尼玛就是个总后和总装的合体呀！”钟义乐的已经开始胡言乱语了，“鸟，能造仓库不？能，好，开建，建完了就给我囤击物资，子弹、炮弹、军装，嗯……压缩饼干少弄点，那东西太难吃了。其他物资也不用太多，先来一个师的。”

此刻的指挥官同志如巴顿、古德里安附体，雄心万丈，但随后的一句话就立刻打回原型：“咳，穷日子不好过呀！”

一连几天，基地内尘土飞扬，大搞基建。同时，天堂鸟也数次提醒钟义，这几天来，已经有几拔人试图靠近基地，但都被军犬和巡逻的红警士兵解决了。钟义知道，基地发展的形势大好，但基地的安全却形势不妙。看来，已经被人盯上了。人烟稀少，并不等于没人，更何况，至少土著们是知道基地的存在的，而且因为采挖艾尔斯岩，他们早视自己为敌人，虽然，他们也视白人为敌人。

枪械工厂和战车工厂都已经建造完毕，没出再出现其他建筑图标，这点在意料之内，新的建筑肯定会伴随权限提高才会出现。钟义没有失望，目前足够用了。

枪械工厂可以生产56式自动步枪，这个目前没什么用，征召的士兵们自带了。可接下来的每一样都让钟义欣喜一番，采用弹盘式供弹的56式班用轻机枪；可弹链、弹箱供弹，也可通用轻枪弹盘的58式重机枪；100毫米轮载式迫击炮；60毫米便携式迫击炮；倒是大口径的榴弹炮和加农炮不是很齐全，钟义猜应该是科技力量或是权限还不够；火简筒倒是也有一款，56式40毫米火箭筒，在钟义眼里，这款武器与大名鼎鼎的prg相差甚远，但转念又一想prg是70年代才流传出苏联，这款56式，放到二战也算是相当先进的了，何况这是在澳洲，澳军有没有装甲还得俩说呢！

开造，每挺轻机枪需要资金300，不贵，造十挺；重机枪700，不贵，造五挺；60毫米迫击炮1000，和召兵一个价钱，来五门；100毫米是车载式的，咱现在人少，也没攻坚战，这东西就是炸楼的，往后放一放；40毫米火箭筒，这东西不错，200的造价也不高，弄十个，留着备用。可惜手枪系的还是只有五四，让某人想弄个92式土豪金得瑟下的想法破灭了。

战车工厂所能提供的装甲车辆并不多，59式中型坦克算是中规中矩，现在只是1934年，苏联的t34刚刚设计完毕，图纸还没进入工厂呢！而59式以苏联t54a中型坦克为原型，坦克战斗全重34吨，乘员4人，最大时速50千米，最大行程560千米。主要武器有1门100毫米线膛炮，战斗射速4发每分，1挺12。7毫米高射机枪和2挺7。62毫米机枪，配有红外夜视仪，可夜间驾驶。车体首部和侧面的装甲较厚，炮塔成流线型，具有良好的抗弹能力。这款坦克在90年代以前，一直是解放军的主力装甲装备，比起二战时期各种中型坦克，领先优势绝对是代差级的，对上小鬼子那所谓的中型坦克，摧枯拉朽如辗烂泥都不足以形容。其实钟义在装甲学院时，就曾驾驶过这款老式坦克，性能没问题，所谓的老式，放在这个世界，和外星人武器也差不多了，让钟义忍不住吐槽的是59式那被美化为流线型的炮塔，再加上我军坦克绿色的涂装，经常被学员们形容成某爬行动物的盖子，有一段时间，学院内被女朋友甩过的男生都会被人称为流线型炮塔。

事实上这纯属恶搞，后世的装甲技术日新月益，但放在还没有反应装甲的这个世界，以59式三十几吨的身材，这种流线型设计大大增加了坦克的防御能力。

钟义嘴巴吧嗒几下，这个也不用太急着造，准备的六十个装甲兵，最多有十五辆就够了，每辆资金一万三千，看得钟义也是肉痛不己，建造时间是6小时，每天只能出产四辆，也让人相当蛋疼，但指挥官同志对装甲部队的偏执还是让他毫不犹豫的点击了建造15辆，一个连多一点，这也符合中尉同志的身份。

战车工厂提供的第二种战车是一种轮式装甲运兵车，这东西没有什么国产型号，是红警中所有国家都通用的一款步兵战车，可以根据需求搭配不同的配件，变成防空型、运兵型和侦察型，很实用，造价也不高，每辆三千，钟义点了五辆，暂时没啥大用，坐着没北京吉普舒服，防护没坦克安全，两辆改成侦察型，让士兵们巡逻用，三辆改成防守型，装上一堆高射机枪，澳洲军队不是有空军吗，没事咱打打飞机玩。

钟义造的开心，可天堂鸟的一句话给泼了凉水，“长官，建议您控制车辆规模，基地探测范围内，并没有石油资源，我们并不能提供足够的油料供应。”

“靠……”终于明白了为啥二战时，小日本跟疯了似的非要死磕南洋，咱东三省没油呀，大庆倒是有，以鬼子当时的技术他们找不到。这没有油，再多的装甲都会变成靶子了，可钟义想来想去也没有想起澳洲内陆哪里有油田，也不知道基地有没有海上钻井的技术。

“哎，穷日子真是不好过呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第14章我是清白滴

军营中70个征召名额终于完毕，基地的人气更旺了一些。在钟义晋升为中尉之后，这次征召的士兵中军街普遍提高了一个档次，光少尉就有两个，能力也都不错，只是没有再发现可成长的能力！这也很好理解，天堂鸟当初介绍过，只有系统奖励的警卫班才有比较高的机率出现可成长属性，幸运的是蒋云志居然是可成长的统帅能力，这是一个如逆天般的属性，意味着只要不出意外，再加以重点培养，蒋云志将有很大的机会成为超级名将。钟义很期待，期待着蒋云志能像朱可夫一样，成长为一代军神。

嗯，天堂鸟还介绍过基地的最高指挥官是可以调整士兵们的军衔和职务的，功必奖、错必惩是治军的铁律。这次能顺利完成晋升任务，并为基地带来巨额资金，这三十名将士功不可没，当赏！稍考虑一下，既然蒋云志有如此逆天的可成长属性，那就干脆将目前的一个连的士兵全部交给他来指挥，越级授他为中尉军衔，任基地警卫连连长；霍路授少尉，任警卫连副连长兼一排长；两位刚征召过来的少尉分任二、三排长。嗯？落下人了？谁呀？钱志豪？对了，这小子摸走了我的两块金砖，找他去！

围墙圈起来的面积足有一百平方公里，这也就是在澳洲，随随便便几十公里的围墙就弄了百十来公里，换到欧洲，好几个小国都没这么大呢。红土地的荒漠地型干燥平坦，十几辆59式中型坦克正在演练着整齐的楔式冲锋队形。看到指挥官牵着只军犬如阔少般溜哒着，坦克车的演练暂时停了下来。各车组在停车后，依然保持着整齐的队形，钟义点了点头，不知道是哪位军官在指挥，水平不错！

稍有些意外，从打头的临时充作指挥车的那辆坦克炮塔门首先跳出来的居然是蒋云志，钟义开心的嘿嘿几声，“不错啊，一个中士就能指挥的动两个少尉了，不愧是可成长统帅。”

“报告长官，中华基地警卫连正在训练，请指示！”

“中士，请召集所有士兵集合！”

“集——合——”要什么扩音器，蒋云志这一嗓子，足能传出几百米以外。所有坦克顶部的炮塔门全部打开，战士们依次跳了出来，跑步集合。而三辆轮式防空运兵车，刚是直接开到跟前才停下，车里跳出了二十几名战士。

钟义捏了捏鼻子，这帮败家的，一点不知道省油呀！

“报告长官，警卫连除八名战士正在驾车执勤，其余92人全部入列，请指示。”

钟义举手回礼，点了点头，“同志们，我就是基地最高指挥官钟义，欢迎大家加入大中华基地，下面我命令——蒋云志中士晋升为中尉，任警卫连连长；霍路……任命完毕，请大家继续训练，蒋连长，请调派一辆运兵车，随我到后勤仓库领取新的物资。”

“是！”

军队就是这样，越精悍的部队在小节方面就越是简单，任命也好，指令也好，没有人会问为什么，更没人会说行或不行，一切都可以归纳为俩个字：服从！

就算是从中士直接晋升为中尉，蒋云志的扑克脸也依然毫无表情，钟义有点小郁闷，老子给你连升三级，你好歹是笑一个。

“蒋连长，我们的基地智能系统已经发现多次有人意图靠近基地，执勤的战士们也击毙了数人，但难免有漏网之鱼，基地的暴露不可避免。请加强基地的守卫，并加紧训练，以抵御可能来到的敌人。”

“长官，我请求补充其他武器装备。”

“哈哈，没问题，轻重机枪，60迫击炮，火箭筒，我都给你备着了，你还缺什么？”

“没有了，长官，保证完成任务。”

“哈哈……”钟义拍了拍蒋连长的肩膀，“不要老那么一本正经成不，咱俩现在都是中尉。”

“长官，这和军衔没有任何关系，您是基地的最高指挥官，云志必须要维护您的权威。”

……

钟义有些无语，这些红警战士对自己的忠诚实在是……实在是不知道该怎么表达自己的心情，这是一个幸福的烦恼，只是，再也回不到学院时和兄弟们之间那种玩闹嬉笑的轻松心态了。钟义终于明白为什么皇帝都要自称为孤或寡人，为上位者必定孤独，就如同丛林中的猛虎，它们不需要朋友，它们只会竭力守护自己的领地，孤独的狩猎直到……孤独的终老。

狠狠的摇了摇头，似乎要把这些负面情绪摇出来，钟义知道，其实自己还没有资格去考虑这些，让自己活下去，让基地发展下去才是现在最应该考虑的。

柔媚的女主播声音悄悄的传来，“报告长官，因为基地已经有俩名中尉，符合任务要求，现在开启指挥官晋升上尉军衔任务。”

晋升上尉军衔任务：

任务时间：120小时

开启条件：基地有俩名或以俩名以上中尉军官

任务目标：基地可使用资金达到三十万

任务成功奖励：指挥官晋升军衔为上尉，激活战争实验室建筑

任务失败惩罚：一年内禁止晋升军衔

任务倒计时现在开始。

“三十万？鸟，我们基地现在的可使用资金是多少？”

“报告长官，二十六万七千八百。”钟义看了一眼因为自己突然停下来，正莫名其妙的蒋连长，猛的一把拉住他的手，“回校场，快，找钱志豪要金砖去。”

……蒋云志差一点摔在运兵车里。这又是哪一出呀，咱不带这么玩的吧，好好的正说着正经事呢，怎么就突然想起金砖了。

当钱志豪两眼泪汪汪满脸不情愿，又在老大的淫威下不得不把两块金砖投进采炼厂时，钟义的耳边也传来了女主播也有点小兴奋的声音：“恭喜长官，完成军衔任务，军衔晋升为上尉，基地激活战争实验室建筑。”

“哈哈……”狂笑中，上尉同志一把抱起钱志豪，转起了圈圈！

“啊——啊——蒋大哥救命呀！老大，金砖已经还给你了，你就放过我吧，我不是基友……”

“靠……”钟义被这货气的够呛，对着被扔了一个屁墩，正受气小媳妇般抱坐在地上的钱志豪骂到，“不解风情的家伙，对了，你，晋升为少尉，任命……警卫班班长。”说完立马掉头跑向主建筑楼，赶紧回控制台，看看这个战争实验室是什么宝贝。

还在丈二和尚摸不到头脑，不知发生了什么的蒋云志黑脸上微微一笑，钱志豪连忙大喊：“蒋大哥，我是清白滴呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第15章准备战斗

建筑名称：战争实验室

建造资金：5000

电力需求：400

建造范围：1000*1000

建造时间：24小时

说明：科技是第一战斗力。唯一性建筑，是发展高科技建筑与技术兵种的前提，同时也是敌人的重点打击对象。

控制台传来了嘿嘿的奸笑声，如戏台上的关公温酒斩华雄后，虚空捋着自己光光的下巴，微翘着的小手指，显示出这厮内心中的暗自得意。

虽然晋升上尉并没有提升基地的召兵名额，但战争实验室的出现，足以抹平钟义心中的任何不满。这哪是什么实验室，这就是神奇的红孩、哪叱、金刚葫芦娃呀。尤其那句“是发展高科技建筑与技术兵种的前提”，意思就是可以征召工程师和科学家了；意思就是可以自行研发更先进的武器了；意思就是可以有矿石精炼厂和海空军兵种了。

“咱老百姓呀，今晚上真呀真高兴……鸟，咱基地的后勤能生产酒吗？”

“报告长官，后勤工厂没有酒类物品可产出。不过……”

“靠，真是扫兴，不过什么？”

“根据探测结果判断，这片大陆上应该有很多的酒庄存在。”

“能确定位置吗？”上尉同志今天突然酒兴大发。

“报告长官，不能，基地的探测半径依然是一百公里，在这个范围内，发现有大量葡萄园，酒庄应该在探测范围之外！”

“噢？鸟，增加基地控制范围的要求是什么？”

“指挥官晋升为校级军官，基地的探测半径可以扩展到一千公里。”

“靠……”钟义不禁翻了下白眼，这次晋升上尉都算得上是走了狗x运了，校级军衔，还不知道有什么条件呢！今天这酒指定是喝不成了，算了，反正实验室的建造时间在24小时，还早着呢，睡觉。

……

因为战争实验室的唯一性，钟义并没有它摆在山谷外面的荒漠中，以实验室建筑的梦幻造型，就算敌人不知道它的作用，也会优先攻击它。在自己没有强大的空军和防空能力前，大模大样的把它摆在外面，纯粹是脑残行为。好在基地山谷的后面就是马雷格斯夫山脉，虽然在丛山中找到平整的一平方公里并不容易，可这里是澳洲，这里的山如果移到咱国内，那就是一小山坡，大一点的土岭子都比这的山高。在全息地图上寻了一处两山之间的平地，点击实验室图标，确定建造。

带着对实验室完成后，基地可以突飞猛进发展的憧憬，纵然是连一点酒都不找，可钟义还是带着开心美美的睡了一大觉，这次也依然是被女主播的声音叫醒。

“报告长官，又有一伙人试图在黎明时分接近基地，钱志豪少尉已经带领警卫班乘侦察车出击。”

伸了个懒腰，又拍了拍了脸蛋，让自己变得更清醒些，“去控制台，鸟，给我接通侦察车。”基地的通讯系统完全由智能系统掌控。

“滋滋”的电流声过后，还没等坐稳椅子，控制台上就传来了钱志豪的声音：“老大，已经搞定了，三个骑马的，打死俩个，抓了一个当官的。嘿，今天咱们有马肉吃了。”

“少废话，把那两具尸体掩埋好，不要留下痕迹，然后速度把那活的送回来，我倒是想看看，到底是谁在打咱们的主意。”

“收到，老大，保证完成任务。”

“臭小子！”关闭了通讯器，钟义笑骂了一声，钱志豪在红警战士中是个异类，自从有一次跟他聊起学院时的一起事后，他就习惯称自己为“老大”，纵使被蒋云志骂了几次，他也是虚心接受，坚决不改。其实，钟义很享受这种感觉，它能让自己在这个陌生的世界，活得多一分真实感。

警卫班所乘的轮式装甲运兵车回来的很快，良好的适应性让它在西澳的这种荒漠地型如鱼得水，如果不是受限于基地油料的储备，还真想过要多造几辆，打造一个摩托化部队。

钱志豪还是很机灵的，并没有把俘虏带入基地山谷，而是直接是拉到了坦克训练的校场边。钟义赶到的时候，钱少尉正被气的大发雷霆，问下原因，指挥同志也被气乐了。被俘虏的那个是澳军的骑兵少校，发现俘虏他的警卫班战士也是军人后，立马闹了起来，喋喋不休的要求军衔对称才可以接受审问。这让钱少尉感觉受到了鄙视，就连钟义走近了，这货还在连比划带喊，“no、no，你们的指挥官也只是上尉，我要求得到绅士的待遇……”，钱志豪实在受不鸟这货的聒嗓，在后面一脚将他踹倒。

“靠，我们的指挥官就是上尉，咋？你个少校还想指挥我们不成？吗的，别说你一个少校，就算是少将你也是老子的俘虏，还反了你了！给老子规矩的，你能少吃点苦头。”

钟义见这货一边狼狈的从地上爬起来，一边还在嘀咕，“一群野蛮人，根本不知道什么是绅士风度。”实在是忍俊不禁，弯腰捡起他的土黄色宽边毛毡帽，掸了掸土，微笑着递给他，“绅士，能知道您的名字吗？”

“噢，上帝！”夸张的表情有，“这里终于出现了一位文明的绅士，您好上尉，韦恩?鲁尼，大英帝国澳大利亚联邦陆军第三骑兵师少校，您可以称呼我为鲁尼少校！”

“靠！还上脸了是吧？”钱志豪越听越来气，又抡起了巴掌。

“噢！上帝，你们真的是一群野蛮人吗？你们不能这样对待一位大英帝国的骑兵军官，噢~~！”

这次，没用钱少尉动手，钟义抬腿就是一脚，“尼玛，老子打的就是你大英帝国！老实交待，为什么来偷窥我们的基地？你可以不说，志豪，牵俩只军犬来！”

“好咧，让你得瑟，还大英帝国，让军犬来和你探讨下什么是绅士。”

“噢~不——你们不能这样对待战俘，你们这样做是违反了人道主义，违反了日内瓦公约。啊~臭狗，你离我远点……”

没有悬念，事实证明所谓的大英帝国绅士在军犬恶臭的口水之下，节操毫无底限，该说的不该说的，连他偷偷喜欢驻地附近农场主家的闺女的事都交待的一清二楚。

拿着士兵记下来的口供，钟义苦笑着轻声问到：“志豪，你闻到了吗？”

“什么？老大，闻什么？”

“战斗，战斗的气息。”钟义自语般的呢喃。

“是呀，三天后，那个第三骑兵师如果收不到他的回信，就会派人来强攻了。可是老大，我们不惧怕任何敌人，我们的坦克正好还没品尝过敌人的味道，让他们来吧，我们随时准备战斗。”

“是的，志豪，你说的对。我们是军人，中华军人，我们不惧怕任何敌人！大中华基地，从现在开始，准备战斗！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第16章科学家与工兵

通过对鲁尼的审问，钟义了解到，所谓的澳大利亚陆军第三骑兵师，其战术装备，不过是一支仍停留在一战时期的旧式部队。骑剑和短步枪，仍然是他们的主要装备，而且，来到艾尔斯巨岩地区执行搜查任务的，并不是他们的师主力，第三师的师部驻地是南部沿海的阿德莱德，来到这里的只是一个团。鲁尼是这个团的参谋长，因为之前团部派出的几支侦察小队都是神秘失踪，没有传回任何消息。团长赫巴尔上校发了脾气，派鲁尼亲自带人来侦察这片突然在荒漠中竖立起来的围墙，并约好，如果再没有消息，就全团出动。

骑兵团、没有重武器、只有步枪和骑士剑、师主力驻扎地距离这里有几百公里，归纳了一下这几条重要的信息，钟义的脸上似笑非笑，看起来有一点小狰狞。对面蒋连长的黑脸也稍稍颤动了一下，“长官，我们要击败这支部队吗？”

“不！”钟义现在的表情犹如江湖神棍一般，“中尉，不是要击败他们，我要的是……全歼！”

“全歼？”蒋云志相当的吃惊，以基地目前的装备，十几辆59式中型坦克面对没有重武器的骑兵，数量已经不是问题，难道指望着骑兵们的马刀、骑士剑能砍破坦克的装甲吗？可是要全歼？蒋云志怎么都想不到更好的办法，一个团的骑兵，就算是一千头猪也不能一下子全抓住吧，更何况是一千名骑士。

“对，全歼，一个敌人也不能放跑，让澳军的指挥部不知道这个团的消失，还会以为他们在荒漠中执行任务，这样，我们就可以为基地再赢来一段发展时间。”

“可是……”蒋云志还是很纳闷，长官哪来的信心？能保证在这种荒漠地型上全歼敌人，最主要的是我方连坦克驾驶员都算上也才一百人而己，平均每人抓十个俘虏？蒋连长挠破头皮也没想明白。

接下来的两天，钟义下达了一系列貌似有点古怪的作战命令：首先，将三辆防空轮式装甲车的高射机枪改装成平射机枪，并加装一挺轻机枪，然后载着警卫班离开了基地进行野外训练；其次，所有坦克已经装备的穿甲弹全部换成杀伤式榴弹，并停止训练，在基地山谷外面的建筑前摆成一字型，形成坦克阵地，并且每个坦克车组成员都要在这两天内，在坦克后方挖一个坡形掩体，在坦克倒车进入掩体后，炮塔可以射击，但前方平视却看不到车身为基准；第三，步兵排二、三班在基地围墙的门口修建阻击阵地。

难道长官要用这两个班的步兵去阻击敌人的骑兵大队吗？钟义下达完命令后，什么都没有解释就回到了基地主楼中。

战争实验室已经完工了，控制台前的钟义激动得心跳加快了许多。建筑界面，没有变化，只是实验室建造完毕，其他建筑物的图标都恢复了彩色可建造状态，但战争实验室的图标依然是灰色，标志着这是唯一性建筑。防御界面，多了一个55式37毫米高射机关炮图标，又是一款仿制于苏联的武器，没办法，国产的第一代武器，大多数的娘家都是苏联老大哥。高射炮号称是二战期间三大武器发明之一，但暂时用不到。没有细看，再次切换到人物界面，苏义的眼睛顿时亮了起来：

征召单位：科学家

征召资金：10000

征召时间：24小时

说明：战争实验室的必备人员，科学家的能力与人数，将决定武器自研的成果与速度。

啥也别说了，再说都是眼泪呀，告别仿苏制武器，就得靠这帮大人物了。一万的征召资金并没有吓住苏义，不贵，再贵也值，只是24小时的征召时间有些挠头，所以，指挥官同志并没有急着点击征召命令。再看看别的，旁边还多出一个彩色图标。

征召单位：工程师

征召资金：1000

征召时间：1小时

说明：他们没有太多的战斗技巧，他们是军中的专业人士。可强化种类：第一种，陆军工兵型；第二种，海军基地型；第三种，空军地勤型。

这个就很合理了，外面挖坦克坑正需要要工兵，召吧，先来一个排的，之后再研究科学家的事。因为战车工厂建成后，后勤界面的军卡、吉普车图标都已经被激活，不能让工兵们手搬肩坑补济物资呀，再缺油，也不能苦了工兵们。四辆军卡，两辆吉普，又是需要消耗两万资金，这些日子四辆矿车每天一万二的收入，真是哪也不到哪呀，赚钱难，花钱却如流水，如果没有抢来的那些金砖，恐怕现在也不用研究造什么了，就那点钱，造啥也不够，能满足后勤的需要就不错了。

现在就只能期盼矿石精炼厂的出现或者……找机会再干一票，什么也没有打劫来的快呀。

有了工兵的出现，无论是挖坦克掩体还是修大门口的阵地，都快了许多，质量也提升了许多，这更坚定了钟义心中让专业人士干专业活的想法，当然，具体来说就是要抓紧时间培养一支敢打劫能打劫的专业队伍，要做到劫不走空，逢劫必富。

又点击制造八辆采矿车，现在基地中一共有四个矿石采炼厂，每个采炼厂可以接受三辆采矿车运矿，太祖说的好：人间正道是沧桑。打劫毕竟是旁门左道，发家致富还是要走正路。在出现矿石精炼厂之前，也只能用增加采矿车的方法来提高资金收入了。

意外的惊喜是在后勤界面中，还发现了科技采油井图标，可惜，基地控制范围内没有油田，只能期待基地探测范围扩大之后了。但石油是近期必须要解决的问题了，光靠后勤库中的储备坐吃山空，等油料耗尽时，就惨了！哪里才能有大量的油料呢？难道要攻击西澳首府珀斯吗？

“报告长官，有敌人进攻基地，激活军衔晋升任务！”女主播的声音突然传来，沉思中的钟义被吓了一跳，然后就是狂喜，有敌人进攻并不意外，如果鲁尼没有说假话，想一想时间也差不多了，狂喜的是伴随着这次敌人的进攻，居然激活了军衔任务。少校，哈哈，老子也要两毛了。

晋升少校军衔任务：

任务时间：一个星期

开启条件：基地遇到敌人攻击且敌人的数量在基地部队的二倍以上

任务目标：击杀或俘虏敌人的数量在基地部队的二倍以上

任务成功奖励：指挥官晋升军衔为少校，基地可探测半径扩大到一千公里，基地征召士兵人数增加到营级，激活维修厂建筑。

任务失败惩罚：一年内禁止晋升军衔

任务倒计时现在开始。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第17章打兔子似的

敌人距基地还有一百公里，这是目前基地探测最大半径。以骑兵的行军速度，怎么也还要三个小时才能进入可攻击地域，钟义还停留在狂喜的状态，这晋级校官的奖励也太爽了，难道这就是传说中的大等级跃升或是二次转职吗？任务目标也是……嘿，怎么说呢？换成平时，这个目标相当难，歼敌自身数量的二倍以上，并不是每一支部队都可以轻松做到。但放在现在这种情况，以59式坦克为主的装甲连vs还停留在一战时期的骑兵团，嘿嘿，第二次海湾战争时，美军与伊拉克国民卫队的差距有现在的大吗？

对了，后世的美军不总是叫嚣着“零伤亡”战争吗？看哥们来给他们演示下什么真正的零伤亡。

侦察车里的钱志豪传回信息：有一只近千人的骑兵队在高速接近基地方向，警卫班已经按计划摆脱敌人。来了，钟义把通讯器切换到负责大门口阻击阵地的霍路：敌人将在两小时后出现，按计划行事。

然后……然后就没指挥官同志什么事了，经过上次的中弹惊魂，红警士兵们坚决反对指挥官亲临一线阵地，用蒋云志的话就是：长官您就在基地主楼等好消息就成了，您运筹帷幄，决战千里有我们呢！

“靠，这不是剥夺老子的参战权吗？”钟义抗议几次，但蒋云志以全体军官签名的方式让指挥官同志不得不就范。

一个排的工兵已经征召完毕，基地的可使用资金还余十万不到，这场战斗结束前，采矿车也都停留在了采炼场边暂停采矿。“照这么花钱，地主家也没多少余粮了。还是要节流开源呀！”钟义感叹了一下，还是点击了征召两名科学家，邓爷爷说过，科技是第一生产力吗！“佛主显灵，上帝保佑，也不知道这片土地归哪路神仙管，反正咱都拜了，保佑咱这俩个科学家是陆军装备专家，别给咱弄个动力学或海军舰艇方面的，那个也不错，但是现在咱用不上不是？”

感觉时间差不多了，钟义将全息屏的镜头转到基地大门口。以两个机枪碉堡为依托，霍路率领一排的战士们修建了一个半环型阵地，因为是对手是骑兵，所以他们的土壕挖的很宽，一米多高的掩体后边是两米多宽的深壕，让骑兵很难一跃而过，这也多亏了昨天支援上来的一个工兵班，这些兄弟不光背着步枪，还每个人都装备了一把小巧的工兵锹，挖土壕那叫一个快，把原计划一米多宽的土壕足足加宽了一倍。

除了两侧的机枪碉堡，阵地上还有两挺56式班用轻机枪，最中间还有一挺采用链式供弹的58式重机枪，霍路准备了十个枪管备用，子弹则是已经装链完毕盘成一堆的两千多发，基地现在制式的56式突击步枪与轻重机枪子弹通用，都是7。62毫米口径，这让后勤的供给压力小了许多。

再加上两门60毫米迫击跑和两支40毫米榴弹发射器，以阵地上的火力配置，霍路有信心在大门这儿，就让那个骑兵团留下一半来，但指挥官坚持要打一场零伤亡战斗，只是让自己坚持二十分钟后迅速乘运兵车后撤。用全装甲对付人家骑兵，霍路感叹下长官的战术猥琐，也为敌人的骑兵团遇到长官这样的对手深感悲哀，那个被俘的少校鲁尼怎么说来的？对，毫无绅士风度。

是的，钟义认为与战场上的敌人讲什么狗屁风度，是对手下士兵的不负责任，一千个敌人也比不上本方一个士兵的生命更重要，如果抛弃了所谓的绅士风度，就能赢得战争，就能减少部队的伤亡，那么，就让我更猥琐些吧！

“在长官的统率下，二战中我们南华解放军战无不胜。外界总是喜欢称近卫军司令蒋云志与在南洋痛斩马来虎山下奉文的全国林上将为南华陆军两大军神，可其实每一场大型战役的背后，都有着长官的泣血谋划。长官没有在世界军事史上获得相应的地位，我认为是不公平的，虽然他自己从不在意。”——引自《在大帝身边的日子》

战斗在1934年10月20日下午14时32分打响，澳军第三师骑兵团并没有再派出联络官，而是在距基地大门两千米的地方，直接发起了冲锋。在一战中，曾有一支澳军骑兵在英军军官的指挥下，以密集冲锋的方式，击溃了装备机枪和火炮的土耳其军队，那也是澳大利亚军队在整个一战中唯一的荣耀，因此，一战结束后，远离世界主流的澳洲骑兵一直是以那次战役为教材，传承骑兵战术。

可次，这一次他们的对手不是一群刚刚拿起武器的工人和农民，不是一群面对万马奔腾连枪都拿不稳的土耳其士兵。他们的对面，是号称陆地猛虎的中虎解放军，是有着艰苦的训练和坚定信仰的红警战士，在高举骑士剑的澳洲骑兵刚刚冲进八百米距离时，阵地上的重机枪便撕心裂肺般响了起来，碉堡中和阵地上的轻机枪也随后开火，56式班用机枪的“哒哒”声如四重奏般和谐，演奏的曲目是死神的召唤。被轻枪机击中人仰马翻还算是幸运的，最骇人的是被重机枪强大的撕扯力打的血肉横飞的倒霉蛋们，无论被击中的是马还是人，在这种密集冲锋的阵型中，倒地即意味着死亡，更多的骑兵不是亡于机枪子弹，而是惨死在同伴的铁蹄之下。

一百米，荒漠上的一百米红土被流成河的血水染得更红；一百米，让人绝望的冲锋路上的每一米就至少留下了两个骑兵战士。当迫击炮特有的“咚、咚”声响起时，骑兵们望眼欲穿的撤退命令终于下达了，这根本不叫撤退，这是与死神赛跑，身后的机枪子弹依然密集无比，迫击炮弹延长炮击，如重石落水，只是，溅起的是红色的血水。没上过战场的人，根本不会理解在这样的打击下，还能毫发无伤的跑了回来，该是有多么的幸运。

一直在通过全息地图紧盯着战场的钟义长叹一声，这样的场景让他想起了八里桥，想起了那位骁勇的蒙古王爷和蒙古骑兵们的悲壮。按下通话器，接通前线大门后边的步兵战车，让通讯兵把正在得瑟的霍路喊过来，刚听到霍路的声音，钟义就是一顿噼头大骂：“你个混蛋，老子让你把敌人引进基地，你第一拔就打这么猛，打跑了怎么办？”

……霍路大汗，光顾着爽了，火力全开，结果把长官交待下来的任务要求给忘了。“对不起，长官，太兴奋了，这跟打兔子似的。”

“靠……真把人家都吓跑了，我就唯你是问！”

“是，长官，坚决完成任务，不把他们打跑！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第18章猎杀袋鼠

澳军的第二次进攻远不如第一次排山倒海般冲锋的猛烈，赫巴尔并不是一位昏庸无能的指挥官，第一次进攻的重大伤亡完全是因为轻敌，根本没有人会想到，在西澳这不毛之地居然还有一支如此凶猛的队伍。以刚才那次进攻的火力密度，堪比大英帝国陆军精锐的机炮营。

在马克沁重机枪面世之后，就很快证明了重机枪是骑兵们的最大克星，而那群身穿奇怪服装的武装分子不只有一挺机枪，密集的火力必须有数挺机枪才有可能交织起来。赫马尔气的想骂娘，堪培拉军部的那帮官佬爷都是白痴吗？这哪是什么流窜匪徒、土著强盗？这分明是一群训练有素的职业军人，而且，澳大利亚的王牌部队驻悉尼的第一师有这么强的火力配备吗？还土著……土著们如果有这样的武器，现在澳大利亚的统治者就不会是白人。

就算攻下这个叛乱的据点，部队的伤亡也不会小，赫马尔想过撤退，让拥有重武器的步兵师来进攻，但毕业于英国著名的桑赫斯特皇家军事学院的赫马尔拥有男爵封号，就这样无功而返，而且还损失掺重，他会被其他贵族同僚们耻笑，这会成为他从军生涯的耻辱，成为他家族继承人一生的耻辱。骑兵团长赫马尔上校大喊着收拢起狼狈撤回来的骑兵，“我们是光荣的澳洲骑士，我们是大英帝国有着光荣传统的骑兵部队，我们的先辈曾在欧洲用骑剑砍杀无数的突厥人，那些突厥人同样有机枪，同样有火炮。难道先辈们能做到，而我们光荣的澳洲骑士就做不到了吗？”

赫马尔的嘶吼起到了一定作用，在红警战士火力射程之外，骑兵团终于再一次整队。上校调整了冲锋队形，为了分散对面的密集火力，这一次增加了两翼包抄，留在中间的一营挑选了骑术最佳的一群士兵，利用高超的骑术藏身于马腹快速冲锋，这是历史上曾经横扫欧亚的蒙古骑兵们发明的战术。同时，骑剑入鞘，马枪上樘，虽然上一次冲锋根本没有冲到马枪的有效射程内就撤退了，但赫马尔命令，提前开枪，数百人的射击就算是子弹没有目标四处乱飞，也能起到一定的压制作用，务必要一次冲进马枪的射程之内，上校有信心，只要能冲过四百米那条生死线，敌人就一定会在骑士们的冲锋气势之下，变得慌张，最终也会如一战中那些突厥人一样，在澳军的马蹄下如绵羊般任人宰割。

事实证明在后世与西点军校齐名，被称为四大军校之一的桑赫斯特皇家军事学院并非浪得虚名，军校的优秀毕业生赫马尔上校在第一次冲锋受阻后迅速改变战术，两翼包抄、中路突进的方法让基地阵地上的数挺机枪只好分头射击，没有交叉火力的机枪也只是比突击步枪打的更远更快一些，迫击炮也因为骑兵们的分散而效果大大降低，一发炮弹能带走一两名骑士就算不错了。没有密集火力的阻击，几百米的距离对于骑兵们来说，只是战马一次发力的结果，澳军迅速突击到了距半环型阵地五百米不到的跑离。而恰在这时，火力最猛的重机枪因为要更换枪管，中路一下子变成了一条冲锋的坦途，红警士兵们用突击步枪维持火力，全力阻击，但人数上的限制使其于事无补。

胜利在望，中路的澳军将马枪背于身后，又抽出并高举代表着骑士荣誉的骑剑，“冲呀！……杀死这些杂种……我要砍碎这些土狗……”诸如此类的喊声响彻战场。

阵地后面的霍路少尉组织士兵们撤退至大门内并登上步兵战车，看着疯狂冲锋的骑兵，诡异的笑了一下，“欲要让人亡，必先使人狂。不作死就不会死！”

两个班的士兵已经全部撤退，霍路最一个登上步兵战车，立刻下令，战车上的重机枪继续对骑兵们进行扫射，但澳军在伤亡几骑后，冲锋队形立刻向两侧一分，躲到了重机枪射击的视角之外，阵地后边的土壕也没能挡住骑兵们太久，遍地的马尸瞬间就填满了土壕，战车里的好多士兵们嘴角抽动了一下，“那是我们的马肉！”——基地后勤工厂出品的军粮过于单一，不是饼干就是罐头，新鲜的炖马肉对红警战士们的吸引力并不小。

跟在部队的后面，通过基地的大门，赫巴尔攥着折起来的马鞭，轻轻的敲打着另一支手掌，看着前面跑的并不算快的那俩辆怪模怪样的汽车，又忍不住狠狠地骂了俩句军部的白痴们，现在他彻底确定了敌人根本不是什么土著强盗，这些年杀了那么多土著了，啥时见过土著有开着汽车的？而且还是架着重机枪的怪汽车，这样的车辆，悉尼有吗？墨尔本有吗？

不过，胜利在望，基地里面那几根高高矗立的冒着黑烟的大烟囱隔着十几里地都能看的清清楚楚，但已经被愤怒和即将的大胜冲昏头脑的赫巴尔没有细想为什么这里会有工业标志的大烟囱，他现在只要砍下“那群杂种的头”，就这么两次冲锋，就死伤了他的三百多骑兵，就算打赢了这次战斗，他也会被上级调查，弄不好还会丢了团长的职务。

而现在的钟义并没有把完全的关注度放在战场上，在指挥官同志的眼中，那群澳洲蠢货在冲进基地大门的那一刻，就已经注定了他们被全歼的命运。

此刻钟义正在对着镜子欣赏自己肩上墨绿色的两毛一，不时两脚跟轻磕，再来一个标准的军礼。臭美绝不仅仅是女人的专利，就如同淘宝的消费额大多数是由男人来贡献一样，得意忘形的某少校指挥官正陷入无法自拔的自恋中，不时还要问上一句，“鸟，你看咱换上了这身校官军服，精神不？”

女主播已经被恶心了半天，再也无力吐槽，“报告长官，很精神。战场上还在激战，敌人的骑兵已经攻入基地大门……”

“好啦！你都说五遍了，联系钱志豪，命令他立刻执行打狗计划，封锁基地大门，不得放走一骑！”

我才说五遍，你问我精神不精神都问了十四遍了！这句报怨天堂鸟并没有说出来，智能系统越加的人性化让她知道说出来后果会很严重。接通了警卫班所乘的轮式步兵战车通讯频道，对面的钱志豪立刻兴奋的大吼大叫，“老大，我们已经按计划抵达作战地点，战车所载六挺机枪已经剑指基地大门，绝不会放走任何一只兔子。”

战斗的进程完全按照预想的在进行，只是大家对骑兵们的称呼千奇百怪，钟义命名战斗方案为打狗计划，寓意为关门打狗；霍路和钱志豪都称其为打兔子；而坦克中的蒋云志看着逐渐接近的作为诱敌的两辆步兵战车，则是抓起了坦克内部通讯器，“我是001，我是001，各车组注意，自由开火后，要特别注意炮弹不要轰塌围墙，谁干了谁就给我跟工兵一起去当泥瓦匠。现在我命令……猎杀袋鼠开始。”

而此时，并不知道自己已经快速出演了三个角色的赫巴尔也正举起马鞭大声呼喊：“光荣的骑士们，荣耀即吾命！”

“荣耀即吾命……”三军齐吼，战马再次奔腾起来。可是，并没有奔出多远，甚至连那些大烟囱下边是什么工厂都没有看清，就发现对面尘土漫天，而尘土的下面一辆辆墨绿色的挺着长长炮筒的怪物，犹如末世魔鬼般嘶吼着，巨大的发动机声如雷声滚滚，如死神咆哮！

骑兵们并不全是土包子，坦克在一战的索姆河战役就已经登场了，“那……那是坦克！”一个骑士在惊恐中大喊一声，声音中充满着绝望。

如果说重机枪是骑兵的克星，那么坦克就是生命的收割机。没有任何一支部队可以挡住坦克的集群冲锋，除了坦克对坦克，装甲对决！

在骑兵们绝望的目光和无助的呢喃中，15辆59式中型坦克炮塔上的两挺轻重机枪同时开火，密急而又猛烈的子弹将骑兵们的脚下迅速变成了人间炼狱，刚刚还“荣耀即吾命”的骑士们真的荣耀了，好多人根本就是吓傻了呆呆的坐在马上等着被射杀，不过，没傻的也没什么好办法，三十挺机枪齐射，让骑士们根本来不及调转马头，这一刻，死亡并非是最后的结局，就算是在落马的过程中，也会继续中弹，重机枪的可怕就在于它并不仅仅是击杀，而是依靠强大的冲击力将人体的中弹部位打断、打碎。

“人间炼狱！”钟义也给出了这四个字的评价，就切换了镜头，强忍着胃里的翻滚和喉间的腥恶气味，假装淡定的看着建筑界面上新出现的维修厂图标。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第19章从西澳开始

接下来的战斗变得没有任何悬念，溃逃变的不可阻止。而在机枪的扫射下侥幸逃命的骑兵们策马逃回基地大门时，迎接他们的是六挺机枪黑洞洞的枪口中喷射出来夺命火蛇，跑的快的送命也快，跑的慢的调转马头沿着围墙向两侧狂奔。钱志豪没有理他们，三辆把机枪平射的步兵战车紧紧的封锁住了唯一的逃生通道。

在防御界面所建造的围墙高有三米，厚半米，钢筋混凝土的结构让它们看起来无比的结实，但带给逃兵们的却是无比的绝望，就算丢弃战马，他们也翻不过去如此高的围墙，当霍路指挥一排所乘的两辆轮式战车在四处搜寻逃兵时，竟然在东北墙角看到了红警战士们所无法理解的一幕：一百多人的澳军，他们自觉的将战马归拢在一起，将马枪支靠在一起，然后所有人都将宽边毛毡帽拿在手中，当步兵战车出现在视线中时，兴奋的挥舞起手中的毛毡帽，热闹的场面看的红警战士们目瞪口呆，霍路用的掐了一下旁边的战士，换来一声惨叫，“尼玛，这到底是来进攻我们基地的，还是来欢迎解放军的老百姓呀？”

基地的大门处，赫巴尔上校在坦克炮塔“咯吱吱”的转动声中，明智的把白衬衫脱了下来，然后用马枪挑着举了起来，这个举动赢得了所有围在他身边的骑兵们的欢呼。只要不用再面对那恶魔般的绿色杀人机器，就算是投降，就算是做战俘，只要还活着，就值得庆幸！

这也是东、西方人在世界观方面最大的不同，在澳大利亚人，准确的说是所有西方人的心目中，认输并不是什么丢人的事，反而显得很绅士。身陷绝境仍搏命拼杀，并不值得提偿，他们讲究的是在尽力之后，体面的投降，甚至在投降后仍可以回到军中再次任职。二战中，号称陆军无敌的德**队也有在北非整个军团投降的事发生，就算是党卫军，也曾在顿河被哥萨克龙骑兵包围后，整团投降。美军温莱特中将和英军帕西瓦尔中将更是曾接受麦克?阿瑟的邀请，参加在密苏里号战列舰上举行的日本投降仪式，而这二位，都是战俘。

钱志豪对他们的这种软骨头行为深为不耻，同时也对蒋云志连长下达的让警卫班负责看守战俘的命令深为不满，“尼玛，让咱们十个人看管几百人，还有几百匹马。”倒是澳军俘虏们相当配合，军衔较高的军官主动站出来帮助维持秩序，警卫班的战士们都不用下车，坐里步兵车里盯紧了就成。

钟义破例在主楼的一楼大厅招待了骑兵团长赫巴尔上校。当然招待用品都来自于骑兵团的辎重马车，基地里不缺枪不缺炮，就是日常生活用品极度缺乏，后勤工厂不产出这些，譬如这瓶摆在桌上的红酒，虽然钟义一再相让，但战俘的身份让赫巴尔有些坐立不安，虽然面前这位年轻的敌对指挥官相当的绅士，但男爵的目光大多时都集中在了大厅墙壁上那面全息大地图。虽然战败，但必须承认上校还是有着优秀的军事素养，他一眼看出那地图是西澳的全景图，范围甚至包括中澳和大自流盆地的一部分，而且山川河流城市农场清晰可见，这……太可怕了。

“男爵，请放松些，我们都是绅士，虽然您和您的部队战败了，但是我必须要说，此败，非战之过！您和您的骑士们都非常的英勇，你们的失败在于落后的澳洲政府，你们的装备和我们有着相当的代差。”钟义举起了红酒杯，示意一下，一干而尽。这一会功会，他自己已经喝进去半瓶了。

“谢谢您的话，指挥官阁下，您的看法让我们得以保存军人的荣誉。我以家族的名誉起誓：我会认真配合指挥官阁下的一切要求，同时请求您可以为我的士兵们提供必要的生活保障，他们是军人，他们来进攻您只是听从上级的命令，他们可以战死，但他们不可以受到羞辱。”

蒋云志听着相当的来气，这帮子白人都是这个熊样，打败了还跟打胜了一样要求这个那个！

钟义摆了摆了头，制止了已经要骂出口的蒋连长。“好的，男爵，只要你能配合蒋连长接下来的询问，我保证您和您的士兵都会得到应得的待遇。”

再次喝光了杯里的红酒，顺手还拿起了酒瓶，钟义站了起来，用英语说到：“蒋中尉，呃不，你现在已经是蒋上尉了，请善待赫巴尔爵士，他已经用家族的名誉发誓配合你的任何询问。”随即又使了个眼色，看到蒋云志心领地的眼神，才晃晃着回到了二楼。打了个酒嗝，坐到控制台前，“鸟，呃……怎么才能提高军营的征召速度？”

“报告……长官，有两个办法，第一个是建造分基地，目前我们无法实现，第二个是继续在主基地内建造军营，虽然多个军营不能同时征召人员，但可以加快军营的征召速度。”女主播也有点不适应喝得渐高的指挥官。

“好，你来控制，建造五个军营，把它们全部放到山谷外，全力提高征召解放军战士的速度。同时，把所有采矿车全部放出去，给我挖空艾尔斯岩。”

钟义没有醉，反而是相当的清醒，据赫巴尔所说，澳大利亚政府对于超级矿坑井的抢劫事件，目前还是把目光投向了土著人，加之西澳州在去年刚刚公投欲脱离澳大利亚联邦谋求自治，所以这次并没有派出部队。而他们这个骑兵团是来查看艾尔斯岩被破坏的情况并顺路同化土著，当然，这个同化是“友好”的武力同化。

澳大利亚政府还没有注意到自己，这是个好消息。但同时，钟义也注意到了西澳大利州曾在去年申请自治的消息，也就是说，不光是土著，就连西澳州的白人也不满意堪培拉政府了，这意味着什么？钟义觉得这是一个机会，一个自己迅速在澳洲站住脚的机会，西澳州二百多万平公里，跟整个西欧差不多了，可是这里大部分的是沙漠荒原不毛之地，整个西澳的人口绝大部分都集中在首府珀斯，再加上一些类似卡尔古利这样数万人的小城市。占领西欧钟义暂时不敢想，占领西澳……有一个59式坦克装甲团差不多了吧？要考虑的就是如何让白人接受自己的统治。红警战士虽然战力非凡，但手上的这瓶红酒就能反应出基地的缺陷——没有民用设施。所以钟义才难得的绅士一把，客气的对待手下败将赫巴尔，因为这家伙是个男爵，其家族正是西澳地区有一定影响力的斯马尔贡家族，酒庄、矿场是这个家族的主要产业。

轻轻的摇晃着手中的红酒，不是那种捏着杯脚优雅的转动，而是手掌紧握无意识的摇晃，钟义不知道手掌的温度会让红酒的味道发生变化，但他知道，掌控西澳甚至是掌控整个澳洲的机会……来了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第20章选择

打铁还需自身硬，千言万语、万语千言汇成一句话：实力才是王道。

这已经是钟义今晚喝掉的第三瓶红酒了，天堂鸟几次相劝让他去三楼休息，都没起作用。

“嘿，鸟，可惜你只是个智能系统，如果真的是女主播劝我去睡觉，还差不多……鸟，你听我说，譬如乱世，人贱如狗。你看到了今天我们对那些骑兵的屠杀了吧？我告诉你，没多久了，还有……还有两年多，小鬼子就会如今天一样，屠杀我们中华人了。南京大屠杀，杀了一个星期，你……知道吗？三十万，整整三十多万的父老乡亲被人家小鬼子当猪一样屠杀，我日他小鬼子姥姥个卷……”钟义的确是醉了，也许是被今天血腥的场面刺激了，机枪疯狂扫射屠杀时的情景，不是每个人都可以轻松面对，哪怕是你不在现场。

“长官，你喝醉了，还是早点休息吧！”

“狗……屁，我没醉！鸟，你知道我为什么这么着急要占领澳洲吗？我告诉你，咱中华才是世界的中央，小鬼子是个狗屁？一群咱中华的奴才罢了，恶奴欺……主，我告诉你，鸟，不……行！有我……钟义在，就不……行！呼……，呼……”钟义似在发泄，又似在下决心，直到声音越来越轻——他坐在控制台前睡着了！

二楼就这样静了下来，天堂鸟没有再打扰指挥官，她在认真履行着自己的职责，部队扩编，军营在不停的征召战士，建筑界面的军营图标色也变灰色开始倒计时，完毕后变回彩色再变灰色……，十二辆武装采矿车在无人值守状态下自动挖凿着红色的艾尔斯岩，又运回采炼厂。钟义累了，但基地依然在有条不紊运行着。

副楼灯火通明，蒋云志在连夜审问赫巴尔以及其他的几名骑兵团军官；霍路在小广场上迎接着每隔一小时就会从军营走出来的战友，而钱志豪则是与其他的装甲兵们睡在了坦克和步兵战车旁边，基地里多出了几百人俘虏，虽然他们表现的很合作，但每个红警战士都不敢掉以轻心，实在是基地的红警士兵太少了。

这一夜，很平凡，如每一个平常的夜晚一样静静的流逝；这一夜，不平凡，它在静静的流逝中改变了世界的进程。

……

清晨醒过来，就觉得特别的不舒服，尤其是脖子，扭不过来，落枕了！就这样歪着脖子，钟义再次会见了赫巴尔爵士，俩人聊了很久，没人知道他们聊了什么，但谈话结束走出主楼时，很多人都看到了两人勾肩搭背的，相谈甚欢。

很久以后，天堂鸟的一次失言暴料了这次谈话的结果：要么在我的支持下，斯马尔贡家族成为澳洲最富有、最有权势的白人家族；要么，你可以安排一个士兵为你去送阵亡书了。

当然，钟义的解释是天堂鸟毕竟只是个智能系统，理解有误，他当时的原话是：世界民族大团结，澳洲应该是一个多元化的国家。他与爵士在友好、真诚的气氛下商定了大中华基地与斯马尔贡家族的多项合作协议。

对此，时任南华帝国财政部长的赫巴尔伯爵表示赞同。

五个军营相继落成，军营征召人物的时间缩短为正常cd的四分之一，十五分钟就可以征召一位解放军或工兵，军队的扩编终于加快了许多，十二辆采矿车无节制的挖凿让艾尔岩以肉眼可以见的速度瘦身了。

钟义如今中尉以上军官开了个会，确定下一步的目标——全歼骑兵团战斗结束后，蒋云志已经被受上尉衔，升任新组建的装甲营副营长，营长是在军营征召出来少校全国林，带有统帅特殊能力，虽不似蒋云志一样可成长，但也足够稀少。其余有功人员也依次晋级，霍路与另两位装甲排长都晋升了中尉，只有钱志豪同志原地踏步，钟义给出的理由是：一个警卫班长有少尉军衔就已经很不错了，难道弄一个中尉来当班长吗？（钱志豪瀑布泪中。）

同志们一致同意了钟义在会上提出的建议，基地不能在安于此地，艾尔斯岩终会被挖光，为了获取更多的资源，部队必须主动出击，占领更富有、资源更多的地区。在征求了特批列席会议的赫巴尔爵士的意见后，会议形成以下决议：

一、全力加快装甲营坦克及其他辅助辆的列装。

二、加强后勤部队建设。

三、第一个占领目标就是卡尔古利城。

说是会议，其实就是钟义一个人在说，其他人在记，倒是在会前刚刚宣布加入基地的赫巴尔爵士将卡尔古利地区的情况做了很详细的介绍。卡尔古利又称卡尔古利-博尔德地区，因金矿而起，在上个世纪末的淘金大潮中，地区的人口数曾一度高达二十万之众。这句话让钟义轻轻的撇了撇嘴，“二十万之众？放咱中华，那就是个笑话。”不过笑归笑，这是在澳洲，赫巴尔的话没有错。

在淘金潮过后，整个地区的金矿被各大势力刮分而尽，好多人也就离开了。现在的卡尔古利有一万多人口，但因为刚刚经过一场种族骚乱，所以城内还驻扎着澳大利亚陆军第六师第十七旅，这些情况在突袭超级矿坑井时，钟义已经有所了解，不过赫巴尔说他与十七旅旅长汉斯在桑赫斯特皇家军事学院是旧识，而且私交相当不错，汉斯家境贫寒，赫巴尔没少接济他。这个突然而至的消息，让微眯着眼的钟义左眼皮猛的跳了一下。

看到钟义突然坐直了身子，对这个消息十分感兴趣的样子，赫巴尔苦笑一下，“汉斯是个真正的军人，他不会因为我的私交而影响他的立场，而且……汉斯家里只有一个小农场，他……没有家族的牵绊。”

钟义似笑非笑的咧了下嘴角，“赫巴尔爵士，作为一名军人，在战场上敌我相见之际却以私人交情相挟，那是不恰当的……毫无绅士风度的行为。但我想，当汉斯旅长的十七旅陷入绝境时，你可以再拉他一把。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第21章白人骑兵营

没有再理会赫巴尔吃惊的表情，钟义坐正了身子，“全营长，部队列装情况怎么样了？”

“报告长官。”全国林标直的站了起来，“按照长官的要求，装甲营每个连配备十辆59式坦克，六辆步兵战车和四辆物资运输车，目前轮式战车和运输车已全部到位，坦克的数量还缺6辆，而且……”

“而且什么？”钟义有些不满。

“鸟参谋说，基地资金不足，剩余坦克的建造要推迟。”红警战士们都称天堂鸟为鸟参谋。

“乱弹琴，其他的可以推迟，坦克建造怎么能推迟呢？大家先散会，坦克的事我来处理。”

……

“资金怎么会不足呢，这些天，十二辆采矿车倾巢出动，四个炼矿场的大烟囱也都不停的冒着黑烟，每天的资金收入就有三万六……才三万六呀，一下子建造这么多坦克，也的确是不充足。”当钟义气哄哄的回到指挥台前，看到全息屏上方可使用资金后面6600的数字后，也冷静了下来，部队建设就是无底洞呀，这才是一个装甲营，以后一个师甚至一个军的时候呢？还有海、空军呢，那才是更大的真正的无底洞。

苦思无解，钟义现在真的很佩服那些伟人。太祖当初算得上是白手起家了，就说现在这个年月，正在长征的红军有什么呀？好多红军战士恐怕连坦克都没见过，可在后世，还不是推翻了三座大山，建立了红色政权？他老人家说过：一切反动派都是纸老虎。嗯，所有的澳军的都是纸老虎，困难是暂时的，至少咱还有基地！

暂停了除坦克外所有的在建工程和征召任务，三天后，装甲营终于列装完毕，大校场上，各连轮流训练。在上一次歼灭骑兵团的战斗中，各车组的车长和机枪手都过足了瘾，炮手就没什么机会试试身手。这一次，在训练中，钟义明确指示，实弹训练，让每一个炮手都亲自打上几炮，不用心疼炮弹。

不是不心疼呀，一发炮弹还好几十资金呢，但接下来面对的敌人更加强大，坦克不可能光用机枪就可以解决问题，该到59式的一百毫米主炮发威的时候了。

随着基地中红警战士与工兵们人数的逐渐增多，警卫班对几个俘虏们的看守也渐渐宽松了起来，尤其是在赫巴尔与指挥官同志达成了某些合作意向后，很多澳军甚至主动要求加入红警部队，这当然是不可能的，但钟义也不想打消了白人士兵们的积极性，毕竟这些想加入的人大多数都是赫巴尔的亲信，甚至大部分根本就是赫巴尔的家族派来供家族继承人培养助手的，他们都与斯莫尔贡家族有着千丝万缕的关系。为了表示自己合作的诚意，钟义批准了在俘虏中选拔士兵组建骑兵营，当然，选拔的标准只有一个，由士兵们自己选择是否愿意脱离澳军，加入大中华基地。同时，钟义还抛出一个让士兵们难以拒绝的大馅饼：在白人骑兵营经过忠诚考验后，可以同红警士兵一样，成为真正的钢铁骑士——装甲兵。

这也是赫巴尔的要求，他知道白人暂时还不可能得到钟义的信任，所以很上路的主动提出有由红警士兵们出任骑兵营的中高级军官，并负责骑兵营的训练。这让钟义想起了国内抗战时期的伪军……呸呸呸，甩甩头赶紧把这个念头赶出脑海，这些白人士兵在钟义的计划中是有大用处的，怎么能与那帮丢老祖宗脸的汉奸相比，呵呵，不知道这个骑兵营的士兵们以后会被其他白人如何称呼，白奸？还是澳奸？

安排警卫班加入骑兵营，除了营长必须是赫巴尔之外，三个连长和多数的排长都由警卫班战士来担任，钱志豪被任命为骑兵营上尉副营长。这个命令招致了钱志豪极大的抗议，“老大，你不能这样呀！我宁可再继续当少尉班长……”

“服从命令，再啰嗦我让你去当工兵班长。”

内牛满面的钱志豪无奈屈服在了老大的淫威之下，而后的日子里，心中装满郁闷的钱副营长将满腔的激愤都发泄在了训练之中，白人骑兵们被其操练的********当然也极大的搞了这些战士们的战术素质和意志品质。在未来的战争中，这支部队在全面取缔骑兵转为装甲兵后，立功无数，成了白人中的一支拳头部队，为钱志豪挣了很多面子。

几天后，蒋云志终于等回来了秘密出击的侦察步兵车。因为马格雷斯夫山脉的阻隔，装甲部队无法利用上一次突袭超级矿坑井的路线来进军卡尔古利，所以在占领金矿区的决议下达后，一俩轮式侦察步兵车就秘密离开了基地，绕过马格雷斯夫山脉，寻找适合坦克突进的道路。

侦察车的回归，意味着出兵的时间临近了，这是基地的装甲力量真正意义上的首次出兵，无论是对于基地的发展还是部队的荣誉来说，此战不容有失！

钟义与装甲营正副营长全国林、蒋云志以及骑兵营赫马尔、钱志豪四位部队主官在主楼大厅的全息地图上数次推演战斗进程，对包括珀斯派出援兵在内的各种可能都进行了充分的考虑。一个月内从初到基地时的中士班长升任上尉装甲副营长的蒋云志，标志性的扑克脸上略显疲惫，“长官，此战的关键在于三连是否能在西南方向堵住17旅的退路，而在战斗打响后，如果澳军发现不敌我们的坦克，17旅的主力及时组织撤退，再加珀斯可能的援军，三连将腹背受敌。”

“是的，长官，我赞同蒋营副的想法，与其让三连腹背受敌，坦克原地当炮台，不如集中所有的坦克，全力突击。反正澳军并不是一只机械化部队，他们跑不过我们的坦克。”全国林少校是一个英俊的小伙，有着一张标准的男神脸。

古德里安的装甲集群突击战术？钟义有点觉得好笑，咱的坦克数量实在是太寒酸了，连营部的指挥坦克都算上才32辆。不过能够想出这种战术，全国林倒是个人才，古德里安现在恐怕还是德军中的小人物呢。不过钟义对这个全氏版的集群突击战术并不认同，不是战术不好，而是现在双方战斗的规模都很有限，把几十万人冲散意味着赢得了战役，把几千人冲散那叫纵虎归山。可是蒋云志提出来的也有道理，十辆坦克和六辆装甲运兵车组成的阻击防线在腹背受敌的情况能有多大作用？

权衡间，钟义突然看到赫巴尔像是有话要说，又欲语还休，“爵士，你有什么要说的吗？”

似乎是钟义的发问帮其坚定了决心，赫巴尔猛的站了起来。

“指挥官，我有办法可以延迟17旅的撤退。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第22章装甲营前进

南半球的太阳在天空的北面，但依然是在东方缓缓升起。

迎着火红绚目的朝阳，钟义笔直地站在一辆敞蓬绿色吉普车中，无声的目送着一辆又一辆出征的坦克离开基地的大门，右手的军礼一直没有放下。

骑兵营在天还蒙蒙亮时就离开了基地率先出发，他们的作战目标是封锁卡尔古利城除珀斯方向外的所有路口，掐断澳军17旅可能逃跑的路线。

这样的一次长距离征战，在广阔的澳大利亚不可避免。澳洲绝大部分的人口都集中在悉尼、墨尔本、布里斯班等包括西澳首府珀斯这样的沿海城市，在内陆地区，除了大自流盆地的还有一些农牧人口外，其他几乎都是无人之地。

直到最后一辆同样是墨绿色涂装的补济军卡也离开了基地大门，钟义才活动了下已经有些僵直的身体。看来以后不能这么装了，指挥官以军礼送行的方式的确对鼓舞士气有很大帮助，但幸好现在部队规模还小，如果等到建成大装甲集团军时，再这么玩，估计自己就得先壮烈了。对于骑兵营的随队出征，红警军官们内部有很多不同意见，当然多数是担心。但钟义选择了相信坦克的威慑力，相信警卫班战士们的掌控力，当然更相信的是与基地合作可以为斯莫尔贡家族带去的巨大利益。资本的积累过程就是掠夺的过程，其中充斥着出卖与交易，尤其是20世纪前殖民者们的财富，就是用殖民地人民的鲜血与汗水堆积而成。对于斯莫尔贡这样的财团式家族，不要提什么民族和肤色，那都是可以交易的筹码，唯一能打动他们的就只有俩个字：利益。

扶植数个白人家族，由他们自己去打破白人之间的平衡，再加上红警基地强大军力的震慑，这就是钟义所谋划的占领澳洲之路。说的更直白一些，就是坦克与财团，两条腿支撑起对澳洲的统治。

侦察车所选定绕过马雷格斯夫山脉的道路其实就是在艾尔斯岩地区向南直行，沿着山脉外围突进到距黄金英里三十公里的地区，建立后勤基地，集结坦克与步兵车，穿过矿区直接进攻卡尔古利城郊澳军17旅驻地。

之所以将后勤基地选择在此，是因为钟义终于弄明白了天堂鸟所说的红警基地控制范围与可探测范围并不是一码子事，每个红警基地车的控制范围就是那以一百公里为半径的大圆圈，在这个控制范围内，全息屏上显示的图像可以精确到米，是真正意义上的可控范围，而那个一千公里半径的探测范围就比较水了，就是可以绘制成比较精确的全息地图，并能探测到范围内可供采炼的矿藏分布等。后勤基地的设置就源于这个原因，在马雷格斯夫山脉的另一侧，钟义坐在指挥控制台前就完全可以监控，同时，基地的通讯系统也可以直接连通到任何一辆作战车辆上。而黄金矿区就正好超过了一百公里的控制范围，钟义无法在全息屏上看到战斗的场面，这让指挥官同志很是遗憾。

与前线后勤基地的最后一次通讯是在第二天的凌晨，钟义在二楼的指挥台前接到全国林少校的报告，“指挥官，负责阻击的骑兵营各部已经全部到位，按照计划，我部将在半小时后发动攻击。”

“还没有赫巴尔的消息？”

“是的，指挥官，昨晚赫巴尔进入17旅驻地后，一直没有消息传回。”

“靠，这狗屁贵族办事就是不靠谱，不会是被人家扣住了吧？”

……全国林没有吱声，他倒是不认为被人家扣住了，没准是主动留在那里了，对于这些白人贵族，他没有任何好感。

“好了，国林，按计划进攻，注意在敌军驻地搜索赫巴尔，尽量保住他的性命。”

“是，指挥官。”指挥坦克里，全国林少校迅速将通讯器切换到到指挥频道，“各车组注意，我是01号指挥车，各车组注意，装甲营，准备进攻。”

三十二辆59式坦克排成了两列纵队在隆隆声中高速前进，两翼的步兵战车机枪对外，随时准备射杀一切意图靠近坦克的生物。一个小时后，装甲营进入了黄金矿区，不似荒漠地带可以随意变换队形，因为道路的限制，坦克变为了单纵队依次通过，好多的矿场门口都聚集了一大堆矿工，好奇的看着这会动的奇怪的大铁疙瘩。或许是上次突袭超级矿坑井时红警战士们的07式荒漠迷彩服早已曝光，当看到半个身子露出炮塔的车长们也是身穿着那种花花绿绿的奇怪衣服，围观矿工们中间一阵阵的骚动，有些手里拿着武器的，连忙躲到人群后，偷偷的将武器藏了起来，生怕被大铁疙瘩上的“强盗”们发现。

打头阵的02号指挥坦克上的蒋云志发现围观的矿工越来越多，不仅仅是白人，连土著人都出现了许多，眉头皱了皱，拿起了通讯器，“我是02号，各步兵战车注意警戒，所有坦克以最高速通过矿区。”

矿区里肯定有接通市区的电话，迟则生变，不能给17旅太多的准备时间。但让人感到诧异的是，装甲营一直突进到距军营10公里时，17旅还是没有一点反应，这很不正常，要知道59式坦克的一百毫米线膛炮最大仰角的射击距离都不止10公里了。一个部队的营地都已经进入了人家炮火的射程之内，还没有任何反应，蒋云志的眉头皱的更紧了，拿起了通讯器，“营长，你怎么看？”

“云志，此事必有蹊跷。”

“……，难道赫巴尔……营长，要不要我先试探进攻？”

“不，云志，长官说过，澳军还只是一支停留在一战时期的旧式军队，你觉得就算他们事先到了消息，他们能拿得出来什么可以对付59式的武器吗？用那些老掉牙的爷爷级火炮吗？命令各车组，注意移动，注意敌人军营中是否有反坦克壕，步兵战车负责掩护侧翼，清剿敌人步兵。装甲营，前进！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第23章还可以是朋友

17旅的临时驻地看起来更像一个标准的澳洲牧场，话说澳洲人也的确最擅长建设这种木栅栏围墙。军营的门口设置了可移动式拦截障碍，一个班的士兵在此守卫。在澳洲不可能有人私闯正规军的军营，土著人？那只是一群会说话的猴子，而且，他们中间也从没有诞生过拉登式的人才，这个世界也还不是汽车炸弹、人体炸弹到处爆炸的后世。否则，军营门口守卫班的班长一定不会这样惬意的在岗亭中补着回笼觉。

当然如果他能预知马上要发生的事，他也一定会再好好看看蓝的天，红的土，绿的叶。59式中型坦克伴随着大地的震颤出现在了澳军哨兵们的眼中。

“噢~上帝，那是什么？”

“火炮！敌袭！那些会移动的火炮是来戟我们的！噢，上帝，快，叫醒班长，向上级汇报……”

回答他的是对面坦克炮的怒吼声，一发杀伤性榴弹让那些障碍化成了木屑，同时飞上天的还有那个还在传出阵阵鼾声的岗亭。没有停留，坦克继续进行，作为先锋的111号坦克的车长，也是一连连长的霍路拍了一下炮手的肩膀，“小子，好样的，不用理那些小杂碎，给我继续瞄准那些营房，轰他娘的。”

澳军的反应出乎意料的迟缓，军营中更没有装甲兵们所担心的反坦克壕，大多的17旅士兵正集中在各个食堂吃早饭，牛奶、面包加鸡蛋，澳军的伙食让红警士兵们很是眼馋，可是再掺杂进几个大号榴弹，餐桌上就不么和谐了。直接被命中尸骨无存的澳军士兵算是幸运的，因为他们不用面对坦克链轨咯吱吱压过来的恐惧，临时修建的营房大多是木制，即使是水泥薄墙也挡不住三十几吨的59式。111号坦克驾驶员廖力生一边像推土机一样轻轻推倒坦克前面的障碍，一边嘻笑着，“连长，听说澳洲人足球踢的不错，你说咱们这算不算冲撞犯规呀？”

“狗p犯规，咱们这是合理冲撞。”

“哈哈……”坦克内响起一阵笑声，虽然在军营里三十几辆坦克的轰鸣声中，这笑声微不可闻，但这却代表了大多数红警战士们的心态，这仗打的太轻松了。

遇人则机枪扫射，遇墙则火炮轰倒，轮式战车跟在后面查漏补缺，倒是跟在最后面的步兵们意见很大，尽吃烟灰了，一个活着的敌人看不到，还能不能一起快乐的玩耍了？

没有人带着武器去食堂滴，大多数澳军根本就是空手而逃，前面营房的倒霉鬼们没有准备，后边的听到炮声后顾不上嘴里还吞着鸡蛋呢就向外跑，逃跑的队伍也越聚越多，像羊群遇狼一样玩命狂奔，有几个军官倒是拔出了手枪，拼命阻止溃散的队伍，但无济于事，那可怕的大铁疙瘩就算不****不打枪，光是辗压就压死多少人了？看到被坦克压过后的惨状，还不跑？不跑的是傻子，军官们见控制不住，干脆也直接加入逃跑的队伍。所谓兵败如山倒，差不多就是这样子吧，这个时候，谁敢挡住败兵逃跑的道路，谁就是他们的敌人，至于身后的坦克，他们不是敌人，他们是魔鬼的化身。很多澳军一边狂跑还一边在猛在胸前划着十字，“噢，上帝，难道您已经不在庇佑澳大利亚了吗？难道澳洲已经是魔鬼的天堂了吗？”

败兵们终于看到了希望，在军营的另一侧，旅部直属的炮兵们已经构建了一道临时阵地，而他们的旅长汉斯准将和另一位上校军官正在炮兵阵地的后面收拢已经跑疯了的士兵。好几名军官在组织着让士兵们加入临时组成的团队。但这一拔溃兵太多了，本就是勿忙构建的临时阵上顿时一片慌乱。汉斯掏出了佩枪对天鸣放，才震住场面，又命令警卫将散兵游勇们拉离炮兵射击视线，已经没时间理这些连武器都没有的蠢货，敌人墨绿色的已经清晰可见。

汉斯怎么都想不明白，在西澳这片不毛之地上，怎么就突然冒出这样一支强大的装甲部队？但他清楚，整个17旅可以抵抗装甲的，也只有这些3。7英寸山炮了，虽然他们生产于1915年，已经有着近二十年的高龄了。

“报告旅长，火炮射击诸元已经调试完毕，请指示。”

汉斯看了一眼自己的炮兵营长，还调个p的诸元呀，人家都快到眼前了，“将火炮调至平射角度，瞄准对方坦克，给我轰！”

客观的说，能够比贵族身份的赫巴尔还要早一步升上准将的汉斯相当不凡，在桑赫斯特皇家陆军学院时期就曾被誉为“羊背上的希望之星”，毕业时还曾被力邀留在英国陆军。但现在的情况下，没有反坦克装备的澳军，除了火炮平射也什么其他的好办法，后世抗战时中华军队用捆绑的手榴弹去砸敌人坦克的战术，在这里根本不好用，还没等靠近坦克呢，就被跟在坦克后面的步兵战车连人带**打成一团火球。

十几门平射的3。7英寸山炮相继打出炮弹，有三发击中了高速突进的59式坦克，澳军阵地上一片欢呼，欢呼只持续了几秒中，三辆中弹坦克其中的两辆只是稍稍顿了一下，就继续前进，并射出复仇的怒火，停下的那一辆是因为驾驶员被震晕了过去，这种在一战中曾大放异彩的火炮根本无法对59式的正面装甲造成损伤。

看到已经变成一片火海的炮片阵地，汉斯握紧了双拳，却又无可奈何，“老朋友，对不起了，没想到你来看望我，却害你陪我……”

赫巴尔老脸一红，“汉斯，别灰心，你还有那么多的士兵，组织一道阵地，还可以挡一阵子的。“

“没用了，男爵。”准将的脸上尽是苦笑，“我们的武器无法对敌人的坦克造成伤害，继续战斗只会让士兵流更多的血。而且，我不能离开我的军队，男爵，你是贵族，不能当俘虏，你可以乘我的汽车，去碰一下运气。我估计没有用，这样的一支军队，他们的指挥官不可能不提前封锁道路，只恨我们昨晚喝醉了，否则……”

男爵的脸色更红了，尼玛，跑啥呀，封锁道路的全是我的骑兵。哎，只是有些对不住老朋友，汉斯是一位真正的军人，希望在他知道真相后，我们还可以是朋友。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第24章俘虏也要喝奶

战斗变成了追击战，坦克与装甲车如狼似虎，澳军17旅是大自流盆地里的澳洲绵羊。这个比喻很贴切，澳洲大陆没有虎狼等猛兽，澳军也根本没有装甲部队，澳大利亚人大多数坚信，只要有大英帝国的庇护，就没有国家敢打他们的主义，所以他们只热衷于养更多的羊。对于欧洲大陆已经逐渐进入白热化的军备竞赛，视若不见，用堪培拉国会议员们的话来说就是：地球上可以击败日不落帝国的国家还没有出现，作为大英帝国的自治领，乔治国王的光辉同样照耀着澳大利亚。

17旅的士兵们很少有听过坦克的，对于这些子弹打不透，火炮打不穿的大家伙，很多士兵就是头也不回的一路狂跑，被火炮和机枪击中的就算倒霉。好在59式在战斗中的时速只有二十公里左右，经常还会“合理冲撞”或是停下来发射火炮，所以很多17旅的士兵得以“虎口逃生”。不过虎口易逃，狼吻难躲，真正杀伤更大的其实是那十几辆轮式步兵车，每辆车上的两挺机枪都跟子弹不要钱似的不停射击，眼前的逃兵无数，不用故意去找敌人，每一条路上都聚集了上百的溃军，步兵车上的机枪手们感觉就如同在收割麦子，一排又一排带着土黄色宽边帽子的澳军士兵在恐惧与绝望中倒在了地上，打又打不过，跑又跑不过，有聪明的干脆就举起手蹲在路边，有学有样，见这些投降的士兵没有再遭到攻击，更多的士兵都不跑了，军营里的路边都蹲满了人。好在他们没有挥舞起毛毡帽子，再上演一次军民渔水情深的狗血剧。

汉斯准将没有逃，因为身边的老友赫巴尔男爵拒绝像绵羊一样疯狂逃窜，即使是战败，他也要保持贵族的荣誉。无奈，汉斯与不愿离开他的警卫们也都整理了下军装和宽边帽，一起站在了早已被坦克摧残的不成样子的炮兵阵地的后面。汉斯准将很惭愧，苦心经营的17旅，被人家在短时间内就几乎全歼，还害得远道来看望自己的老友同陷绝境；汉斯准将又很骄傲，就算到了这最后的时刻，还有数百人的队伍围在自己身边，不离不弃。

脚底下的红土地颤抖了起来，墨绿色坦克越来越近，旅部直属警卫连的士兵都摘下了宽边帽，悄悄走过来挡在旅长汉斯的前面，见此场景，坦克里的霍路指挥111号快速突进，在距离澳军士兵数米的地方才突然刹车，没有人躲开。打开炮塔门，霍连长露出了上半身，右手高举竖起了大拇指。

敢以血肉之躯阻挡几十吨钢铁制造的庞然大物，这群澳军才是真正的军人，他们的勇气值得任何人举手称赞，哪怕是在这硝烟弥漫的战场上，哪怕双方在前一刻还是不死不休的敌人。霍路突然觉得这一场战斗，本方赢的有些侥幸，如果澳军有一些能与59式抗衡的武器，结果一定不会是如现在这般轻松。

挡在坦克前的士兵们突然被左右分开，汉斯和赫巴尔并肩走了出来。虽然澳军的军服很是难看，甚至有些不规范，但霍路还是通过肩章认出了汉斯的准将军衔，而在17旅，准将只有一个，那就是他们的旅长。霍路很兴奋，看这群人紧张的样子就知道有大鱼，没想到居然是这次战斗的终极boss。当然，见到在大怪boss身边的赫巴尔，让霍连长更加开心，不仅是战前营长交待必须保护好赫巴尔的命令，更因为看到这二人站在一起，霍路明白虽然赫巴尔一直没有传回消息，但他绝对是优秀的完成了阻止17旅提前撤退的任务，嗯，绝对的优秀。

霍连长面对着赫巴尔敬了一个军礼——人家男爵可是上校呢，虽然那是澳军的军衔，但指挥官一直没说不承认不是！这个军礼让汉斯准将有些困惑，下意识的也回了个军礼，他认为敌人的这个中尉很有军人风度，对自己很是尊敬。哎，欺负老实人有罪呀！

接下来的情节无非就是那样，双方都要保持军人的尊严，无论是战胜方还是失败方，虽然汉斯准将对接受他投降的敌方指挥官仅是一名少校感到忿忿，但些许小节并不影响战场上的进程，尤其是在一边的赫巴尔男爵，耸了耸肩，小声嘀咕了一句，“不错了，我那时来的还只是个少尉呢！”。

一个多小时的战斗，澳军被击毙击伤七百余人，在道路两边举手当乖宝宝和跟随汉斯投降的澳军加起来也有七、八百人，其他的澳军则是趁乱逃出了军营，当然等待他们是钱志豪率领的白人骑兵营，不知道这些澳军看到穿着07式迷彩服的骑兵营士兵，会有怎样的表情。

至于其他缴获，大部分还存在军火库没来得及取出的李-恩菲尔德3式步枪，装甲营士兵根本看不上眼，为免留后患，干脆扔到地上，让坦克过了一趟。倒是后勤仓库中的新鲜牛奶和鸡蛋一类的，让战士们如获至宝，鸠占鹊巢，直接在人家17旅驻地还没被合理冲撞的食堂里开了伙。

食堂中刚弥漫出奶香时，钱志豪就率领骑兵营闻着味冲了进来，把霍路气得大骂，“你小子是狗鼻子呀？”

跑出去的澳军被骑兵营抓回来了三百多，超过了骑兵营的人数，不过同为白人，双方倒是沟通的不错，“哥们，还跑啥呀，咱们解放军优待俘虏。”；“缴枪不杀，老实点！”诸如此类的句子被翻译成英语，响彻在通往卡尔古利的各个路口。不到半个小时，钱志豪就带着三百多俘虏鸣金收兵，大胜还朝。

在装甲营与骑兵营士兵解开衣领准备开吃的时候，空地上的俘虏们有了一阵小小的骚乱，负责看守的步兵战车派人了解后，才知道原来是这帮澳军也要求开饭，“早餐刚吃上，就被你们打了，再加上一顿狂跑，咱们也饿呀！”

请示长官，全国林听了哭笑不得，旁边的汉斯准将也立刻强烈要求，要求自己的士兵也不能饿肚子，赫巴尔想当和事佬，可一想自己还在陪汉斯扮演着俘虏的角色，戏没演完，赶紧闭上了嘴。最后的结果是食堂继续开伙，而且还要扩大规模，把军营里能找出来的锅都支上，生火煮奶，煮鸡蛋，骑兵营的、俘虏里的伙头军们全部上阵。

全国林与蒋云志对望了一眼，嘿嘿笑到：“云志，咱装甲营是全世界最有绅士风度的部队了吧！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第25章又要升官了

如何安置好俘虏成了战后所要面临的最大问题，在这个问题得到解决前，全国林甚至不敢挥军入城。装甲营全员三百余人，加上骑兵营也未满整千，将一千多名澳军17旅俘虏在军营内就在看押后，全国林将战后事宜交给了营副蒋云志处理，自己则带上汉斯准将乘运兵车返回后勤基地，只有在那里，运兵车上的通讯器才有信号与指挥官连通。

对于装甲营在这么短的时间内就取得如此惊人的战绩，钟义不吝褒语。要知道这可是一个营打一个旅，三百多人打两千多人，虽然在武器战术上，有着代差级的差距。（澳军一个步兵旅四个营，无团级编制，每营五百多人，而红警部队延用解放军三三编制，每营三百余人，全战斗人员，不含后勤供给部队。）

全国林又谈到作战中澳军反应迟缓，是因为赫巴尔在头一天灌醉了旅长汉斯，使17旅根本没来的及构建有效防线和有组织的撤退，指挥官同志哈哈大笑，“此战，赫巴尔当记首功。”

钟义与汉斯的交谈也算是比较愉快，准将先生并没有贵族身份，是一个小农场主的儿子，只是凭着自己天资与好学才考入大多数学生是贵族子弟的英国桑赫斯特皇家陆军学院，并在毕业后坚持回到澳洲发展。汉斯并没有贵族阶层的那种白人至上的思想，反而是对钟义所提出的建立多元化澳洲的思想很是赞同，所以他同意继续由他约束17旅的俘虏们，并接受钟义的指挥，但汉斯提出了两个条件，第一个是17旅士兵绝不会把枪口指向澳大利亚的白人同胞；而第二个条件则比较出乎钟义的意料，那就是他要求跟赫巴尔男爵单挑决斗。对于老友的背叛准将先生始终是耿耿于怀。

指挥官同志爽快的同意了第一个条件，但对于决斗的要求表示不支持、不反对、更不鼓励，而且还弄出了一大堆中华传统的和为贵、和气生财等理由相劝，汉斯表示这个问题可以暂时搁置，但绝不算完。随后，钟义命令骑兵营进驻矿区，宣布矿区进入军管状态，收缴枪支，打击一切矿场主的非法私人武装，赫巴尔男爵为了逃离老友汉斯愤怒的目光，愉快的接受了这个任务。

装甲营则是留在了原澳军17旅的军营中休整，同时派出红警教官协助汉斯整编17旅。于是卡尔古利-博尔德地区再次安静了下来，虽然没有了隆隆的炮声，但继上世纪末淘金潮结束后，这座因金矿而生的小城再一次面临了大规模的逃荒潮，矿场主和白人工人们纷纷逃离卡尔古利城，因为城外军营中的主人换成了穿着奇怪军装的黄种人，就连矿区执勤的白人骑兵也穿着那种古怪衣服。

很快，卡尔古利就几乎变成了一座空城，但装甲营依然没有任何行动，似乎默许了白人们的逃生行动。

但就在几天后，仍然坚守在卡尔古利城汉纳街汉纳旅店的白人老板唐纳斯就发现了很多的土著人在步兵战车的保护下进入了卡尔古利城。种族骚乱刚刚平息不久，再次见到这么多的土著们，唐纳斯与几个在他高薪诱惑下才留下来的旅店员工都被吓得混身发抖。他们并不是很惧怕那些黄种人士兵，因为那些士兵在之前的数天内，多次进入卡尔古利，都是文明买卖，用黄金交换他们所需的物品。他们怕的是土著，在那场骚乱中，有无数在城里谋生的土著被白人们活活打死，军队来了以后，还清剿了周围的土著部落，将他们赶离了自己的家园。如果说黄种人士兵是来占领的，那土著们一定是回来复仇的。

可事实证明唐纳斯的担心是多余的，红警士兵们只是把土著们安置在了没有人的房间，并且还要求留下来的白人们予以证实，房间的主人是否逃离，只要是还有人居住的房子，无论是红警士兵还是土著们，秋毫无犯。唐纳斯与一位军官愉快的交谈过，据军官说，他们在等待他们的最高指挥官的命令，当然最有可能的命令是：卡尔古利城的私人财产受到保护，但那些逃离卡尔古利城的人们的财产，将予以没收，转交给更需要的人。

唐纳斯明白了，这是一支宣扬各种族都平等相处的军队，在他们的管理下，土著重新成为了人，白人也不再高人一等！这并不是很难让人接受，事实上，并不是每个白人都坚持白人至上论的，只要能做生意，唐纳斯并不排斥赚不同肤色人的钱。

是的，唐纳斯理解的很正确，钟义就是打着这样的旗号将土著们从荒漠中“请”了回来，当然这个“请”字一定要打上忍号，因为，这些部落的长老们现在还在军营中“做客”。并不是钟义带给土著们的政策不好，恰恰相反，土著们的要求真的不高，有一片生存的空间，远离伤害他们的白人就可以了，他们甚至不再奢求能重新变回人。他们害怕那些所谓文明世界的人类，包括用坦克装甲车“请”他们重新住回城市的红警士兵。

红警士兵们没耐心长时间的留在土著部落里宣扬种族平等，所以，为了完成指挥官下达的任务，只好将土著们“请”了回来，让时间来慢慢抚平土著们的胆颤心惊吧！

本来的计划中，钟义是想召集一些土著部落的长老们好好谈谈的，但问题是现在的钟义根本没有时间。部队出征在外，留在红警基地的指挥官反而更忙起来，原因无他，唯晋级任务尔！

就在部队抵达马格雷斯夫山脉的另一侧，刚刚建立起后勤基地时，钟义就接到了女主播的通知：晋升中校军衔任务激活

晋升中校军衔任务：

任务时间：15天

开启条件：红警部队主动进攻控制范围外的敌人目标

任务目标：占领一座城市或有效资源区，基地可使用资金达到一百万。

任务成功奖励：指挥官晋升军衔为中校，部队扩编为团级单位，激活野战医院建筑，激活分基地车图标

任务失败惩罚：一年内禁止晋升军衔

任务倒计时现在开始

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第26章一个捶腿一个按背

看到中校任务的奖励时，钟义直接蹦了起来，狠狠的对着控制台甩出一个飞吻。

部队扩编为团级单位，嘿嘿，看来这红警基地的军衔标准还真是跟后世的解放军是一样的。1934年，这个年代的国内，军阀虽然少了很多，将军比猪多、大帅遍地跑的情景已经被委员长规范了许多，但上校当团长，师长就是少将还是很普遍的现象。哪像咱后世的解放军，集团军的老大也就是个少将。

不过晋升两毛二，红警士兵征召数量终于到千位，这些还都不是最让人欣喜的，甚至连那个期盼已久的野战医院都被暂时忽略掉，钟义的眼睛里，只剩下了四个字：分基地车。

不用赘述，玩过红警的都明白分基地车意味着什么，没玩过红警的兄弟，你猜也差不多猜的出来。

钟义如大脑当机般呆站着，那四个字仿佛在逐渐转化，转化成了另四个字：争霸天下。是的，有了基地车，就代表着钟义不用再困守主基地，不用再局限于主基地周围一百公里半径的控制范围内。

眼界决定着命运，看的更远才可以走的更远。

任务的完成问题不大，第一个条件占领区在歼灭卡尔古利-博尔德地区的驻军17旅后，系统就已经默认了红警部队对于矿区和卡尔古利城的占领。第二个条件一百万的可使用资金看起来真的不少，但在赫巴尔率骑兵营进入矿区后就大肆搜刮黄金，并紧急运回主基地。这也是钟义一直留在主基地，没有前往卡尔古利解决土著人问题的原因。让那些长老、族长们在军营里多“做客”几天吧，土著人对红警的军事力量加深一些了解，可能会有更多意想不到的效果。

因为在白人逃离卡尔古利的问题上，采取了默许的态度，所以赫巴尔在矿区的收刮行动并不理想，步兵战车两次运回来的黄金才获取了五十几万资金，关键时刻，赫巴尔动用家族的力量，在珀斯收购了一些，才凑足一百万，任务顺利完成，这让钟义对赫巴尔的好感大增。赫巴尔这次的义气之举，在后世曾被好事者评为二十世纪最英明的投资，当然这是后话。

每一辆分基地车的造就是一百万，已经猜到了这个结果，但在点击制造时，钟义的还是没忍住捏了捏了鼻子，这可不是一百万现实世界流通的纸币，这是货真价实的用黄金打造的基地车呀。但为了发展，一切都值得。基地车的建造时间是48小时，无聊等待的同时，钟义开始征召士兵，从营级扩编到团级，至少需要800人，因为团级单位已经有大量的团直属单位了，通讯、侦察、警卫、参谋等，不算后勤辎重单位，一个装甲团光是战斗部队的人数就有一千五百人，而征召所缺的部队，又至少需要一百万资金。钟义挠了挠头，这只是征召人员的资金，再加上装备呢？坦克、装甲车、后勤车辆以及其他必备的武器，都加起来恐怕又得两百万，还有要与装甲团相匹配的工兵工程人员呢，有点不敢再想下去了，期待分基地建设完成后，金矿区能带来一些惊喜吧！至于野战医院，十万的建造资金已经不能让指挥官同志动容了，反正也没打算在主基地设置医院等建筑单位。

再困难也要坚持组建装甲部队，钟义明白，以现在红警士兵的数量，如果不是有装甲开路，在面对澳军时，自己没有任何胜算。澳大利亚军弱兵寡，但六个步兵师和四个骑兵师的陆军规模，就算是不满编，七、八万人总是有的。更何况最大的威胁并不是来自于澳军，而是英军，澳大利亚与加拿大同为英国的海外自治领，澳洲出事，英国不可能视若不见，英军远征澳大利亚，是板上板上钉钉的事。除非……钟义觉得自己有点想多了，才是个中校，手下唯一的装甲团还未满编，就去想在海上击败号称世界第一的英国皇家海军，这事不是不靠谱，而是根本没有谱。

看看少的可怜的可使用资金，钟义咬了咬牙，还是建造了几辆步兵车和军卡，还有一辆防弹吉普，介个可不是北京212那种老爷车，而是实验室出品的最新型军民两用型越野车，后世大suv般的造型看起来相当拉风，钟义为它命名为赤兔，这一辆就要耗费9000的资金，都快赶上一辆59式坦克的价钱了，比轮式步兵战车还贵。想到不久后就要去自己的第一个领地卡尔古利城抛头露面，这钱也必须得花。作为最高指挥官的专用座驾，总不能太掉份不是。而且日后还要进军珀斯，那帮子白人大家族们可是最讲究什么贵族品位的，钟义对此有些不屑，但入乡随俗，想得到那帮人的支持，也不能太特立独行。

点击确定了这些订单，基地的可使用资金就再没有超过百位数了，往往是一车矿石送回来，全息屏上的奖金数字还没等上涨就立刻被各个工厂刮分掉，好在分基地车所需的百万资金被天堂鸟提前划走了。钟义有些郁闷，推开椅子站了起来，狂吼一声：“有人敢跟我比穷吗？”

回应他的是女主播的嘻嘻窃笑，这让钟义想起了那个特别流行的“等老子有了钱”的笑话，不禁也来一句，“等老子有了钱，弄两个女主播来，一个捶腿，一个敲背……”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第27章男爵同志

分基地车的建造倒计时就要结束了，钟义如产房外第一次做父亲的男人一样，在战车工厂外面心焦的来回走动，看得在旁边陪伴的水墨少校眼睛都要被晃花了。这一批已经征召完成的红警士兵中军街最高的就是这位姓氏并不多见的水少校，钟义记得前世的天朝电视台有位水姓主持人。

不过，当分基地车真正被开出战车工厂的那一刹那，指挥官同志有些小小的失望，原以为花费了那么多黄金才打造出来，这分基地车怎么也得是个土豪金颜色吧。可惜，如见故旧，分基地车和当初随钟义一起穿越的主基地车一样，黝黑铮亮，像极了火车的罐车车厢。不过，钟义也随之释然，又不是选女人，漂不漂亮无所谓，实用就好。早已等待多时的一辆重型军卡开了过来，通过指挥台上的详细说明，早就知道这分基地车移动速度缓慢，这一路到卡尔古利有数百公里呢，哪有功夫跟它玩什么龟兔赛跑，直接用重型军卡牵引。

48小时的时间，军营已经征召了一百五十名红警士兵和三十四名工程兵，组建了一个加强步兵连，由水墨少校任连长。已经建造完成的步兵战车和军卡足够装下所有的士兵和为装甲营准备的补济，钟义返身登上了自己的赤兔suv越野车，下达了“出发”的指令。

由轮式步兵战车做为前导的车队缓缓的离开了主基地，打开厚厚的车窗，钟义回头望了望已经生活了两个多月的主基地，流露出一丝不舍，这是在穿越澳洲大陆以后，真正可称之为家的地方，这是缔造自己所拥有的一切的地方。

离开后的安全问题目前还不用考虑，基地的可控制范围内已经没有其他的军队，同时有天堂鸟智能系统的存在，也不是谁都可以打基地的主意的。满院子的军犬加上每隔两百米就修有一个机枪碉堡，再加上陆续还在征召的红警士兵，钟义还真的暂时不用担心老窝问题。

车队在荒漠的行驶并不是很快，因为牵引分基地车的重卡必须要谨慎挑选道路，才能保证重达百吨的分基地车不被陷下去，好在西澳高原上地势平整，本没有路的红土荒漠其实也到处都是路。

十几个小时的连续行军后，车队终于驶进了位于马雷格斯夫山脉南侧的前线基地，早已等候在基地中迎接几位部队长官无不为最高指挥官的座驾赤兔所吸引，虽然也同样是墨绿色涂装，但这造型也太拉风了，就连一向以扑克牌脸示人的蒋营副也瞪大了眼珠呢喃着，“这东西比坦克帅多了！”

赫巴尔则是干脆挤到刚打开车门走下来的钟义面前，讪笑着，“指挥官，这车卖不？”

……

钱志豪嘿嘿两声，“老赫，你说什么呢，老大还能卖咱东西呀，指定是送呀！是吧？老大，我们这级别的，都能混上一辆吧！”

“靠……”钟义翻了个白眼，多日不见，没有问候，这帮小子上来就惦记自己的车了。“没钱，等基地资金充足些之后吧！”

没钱！那就是有戏了，黄金英里咱都打下来了，还能差钱？赫巴尔略显激动，“指挥官，看在我捐了那么多黄金的份上，以后开始生产时，第一辆车一定得是我的！”

“凭什么呀？……”赫巴尔的话立即招来大伙的一致反对，帅哥营长全国林也不淡定了，这不是一辆车的先后问题，这是面子问题，作为装甲营的主官，第一辆怎么也是得咱装甲营的吧？

“停！”钟义听的有点头大，尼玛这帮人还要不要形象了？这还是一支军队的主官们吗？简直跟一群坐地分赃的土匪似的，不过提起土匪，钟大指挥官也有点心虚，貌似基地的第一桶金还真就是在这抢来的。

旁边还有一位白人军官并没掺合他们的胡闹，钟义微笑着伸出了手，“是汉斯先生吧，我是钟义！”

有些紧张，汉斯把双手都伸了出来，与钟义紧紧握住，“指挥官先生，您好，我是汉斯。”

这个握手的礼节在一群军人之中，显得有点不伦不类，但考虑到汉斯的准将军衔，也就是相当红警军衔系统中的大校，比钟义还高着两个级别呢，所以，谁给谁先敬礼就成了矛盾的事，钟义率先伸出手也算是在不经意间躲避了这个问题。

挑选了补给基地中的一间比较干净的营房，被临时充做会议室，大中华基地的一众高级军官，召开了占领卡城与黄金矿区后的第一次会议。当然，所谓的高官也只有汉斯一个准将，还是澳军的军衔，赫巴尔是上校，基地方面就比较寒碜了，最高指挥官同志也仅仅是中校。一个中校作为最高指挥官，领导一个准将和一个上校，恐怕在全世界范围也是蝎子粑粑——独一份了，但是这并不影响会议的热烈讨论。

红警基地对于非红警士兵来说，还是一个秘密，所以会议上讨论的并不是建立分基地的问题，而是部队的一下步行动目标与种族多元化。在钟义看来，投降的白人士兵，尤其是汉斯的忠诚度并不是什么太大的问题，只要红警部队能够继续保持强势，只要定下一个可以共同奋斗的目标，有着共同利益的捆绑，无论是何种族，都可以成为伙伴。

因为与钱志豪共同率领骑兵营扫荡矿区私人武装，再加上家族已经明确认可了与钟义的合作，多日来赫巴尔与红警军官们渐渐打成一片，骑兵营的白人士兵大多是赫巴尔亲信，尤其是换上07式军装后，对这支部队的归宿感也逐渐增强。

钟义当然不会厚此薄彼，这些车队里的军用卡车，就有两辆运的是为17旅换装的军服，这个消息让一直有些紧张自己降将身份的汉斯长舒一口气，接下来在会议中参与讨论时，也不那么拘谨了。

绕过一番激烈的抬杠与扯皮后，忍无可忍的钟义终于拍了桌子，宣布接下来需要执行的几项决议。

一、整肃军队。装甲营准备扩充为装甲团；而17旅则缩编为两个营，与骑兵营共同组建国防警卫队101团。

二、联系土著各部落长老和留在卡尔古利的白人代表，成立卡尔古利自治政府，临时管理卡尔古利-博尔德地区的政务。

三、在装甲部队扩编的同时，后勤部门及工兵部队准备进军珀斯的一切物资。提前成立装甲团团部直属侦察连，侦察范围包括整个西澳大利亚州的南部。成立国防警卫队参谋部，由赫巴尔担任参谋长，负责军地接触的一切事宜。

四、武装土著部队，组建国防警卫队102团。

钱志豪嘿嘿两声，“老大，你早说不就完事了。讨什么论呀，你早说完，我们早干完，是吧，男爵同志！”

男爵同志，这个怪异的称呼当然是赫巴尔的专用词，虽说听起来有些怪，但赫巴尔居然很受用，点点头，表示赞同钱志豪的说法。好搭档，必须顶。这些天来，男爵同志的思想作风已经与贵族风度日渐益远，越来越像一个纯粹的军营爷们了。

其他红警军官也纷纷点头，百分百的忠诚不是摆着看的，红警士兵虽然也有自己的思想，但出自红警军营的他们，往往都是自觉的服从指挥官的命令。

只有汉斯皱了皱眉头，但在这样的气氛中，也没说什么。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第28章内政时间

成大事者，当不能事必躬亲。三国时最牛x的孔明这么做了，然后嘞？累死了，而且因为他大小事情一把抓，严重破坏了蜀汉的后备力量培养系统，结果嘞？后继无人，空有诸多名将之后，却无真正帅才，被人家邓磕巴、钟麻子一战而下，直取蜀都，亡国！此等先例，怎能不鉴？

钟义一直很喜欢读三国，在学院时也经常在课堂大讨论中，借三国事而话今日事，每每大出风头，被教官表扬很有战略头脑。如今钟大才子独撑大局，红警军官们虽在军事上不乏能人，但在领地的政务方面却难挡一面。所以，钟义在这次会议上有意将赫巴尔的职务向政务方向引领。无论是他斯莫尔贡家族继承人的身份，还是在此次攻占卡城期间的一系列表现，赫巴尔都是目前最适合的人。

男爵同志也不负所托，一个星期内就与土著各部落的长老们达成了协议，由西澳最大的土著部落波布尔门部落牵头，组建国防警卫队102团。其实让土著们也拥有自己的军队，本是钟义计划中拉拢土著，让土著们支持自己的撒手锏。没想到殖民者们一百多年的残暴统治，已经让土著们心生敬畏，让他们拿起枪对准白人，大多数的土著的反应居然是扔下武器撒腿就跑。无奈，赫马尔又摆了贵族架子，率领骑兵营以武力相挟，强令各部落必须派出相应比例的青年男子加入部队。又承诺只要他们支持组建军队，就可以带他们回家，回到祖宗生息的珀斯，从而得到了波布尔门部落的支持，顺利组建了一支千余人的步兵团。当然，说他们是军人还为时尚早，那只是一群被拉壮丁拉来的农夫而己，不过，有红警教官们近乎于残酷的训练，终有一天，他们也会成为真正的战士。随后，赫巴尔邀请几个大部落的长老入住卡尔古利城，与卡城留下来的白人代表一起组成了卡尔古利-博尔德地区自治筹备委员会，共同管理城内的大小事务。随着土著长老们的参政议政，还有土著人士兵手持武器在大街上与白人士后一起执勤，饱受欺凌的澳洲土著人终于恢复了一些过上正常生活的信心。如今的卡尔古利城，肤色的深浅已经不是身份的代表，所有的争端都必须由筹备委员会的各种族委员共同协商处理，当然，他们总是习惯性的征求军代表赫巴尔的意见。

听完钱志豪的汇报，钟义很是满意，赫巴尔的军事指挥才能一般，没想到处理这么难缠的种族问题却如鱼得水，看来这些大家族选定的继承人还真是都不简单。

有了赫巴尔在前台，钟义也就放心撇下了卡城的政务，赤兔大suv也只是去城里转了一圈，就立刻回到原17旅的军营，专心于分基地建设。

分基地车早已经展开，发电厂、采炼场、军营、战车工厂、枪械工厂、后勤工厂等重要建筑也都一一建造完毕，连这次新出现的野战医院也建造了两处，一处在军营之内，另一处则位于卡尔古利城内最繁华的汉纳街上，拆迁了数栋房子才建造成的这处医院主要面对城内平民，尤其是土著们，艰苦的生活让他们中的许多人都身患各种病症，而医院免费就医的方式也让卡城的居民们欣喜成分，白人们也表示赞赏。但看病的人过多，院方有些不堪重负，钟义只好又在军营中征召了大量的工程师，选出其中有医术技能的进入医院。当然，这所医院的建成，也让钟义在土著甚至是白人们的心目中，积累起了相当大的人脉。

一系列的建造花费了巨额资金，但钟义敢于有如此大的举动，当然是在金矿区的获利颇丰，不停的建造，不停的征召，但分基地全息屏上可使用资金依然维持在五十万左右，同样是十二辆采矿车，每天可以获取的资金是三十六万，整整是主基地那边的十倍。而且根据天堂鸟的探测，整个黄金矿区的可采量，换算成资金肯定会过亿，这个消息让钟义开心的差点流出口水，一亿的资金呀，那得是多少部队多少坦克呀？

还有一个好消息，那就是分基地的信息是与主基地互通的，天堂鸟同样可以控制这边的系统，嗯，已经习惯了女主播的声音，几天听不到，还真是有怪想的。与主基地相比，分基地也有很大缺陷，第一个就是控制范围缩小了，控制半径仅有十公里，而探测范围则变成了一百公里，第二个就是分基地的主楼过于简陋，控制室就不说了，最让钟义不满的是这里的休息室居然没有大床……一个简单的行军折叠床就把指挥官同志给打发了，为这事，已经抱怨几天了，但天堂鸟表示，这是基地的系统行为，她无能为力。

终于不差钱了，钟义马上要做的就是弄两个女……当然是将装甲团征召满编，坦克装甲车全部列装。这可不是光有钱就能完全解决的事，团部的各直属部队配置，各营主官的选拔，以及训练计划等，这些方面，钟义干脆当了撒手掌柜，反正红警军官的晋升也是不走寻常路，全国林与蒋云志俩个老伙计继续搭档，升任正副团长，霍路借着东风也荣升一营长，当然军衔也是水涨船高，各自授中校和少校。二营长水墨，就是那位跟随车队来到分基地的少校，三营长是左守，一个自分基地的军营中征召来的大胖子，钟义总是怀疑以他的身躯，钻进59式坦克内部会不会很难，但没想到左少校在训练中表现的相当突出，在一起次演习中还大败霍路率领的一营，得到蒋云志的大力赞扬。在识人治军方面，指挥官同志有自知之明，与人家蒋中校相差甚远，所以，营级主官的任命，以蒋云志和全国林协商为主。

主基地与分基地的战车工厂同时开工，装甲团新建的两个营所需要70辆坦克很快到位，装甲车、军卡那都不算事，不差钱的最高指挥官同志还为每个营都配备了量产型的赤免越野车，但明确规定，此车只限在军营和城市里使用，所有指挥官不允许乘越野车上战场，那么拉风的造型明显就是找炮轰吗？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第29章家族掌舵人

珀斯，西澳大利亚州首府，是澳洲大陆濒印度洋地区最重要的城市，也是澳大利亚的第四大城市，温和的地中海气候让这个城市四季分明。而珀斯还有个名字叫黑天鹅城，这里是黑天鹅的故乡，黑天鹅不似白天鹅那样需要迁徙，而是以西澳洲为家。土著们将黑天鹅视为圣鸟，传说中，波布尔门部落的祖先就是由黑天鹅变来的。

上世纪二十年代末，英国殖民者们在珀斯建城，并作为天鹅河殖民地的首府，波布尔门部落就是在那个时候被迫离开了他们世代生活的家园。

如今，一百多年过去了，波布尔门人终于盼到了再次回到家园的希望，而这个希望的赐予者，红警部队最高指挥官钟义阁下，此刻正在军营中检阅以土著人士兵为主体的国民警卫队102团。受阅的士兵们在军官的指挥下，依次立正，以最标准的军姿等待指挥官的检阅。望着赤兔越野车上，半身露出天窗并保持敬礼的最高指挥官，土著士兵们热切的目光中无不透着一丝狂热。曾经不被殖民统治者当成人看的土著们，如今不但可以在卡尔古利城住上干净的房子，他们中的优秀子弟还可以穿着整洁帅气的墨绿色军装，手握先进的自动步枪，成为保家卫国的军人。甚至这些从军的子弟每月还可以送回家不菲的军饷，这在以前殖民统治时期，可真是想都不敢想的。扛枪保卫部落和亲人，从军效忠最高指挥官，已经成为土著青年中最流行的话语，钟义的种族多元化、平等化政策在卡尔古利-博德地区取得了巨大的成功，就连卡城的白人们也表示对这项政策表示赞同与支持，他们也是这项政策的受益者——卡城现在说算的，可不是白人殖民者，而是红警部队。

这一次对102团的检阅活动也是为了安抚那些部落长老，因为在上个星期，钟义检阅了以原澳军17旅为主体改编而成的警卫队101团，并为全体士兵换发了新式墨绿色军装。其实为警卫团换装这事，红警部队内部还闹出点小矛盾，红警军官们坚决反对将警卫队也配发迷彩军装，他们认为迷彩服应该是红警部队的独有装备，是红警部队的象征与荣誉所在。

这个要求有些无厘头，却又偏偏打动了钟义的心，因为他想起了这个年代已经从冲锋队中**出来的德国党卫军，想起了党卫军的黑色军装和闪电标志。虽然在后世，这支铁血部队被扣上无数的骂名，在二战结束后，甚至一些退伍老兵也以自己的党卫军经历为耻。但没有人能否认战争年代，他们对领袖的忠诚和在信仰的支持下，他们所表现出来的铁血与英勇。与党卫军相比，红警战士们更是天生的无限忠诚，对最高指挥官的服从与信仰，绝不是那些靠小胡子的一张嘴忽悠出来的德国愤青们所能比拟。红警部队绝对比他们更有资格拥有自己的专属军服与标志。

就这样，本就是提前出现在这个世界的07式迷彩军服成了红警部队，也就是后来更名为近卫军的专属军服。而国民警卫队刚全部换装为墨绿色的作战服，这也是未来大汉帝国皇家陆军军服的颜色。

更让人意外的是，在检阅了警卫队101团并主持换装仪式后，卡城自治筹备委员会的土著长老们都表示了不满：102团虽然成军较晚，可咱们土著小伙子一不怕苦，二不怕死，训练严格，作风硬朗，凭什么指挥官只去101团，不去102团呢？这不是瞧不起咱们土著人吗？

钟义听了后有些哭笑不得，再说下去都要扯上种族歧视这个大问题了，也别解释了，那帮老头固执的很。于是，就有了这次检阅102团的行程。还别说，这趟真没白来，钟义发现，土著士兵们对指挥官的尊敬远远超过白人部队，那是一种发自于内心的崇拜。而且，102团的部队士气也远高于101团，来这一趟，光请战书就收了好几份，土著们的汉语还说不完整，写出来的汉字大多数更是词不达意，有的还弄了几个英文单词掺杂其中，但都表示出打回珀斯、重返家园的强烈愿望。钟义有些好笑也深感军心可用！

装甲团的备战已经进入了战术推演阶段，后勤部队的物资准备已经足够支持装甲部队两个月的高强度作战，尤其是油料，赫巴尔再立大功，通过家族力量采购来的柴油，一下子解决了部队的最大隐患。

但作战的命令迟迟没有下达，是因为钟义始终在担心，部队的人数还是太少，装甲团沿着铁路线进攻，短时间内就可以击溃珀斯地区三个旅的澳军不成问题，可装甲团这一千多人要控制人口超过八十万的珀斯城，就算有警卫队两个团的补充，也根本就是沧海一粟，更何况101团的汉斯一直在强调，绝不会把枪口对准白人同胞。

难道要重演一次卡尔古利城的逃荒潮或者是……，那俩个字只是在脑海中一闪，钟义就连忙打消了那个念头，那样自己还和殖民者们有什么区别？再想想后世的南京，悲惨的景象几十年后还让中华人喘不过气，自己不能成为那样的屠夫，更不能把澳洲变成人间惨地。

要是有更多的汉人就好了！钟义的脑子里第一次出现了移民这俩个字……

转机出现在数日之后，这些天来，军营中各支部队的主官每天晚上都会聚在一起，探讨攻占珀斯的计划，只有拿下珀斯，才算真正控制了西澳。但所有人都为攻占后的城市的占领事务感到头疼，汉斯可以提供珀斯守军的一切情报，但对管理城市也表示无能为力。

直到今天晚上，钟义面前这位老者的出现，才有了解决问题的契机。

桑德拉?斯莫尔贡，当代斯莫尔贡家族的掌舵人，澳大利亚北方矿务公司、露纹酒庄的实际掌权人，澳大利亚航空公司七大股东之一，一位带着些典型英国贵族式傲慢的盎格鲁-撒克逊老人。当然，他也是赫巴尔的父亲。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第30章一辈子的兄弟

接待桑德拉的地点选在了分基地的二楼休息室，一个只有一张行军床和两把椅子的小房间，不是要装寒酸，而是赫巴尔要求一定要选择安全隐秘地会面地点。

“要说安全，还有比基地内的房间更安全的吗？就是太寒酸了点，想来你老爹也不会在意这个。”钟义很重视这次会面，甚至都开放了只有他能进来的基地休息室。

赫巴尔耸了耸肩，“他相当在意，但在这个特殊的时刻，他会接受的。”

是的，红警部队的出现，极大的震撼了西澳的贵族阶层们，如果说之前斯莫尔贡家族对钟义的支持还有考虑赫巴尔安全的因素在里面，那么在攻克了卡尔古利占领金矿区后，红警部队的强大早已通过那些坐着火车逃亡的白人口中，传遍了珀斯甚至是整个澳大利亚。占领了卡尔古利，就意味着切断了东部与西澳的铁路干线，如今的珀斯与东部的交通，只能依靠航空公司或海运。西澳大利亚州长已经数次向堪培拉求援，但总督迟迟没有表态是否会增援西澳，反而是国会的大老爷们，一刻不停的在争吵这支叛军是哪里来的？只有澳大利亚联邦陆军司令部命令驻西澳的陆军三师和六师剩下的18旅随时准备出兵收复卡尔古利。

“不管他们有没有搞清你的部队是怎么出现在这里的，堪培拉就是想借你的手除掉第三师，他们认为纳尔逊爵士的第三师在去年的西澳自治活动中起到了不应该的作用，而且已经效忠西澳政府，而不是效忠联邦政府。所以，年轻人，你应该感谢澳洲联邦的内斗，否则，你不会有这么多的准备时间，要知道，卡尔古利正位于铁路干线之上，精锐的陆军一师从墨尔本赶到这里，不会超过三天的时间。”桑德拉子爵侃侃而谈，指出来了澳军一直没有行动的原因，但却绝口不谈曾说好的合作事宜。

“老奸巨滑！”钟义暗间在心里给面前这个神态傲慢的老头下了定义。这老家伙明明是看到了红警部队强势崛起的苗头，想提前投资，但又不肯承担风险。也许，这个时期的盎格鲁-撒克逊人的思想还停留在日不落帝国年代，虽然皇家海军已经开始无力在全球各地维持自己的威慑力量，在亚洲，面对咄咄逼人的日本海军，甚至已经当起了缩头乌龟。但是像桑德达这样的老牌英国贵族，是不会相信皇家海军会打败仗的，对自己的支持，一开始是因为顾忌赫巴尔的生命安全，其后是想在战乱时期两边交好，保护好斯莫尔贡家族的产业。当然，军人出身的赫巴尔还是充分认识了红警部队的实力，真心留在卡尔古利城，这一点，钟义看的很清楚。

“子爵先生，按我们汉人的规矩，我应该叫您一声伯父，因为，赫巴尔我们是兄弟！”这个开场白让一旁站着的赫巴尔很是激动，但桑德拉丝毫没有表情。“很感谢您和您的斯莫尔贡家族一直以来对我们的帮助，但我想，您今天来一定不会是专程来看赫巴尔的，因为他有自由，随时可以回到珀斯去看望您。”

面对狡猾的桑德拉，钟义的言语更中华化，含蓄的表达了本方并不是很依赖与斯莫尔贡家族的合作，合则俩利的事情，看你们自己的选择了！

“年轻人，你很自负，每个男人年轻的时候都会这样！但是，你要知道，澳大利亚联邦的陆军还有更精锐的部队。你所击败的，噢，汉斯那可怜的孩子，他的部队只是联邦的二线部队，而且，你那些穿着怪衣服的士兵，只有几百人吧？”

“一千二百三十一人，不包括辎重和工兵部队！”赫巴尔的参谋长角色当的很称职。

老头有点意外的看了看似乎有些不同的儿子，“好吧，是一千多人，可你知道联邦的陆军有多少人吗？并不是只有你们有坦克，悉尼的第一师，是和本土的陆军一样装备的，你有把握打败十倍于你们，并且装备不比你们差的第一师吗？还有，联邦可是有着空军部队的存在。”

钟义没有急着回答，而是转过头，正好赫巴尔也偷偷地瞄了过来，两人对视一下，又同时轻轻一笑。老头还是不懂军事，这个年代，英军装备的最先进的坦克就是巡洋系列了，十几吨的装量，40毫米的小火炮，如果真的对上59式来场坦克大战……“赫巴尔，你认为我们的装甲团对上澳军现役的坦克，噢，如果那些小东西可以称之为坦克的话，战果会如何？”

“n：0，n代表澳军的坦克总数量，也是被击毁的数量。”赫巴尔毫未犹豫地回答。

钟义嘿嘿一笑，却气坏了老族长，桑德拉怒喝一句：“狂妄！”

赫巴尔被吓的缩了下脖子，钟义站了起来，拍了拍讲哥们义气却被老爹骂的赫巴尔，“桑德拉族长，我知道无论我现在说什么，你都会认为我是说大话。英国有句俗语：双鸟在林不如一鸟在手。我们汉人也有一句：事实胜于雄辩。等我们攻下珀斯再与您老详聊其他事宜，但有一点我可以肯定，无论怎样，我都会珍惜与斯莫尔贡家族的友谊。”

见钟义说的这样直白，桑德拉也就不再自恃自份，“我已经老了，斯莫尔贡家族的未来还是要靠赫巴尔，既然我的儿子已经选定了你，我也会尊重他的选择，斯莫尔贡家族会对你的军队全力支持，至于是祸是福，都需要赫巴尔去承担了！”

看着两眼似乎有点湿润的赫巴尔，钟义郑重的点了点头，“桑德拉伯父，我和赫巴尔会是一辈子的兄弟！当然我还有一个请求。”

老族长很满意钟义的回答，也点了点头，“力所及无所不至！”

没想到老头还是个中华通，不会是八国联军入侵时也去过中华吧？钟义在心里小小的诋毁了老头一下，说出了大家数日来一直在商讨，但却一直没有更好选择的问题：“我们很快就会进攻珀斯，我期望在我们打败澳军占领城市后，珀斯还会稳定！”

“请放心，这也是我们斯莫尔贡家族和珀斯其他家族都最希望的事情。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第31章凭君莫话封侯事

隆隆的坦克发动机声中，装甲团在前进。

指挥坦克内的全国林显得有点意得志满，指挥频道中喋喋不休的在给各支坦克营主官下达着几小时必须到达哪里、半小时必须击溃澳军某部等命令。

这样的一支装甲部队，在1934年末的西澳地区，的确是一支无敌的力量。装甲团就如同一支铁拳，打到哪里，哪里的澳军就是皮开肉绽。与17旅同属皇家澳大利亚陆军第六师的第18旅，沿铁路线设置的防线，被装甲团如摧枯拉朽般突破，然后，18旅的澳军士兵就享受到了他们兄弟部队17旅一样的待遇，坦克炮击，步后车扫射，结局自是不言而寓，急于奔向珀斯的全国林没那么好的耐性在这里停留收编被打散的18旅士兵，他正在大声训斥着随装甲军一起行动的工兵营营长。

“七辆履带被炸的坦克什么时能修好？你那个什么舟桥连啥时能把浮桥架好？给老子弄结实点，要是走一半掉进河里，我就让你下去抬坦克去。”

工兵营的少校营长脾气不错，也知道团长正在火头上，自己这顿骂挨的算是无妄之灾，但也没还嘴，只是立正敬礼，“报告团长，被炸坏的坦克正在加紧更换履带，浮桥已经搭出了一多半，两个小时后部队就可以过河。”

态度不错，全国林也不好意思再冲人家发火，摆摆手让少校离开。工兵部队还是很辛苦的，而且还要兼顾后勤补济，运送弹药，少校做的不错。可与18旅的战斗结束后，全国林有一肚子火，原因就是在他眼里土鸡瓦狗般的澳军居然给红警部队第一次带来了战斗减员。

澳军18旅虽然无法抵抗坦克团的钢铁攻击，他们手中的李-恩菲尔德步枪根本无法对坦克和步兵战车造成伤害，不多的老式火炮，也因为射速过慢根本无法形成威胁，在打出几炮之后，便在59式的集中打击下变成了废铁一堆。缺乏反坦克武器又缺乏与坦克作战经验的白人士兵们，极具创新精神的发明了将长柄手榴弹捆绑在一起，然后埋伏在道路两边，趁着坦克向前方扫射或炮击时，突然跳出来拉响手榴弹。澳军士兵难免一死，集束手榴弹也炸不透59式厚达100毫米的装甲，但是有幸运者将一辆坦克的履带炸断，不仅让这辆坦克不能移动，还迟滞了后边其他坦克的行动。这个发现让澳军如获至宝，其他士兵纷纷模仿，甚至组织了一支敢死队，但在成功了数次之后，全国林已经命令步兵战车加强对坦克两翼的保护，澳军士兵往往在还没靠近到坦克时，就被机枪射杀，有些被直接打爆怀中手榴弹的还尸骨无存。之后澳军士兵又弄出来用红酒瓶制成了简易燃烧瓶攻击坦克与步兵车，当然，59式使用的都是柴油，这种简易燃烧瓶的效果不佳，倒是白白浪费了很多澳军士兵的生命。但燃烧瓶在战场上造成很多浓烟，为坦克驾驶员们带来了不少麻烦，呛人不说，主要是阻挡视线。

如果是钟义在现场，那么他一定会佩服这些澳军士兵能够领先数年，就发明了“莫诺托夫鸡尾酒”，可惜59式不是前世二战初期的那些薄铁皮坦克，澳军的发明注定夭折。

当澳军18旅完全被击溃，视线中再也看不到一个抵抗的澳军士兵时，全国林郁闷的发现，简陋的集束手榴弹居然炸断了七辆59式的履带，更倒霉的是一辆步兵战车居然被炸伤翻进了路边的壕沟，导致四名车组人员，一名牺牲，两名负伤。这还是红警战士第一次在战斗中出现牺牲，全国林很是窝火。红警部队自成立的那一天起，就倚仗着比对手先进许多的武器和战士们优秀的战斗素质，在每一战斗中都是轻松取得胜利。而这次，装甲团算是为了自己的狂傲和轻敌付出了小小的代价，七辆坦克受损，一辆步兵战车报废，还有一名红警士兵牺牲。

无线电通讯器中，全国林有些沮丧的汇报了战斗的经过，钟义听后并没有多说什么，对于装甲团取得的战果予以口头表扬，希望装甲团再接再厉，攻下珀斯。同时也要求部队必须开展一次思想教育，摒弃骄傲的思想，要在战术和战略上重视每一个敌人。

断开了通讯器，钟义坐在指挥台前久久没有说话，天堂鸟也格外的安静。红警士兵第一次出现了牺牲，不光是全国林郁闷窝火，作为最高指挥官的钟义想的更多。为了实现自己的理想，为了让大汉中兴，这样的牺牲是第一个，但绝不是最后一个。敌人会越来越强大，与落后的澳军作战，可以微伤亡甚至是零伤亡，那么以后面对更凶残的日军呢？面对号称灰色牲口的老毛子呢？或者……面对国力强大装备先进的美军呢？会有多少战士流血牺牲？凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。看着指挥台上那个显示出一排字的全息屏，钟义的欣喜渐渐散去，留在嘴角的，是一丝苦笑。

晋升上校军衔任务：

任务时间：30天

开启条件：成建制歼灭敌人师级以上单位

任务目标：基地可使用资金达500万

任务成功奖励：指挥官晋升军衔为上校，军营可征召士兵扩编至旅级单位，开启空军指挥部和机场建筑

任务失败惩罚：一年内禁止晋升军衔

任务倒计时现在开始。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第32章卡城阻击战（1）

主基地的铁矿与分基地的金矿收入加在一起，每天可使用资金都在以四十万以上的速度在增加，望着屏幕上方的数字，钟义舒服的眯上了双眼。再有两天，就可以完成上校任务了，旅级编制，能征召三千多人的部队，嘿嘿，珀斯，美丽的黑天鹅城，你跑不掉了！而且，哥们终于要告别纯陆军时代了。

在这个年代，没有人比钟义更清楚空军意味着什么！在后世的战争中，制空权就是战争的天平。就算是在五十年代的朝鲜战争中，飞机还不像后世那么先进，也没有导弹漫天飞的时候，没有制空权的志愿军，付出了多大的牺牲？人家在天，你在地，人家可以随便打你，你却打不到别人。你布置个防线，军队一调动，人家可以看的清清楚楚，更过份的是运点物资还得趁着天黑偷偷摸摸，人家在那吃香喝辣的，裹着厚厚的毛毯，咱呢，吃不饱不说，连子弹都不敢随便打，得省着用，指不定啥时就运不上来了。这一切，还不都是因为咱没制空权？能把联合**打回三八线，那简直就是奇迹！

更不要说两次海湾战争，老萨的陆军在中东那一片算不错了，共和国卫队更是精锐之师。可是人家老美不跟你玩步兵，人家玩空袭精确打击、玩战斧巡航制导、玩空中骑兵突进，一个101空降师就将老萨弄的神魂颠倒。

对了，想到这，钟义突然眼睛一亮，要说坦克装甲真正的克星还得说是武直——武装直升机。二战爆发后，坦克大量出现在战场上，而且越造越重，装甲也越来越厚，59式在战场上不可能一直保持绝对优势，那么，如果自己能领先其他国家装备比较先进的武装直升机的话……就算这个年代还搞不出制导导弹，只装备火箭、航炮和机枪就有相当大的威力了。就比如老美那个空中骑兵师，它现在应该还不存在，二战末期才组建的，而且是伞降兵。现在咱也有一个101……团，钟义有些尴尬的摸了下鼻子，好在指挥台前只有自己一个人，这帮子白人大兵还不怎么听自己指挥呢。

钟义为自己可以抢先占用空中骑兵概念有些小得意，可突然传来的女主播声音立刻泼了他一身冷水。“报告指挥官，在东边的铁路上发现大量机车。”

“距离？那些火车离我们还有多远？”钟义一下子推开了屁股下的椅子，站了起来。

“刚刚进入分基地一百公里的探测范围。”

将全息地图切换到东边铁路线一百公里处，相当的模糊，看不清什么，只是能确定，铁路上的确有机车类的物体在移动。暗骂一声基地的雷达成像技术，还是比不上卫星！不过也没关系了，自从红警部队占领了卡尔古利，澳洲东西部铁路大干线上的火车就已经全部停止运行，这个时候出现在铁路上的机车，无疑一定是运送澳军的。

钟义咧了咧嘴，看来还是上了老狐狸的当了。桑德拉说澳洲内斗，堪培拉不会理会珀斯的死活，现在看来，这分明是调虎离山之策。“鸟，装甲团的位置在哪里？”

“报告长官，装甲团目前已经抵达珀斯城外围，与澳军第三师隔河对峙，全团长正在组织……”

“好了，前线的战事，让全团长自行决断，我们不要干预过多。”钟义直接打断了女主播的汇报，全国林在做什么不重要，可以确定的是就算装甲团全速返回，也赶不到乘火来而来的澳军的前面。现在，除非是放弃卡尔古利，否则，就只能依靠现有的力量了。两个团的国民警卫队，可是……钟义咬着牙在指挥台上锤了一拳，手很疼，指挥台的合金结构很结实。

101团是指望不上的，汉斯能够约束住那些白人士兵，不来捣乱就不错了！102团……虽然那帮土著士兵们士气不错，可是指望训练了不到一个月的步兵团去打败一个师甚至更多的澳军主力，有可能吗？

撤退，放弃分基地，与装甲团汇合似乎是现在唯一的选择了。但钟义不甘心，还有不到两天的时间，就差四十几个小时，就可以晋升为上校，就可以再征召两千多的红警士后，就可以建造空指部和机场。两天后，澳军就是一群土鸡瓦狗。

对了，分基地这里还有一支部队，那就是蒋云志和钱志豪率领的警卫连。这个连队是决定进攻珀斯之前才组建的，在整个装甲团中精挑细选，并将钱志豪由骑兵营调回担任连长。蒋云志没有随装甲团行动，也是为了留下来对这个连进行特训，目标就是在装甲团攻占珀斯后，执行特殊任务。说白了，就是如果西澳的各大家族不老实，那就由警卫连出动，让一些人秘密消失，用咱汉人的话来说四个字，杀鸡儆猴。

现在，这个警卫连将在这场阻击战中起到重要作用了，由红警士兵率领的土著团，也可以暴发出更强的战斗力，未必不能坚守住两天。

没有太多时间的考虑，钟义走出了基地控制室，喊来了正在组织特训的蒋云志和钱志豪，“最多四个小时后，来自于东部澳洲的军队将对我们发起进攻，我们的装甲团来不及回援”

没有想像中的慌张，反而在钱志豪的脸上看到了一丝兴奋。钟义苦笑到：“不要以为是小股敌人，大量机车装载的，最少有一个师的部队，应该还有重型装备。”

蒋云志依然是一张扑克脸，“长官，集合二团吧，我们要抢时间构筑阻击阵地，还有，警卫连这些天苦练的阻击战术可以实战练习了。”

“是的，老大，实验室那些狂人们研究出来的瞄准器太好用了，我们的自动步枪完全可以当阻击枪用，400米以内，弹无虚发。要是能有更好的步枪，我能打到800米！”

看着不知畏惧为何物的钱志豪，钟义笑了笑，“放心吧，好步枪会有的。”转过头来，钟义的神情变的很严肃，“云志，我只要两天，两天后我就有军队支援你，不是土著人，是我们军营新征召的装甲部队！”

“明白，长官，原地阻击敌人两天！保证完成任务！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第33章卡城阻击战（2）

澳军足足用了十几个小时才赶到距卡尔古利十公里外的阻击阵地前，也许是因为担心59式坦克的强大火力，他们在距卡城还有六十公里处就下了火车，选择徒步前进。这给了蒋云志足够的时间，组织警卫队102团挖壕沟，构筑阵地。因为在分基地十公里可控制范围内，钟义还命令天堂鸟在阵地上每隔二十米修建了一个机枪碉堡，极大的加强了土著团的火力。

102团装备了便携式60毫米迫击跑，还有100毫米牵引式迫击炮，在重火力上并不吃亏太多，更何况，钟义还利用这十几个小时的时间，紧急出厂了四辆59式，虽然分基地已经建造了四个战车工厂，但59式坦克的cd时间仍然长达三个多小时，蒋云志准备把这几辆宝贝当作反击力量使用。

能做的已经全做了，余下的时间就是尽人事，听天命了！但钟义根本无心留在分基地控制室中闹心的面对全息屏，他选择的是喝酒！听起来有些可笑，前线的战士们马上就要流血牺牲，可最高指挥官去喝酒了？

是的，钟义的确在喝酒，抓着一个粗大的红酒瓶子，像喝啤酒那样，大口灌红酒，而坐他对面的酒友是……赫巴尔。

两个人的样子都有些颓废，赫巴尔已经脱掉了军衣的外套，只穿着浅绿色的衬衫，已经解开了两个扣子，露出了胸前一片黑乎乎的胸毛。手里同样握着红酒瓶子——已经空了的瓶子，“指挥官，从一个俘虏变成兄弟，这是我这辈子经过的最疯狂的事！我知道，你不会再信任我，但是……”

“屁话，谁告诉你我不再信任你了？全澳洲的白人，如果还有一个能让我相信的，那特么的一定是你！”说话时，连眼睛都没睁开的钟义似乎有些醉了。

已经站起起的赫巴尔听到钟义的话，高大的身躯轻轻的晃了晃，“指挥官，我要走了！”

听到这句，钟义终于费力的睁了眼睛，盯着赫巴尔，“把衬衫的扣子系好！”

突然冒出来一句似乎有些不着边际的话，赫巴尔却很是郑重的系好两个扣子，然后敬了个军礼！拿起椅子上的外套，扭头离去！钟义没有动，握着那个大酒瓶子，斜倚在桌子上。

已经走出很远的赫巴尔突然停下来，大声喊了一句：“钟，我们还是兄弟们吗？”

“哪那么多废话，记着，要给老子活着回来！”低声嘀咕一句，也不知道赫巴尔有没有听到，钟义举起酒瓶子，狠狠的灌了一大口！

……

城外的战斗早已经打响，澳军的一名军官在单筒望远镜中，突然发现阵地上墨绿色的钢盔下，居然是一张张土著人的面孔时，几乎被惊的呆住了。什么时候澳洲的土著人变的有胆量挡住联邦陆军的前进道路了？但，他惊讶的表情并没有保持多久，半立起身子还保持不动，在警卫连多达数十人的阻击手们的眼里，就这是一个活靶子。没有命令，其他人只是在10倍瞄准镜中，将那个大胆的澳军军官的头放在十字中心。只有钱志豪，身为连长再加上这段阵地本就是由他负责，所以钱连长当仁不让的勾动了扳机，枪响，一朵娇艳的血色花朵开放在所有阻击手的瞄准镜中。

钱志豪“噗”的一声，吐掉了嘴里的草根，在身边土著士兵崇拜的目光中嚣张的来了一句，“找死！大伙听着，凡是再有敢出来装x的，都不能惯着哈。装x卖老，一律放到，这就是我们阻击手的职责。”

这一声枪响似乎成了澳军发动进攻的号令，至少有一个团的步兵，猫着腰端着李-恩菲尔德步枪出现在视线之中，很多土著士兵已经准备开始射击了，但身边的红警士兵大声叫喊：“隐蔽！”

话音刚落，天空中传来“啾——啾——”的声音，一些土著士兵们还不明所以，但马上巨烈的爆炸让整条壕沟里的士兵们都感觉到了大地在震颤。一战后期，英军就经常在部队准备冲锋时突然二次炮击，这对炮兵的要求很高，但效果相当不错，德军以为炮击结束，迅速跑回阵地准备还击时，就会在二次炮击的打击下，伤亡惨重，同时也变相的掩护了步兵的冲锋。而这次进攻卡尔古利城的澳军的确算得上是精锐，但他们学艺不精，将英军的二次炮击战术改成冲锋的同时炮击，虽然炮击的时间变得更加突然，但却因为没有首次炮击的诸元参数，只能采用直接瞄准，这就使得命中率大大下降。

蒋云志组织士兵挖的曲线壕沟使士兵们在这种炮击时，获得了很好的防护，除非是倒霉到炮弹直接落入沟内，才会有杀伤，否则再多的炮弹只不过给士兵们的身上盖上了一层厚厚的沙土而己。但土著士兵们的经验不足，还是在这次炮击中出现了一些伤亡，受伤的全部是红警士兵大喊隐蔽后还在发呆的家伙。

“准备射击！”壕沟中再次响起了一阵呼喊！这种突然炮击只能打出一两轮，在本方冲锋的士兵靠近阵地时，就很容易造成误伤。所以，在炮声停止的那一刹那，就是双方步兵真正交锋的时刻。一百多个警卫连的红警士兵都分散开来，每个人都负责指挥土著士兵们跟随自己做出相应的战术动作，自动步枪的档位全部调到了“1”档，在这样的阵地防守战中，连发只是浪费子弹。

澳军很快就进入了二百米距离，宽檐的布罗迪式头盔显示出这是一支传统的英国陆军。从没有在实战中开过枪的土著士兵们更加紧张了，带着圆圆的钢盔的联邦军人，就是他们杀害了自己成千上万的同胞，杀自己的部落赶出了家园。有多少部落里的勇士们奋起抗争时，就是躺在他们的步枪之下，现在自己能打的过他们吗？有些胆小的发现自己的小腿在不停的哆嗦着，连想跑都跑不动。

红警士兵们在不停的大喊，“不要急，听到命令再开枪，注意瞄准！”但一百多年来的恐惧，不是手中有了枪，经过几天的训练就可以忘记的。阻击手们已经自行开始射击，有了十部光学瞄准镜，二百米以内的点杀在这些神枪手看来根本算不上难度，爆头是他们最喜欢的瞄准点，这个距离56式自动步枪的子弹可以穿透6毫米的钢板，布罗迪头盔并不能阻挡一朵朵妖艳的死神之花绽放。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第34章卡城阻击战（3）

警卫连的阻击手们弹无虚发，但相对于澳军的进攻人数来说，这并不能阻止他们的冲锋。一百米的距离，也是56式步枪杀伤的最佳距离，红警士兵大声呼喊，“瞄准了，射击！”

土著士兵们的表现实在是差强人意。不管打的准不准，能闭上一只眼认真瞄准的就算优秀的；大多的是两只眼全闭上，不停的扣动扳机；更有胆小的干脆将脸紧紧的贴在地上，枪口对上了天。

阵地上的枪声突然密集，冲锋的澳军士兵们连忙各自隐蔽，但冲锋路上哪有那么多的隐蔽点，大多数的澳军是伏在地上，然后便又在军官的斥骂声中站了起来，他们发现，阵地上的枪响声很快，但真正中弹的人却不多。想起那堑壕里的敌人只是一群土著拿起了枪，澳军士兵们的信心顿时高涨了起来，一群直立动物而己，就算给他们枪，他们也是一群待宰的羔羊。很多澳军甚至都挺起了胸，让高贵的大英帝国陆军在一群动物们面前猫腰低头，那是一种耻辱。

钱志豪快要被气疯了，这尼玛不怕神一样的对手……摆摆手，打枪不行，****可以吧？国民警卫队配置到排一级的便携式60毫米迫击跑开始发威，好在这些专门挑选出来土著人炮手比较镇定，虽然也不是那么标准，但阵地面积大，每一炮出去，也总能炸到几个澳军，再加上红警士兵连呼带喊，连踹带踢的强制命令下，阵地上的射击终于靠谱了些，至少不会往天上打了，澳军的第一次试探性进攻终于被打退了。

土著们看到一百多年来，一直在他们头上作威作福的联邦士兵被他们打退之后，有几个控制不住跳出了阵地吹呼着，却被附近的红警士兵一把拉了下来，顺便踹上两腿，“你不要命了？不要连累别人！”

不同于60迫击炮的咚咚声，澳军的榴弹炮是“啾啾”声划过天空，然后猛烈的爆炸，那几个被拉到壕沟里摔的晕头转向，还被踢了几脚的士著士兵这才知道，自己捡了条命。望向红警士兵们的眼光，除了惧怕之外，又多了一份尊敬。

一上午的时间，就在这样的进攻中很快的过去，澳军没有尽全力，钱志豪也一直没有使用阵地下暗藏的机枪碉堡。土著士兵们逐渐适应了战场气氛，慢慢恢复到了正常的训练水平。虽然有好多同族的兄弟牺牲了，但他们也开枪射杀了更多的白人士兵，这让他们更加自信起来。每次澳军撤退后，土著们也和身边的红警士兵一样，默默咬着压缩饼干，互相传递水壶喝上几口，或者靠在沟壁上向打空的弹匣里一颗又一颗按下子弹。

澳军的总攻在下午开始，后续部队随着皇家澳大利亚陆军第二师师部全部赶到卡尔古利，第二师来自于新南威尔士州，是澳洲陆军两大主力之一，全英械师，装备大口径火炮，第二师中还有一个装甲营，装备英国最新式的a10e1巡洋坦克，在后世常被坦克爱好者们称为马克2型巡洋坦克。而所谓的巡洋坦克也就是指装甲比较薄弱，但速度快，适合快速机动，类似于海军中巡洋舰的概念。

这样的一支部队，已经无限接近于二战初期的英军装备，全澳洲只有两个师，另一个就是驻墨尔本的第一师。

第二师炮兵营的25磅榴弹炮开始炮火准备，不同于先前的老式火炮，这种在二战中被戏称为加农榴弹炮的英军最新式火炮威力巨大，一发炮弹就可以轰塌数米长的一段壕沟。这给并没有修筑永久工事，只以临时挖筑的堑壕做为掩体的警卫队102团带来了巨大杀伤，很多战士甚至被直接活埋在塌陷的壕沟之中。经过一上午阵地战，好容易打出点信心的土著士们顿时又陷入了恐慌，任凭红警战士的大声斥骂，还是有一些被吓破胆的士兵哭喊着跑出了堑壕，大怒的钱志豪命令阻击手调转枪口瞄准逃兵时，却又沮丧的调了过来。根本不用他们自己枪毙逃兵，在澳军火炮的密集覆盖之下，留在战壕中，还有活命的机会，而跑出来阵地的，都在呼啸而来的爆炸中，变成了零尸碎肢，甚至是直接汽化，彻底消失。

钱志豪边捂着耳朵，边张嘴大骂着，“咱们的炮兵都是干什么吃的？蒋团长不是在炮兵阵地吗？”没人回答他，阵地上隆隆的炮声让大多数士兵已经暂时性失聪了。

这事其实不能怪蒋云志，虽然警卫队装备的牵引式100毫米迫击炮的口径更大，英军25磅也才是88毫米不到，但迫击炮的射程最远不过是7000余米，而25磅加农榴弹炮的射程则达到了12500米。说的丢人点就是警卫队的重型迫击炮根本打不到人家，如果炮后冒然还击，其结果无非就是炮兵被人家全部摧毁。虽然迫击炮移动方便，可蒋云志却根本找不到足够的军卡了——为了保证远征珀斯，保证装甲团的补济供应，工兵部队已经全员出动，至于警卫队，出于对澳洲本地人的防范，钟义根本没有给他们准备工兵部队。

钱志豪在前线阵地边挨着炮轰边破口大骂的时候，蒋云志这也是急得团团转，汗如浆下。两位指挥官都清楚，土著士兵在这样的炮击规模下，心理崩溃是迟早的事。

“蒋团长，赫巴尔率骑兵营向您报道！请分配任务！”

衣领已经湿透的蒋云志突然发现赫巴尔不知何时到了跟前。在之前的会议上，赫巴尔已经被钟义任命为警卫队参谋长，无论是其上校军衔还是军中职务，都要高于装甲团副团长的蒋云志少校，但赫巴尔的这个军礼蒋少校没有感到任何的唐突，只是对赫巴尔会出现在这里而感到十分的意外。不是说白人士兵绝不将枪口对准白人同胞吗？蒋云志一直没有动用那四辆坦克，未尝没有提防101团的意思。

见蒋云志一直没说话，赫巴尔又大声喊到：“蒋团长，赫巴尔率骑兵营请求分配作战任务。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第35章卡城阻击战（4）

没有时间去研究赫巴尔为什么有这样的转变，甚至还来到阵地上主动请战，蒋云志决定赌一把。赌赢了，完成指挥官交给自己的阻击任务；赌输了，拉上指挥官乘那四辆坦克杀出一条血路。

“赫巴尔上校，请率骑兵营协助102团炮兵将重型迫击炮牵引至这个地点。”掏出军用地图，蒋云志用手指点了点。

“明白，保证完成任务。另外，蒋团长，骑兵营请求炮击后，在侧翼出击敌人炮兵阵地。”

蒋云志抬起了头，紧紧盯着赫巴尔，不知道这位男爵同志到底在想什么！而赫巴尔的目光坚定的对其对视，没有丝毫的犹豫。蒋云志率先躲开了目光，“好的，你们可以适机出动，上校……请保重！”

当蒋云志赶到前线阵地上时，澳军的炮击已经结束，不到半个小时的时间，有数百发炮弹落在了102团阵地上。钱志豪正在组织士兵们挖开被轰塌的壕沟，救治被埋人员，抓紧修复阵地，以面对澳军即将开始的新一轮冲锋。

整个上午的攻防战，102团才伤亡三十多人，而这半小时的饱和炮击，就几乎让土著团减员五分之一，两名红警士兵也在炮击中牺牲。

蒋云志找到了浑身是土已经看不出模样的钱志豪，拉到一边，“志豪，该动用机枪暗堡了，我们的炮兵对敌人炮兵阵地的攻击将在一个小时后发起。”

“噗！”钱志豪费劲的将嘴里的沙土吐出，“团长，只要打掉敌人的炮兵，阵地就绝对没问题！”

“嗯。指挥官已经发现敌人的装甲部队，虽然都是豆丁坦克，但也要加固阵地，和准备好火箭筒！赫巴尔的骑兵营也会适机出动，彻底摧毁澳军炮兵阵地。”

“什么？团长，白人已经害了我们一次，你还让赫巴尔去攻击澳军炮兵？”手中的迷彩钢盔被钱志豪狠狠的摔在射击掩体上。

“指挥官亲自交待我的，严防其他白人部队，相信赫巴尔！”扑克脸没有任何情绪波动，冷冷的将他选择信任赫巴尔的原因说了出来。

“我……”差点骂出口的钱志豪一听是指挥官的命令，郁闷的拽了一下风纪扣，“老大是中了邪怎么滴，咋就这么相信他呢？我也认为赫巴尔这小子不错，可他毕竟是白人……”“

“行了！志豪，指挥官的命令我们不可以怀疑。快，敌人上来了！”

红警士兵们的呼喊又响了起来，唤醒目光涣散，游离状态的土著士们，忙乱的拿起步枪，趴在掩体后准备射击。

这一次协同澳军步兵进攻的是五辆马克2型巡洋坦克，英军将坦克分为巡洋和步兵坦克两种，这种巡洋坦克并不适合在这种阵地战出现，但澳军没有装备步兵式坦克。在澳洲大陆，在红警部队出现之前，澳军的敌人就是土著，所以装甲的厚度无关紧要。但面对红警部队时，马克2型那只有十几毫米的薄铁板便成了致命的弱点。当马克2型坦克上装备的重机枪将土著士兵们压制的抬不起头时，十数支警卫队装备到排级的56式40毫米火箭筒已经悄悄的瞄准了它。150米距离，正当澳军士兵以为这次冲锋一定可以突破阵地时，火箭筒发射，十几发重两千克的破甲弹呼啸而出，接连的爆炸声响起，或被殉爆，或被击穿，四辆马克2瞬间报废，连带着藏在坦克后面的步兵也倒下一片。阵地上传来了一阵刻意压低的欢呼声，但钱志豪却是摇了摇头，150米的射击距离对于这帮土著士兵们来说，还是远了点，十几发打五辆，居然还有一辆未被击中。把附近的一支还未发射的火箭筒拿了过来，瞄准了那辆正在调头准备逃跑的马克2，“嗖——轰”，阵地上又是一欢呼，钱志豪把发射完的火箭筒扔在地上，手指着那辆已经起火的坦克，臭屁的来了一句，“都跟老子学着点！”

坦克被毁，其余的澳军也连滚带爬的退了下去，阵地上的土著士兵们几乎要跳出胸膛的心脏又慢慢平稳下来。但，战斗还远未结束，进攻受挫，还损失了五辆宝贵的坦克，澳军被彻底激怒，炮兵营的25磅加农榴弹炮再次怒吼起来，比上一次的炮击更猛烈、更密集。

堑壕中钱志豪小心把瞄准镜放到怀里保护起来，一边趴在蒋云志的耳边大吼，“团长，咱们的炮兵呢？是不是赫巴尔不靠谱呀？”

蒋云志晃了晃头，钢盔上的沙土哗哗的淌了下来，他也不知道炮兵的情况，更不知道该怎么回答钱志豪的问话。

基地指挥室内，钟义面前的全息屏上正显示着炮兵阵地的情况，赫巴尔率骑兵营用马匹将重型迫击炮牵引到指定地点，就全员整装，等待出击。而少数红警士兵指挥的土著炮兵们在突然的一次转移后，显得有些无所适从，手忙脚乱。虽然钟义已经将澳军炮兵阵地的坐标发给他们，但还是直到一个半小时后，12门100毫米迫击炮才布置完毕，开始调试炮击诸元。这也导致了前线的蒋云志和钱志豪他们多挨了一顿轰，也让102团又付出一百余人的伤亡，还有六名红警士兵的生命。

终于，钱志豪发现落在阵地附近的炮弹变得稀疏起来，他连忙跃起，尘土飞扬，就如从地下钻出来一般。堑壕已经变的面目全非，一段一段的倒塌使壕沟失去了交通功能。澳军没有给他们修复的时间，更大规模的步兵冲锋已经开始。只能是各自为战了，钱志豪奋力将身前掩体下的两个麻袋包推开，露出了仅高出地面三十公分的低矮水泥建筑，前方一个方型窗口探出了一截黑洞洞的枪口——58式双联重机枪。整条阵线上，每隔二十米便有一个这样的暗堡，也是红警基地目前可以修建的唯一防御型建筑。但在刚才的数次炮击后，只有不到一半的暗堡中探出了枪管。蒋云志咬了咬牙，这意味着又有数十名重机枪手牺牲了。炮声停止了，但更密集的枪声顿时在战场上响起，这一次，澳军的冲锋意志也格外的坚强，死战不退，顶着阵地上轻重机枪形成的雨泼般的子弹幕，一步一步的推进。

钱志豪身边的机枪手已经第三次更换打红的枪管，自己也打光了三个弹匣，好在红警部队打仗从来没担心过子弹，尤其自己的大本营就在后方不远，卡尔古利城自治筹备委员会的土著长老已经组织了土著人们为部队运送弹药。

“咦？”钱志豪突然发现这一次抗着弹药箱跑过来的人，居然身穿着墨绿色的警卫队军装。102团全部在阵地上，城里哪还有军队了？难道指挥官把基地留守的警卫部队派出来了吗？

“啊？是白人！”钱志豪一把拉住放下弹药箱准备离开的士兵，“你是哪个部队的？”

“长官，101团三营2连！”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第36章卡城阻击战（5）

得到弹药补充的阵地上，枪声变得更加急促，高大的澳军士兵一片片的倒下。有人说上了战场，杀过人后的新兵就变成了老兵，再无惧怕。没有人去求证这个理论，钱志豪只是看到有些自认枪法不错的土著士兵，捡起了旁边牺牲红警士兵带着光学瞄准镜的自动步枪，冷静的开始射杀。战场上没有那么多的机会让你去想什么合理不合理，就如同刚才的弹药为什么会是101团的士兵送上来的？

这一轮的进攻持续了半个小时，慑于56式火前筒的威胁，澳军的马克2巡洋坦克不敢过于靠近阵地，只是在三百米外为步兵提供火力支持，但警卫队的便携式60迫击炮也越打越准，甚至直接命中了一辆马克2，逼得澳军所余坦克不得不继续后辙。

双方的搏命厮杀直到又一阵炮声的传来，阵地上的土著士兵们又是一惊，难道澳军的炮兵不顾他们的步兵就直接无差别炮击吗？可是阵地上并没有炮弹落下，这是哪里在****？

而知道原因的蒋云志和钱志豪则是兴奋的大喊起来，“兄弟们，是咱们的炮兵，他们的炮兵完蛋了！”

这个自开战以来最让人开心的消息，顺着堑壕一段一段的传了出去，让土著士兵们士气大振。而正被机枪火力压制的阵地前的澳军步兵似乎也收到了炮兵被攻击的消息，全线溃退。

警卫队装备的100毫米重型迫击炮连因为有指挥官提供的准确坐标，不需要试射。在红警士兵的统一指挥下，12门迫击炮同时射击。而土著士兵们也是超水平发挥，在数分钟内就各自打出了几十发炮弹，远远超过了他们之前的训练水平。

数千米外，澳军的炮兵阵地已经变成了一片火海，最可怕的是阵地上还储备了一个基数的炮弹，准备下一次炮击。炮兵们伤亡严重，根本无人顾及慢慢向炮弹箱漫延的火苗。

“轰……轰……”，连续的巨响后，强力的冲击波让已经开始突袭的骑兵营触不及防，很多战马都因为这巨大的爆炸声而变得的骚动起来，冲锋队型也变得有些混乱，赫巴尔拔出了腰间的骑士剑，大吼到：“荣耀即吾命——”

已经收拢住坐骑的骑士们同时拔剑，随着赫巴尔一同呼喊着这古老的骑士之声，冲向了火海中的澳军炮兵阵地。

阻击阵地上，四辆墨绿色涂装的59式坦克隆隆的越过堑壕，长长的100毫米口径炮管喷射出了复仇的怒火。102团土著士兵在红警战士们的率领下，也都跳出了战壕，高喊着口号追击败退的敌人，自动步枪的档位已经都调到了2档，也就是连击档位。因为不需要再瞄准，出现在视线中的敌人，勾着扳机扫过去就是了。

澳军第二师组织了数道临时阵地，都被跟随59式坦克冲锋的102团快速突破，澳军一退再退，一直退到了师部前沿的高地之上，才依山势布置机枪阵地，挡住了102团的冲锋浪潮。蒋云志也命令102团后退回阻击阵地，没有战壕的掩护，与对方对射，人数差距较大的己方还是比较吃亏的。加之阻击阵地上还有机枪暗堡的保护，更利于稳固阵地。

一个反击将敌人赶出了数千米远，蒋云志判断澳军今天一定不敢再组织进攻了，吩咐钱志豪盯紧阵地，独自返回了基地，距指挥官下达的坚守40小时的时间已经过去一大半了。

基地外，遇到了已经率骑兵营返回的赫巴尔，浑身是血的男爵同志把蒋云志吓了一大跳，“什么情况，你负伤了？上校？”

“没事，不是我的血！”

“啊？骑兵营出击遇到阻击了吗？……”

“云志，他们遇到了澳军的坦克！”没待赫巴尔回答，钟义的声音在身后传来，蒋云志回过头来，就看到面带微笑的指挥官张开了双臂，迎向赫巴尔，“哥们，欢迎回来！”

男爵同志显得十分的激动，不顾满身的血迹，一把抱住了钟义，“是的，钟，我们是哥们！”两个大男人搂抱在一起的场面，蒋云志一点都没兴趣，他更想知道骑兵营出击的情况。

骑兵营在重迫击炮连开始炮击的同时，就开始了突袭，逼近澳军炮兵阵时，虽然炮击已经结束，但正好遇到阵地上的炮弹殉爆，一些突前的骑兵甚至因为出了伤亡。爆炸后，赫巴尔率队冲进阵地，还活着的炮兵在骑兵的铁蹄和骑剑下没有什么像样的抵抗，慌乱的四处奔跑。可当赫巴尔以为这次突袭可以轻松解决的时候，炮兵阵地外突然出现两辆马克2型巡洋坦克，疯狂扫射的机枪对上手持骑剑的骑兵们，毫无疑问就是一场杀戮，骑士们纷纷落地，赫巴尔也摔倒在地上，幸运的是他的坐骑被射杀，而他躲过了死神的亲吻。

“然后嘞？”不变的扑克脸上也露出了一丝焦急的神色。

“只是没想到坦克会突然出现而己，我们的骑兵营也装备有榴弹发射器的。”赫巴尔还是习惯把56式40毫米火箭筒称之为榴弹发射器。

“老赫，你真的没问题？这一身血！”蒋云志的称呼有点怪，赫巴尔耸了耸肩，笑到：“上帝保佑我，子弹打不中我的。噢！我是来跟指挥官汇报的，我的骑士们伤亡很大，我要回到他们中间。”

钟义点了点头，“军营里的野战医院已经做好准备接待伤员，如果病床不够，城里的医院也可以随时征用。”

“噢，那太棒了，骑士们不会因为流血过多失去生命了。指挥官，蒋，我要去医院了。”

蒋云志有些玩味的看着匆匆离去的赫巴尔。“指挥官，为什么一开始你就那么信任他呢？要知道和汉斯相比，赫巴尔才是真正的英国式贵族，而且，他还是……继承人。”

听到蒋云志的问题，钟义神秘的笑了一笑，“这个问题你憋在心里好久了吧？”

蒋云志的头点的像吃米的小鸡一样，钟义哈哈一笑，“云志，美酒与咖啡一样，都是水，但，一个可以让你醉，另一个却可以让你醒。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第37章空军雄起

澳军并没有准备夜战，经历了白天的惨败后，第二师甚至没有派部队进入红警部队防区的十公里内。蒋云志也很乐意借这个机会让以新兵为主的102团好好休整一下，更何况这次战斗的首要任务是坚守住阵地两天。

控制室内的钟义也很是烦燥，基地的可使用资金已达到四百七十万，只差三十万就可以成功晋级。但白天的战斗，红警士兵在对方的炮击中牺牲了十一名，土著士兵们更是阵亡二百多人，还有差不多的人数被送进了医院，对于总数只有一千二百多人的102团，一天的战斗伤亡近五百，用伤筋动骨已经不够形容，这个数字简直是触目惊心。虽然有红警士兵们的指挥和约束，但土著们能够坚持下来没有崩溃，就是个奇迹。

赫巴尔的骑兵营也在突袭澳军炮兵阵地的战斗中，伤亡七十余人。不仅仅是帮了战场上的大忙，赫巴尔用他自己的行动证明了自己，对于老桑德拉的狡猾，钟义似乎也没有那么恨了。

皇家澳大利亚陆军第二师，这个有些绕口的番号，已经被钟义大大的划上了一个叉。就在刚才，指挥官同志拒绝了全国林回援的建议，不仅不需要装甲团回援，甚至还大吼了一声，“给我钉在天鹅河边，不许冒进，等待我的支援。”

无线电通话器的另一端，全国林半天没有回过味来，“指挥官这是睡晕了头吗？装甲团都在这了，就那一个土著团防御卡尔古利都够呛，拿什么支援我呀？不会是话说反了吧？”

钟义没有晕，也没有说反话。就在他放下通话器的不久，全息屏上的可使用资金快速增长，转瞬间就达到了四百九十万才停了下来，钟义摇了摇头，“还是不够，等这一批的采矿车回来也就差不多了，可惜实在是找不到黄金了。”

基地的资金来源于矿藏，金属是矿藏，石油也是矿藏，在卡尔古利的分基地，钟义找不到可以快速增加资金的黄金类贵重矿藏，但有石油。虽然老狐狸桑德拉变相的出卖了钟义，但在这一点上，他也的确是帮了大忙。在发起珀斯战役之前，通过斯莫尔贡家族的渠道，分基地储存了一大批的油料。当然，不是白送，是用黄金换，用在矿场中收刮出来的黄金来交易，钟义可没有什么澳元、英磅。这批油料中的一小半已经随装甲团的辎重营运走，还有一大部分留在了分基地的储油罐里。就在刚才，钟义下令将储油罐接通采炼厂，果然油料也可以转化为资金，转化量不大，好在任务的差额也不算大，放出了储存量的一半油料，现在就等着这一批的采矿车回来了。

“鸟，查看下科技钻油井和炼油厂的说明。”

“好的，长官。”

陆地科技钻油井：

后勤类建筑，建筑面积100*100，建造需10000资金，可以勘探开采地下两千五百米深的石油，并将石油直接转化为可使用资金或转运到炼油厂。

海上钻油平台：

后勤类建筑，建筑面积500*500，建造需100000资金，可在勘探开采海面下五千米深的石油，并将石油直接转化为可使用资金或转运到炼油厂。

炼油厂：

后勤类建筑，建筑面积1000*1000，建造需100000资金，可将开采来的石油转炼成各种油料及其他附属产物。

看着全息屏上的三段说明，钟义不住颔首，“不错，很强大，不仅可以陆上开采，还有海上钻油平台。”前世的中华就是因为海底资源和周边小国在东海、南海弄的不可开交。因为没有远洋舰队，因为种种顾虑，一些弹丸小国就敢跳出来欺负咱。全息屏上的地图被切换到了澳洲周边海域图，澳洲四边环海，如果在澳洲建国，如前世中华遇到的问题也肯定不会少，“海军……航母……武装护侨……”几个断断续续的单词，将钟义的思绪带离了很远很远。

“长官，可使用资金已达到五百万，恭喜长官晋升为上校军衔。”女主播的声音将神飞九天的某指挥官带回了现实，看看全息屏上方的可使用资金数目：五百零一万三千二百，钟义苦笑，“想太多了，费这么大劲，只是一个上校，想什么海军呀……”

“鸟，军营开启无限征召解放军模式，优先强化第三类技能，战车工厂优先建造步兵车，嗯……五十辆。”下达完命令，钟义迅速将控制界面切换回建筑界面。

建筑名称：空军指挥部

建造资金：100000

电力需求：400

建造范围：5000*5000

建造时间：24小时

说明：恭喜指挥官，您即将拥有第二个兵种——空军。每个基地只能建造一个空军指挥部，每个空军指挥部只能容纳一个飞行团的战机，欲建造更多的战机您必须修建更多的机场。

嗯哼，不算贵哈，每个空指部才十万资金，虽说是基地唯一性建筑，多造几个分基地就解决了。机场呢？建筑界面里没有机场。切换到后勤建筑界面，嗯，在这里。

建筑名称：军用机场

建造资金：50000

电力需求：800

建造范围：3000*3000

建造时间：24小时

说明：可以起降所有基地出产的空军飞机，每个机场只能容纳一个飞行团。

看到这些，总算明白了，空军指挥部兼有飞机制造厂的功能，而军用机场就只是单纯的飞机场了。不知道空军的编制如何算，是和陆军算在一起呢，还是单列出编制来？问了天堂鸟，这货又来了一句“无权限回答。”

已经习惯了，没那精神头跟智能系统较劲，只能自己摸索着来了。点击图标，就在军营的旁边选定一大片地，确定，开始建筑空军指挥部。对了，把军营正在全力征召的解放军陆军型的点了暂停，开放空军了，军营中的空军型士兵也应该激活了吧？

果然，人物界面上，又出现了一个新的图标，但却是灰色的。

中华解放军（空军）

征召条件：中华基地军营，空军指挥部

资金：10000

征召时间：10分钟

钟义咧了下嘴，贵了十倍，值！前世咱国家培养一个飞行员，那都号称用黄金堆起来的。征召时间也不错，和陆军一样。因为部队的扩编，以及国民警卫队两个团的组建，又建造了一些军营，人员征召的时间也缩短到了十分钟，相信只要以后分基地多起来，军营更多时，征召的时间会更短。

空指部建造完成前，空军图标无法激活，那就继续征召陆军，天亮后，先搞定这什么狗屁皇家澳大利亚陆军第二师。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第38章陪我看日出

清晨，折腾了半晚上的钟义打着哈欠走出了指挥室，汉斯与他的副官——一个叫做拜伦的年轻军官等待已久。如今，贴着分基地指挥室外建成的房间已经成为了指挥官的会客室兼会议室。

钟义有些意外，战斗打响以来，汉斯一直没有出现，只是在昨天，土著长老召集人手帮前线运送弹药时，101团派了一个连来帮忙，没有携带任何武器。现在这么早的来到会议室，看样子已经等半天了，钟义捏了捏鼻子，咱汉人有句古话：无事献殷勤……。

“早上好，汉斯！”心里有些打鼓，但脸上的笑容必须亲切，这是一个政客必修的课程，钟义相当有这方面的潜质。

“早上好，指挥官，很报歉这么早就要打扰您。噢，这位是我的副官，拜伦?利伯曼。”

“指挥官早上好！”年轻英俊的军官立刻敬礼。

“您好，拜伦上尉。”刚睡醒，军装歪歪斜斜，也没带军帽，这个回礼显得很是别扭，但汉斯与拜伦没看见一般，脸上依然很严肃。

“两位，吃过早餐了吗？噢，报歉，我这里也没什么吃的，一会我们可以去食堂转转，希望他们会给我们留了点什么！这里的条件的太简陋了，等到了珀斯，我们一定要好好改善生活条件……”没有理会二人越来越怪异的表情，钟义自顾说着。

“噢，指挥官，我想……我们想到一起了，我……”

钟义笑了，“汉斯，让我猜一下，你的这位副官拜伦上尉，是来自珀斯的利伯曼家族吧？和赫巴尔他们家齐名的、拥有天鹅谷酒庄的利伯曼家族，荷兰裔，19世纪二十年代来到了西澳，拥有大面积的葡萄园和农场，在珀斯定居已经一百多年了？”转过了头，钟义露出一个人畜无害的笑容，“拜伦上尉，我说的对吗？”

“指挥官……”拜伦已经被惊的说不出话来，汉斯也是一脸的紧张。

“呵呵，没什么奇怪的，二位，既然我打算和我的战友们留在澳大利亚，留在西澳，那么对这里情况的总要有些了解，我没有恶意。你们知道的，我不是一个种族主义者，用我们汉人的话来说那就是……入乡随俗，只要不是刻意与我为敌，那就都可以做朋友！”

也许汉斯和拜伦还不能够理解入乡随俗的意思，但这不妨碍他们心中的无比惊讶，还有一丝……恐惧。是的，就是恐惧，不知不觉间，红警部队的情报网已经厉害到这种地步了吗？那岂不是……，两人对视一眼，都看到了双方眼的惊骇。

汉斯的准将军衔在这里似乎不太管用了，不用说指挥官同志，就是与他的副官，也似乎是以年轻的上尉为主。

“指挥官，看来您已经知道了我和团长来这里的意思！”

“呵，我不是神仙，噢，用你们的说法应该说我不是上帝，我并不是无所不知。”装x成功，天堂鸟的数据很准确。得意的钟义开起了玩笑，效果不错，这个小玩笑，让交谈开始一直处于紧张状态的汉斯与拜伦都放松了下来。

还是汉斯比较老成，他知道钟义不会一直在这里和他们绕圈子，前线还在打仗，“指挥官，如您所言，拜伦的确是利伯曼家族的嫡系子弟，利伯曼的家族长卢克?利伯曼就是拜伦的父亲，正是卢克子爵请求与您会面！”

“噢？我很好奇，汉斯你与利伯曼家族是什么样的关系？”这样的问题在西方人的习俗中是很不礼貌的，但汉斯无疑已经很适应了指挥官与红警士兵们的东方生活习惯。

没有任何的不满，汉斯认真的回答：“我的父亲曾在天鹅谷酒庄工作过，家里的农场是他退休时的奖励，我的从军路程也得到了利伯曼家族的帮助！”

钟义恍然大悟，怪不得攻占卡尔古利的战斗中，汉斯那么容易就投降了，原来与赫巴尔差不多，他们的军队都是家族豢养式的，是属于家族的私人部队，而不是真正的效忠于澳大利亚联邦。

“拜伦，你的父亲要与我谈些什么呢？”有了赫巴尔的例子，钟义对这些富二代们很是重视，他们对家族的影响力绝对不小。

年轻的上尉面露羞色，可军人经历还是让他习惯性的立刻回答长官的问话，“对不起，长官，我只是家中的次子，我的哥哥才是家族认定的继承人，家族的决议目前我是没有权力参与的。”

噢，原来还不是太子呀！难道要搞一出十龙夺嫡的好戏吗？前世那些清宫狗血剧闲暇时也没少看，最好再跳出个公主让咱调。戏下哈！捏了捏鼻子，钟义的脸下露出了一丝颇令人玩味的笑容，不过，旁边两位“阿哥和将军”指定是猜不到的。

“汉斯，请替我转告卢克族长，我很期待与伯利曼家族的会面，但目前我军正在打一场艰苦的防御战，第二师的战力你应该很清楚，所以还是把会面放到珀斯吧！等我军攻占珀斯后我再邀请卢克爵士共进晚餐。”

没有等汉斯的回答，抓起了会议桌上的迷彩钢盔，钟义大步向外走去。汉斯与拜伦满脸的失望，本以为这次第二师的进攻，会在指挥官与斯莫尔贡家族之间产生裂痕，但现在看来，赫巴尔和骑兵营的参战起到相当大的作用，指挥官依然没放弃斯莫尔贡家族。

“指挥官，101团请求参加前线的战斗！”眼看钟义就要走出门口，汉斯连忙喊了一声。

“参战？”钟义停下了脚步，转过身来，清晨温和的阳光透过已经打开的门，将钟义轻柔的拥在其中，让人看不清他的脸。“汉斯，101团维持好卡尔古利城的秩序就可以了，今天我们有其他的部队参战。对了，拜伦，我记得澳洲最早见到阳光的地方就叫做拜伦湾，希望你可以陪我去看一看。”

“啊？团长，看来我们低估了指挥官的志向！”上尉若有所思，低声嘀咕了一句。

“噢？拜伦，你是说……”汉斯是个纯军人，对于政治上的敏感性差了很多。

“团长，你知道拜伦湾在哪里吗？”

“东边呗，离悉尼……啊?你是说指挥官并不仅仅志在西澳，他要的是……”

“没错，他邀请我陪他一起去拜伦湾赏日出，因为他要的是……整个澳洲。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第39章特务头子的料

五十辆轮式步兵战车整齐的排列在校场上，墨绿色车身上的编号从2201号起，意味着这些步兵战车将归属于装甲二团。每辆步战车的旁边只有两名身穿荒漠迷彩作战服的战士，这已经是一夜间军营征召的最高名额了。

蒋云志就站在一号车旁边，旁边不远的全密封工地传出了震耳欲聋的噪声，让钟义皱了皱眉头，想说些什么也只好作罢，目光依次扫过战士们的面孔，回到扑克脸上时，轻轻拍了拍了蒋云志的肩，然后敬礼。

仿佛一道无声的口令，战车旁的战士们同时举手回礼，蒋云志轻轻点了点头，率先登车。钟义没有同以往一样以军礼送别上前线的战友们，他突然觉得那个动作应该是大首长专用，自己虽然是基地最高指挥官，但扭头看看自己肩的两毛三，还是算了！怎么也得弄上两、三个星再说吧。

赤免越野车回到了指挥室外，其实从外表上来看，这就是一幢普通的小楼，即使进入楼内，也只是普通的会客室格局，除非你能进入那扇指挥官才可以打开的合金自动门，才会看到另一番天地：巨大的全息地图绕墙壁一周，没有灯具，四周不知材料的光滑墙体上泛出柔和的光线，足够将室内照得纤毫毕现，当然还少不了中间那根很粗很圆的柱子，或者说是电梯。

环绕一周的大地图显示的是分基地可探测范围，而控制台前的屏幕上则是更清晰的显示着十公里半径的可控制范围。空指部的建设是全封闭的，钟义也看不到，战车工厂中正在以每小时三辆的速度加紧建造59式坦克，一号军营的前面，已经又征召了一个班的兵力。突然天堂鸟兴奋的声音传来：“报告长官，军营中出现了一位上校指挥官。”

“噢？”这是个好消息，随着军队规模的逐渐扩大，高级军官的问题一直是钟义很担心的，蒋云志有可成长属性，可也不能光指着一个人，现在部队里的最高军事主官就是全国林中校，还是装甲营扩编成团时提拔起来的。终于有一个征召来的上校了，看来陆军这个旅级单位主官有人可用了。“让他来指挥室报道。”

“好的，长官！”女主播柔媚依旧，钟义突然涌起要召几个女兵的想法，女警卫就不用了，机要秘书什么的天堂鸟也可以对付，就是这个生活秘书必须得有了吧？想想自己早上会见汉斯与拜伦时邋遢的样子，“嗯，这个问题要尽早要提上日程了。”典型的饱暖思……。

“报告！”

一声报告打断了钟义改善自己办公及生活条件的遐想，前来报道的上校军官并没有钟义想像中的那样威猛，个子不高，三十几岁，黝黑的面庞，一双眼睛倒是相当的有神，透出一丝职业军人特有的寒光。嗯，不出奇，但够精悍，钟义在心中暗暗评价。

“请进！”

身躯挺直，步伐有力，“报告指挥官，红警部队上校沐雨前来报道。”

钟义没有回话，上校头上虚空显示的几行字，让指挥官同志有些惊异。

姓名：沐雨

忠诚：所有的红警士兵都无限忠诚于最高指挥官。

军种：陆军

军衔：上校

能力：格斗、语言、伪装。

特殊能力：情报处理（可成长）

又是一个可成长的特殊能力，但为什么是情报处理而不是统率呢？好容易召到一个高级军官，居然是个特务头子的料。再一想，也好，中情局是1947年成立，克格勃还得延后将近十年，连咱国内的军统也还有三年多才成立，戴老板现在还只是个特务处处长。记得后世委员长败退至宝岛时曾说过一句：如果雨农不死，我们不至于退到台湾。嘿，咱有了沐雨，是不是就可以早日坐拥大洋洲？

“沐上校，建立一个可以为我军谍报工作服务的机构，你需要什么？”有了想法就执行，这是钟义的性格。

低头沉思片刻，沐雨抬头，“指挥官，如果只是为我军的部队战斗服务，需要一支精干的侦察部队和雷达、通讯等科技力量支持，当然，还要有一些情报机构**招聘的特务人员等！”

嗯，回答同他的外表一样，中规中矩，不算出奇，“那么，沐上校，如果要控制我军所占领的领地呢？”

听到钟义的话，沐雨猛的抬起头来，“权力！直接向指挥官负责，紧急情况下可以先斩后奏的权力！”

这个答案让钟义又皱起了眉头，这样的机构，就是一柄双刃剑。红警部队无限忠诚，根本不需要这样的机构，但自己的手下，也不可能全部是红警士兵，到底要不要搞特务机关？

“沐雨，我任命你为装甲旅参谋长，暂时负责组建装甲二团和机械化步兵三团的工作。”还是有些犹豫，钟义决定先把部队组建好，进了珀斯再视情况而定！

待沐雨上校敬礼返回军营整编部队后，控制台前的小全息屏切换到了前线阻击阵地。蒋云志并没有把五十辆步兵战车直接投入战斗。经过一天战斗的洗礼，102团的土著士兵们成长的很快，虽然第一天就伤亡惨重，但澳军也失去了他们榴弹炮营，火力威慑大大降低。而102团的重型迫击炮连不时发威，100毫米的杀伤型炮弹爆炸后，弹片可以飞出二十米远，每一发炮弹都会制造出一个个小小的无人区，将澳军的冲锋队型打乱。堑壕下面的机枪暗堡也还有三分之一仍在发挥作用，加之102团弹药充足，自动步枪与班用机枪火力凶猛，一个上午的战斗愣是让敌人寸步未进。

攻不上去又伤亡巨大的澳军又撤了，而且为了避开重型迫击炮团的炮火袭扰，直接退出十几公里，回到了铁路边上。

蒋云志请示率坦克和步战车追击，被钟义拦住了，第二师的人数还有很多，那个坦克营的马克2型巡洋坦克也只是损失了数量，实力犹在。本方的坦克数量还是太少，昨晚的决定有些失误了，以为今天仍然会有恶战，数量众多的步战车重机枪会在阵地战中发挥巨大作用。但没想到澳军的指挥官也很果断，一看占不到便宜就立刻后撤，如果这时59式能再多一些，就可以用坦克追击了，步战车的装甲很薄弱，追击中难免损伤。最主要是第二师在钟义的眼中早已打了叉，列入了被歼灭部队的行列，没必要在他们身上付出更多的伤亡。

“再让你们得瑟一天！”看了下空指部图标上还有两个半小时的倒计时，钟义恶狠狠的来了一句。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第40章轰他NND

解放军空军部队是以飞行中队为最基本的战斗单位，每个飞行中队有四架作战飞机，同样，也是实行的三三制，即每个飞行大队包括三个中队，一个空军飞行团包括三个大队，而三个飞行团就组成了空军师。当然一个空军师不仅仅有这些飞行部队，还要由防空部队，机务部队和雷达部队等共同构成。

红警部队的空军编制也是延用此种模式，同样的，因为指挥官同志仅是上校军衔，所以基地目前可以征召的空军数量也只是一个飞行团。

但这些已经足够坐在控制台前的钟义乐的合不上嘴了。空军属于基地的第二兵种，所以**于陆军之外，也就是说空军的这个飞行团人员并不包括在那一个陆军旅中，当然最让指挥官同志开心的还是在空指部建造完成后，出现的一个新的界面——飞行器界面，点开这个界面只有两个彩色图标，也就是这两个图标，让钟义得瑟的都忘记该马上什么了。

飞机名称：歼-五

飞机类型：单座单发喷气式战斗机

最大航程：1560公里

最大速度：1145公里/小时

最大航行高度：16000米

最大起飞重量：6000千克

最大载弹量：500千克

建造资金：100000

建造时间：6小时

说明：机头左侧下方装备有两门hp23机炮，右侧下方一门h37机炮，机载设备包括超短波指挥电台、无线电罗盘、无线电高度表、信标接收机、敌我识别器、护尾器、测距器等。可用于制空和对地攻击等。

飞机名称：轰-五

飞机类型：三座双发喷气式轻型轰炸机

最大航程：2400公里

最大速度：902公里/小时

最大航行高度：12500米

最大起飞重量：21200千克

最大载弹量：3000千克

建造资金：100000

建造时间：6小时

说明：机载设备包括自动驾驶仪、机械操纵系统和电传动操纵系统，以及各种电气、仪表、无线电等特种设备，飞机可以在各种气象条件下飞行。炸弹舱内携带6枚500千克或12枚250千克炸弹。翼下还有8个挂架，可挂火箭弹或炸弹。机头机尾各装两门23mm机炮，总备弹量为650发。

不用太详细介绍了，这就是前世中华所谓的第一代国产战斗机和轰炸机了，说起来很丢人，其实这都是仿制品，老毛子的东西，只是在中华的工厂生产组装而己。

每架飞机十万，看起来不算多，但细算下，钟义咂了咂嘴，一架飞机加一个飞行员就是二十万，这还不算机场内所需的大量地勤和其他地面部队。一个中队四架飞机，一个团就是三十六架，光飞机和飞行员就得七百二十万。为了晋升上校，攒下的那几百万还真不算啥哈。不过钟义也早有心理准备，这还只是空军呢，而且也都是比较初级的机型，等海军激活后，那才真的是怎么填都填不满的无底洞。当然了，这也不是着急的事，前世各**界都流行着一名话，十年空军，百年海军。就算在这个世界上，有红警基地可以作弊，也不是几天几月的事。

也不要想太多了，1934年末，这个年代世界上还没有出现喷气式飞机呢！在前世，世界上第一架真正实用化的喷气式飞机，是1939年8月27日纳粹德国首度试飞成功的亨克尔he178，而真正的喷气式战斗机要到1944年二战末期才投入战斗。咱们的歼五可以领先世界十年甚至二十年，至少在目前地天空上，她没有对手。

不过，眼下最急的还不是用于制空的战斗机，澳大利亚也没什么可以拿出手的战机用于空战，就那几十架老掉牙的双翼螺旋飞机，钟义也没放在眼里。几十公里外就还有那个皇家澳大利亚第二师，蒋云志还想要用步兵战车去打他们的小豆丁坦克，打什么呀，弄几架轰炸机，轰他nnd。

点击轰-5图标，资金人员限制，就先弄一个中队的吧。然后切换到人物界面，陆军还在不停的征召，先暂停，给空军让路，十二个飞行员，组建一个大队，然后就是地勤人员，那就是工程师的第三种强化，这个不能少，一个大队的地勤，怎么也要一百人多人吧？时间上来不及，没办法了，尽最大力，好在咱飞机也不多，这一晚上也就三四架。

军营人员的征召，也不用老是点，直接让天堂鸟操作。看着轰炸机图标上的四小时倒计时，钟义心满意足的站了起来，有点过度兴奋，睡不着觉，找谁陪喝喝酒聊聊天呢？哎，基地里啥都好，可就是没有妹子泡，人生寂寞如雪呀！

陆军第二师的纳尔逊少将很是郁闷，本来以为以第二师澳洲两大主力之一的身份远征西澳，不过是坐上火车游玩一圈的事，没想到在卡尔古利这个想靠淘金发财的疯子们才呆的小城，吃了这么大的亏，损兵折将不说，费大力气从英国本土弄来的25磅炮兵营全扔在这了，而且还在第一天就损失了五辆贵重的巡洋坦克，要知道这种坦克在本土才生产了一百多辆。第二天的进攻更是不用提，平时剿灭土著时英勇的士兵们突然都不会打仗了，没有炮兵的支援，居然连人家阵地的一百米都冲不进去。真不知道这伙叛军是哪里蹦出来的，难道他们以前一直藏在大袋鼠的口袋里吗？

叛军的人数不多，但武装了一群土著，而且他们的火力凶猛，轻重机枪无数，连普通士兵都是自动火力，最主要的是他们还有大口径火炮和更大更厉害的坦克。这种情况下，也顾不得面子了，联系墨尔本的陆军司令部，请求支援吧。

要知道一战后，澳军就再也没打过仗，澳洲大陆上也没仗可打。剿灭土著？那不算打仗，那只不过是屠杀一群直立动物罢了，虽然，这次土著们给澳军以很大的杀伤，不过，纳尔逊还是固执的认为，那只是因为有那伙奇怪衣服的叛军在指挥的原因。少将阁下没觉得问题太严重，自己手下的部队人数还是远远超过对手，只要守住铁路线，等司令部重新调拔的火包运来以后，第二师仍然可以再次进攻，彻底打败那群叛军。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第41章要善待俘虏

一战后再没打过仗的澳军仍生活在日不落的荣耀光圈之中，一个师进攻一个团依然惨败的纳尔逊少将也仍然坚信，只要守住铁路，得到重火力支援，就可以反败为胜。甚至在清晨时，侦察兵报告，敌人的阵地前出现了几十辆没有长炮管类似坦克的怪车时，他也只是问了一句：难道土著人已经奢侈的开上了汽车吗？

要知道后世的澳洲直到1940年才生产出第一辆汽车，就算是贵为少将，纳尔逊也没能力买的起一辆私家车！但没吃过猪肉，猪跑总是见过的，就比如澳洲在1920年就成立了澳大利亚航空公司，大多数澳洲人没坐过飞机，但天上飞来飞去的，大家都知道那叫飞机。

就比如现在，头顶上的轰鸣声让很多的澳军士兵都钻出了帐蓬，躺在地上仰着头。这种飞机飞的很高，速度也很快，看起来就像是一个小玩具一样，而且越来越小，很快肉眼就难以看清了。

好多人还意犹未尽，前后共有四架飞机一起飞行的场面，在澳洲可不容易看到。

“回来了，又回来了！”刚刚钻进帐蓬的士兵赶忙又爬了出来，果然，那几架小玩具似的飞机又飞了回来，似乎飞得更低了，变的更大了。“咦？怎么还有东西掉下来？”眼尖的已经看到，飞机的肚子里掉下来一连串好多小黑点，伴着刺耳的尖啸声，急速落了下来。

“快跑！那是炸弹！”第二师毕竟不是土包子，他们来自于澳洲最大的城市悉尼。地面上本来还在看热闹的澳军士兵们顿时骚乱起来，有胆小直接捂着脑袋爬在地上的；有仗着腿长撒腿就跑的；还有的自以为聪明，向帐蓬里钻的。只是这里本来就是维多利亚大荒漠地区，根本没有什么可以躲藏的地点，而且，就算是有石有树，对于250公斤的航空炸弹来说，有用吗？最有用的莫过于认真的祈祷，炸弹不要落到附近还比较靠谱些。

但对于轰五在三千米高空可以将炸弹投到五十米范围内的瞄准水准来说，这么大的澳军营地，简直可以闭着眼投弹了。四架轰-五，四十八枚250公斤航弹准确的落入了第二军的营地内，还没有任何防空意识的澳军很多就是眼睁睁的望着炸弹落在了自己的身边。航弹的尖啸声，落地后的剧烈爆炸声，士兵们的呼喊与惨叫声掺杂在一起；烟雾、火光和绝望，第二师偌大的军营中仿如地狱般惨烈。纳尔逊少将很幸运，师部的大帐蓬附近并没有落下航弹，但围拢在师长身边的警卫们无不战战兢兢，还在头顶上高高盘旋的那四架飞机仿佛如地狱使者，不停在召唤着澳军士兵们的生命。

纳尔逊已经无力控制被吓破胆的士兵们，他们趴在地下不停的嚎叫声、祷告着，甚至宁愿被枪毙也不愿爬起来。

愤怒的少将不断的踢打着，咒骂着，左轮手枪中的子弹早已对着天打光，也没有起到任何作用。

“该死的，你们这群胆小鬼，简直丢尽了皇家陆军的脸，那只不过是几枚炸弹，你们就被吓得和土著一样废物了吗？”

的确，纳尔逊的怒气不无道理，虽然48枚航弹轰炸的场面吓人，来自地狱般的尖啸更是可以让人魂飞魄散，但实际上的杀伤并不是太夸张，数百人的伤亡也不是这支总数近万人的部队所不能承受的。可是人类总是对于未知的灾难更加害怕，这种飞机轰炸的打击方式也让本就没打仗的澳军彻底崩溃。

不过，钟义还是很体谅他们的，这种极度恐惧的时间相当难熬，极为人道的红警部队当然不会让他们经受太多的难熬，二十几分钟后，五十辆轮式步兵战车跟随突前的八辆59式坦克出现在澳军军营之外。咱汉人讲究兵对兵，将对将，59式专门找那些马克2型巡洋坦克，而步兵战车当然得对付步兵。如果说飞机轰炸后的澳军军营是地狱般惨烈，那么现在的情景就绝对是死神收割，收割恐惧、收割绝望。火暴的机枪扫射让广大澳军士兵远离恐惧与绝望，恢复彻底的平静。

“上帝保佑你们！”全息屏无法看到已超出分基地控制范围的战场，但收到蒋云志战车出击的报告时，钟义还是神棍般的嘀咕了一句，“这样的屠杀是不是太不人道了呢？”

当国民警卫队102团步行赶到澳军军营时，战车队已经在打扫战场，八辆59式坦克的战果是23：0，23辆小豆丁只消耗掉了59式23枚穿甲弹、两枚高爆弹，多出的两枚是蒋云志的指挥车组打出去的，光顾着指挥，没开上几炮的蒋云志在小豆丁全部趴窝后又打出了两炮，其中的一炮击中了军营中那顶最大的帐蓬，导致纳尔逊少将以下十七人丧命。而小豆丁们37毫米坦克炮打出来的炮弹，只在59式前装甲上留下了数个黑印。中弹的坦克兵们气得大骂：这不是没事找事，回去还得好好清洗一下。

半个多小时的屠杀后，还活着的澳军们都已被集中在了军营外的一处小洼地中，围了一圈圈席地而坐。四周数辆步战车上的机枪手们紧紧盯着他们，扣着扳机随时准备击发。

蒋云志揭开了坦克的炮塔门，跳了上来，摘下坦克帽，悠闲的晃荡着大长腿。顺手在炮塔门里掏出通话器，转到基地频道，“指挥官，澳军已经搞定，我军一辆步战车翻到沟里，两名乘员受伤，其余无伤亡。正在打扫战场，102团已经赶到，目测有俘虏一千多人。报告完毕。”

“自己翻车了？”钟义白眼一翻，这太搞笑了吧，那开车的士兵有证没？驾驶员短缺也不能无证驾驶呀？没被敌人干掉，咱自己翻一个。对了，俘虏一千多人，这么……少？“云志，你确定有一千多俘虏？”

“噢，指挥官，是有点多了，但是这帮小子根本不反抗了，听话的跟咱基地那帮军犬似的，兄弟们实在是下不去手了！”

“我……靠！蒋云志，一万来人的部队，你给搞的就剩一千俘虏？你这是屠杀战俘，你这是反人类罪！你知道澳洲人口才多少吗？你都弄死了，我们哪找劳动力去？”

“啊……云志明白，善待俘虏。”第一次听到指挥官发怒，蒋云志也有点毛，“喂，那个谁，别踢了，指挥官说，要善待俘虏！喂，说你呢，轻点！推什么推，别把俘虏们摔疼了！”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第42章解放区的天

钟义并没有急于收编第二师的俘虏，因为这些来自于澳洲东部的士兵与汉斯的17旅不同，他们是真正忠于澳大利亚联邦的军队。

装甲团仍然在天鹅河边与第三师隔河而峙，据说珀斯的军民两用机场上还起飞了数架次两翼的军机在装甲团上空盘旋了好一阵子，但没有投弹。全国林根据指挥官的指示精神，保持克制，也没有动用防空兵步车予以反击，天鹅河两岸依旧很是平静，平静的几乎让人窒息，尤其是珀斯城内的贵族阶层们。

红警部队大军压境，但又没急于攻城，而来自新威尔士的澳军主力第二师已经在卡尔古利全军覆灭，西澳州督威尔森已经连续数天拜见州议会领袖桑德拉与卢克俩位爵士，但都不得而见。这让威尔森的心里就如澳洲荒原一样，野草猛长。自己这个州督本就是珀斯几大家族之间妥协的产物，如今珀斯面临着灭顶之灾，两大家族长却都避而不见，这是什么意思呀？甚至那个第三师师长科尔准将也是伯利曼家族的，没有这些大族长的默许，连军队也不是州政府能指挥得动的！

一封封电报不停的发向堪培拉，也是全无音讯，估计国会那帮议员们也都慌了，一个陆军主力师被全歼，是联邦成立的三十多年来从没有过的，这已经超出了澳洲政府的能力范畴，向帝国救援也许是总督艾克萨斯爵士的唯一选择了。

当然威尔森也并没有把全部希望寄托于堪培拉总督府，所谓狡兔三窟，除了西澳的酒庄和矿山，威尔森在昆士兰还有一个不小的庄园，足够继续维持他的贵族生活，只是不再拥有权利而己，珀斯机场上就有一架威尔森为自己准备的小型飞机，可以飞到南部的阿德莱德，这就是威尔森为自己留的后路。

珀斯机场这些天相当忙碌，澳大利亚航空公司已经停飞了其他的航线，最先进的波音247客机全部往返于珀斯与墨尔本、悉尼之间，虽然机票已经比平时涨了五倍，但仅能载客十人的波音最新客机，仍无法满足要逃离战争的珀斯达贵们的要求，所以，机场售票处每天都排满了人。

只是这一天，一辆编号为oh370的波音247刚刚起飞后不久，就突然失去了与机场的联系，无论机场塔台的地勤人员如何呼喊，oh370的专用频道中都是一片寂静。客机失联的消息很快上报到了州督威尔森的办公室，而威尔森在知道这个消息后，并没有感到十分的意外，只是一脸严肃的拿起一张电报纸，“把这个给机场的经理送去。”

这份电报来自卡尔古利红警部队，内容是：即日起，西澳地区实行空中管制，所有未经允许升空的飞行器，将全部予以击落。落款人是红警基地最高指挥官，钟义。

这份明码通电，让骚动的珀斯城立即陷入了安静。装甲团逼近珀斯后，早已经没有客轮敢停靠珀斯港了，现在连大价钱乘飞机都逃不出去了，还能怎样？巡航速度两百多公里波音客机遇到最高速度可达九百公里的歼五，逃都没有机会。

州督府前每天都聚满了抗议的人群，抗议州政府的不作为，抗议联邦的不救援，而威尔森只有默默的苦笑，空中管制，连他的退路都被堵死了。办公室的电话声突然响起，威尔森如遇救命稻草般狠狠的抓起了话机，在民众开始坑议，州督办公室就拒接所有外部电话了，所以这个电话一定是议会方面的。

桑德拉略显苍老的声音在如今的威尔森听来如同天籁之音，只是简短的通话后，州督大人失去了开始时的兴奋，无力的靠坐在那象征权力的巨大的真皮座椅中。电话中的桑德拉只说了一句话：两个小时后，有一架飞机将飞往卡尔古利，将州督大人一同前往。

这架被允许起飞的波音客机，除了两名驾驶员和一名空姐之外，，只搭载了四名乘客：斯莫尔贡家族长桑德拉；利伯曼家族长卢克与家族继承人哈丁；另外一名则是满脸沮丧的西澳大利亚州督威尔森。乘客虽少，可两名子爵一名男爵还有一名未来的子爵继承人，也足以这架成为贵族专机的波音247荣耀一时。

波音客机刚刚飞离珀斯城上空，迎面就立刻迎过来两架歼-五战斗机，为这架螺旋桨老式客机护航或者说监视，歼-五不得不委屈的把自己速度也降了下来。两个小时后，卡尔古利空军指挥部收到歼-五报告，来自于珀斯的客机请求降落。

两辆被涂装成火红色的赤兔早已在机场等候，对于这几名珀斯的白人来客，钟义还是给予了相当高的接待规格。卡尔古利市政厅也被重新翻建，简洁明朗的布局不同于庄重威严的中华衙门式建筑，倒是更贴近于西欧的城堡风格。让几位客人意外的是门口的警卫不仅有穿迷彩军服的红警士兵站岗，还有一队队墨绿色军装的士兵在外围巡逻警戒。而让威尔森惊讶出声的不是那几条看起来就十分威猛的军犬，而是巡逻的士兵中即有白人，也有土著人，什么时候高贵的白人沦落为和那些直立动物一起巡逻了？

已经来过数次的桑德拉和卢克狠狠的瞪了威尔森一眼，这个来自东部的贪婪的家伙太丢人了，难道他还以为这里是珀斯吗？在卡尔古利对土著不敬，一样是会遭到惩罚的。

坐在市政厅宽敞的办公室中，钟义的心情不错，全歼澳军第二师后，红警基地暂时的外部威胁便被扫清了，空军指挥部已经投入使用，机场上已经列装了歼击机和轰炸机各一个大队，因为资金问题，飞行团其余部队将会陆续组建。沐雨上校的工作也是卓有成效，陆军旅的装甲二团已经组建完毕，随时可以投入战斗。而计划中的三团将是一个机械化步兵团，将包括一个步团战车营和两个自行火炮营，以补充部队在远程打击火力上的不足，火炮营将装备战争实验室新研发出来的122毫米自行榴弹炮和155毫米自行榴弹炮，钟义为其分别命为火神和雷神。

话说前世中华国产武器的命名实在是……很让人无力，所以钟义决定，红警基地自研武器都重新命名，火炮类就冠以神字系列。

最近战争实验室表现的很给力，又陆续征召了数十名科学家，全部留在了主基地。其中有一名叫做钱三木的物理学家，居然是专门搞核聚变研究的，当时就吓了钟义一大跳，曼哈顿计划是啥时开始来的？不管了，咱先搞起来，专门划出一间实验室，优先供济，先慢慢弄着。另外还有一位叫王大力的科学家也引起钟义的注意，名字挺俗，但人家可是一位热能动力学专家，研究方向是涡轮喷气发动机。大才呀，以后建造更好的飞机和火箭就靠这位了，当然也是为其建**实验室。几十位科学，建造了十个实验室，每个实验室的科学家与助手都不多，好在现在基地出产的武器都领先于世界，更新换代不急于一时。

总之，基地的建设逐渐走上正规，部队的规模和战斗力也在逐步扩大与提升，指挥官同志的心情就像是后世的那首名歌：解放区的天是……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第43章红三代女秘书

如果不是为了接待几位来自珀斯的客人，钟义一般的时候还是喜欢呆在基地的控制室中，那里才真正让他有家的感觉。不过当今早来到市政厅后，钟义意外的发现自己喜欢留在控制室的习惯可能要被改变了。

在市政厅专门为自己留出的大办公室中，居然有一名……女秘书。看到秘书那穿着军装依然苗条的背影，难掩修长的身材时，钟义差点仰天长啸，人生几何，对酒当歌，譬如美女，一定要摸。当然，这个邪恶的念头只是一闪而逝，身为最高指挥官，必要的矜持还是要有滴。再说了，都已经到咱的办公室里了，她还能跑得了吗？来日方长，指挥官痛下决心。

脚步放重，还故意“嗯”了一声，提醒秘书自己已经到了时，钟义还在想，“志豪不错，深知吾心呀！可以给这小子晋升个……尼玛，还是去当他的少校连长吧。”

忠诚的警卫连长钱志豪少校不知道，因为太过忠诚，他就在中校的边上转了一圈，又掉回了少校。因为在为指挥官选拔秘书时，细心的钱志豪考虑到了应该选一名女秘书，可又从安全角度考虑，担心白人女子忠诚度不够，所以就选择了一位土著人女子。当然，这位叫做薇薇安的土著小姑娘并不普通，身材样貌都是土著人中顶尖的，还曾在白人学校中读过书，最主要她是波布尔门部落长老的亲孙女，根红苗正。嗯，唯一的缺点就是……黑点，但土著人都这样不是，小姑娘的肤色还算比较淡的呢。

人生最大的悲哀莫过得到后又失去，就是你费劲力气终于到手了，然后发现这不是你想要滴。看到指挥官的到来，薇薇安很是紧张，虽然很多次挤在人群中见过指挥官，但如今作为指挥官的秘书，可以在所有土著人奉之为神的指挥官身边工作，小姑娘显得很拘谨。尤其是指挥官很威严的在自己身边走过，都没理会自己的问候，差点把小姑娘吓哭了！爷爷不是说指挥官很随和的吗？难道是自己哪里做的不好？连忙看了看身上，新军装很干净，只是部队中还没有专门的女式军装，所以临时改的衣服有点肥大，其他……其他也没什么呀，不会……不会是指挥官不喜欢女秘书吧？

偷眼看了一下里间大办公桌后面的指挥官，依然是很严肃的表情，被吓坏的小姑娘只好委屈的坐回自己的位置，暗自抹泪。单纯的薇薇安哪里知道，在她心中无限崇高的指挥官同志正在对天乞求：赐我一个水乡柔妹子吧！或者是金发火辣妞也可以呀！

按捺下穿越后一直不是很调合的阴阳萌动，钟义的心思艰难的回到珀斯来客的身上。在装甲团陈兵天鹅河畔的这些天，桑德拉与卢克为代表的珀斯议会成员一直在与基地谈判，内容无非就是红警部队攻占西澳后，会如何保留这些大家族的固有利益。主要的分岐就在于矿藏资源方面。

对于酒庄等盈利颇丰的产业，钟义没兴趣也没精力，红酒管够就成。民用的其他产业钟义的政策也是保留原有格局，钟义并不想搞什么革命、什么大胡子主义的，后世咱中化不也是搞了有特色的社会主义后才民富国强了吗？尊重私有财产是任何一支军队获得当地人认可的必要条件。但只有一个行业，钟义决不允许他人染指，那就是矿藏业，这是红警基地发展的根基和前提，没有矿藏就没有资金，没有资金就没有部队和武器。可偏偏西澳这个地方，就是靠矿产发展起来的，两百多万平方公里的土地上，适合耕种或放牧的面积不足百分之一，沙漠与荒野是这里的主要景色，黄沙与红土是这里的绝对色彩。

珀斯的大家族们大多数都是靠矿山起家，二十世纪后，西澳的玛格丽河和天鹅流域被发现所种植的葡萄适合酿酒后，才使得西澳酿酒业大兴。但直到今日，各大家族产业的大部分，仍然是矿山与矿场。

谈判中桑德拉与卢克数次拂袖而去，但钟义在这一点坚持不让步，或者说，不能也不需要让步，你们不给，我自己取。你们不支持我主政西澳，那就换一批人来，反正你们这些家族已经荣耀够久了，一定有很多人希望取代你们的位置。部队在护编，无敌的59式坦克在增加，每拖延一天，钟义就更有底气一些，直到oh370事件的发生。桑德拉与卢克终于发现，他们已经走投无路了，放弃矿山，他们还可以有酒庄；不放弃，在钟义发起强攻之后，他们可能一无所有。

所以这一次，他们是来投降的，无条件投降，为了表示他们各大家族对珀斯的绝对控制，还拉来州督威尔森作为投名状——桑德拉曾到过中华，应该得知道《水浒》。

不过，钟义没打算太难为他们，放弃矿山，这些家族的确损失很大，只要他们真心支持自己，配合部队占领珀斯，钟义打算在其他方面对损失较大的家族进行补偿。强压从来不是统治的好办法，利益捆绑才是最佳的合作方式。

占领珀斯后，红警部队就不能单纯的发展军事了，民生也是军事实力的重要组成，钟义打算把这些民用产业全部交给他们，大家族们有资金，有能力，而红警基地有技术——天堂鸟已经整理出了多项适合民用发展的产业核心技术。只要他们识相，钟义都打算交给他们。赚钱不必要非去挖矿，虽然在西澳这是最好赚钱的方法，轻工业的纺织、皮革、日用化工以及农产品深入加工和丰富的海洋资源，都是可以在西澳大力发展的。一些更有实力的大家族，可以涉足投资更大、利润也更高的重工业，甚至是军工。在钟义的发展计划中，未来的军工也将有相当一部分由领地内工业完成，而不是全部依靠红警基地。

两指轻夹端起了桌子上红酒——外面的黑妞根本不知茶为何物，只好倒杯了红酒。钟义长抒了一口气，“就看这些白人识不识相了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第44章比五月花伟大

事实证明那些能辉煌百年家族的主事者，没有一个是庸才。

当珀斯的客人落坐在市政厅大办公室，薇薇安强忍着厌恶的眼神，将里间的厚木门轻轻关上后，桑德拉就开门见山的表明来意。

也不容他们墨迹，在他们走出波音客机降落的军用机场时，就发现了不远处的大校场上，那可怕的坦克愈加多了，而且还多了几种挺着又长又粗的炮管的履带怪车——在澳洲这些不知战争为何物的商人政客们眼里，自行火炮就是怪车。更不要说机场上不时冲天而起的执行空中管制任务的喷气式战斗机，还有不比波音247客机小多少的双发轰炸机，听说就是这些轰炸机用炸弹就消灭了皇家二师。

红警部队的实力壮大一分，就意味着他们谈判的筹码少了一分，于是，桑德拉与卢克征得议会大部分人的同意，这次就直接梭哈，无条件与红警部队合作，放弃西澳私人矿山所有权，至少他们可以保住其他的产业。而那些不同意的人，聪明人现在就同他们划清距离了，相信红警部队入城的那一天，也就是他们后悔的时候。

当桑德拉说出各家族决定放弃西澳矿山所有权的时候，钟义望向了卢克，后者也重重点了点头，钟义笑了。自抽屉中拿出了几张纸，“这是在我军进入珀斯城后，我将开放给民间的产业，如果各位有兴趣，那么可以优先在这些产业中挑选一行，作为各位辛苦谈判的奖励。”

“啊？”四个人异口同声表示惊叹，谈判时钟义对矿藏坚决不松口，还以他要实行军政府管制呢，原来除了矿藏，其他的行业都会放开……惊喜不仅于此，“纸上所列的行业，我将会提供该行业的最先进的核心技术和其他必要的支持。比如你要涉足汽车制造业，我就可以为你提供世界领先的汽车生产线。”

“世界领先？指挥官，比美利坚的通用和福特还要先进吗？”利伯曼家族继承人哈丁曾经留学美国。

“呵呵，卢克爵士，贵公子看来很有兴趣涉足这一行业。”钟义微笑着点了点头，“不光有小汽车的生产技术，我还有货用卡车甚至是履带类特种车辆的生产线。可是，汽车工业需要大量的工人，不光是西澳，整个澳州都缺少人力。哈丁，你有好办法吗？”

哈丁很是兴奋，留学美利坚时，就曾特别考察过底特律，汽车城的繁荣与忙碌曾让他热血沸腾，这才是事业，男人该做的事业。与之相比，珀斯太安静了，安静的似乎除了矿山葡萄园，这里的人都无所事事的每天游逛在天鹅河边，与黑天鹅为伴。为此，他曾耗费一个假期，做了一个详细的计划，在西澳发展汽车工业。只是这个计划虽然得到了家族和父亲的肯定，但澳洲的工业基础太差了，更重要的就是指挥官说的问题，整个澳大利亚的人口太少了。

看到哈丁渴望的目光，钟义很有满足感，用划时代的眼光去忽悠人的感觉太爽了。“哈丁先生，如果你真的有志汽车工业，我可以再帮你做一份计划，甚至我们可以在西澳另辟一片土地，打造一个比底特律还要繁荣的汽车城。”

“你说的是真的？”哈丁猛的站了起来，连敬语都忘记了，看得卢克族长一阵皱眉。

“哈哈，哈丁先生，我们都是年轻人，我喜欢这样的冲劲，我甚至还可以帮你解决汽车工业所需的大量的人口，当然熟练的汽车工人，得需要你自己去培训。”

“一言为定，指挥官！”满血满状态的哈丁转过了身，“父亲，请允许我放弃家族继承人的身份，您可以转交给拜伦弟弟，我要与指挥官去开创澳洲汽车城！”

卢克彻底无语，这哪还有一个贵族子弟的样子噢，而且，指挥官也太……这么一会功夫就把自己最优秀的儿子忽悠走了。

老奸巨滑的桑德拉一直在笑看着这闹剧一般的突变，心理平衡了许多，自己的儿子赫巴尔的心早就不在家族了，现在轮到利伯曼家族了。

一直被大家忽略的威尔森突然出声，“指……指挥官阁下，我可以选这个纺织业吗？工厂我可以自己建，设备我也可以购买，您可以帮我找到足够多的纺织女工吗？”巨大的利益面前，还摆什么州督的臭架子呀，摆了人家也不会鸟。要说威尔森的眼光还是相当毒辣，澳州缺人，可最不缺的就是羊呀，澳洲的羊毛都是被英国本土商人们收购，运回欧洲，如果在澳洲建纺织厂，如果可以找到足够的人力，那成本将会比欧洲的纺织产品便宜一大半。

钟义的笑容更加亲切了，嗯，纺织业也是一个人口密集行业，而且没什么污染，比那个什么汽车城更靠谱。

这一下子提醒了桑德拉和卢克，这个时候还要什么贵族风度？居然让威尔森这个贪婪的东部人抢了先，抢过来那几张纸，从头到尾细看。还真是详细，大部分的民生行业居然都包括在内，两个老头对视了一眼，这么多的行业，就算是两个家族倾尽所有，能做好其中一两个行业就不错了，而这些行业的利润将远远超过矿山的收入。赚了，看来这个无奈的梭哈不但赢回了本钱，还大赚一把。

“指挥官，这份材料我们可以带回珀斯吗？不光是我们俩个家族，还有很多有实力的商人与家族都会十分愿意加入指挥官的宏图中的。”

钟义举起了高脚杯，与四人客气了一下，轻啜一口，淡淡的说到：“桑德拉族长、卢克族长，我是很看重各种族、各民族的平等与团结的，这些行业涉及很广，我是不会允许某个集团实现垄断，他们将由白人，土著人，还有……汉人来公平竞争。未来的西澳……噢不，是整个澳大利亚将是一个多元化的社会，我们将成为一个全世界最包容、最平等的国家。”

四位珀斯来客面面相觑，然后就是一阵掌声率先从哈丁的两手间传出，“指挥官，您说的太好了，我支持您，让我们的国家成为全世界最包容，最平等的国家！噢，上帝！那简直是太美妙了，指挥官，您的梦想比五月花还要伟大一百倍！”

这冒失的熊孩子，比美利坚伟大一百倍也是随便说的吗？卢克暗骂了一句，余下的三人也只好轻轻两掌相拍，脸上还要露出激动的笑，只是，除了哈丁，另三人的笑怎么看都有点皮笑肉不笑。

——那一刻我们都知道，指挥官阁下的建议无法拒绝也不容拒绝，我们都已经捆在了红警部队的战车之上，除了年轻的满怀信心的哈丁，我们都不知道这是福是祸。成王败寇，只能寄希望面前这位年轻的指挥官不是光会吹牛，而是真的能率领红警军团一统澳洲吧！

——引自大汉帝国纺织业寡头威尔森?苏克《我的纺织王国》

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第45章和平解放珀斯

“雄纠纠，气昂昂，跨过天鹅河，为和平，爱珀斯，就是保家乡。各族好儿女，齐心团结紧，勇敢无畏，打败一切野心狼。雄赳赳……”

市政厅谈判结束后一个星期，装甲一团的红警士兵们已经出现在天鹅大街上，嘹亮的军歌声甚至盖过了隆隆的坦克发动机声。

市政厅会晤是友好的谈判，是一次成功的交流，为未来西澳的繁荣夯实了根基，是建设多元化社会中不同种族间交流合作的典范。

和平解放珀斯为钟义和红警部队融入澳洲打开了一个良好的契机，第三师师长科尔?利伯曼准将也率全师放下武器，接受和平改编，改编工作正由国民警卫队参谋长赫巴尔上校组织进行。前西澳州督威尔森因为在市政厅谈判中的良好表现，得以继续留任，只不过名头由州督变成了珀斯市市长。警卫队一团在汉斯准将的指挥下，对珀斯周围的小型城市进行了接管，基本原则是只要当地政府服从珀斯市政府命令，就维持原样，该是什么官就继续是什么官，该干什么活就继续干什么活。以军人为主的红警军团没有那么多的政务人才，钟义暂时也没有那么的时间去真正的搞什么任命选拨，珀斯行政方面的事务，全权交给了斯莫尔贡和卢克，用人不疑，疑人不用，当然，只要有军队、强大的红警部队的威慑，两个老头都是聪明人。至于威尔森，钟义交给市长先生的第一个任务就是出访中华。你要不是要建纺织厂吗？你不是要召大量的纺织女工吗？去中华召，不光召女工，拖家带口的，不傻不残的咱全要。玩工业，没有人哪行？一个汽车城就得用到多少工人？正好咱中华正闹粮荒，加上内战，失业的工人，逃荒的农民多了去了，威尔森市长作为珀斯政府全权代表，前往中华，执行移民任务，当然是打着召工的名义。为此，钟义将珀斯财政厅的所有澳元和英磅都交给了威尔森，去换成中华法币或大洋，只要能召到人，别怕花钱。还有一句没说出来，这钱不花也没用，反正是要作废的。

对此，钟义没有半点负罪感，就如同他无耻剽窃了后世的志愿军军歌一样，反正这个世界有了钟义，有了红警军团，会不会再有朝鲜战争还俩说着呢。

装甲二团与机械化步兵三团已经组建完毕，团长分别是蒋云志中校与肖国兴中校，三团长肖国兴也是这次大征兵的惊喜之一，其拥有的特殊技能虽不是可成长，但却是绝对对口的炮兵类，他也是这是征兵中仅有的两名中校以上军官之一，另一名就是已被指挥官定义为特务头子料的沐雨上校。

与珀斯城里的按部就班，有序交接不同，卡尔古利城分基地中的钟义此时有点烦燥，和平解放珀斯带来的兴奋已经渐渐消退，反而是诸多的烦心事一下子涌了上来。领地迅速的扩大让钟义有些措手不及，甚至于对红警部队未来的发展方向都有了一些迷惘感。之前的行动与其说决策得力，还不如说是赶鸭子上架，每一次的目标都是随着基地的晋升任务去确定的。最高指挥官同志从少尉晋升到上校，只用了两个多月，刷新了世界军史上的记录，但正是这些晋升任务，让钟义根本没有时间去考虑未来的发展道路，交给桑德拉的民生行业发展计划，说穿了，那也是剽窃后世的城市建设规划。

望着全息屏上的晋升任务，钟义捏了捏了鼻子，苦笑一声，“该过年了！”

是的，时间已经来到了1935年1月17日，也是后世红军长征途中，遵义会议结束的时间，正是在这一天，确立了太祖的领导地位。

而最高指挥官同志也在这一天，激活了晋升大校军衔任务。

晋升大校军衔任务

任务时间：6个月

任务激活：占领一座州（省）首府城市，拥有空军指挥部建筑

任务目标：领地面积达到一百万平方公里，领地内人口达到五百万人

任务成功奖励：指挥官晋升军衔为大校，开放核电厂建筑，开放海军船坞建筑

任务失败惩罚：一年内禁止晋升军衔

任务倒计时现在开始。

任务目标的两个条件，第一个是白送的，而且还是买一赠一型，光西澳就两百多万平方公里了。差的只是第二个条件，人口！哎，尼玛这是澳洲呀，换到国内，别五百万元，一千万也可以轻松搞定，可是澳洲这鬼地方，找五百万只羊很容易，找五百万个人？

钟义无力的靠在椅背上，看来要一个任务，两手准备了，移民！全世界人最多的地方，除了印度就是中华了，对，还有小鬼子那。阿三们就算了，与他们生活在一个城市，还不如去农场放羊，至少羊群的味道比较单一。而鬼子那，现在不用想了，以后搞定他们后，日本的姑娘们还是可以引进一些的，打完仗了红警部队的战友们也是要娶媳妇滴，不过貌似在日本真正的姑娘很难找，听说她们读完中学后就很难有姑娘了，难不成去小学就抓来然后再养大？嗯，这主意不错，咱自己看着长大的比较放心。

……哎，想远了，其实也没的选择，无论是从客观上，还是主观上，在中华移民都是必须的。“该让威尔森出发了，嗯，等新造的分基地车来了就出发！”

……

一个月后，距珀斯只有十九公里的港口小城费里曼特尔，这个以十九世纪初英国殖民者首次登上西澳的挑战者号战舰的船长费里曼特尔命名的小城，钟义率领着珀斯政府的一众高官，举办了一场为即将前往中华的威尔森送别的酒会。不同于汉人的大摆宴席，西方白人总是喜欢在自助酒会中，举着杯红酒看似天南海北，但却目的性突出的聊天中达到自己的目的。

钟义不太喜欢这种方式，大口喝酒大口吃肉，尝遍天下美食才是王道。不过，入乡随俗，偷偷在阳台上，干掉了薇薇安弄来的两只大龙虾后，此刻的指挥官正优雅的举着高脚杯，与威尔森交流着出访后需要注意的事项，还有和中华官员们打交道的小窍门，此乃金玉良言，也是取胜之匙。这方面钟义算不上精通，可在后世随便翻几个网页就ok了。无他，唯美色与金钱尔。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第46章三千里路云和月

梦想号游轮缓缓的离开了费里曼特尔港，也带去了指挥官同志百万汉人大移民的梦想。看着游轮上仍然在挥手的威尔森和沐雨，钟义突然泛起了一个念头，当沐雨对上戴老板，会是什么样的情景呢？

防弹型赤兔大suv悄悄的停在了码头上，已经换上合身军装的薇薇安踩着半高跟小皮鞋，在码头上的水泥地发上发出了悦耳的“咔、咔”声。

其实薇薇安的肤色并不是纯粹的非洲黑，而是更接近于南美人的那种棕色，虽然这也并不符合指挥官同志的审美观，但不得不承认，作为一个秘书，薇薇安还是相当合格的。够聪明、够勤恳也够努力，是钟义给自己的女秘书下的评语。

“指挥官，中华不是您的故乡吗？您为什么派一个白人去召工，而不是派同样黄皮肤的军官们呢？”薇薇安的声音不是特别的脆，稍有些嘶哑。

“呵呵，这就是你不了解中华了，在我的老家，我们汉人也曾经和你们土著人一样，被白人欺负了好多年，虽然现在已经没什么洋大人的说法了，但还是比较流行外来的和尚好念经。”

“什么是和尚？”

“噢！就相当于珀斯城里的牧师吧！”

“那牧师为什么会念经呢？”

……

没功夫理会澳洲土著版十万个为什么了，钟义登上赤兔suv，各部队的主官们已经在分基地会议室等候多时。

这段时间，在红警部队陆军三个团、空军一个飞行团全部列装完毕后，基地的资金大多被钟义投入到基地车建造中，但每辆分基地车一百万的造价，还是钟义有些要吐血的感觉。好在四辆基地车建造完毕后，被分别展开到哈默斯利岭铁矿产区和斯旺河下边的镍产区，大大增加了资金的回收量。这俩个分基地并未建造太多军事设施，只是为了开采当地矿藏而建造采矿厂和军营，基地的日常管理还是由军营征召的工程师来完成。第三个分基地则建在了珀斯北部的沙克湾，那里附近的印度洋海面，将成为检验红警基地海上钻井平台的实验油田。而第四个分基地就是钟义正准备前往的会议室所在地。这个位于小城费里曼特尔的分基地，被展开到了港口附近，在钟义的计划中，这里将成为红警海军的诞生地。

会议室中，红警部队三位团长与警卫队三位旅长都已到齐——部队改编后，第三师和原警卫队一、二团被整编为三个旅，统一编为国民警卫队第一师，师长暂空缺，旅长分别为汉斯、塞耶、科尔，其中二旅旅长塞耶是土著人，在卡尔古利阻击战表现突出，被破格提拔。不仅是警卫队一师师长的位置空缺，连红警部队装甲旅的旅长也是由钟义暂代。这次会议的核心内容就是要布置下一阶段的战役目标，会议开始后，钟义的第一句话就是：先入奥古斯塔港者，为警卫队师长或红警部队旅长。

会议室顿时掀起了一阵小混乱，指挥官的这个命令太突然了。虽然大家都猜到了部队整编完成后，下一步肯定要攻向西澳以外的地方，但一下子横穿纳拉伯平原，突进三千公里打到珀奥铁路的尽头，这也太……夸张了吧！

最先正式发言的是装甲二团团长蒋云志中校，“指挥官，在没有铁路之前，横穿纳拉伯平原就相当于横穿……青藏高原。而且直接进攻奥古斯塔港，一下子跃进三千公里，我们的被济就得完全依靠这条铁路，一旦澳军……”

“是的，蒋团长说的完全正确，虽然西澳已经没有澳军部队的存在，而南澳州的澳军也是大部驻扎在阿德莱德和约克半岛地区，但我们的补给线实在是太长了，联邦那边是有着一支战列舰队和几十架飞机的空军的。”汉斯的心结已经被解开，在会议上也不再拘谨，而且汉斯曾提任澳军17旅旅长，17旅就是隶属于阿德莱德地区的第六师。南澳地区的另一支澳军就是赫巴尔曾隶属的第八骑兵师。

以装甲旅和警卫队一师现在的战斗力来说，南澳地区的澳军不足为患，钟义有信心一个装甲团就可以全歼他们。看来这几位部队的主官也是同样的看法，大家只是担心战线太长，补济通道容易被攻击。钟义摆了下手，黑妞立刻将一张澳大利亚南部地区的地图被铺在了会议桌上，主基地的探测半径才一千公里，根本无法覆盖整个南澳，全息屏暂时用不上了。

“大家都清楚，澳军不是我们的对手，无论是陆军还是空军！我还可以告诉大家，只要大家取得这次战役的胜利，我们就将拥有海军，到那时，你们就可以直接认为联邦的那支战列舰队，已经沉入海底。”没有理会警卫队三人的惊讶，钟义神秘的笑了笑，手指点着地图继续说到：“没有那么多的时间浪费，我们必须要在今年前完成整个澳洲的统一。至少，我们要占领东部人口密集地区。为了达成这个目标，那么南澳……包括阿德莱德，我要求一个月之内，拿下！”手指向右侧移了移，“南澳战役结束后，我们会有两个月左右的休整时间，部队也将要重新扩编。然后，我们将很有可能在这里与英国远征舰队打一场决战，如果我们胜了，我想，战斗也就应该结束了，大家可以准备好进驻墨尔本、悉尼，当然，也包括堪培拉。”钟义的手指停在地图上的位置有几个小字——巴斯海峡。

似乎是让想大家消化了一下刚才的战略布置，钟义拿起了高脚杯，轻啜一口红酒——尼玛，该告诉沐雨带回来点龙井来的。“诸位，这个澳洲战略的第一步就是我们马上要执行的南澳战役，大家之间的担心是非常有必要的，我们的部队三千里跃进，这个距离恐怕可以创造世界战争史的一个记录。但我们并非是无准备之仗，首先，我们的空军可以完全控制铁路线，汉斯刚才说联邦政府也有几十架飞的空军，我保证只要他们敢起飞，就没有再降落的机会。”所有人都点了点头，傻瓜也看的出来，喷气式的歼五与联邦空军的那几十架双翼机，根本没有可比性。

“第二，”钟义举起了两个指头，“我们有大量的工兵部队来保证铁路的畅通，同时，塞耶的二旅最主要的任务就是保护铁路线。”不待塞耶说话，钟义又伸出了一个指头，“第三，也是最重要的，我们将在纳拉伯建立前进基地。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第47章没有树没有水

前进基地选在纳拉伯平原，是因为这个荒芜的石灰岩平原有一半位于马雷格斯夫山脉东麓主基地的探测范围内，这也是基地在目前的级别，可以建立分基地的最远距离。

奥珀铁路线上，有一个人口仅数百人叫做乌尔迪的小镇，纳拉伯在拉丁语中就是没有树的意思，而乌尔迪是纳拉伯平原地带唯一有地下水可以饮用的地方。二十世练初期，两支铁路施工队分别从卡尔古利和奥古斯塔港开始建设油奥珀铁路，他们最后胜利会师的地方就是乌尔迪。这个小镇是钟义在全息地图上差点找花了眼睛才找出的一个比较适合建立基地的地方，要知道纳拉伯平原不光是“没有树”，还曾被矿工们称为“没有水”，一位曾经骑着骆驼横穿纳拉伯平原的探险家，把这里形容成“大自然脸上一个污点，是那种只会在噩梦中出现的地方。”

曾以为西澳那地方的红土和荒漠就是澳洲最丑陋的地方了，可是在全息屏上看了半天后，钟义只说了一句：“这里就是以后的核弹实验场了。”

提起核弹，钟义突然想起，貌似红警基地中应该还有个天气控制仪的，澳洲这七百万平方公里的土地，据说适合人类居住的只有百分之六，如果能把那神奇的天气控制仪弄出来，把这些骆驼成灾、袋鼠遍地、就是没有人的不毛之地改良一下……想想都要美死了，不过这事貌似还有点远，落实好眼下的南澳战役才是正事。一个任务，两手准备，第一手就是派出威尔森与沐雨去中华召工，解决西澳人口问题；而这个南澳战役就是第二手，一旦移民计划不顺利，就要在最短的时间占领更多的城市，凑够那五百万。

随着分基地的增多，西澳丰富的矿藏资源已经让钟义暂时不会为资金发愁，咱也是一秒钟几十万星斗……一天上百万资金收入的主了。

主基地中，又一辆基地车已经建造完毕，并拖运到卡城准备装车。卡尔古利分基地中后勤工厂、枪械工厂日夜开工，大量的军备和后勤物资被堆成了小山一般。

最先出发的部队是警卫队二旅和工程兵部队，基地军营对工兵部队的人数限制是不能超过战斗部队人数，也就是说，有多少红警战斗部队，就可以有多少工程师。所以，卡尔古利城外的分基地中，已经聚集了两个陆军工兵团和一个机场地勤团。随二旅率先赶赴乌尔迪的就是其中的一个陆军工兵团，只装备有少量步枪等轻武器，他们更看重的是重型卡车和各类工程车。

钟义是与蒋云志的装甲二团一同登上火车的，其实大家都不同意他随军出征，全国林更是强烈要求指挥官留在珀斯，但都被钟义拒绝了。专业的活就应该让专业人士去做，搞政务、搞经济自己都是外行，身为一个军人，战场才是自己最应该出现的地方。当然，不会亲上前线，服从警卫部队的安排等一系列保证，也是指挥官不得不让步的。

赫巴尔被派到了沙克湾去负责炼油厂的勘测选址工作，海上钻井平台的实验非常成功，而这一部分石油钟义并没有打算直接转换为资金，红警军团是一支高度机械化的部队，对于油料补济的依赖等同于生命线。在沙克湾附近利用海底的石油支撑起一个大型的炼油厂，这就是钟义送给斯莫尔贡家族的礼物，以回报他们在和平解放珀斯的过程中，所发挥的巨大作用。这个礼物让老桑德拉激动不己，三十年代以来，世界经济大萧条，去美利坚很容易就可以买到炼油厂所需的所有设备，还可以用不太高的薪水就可以雇佣到许多成熟的技术工人，钟义给他的建议是，以石头产业为龙头，直接在沙克湾附近建起一个石油城。

类似于这种产业调整，钟义都没有过多的干涉，只是发挥一个穿越者的优势，为他们提出一些更有先见的建议，然后再利用天堂鸟总结出来的一些适合于民用行业的领先技术，去支持那些有实力的家族、有野心的年轻人在西澳开始创业。

利用三十年代以来世界性的经济危机，去挖各国的墙角，是钟义最喜欢出的主意。而且，哈丁已经动身，前往美国去收购那些正处于破产边缘的公司，在钟义为他开出来名单册上，钢铁公司、航空公司、船舶公司、医疗器械公司等全都在列。钟义已经准备了足够的硬通货——黄金，相信用黄金来完成收购合同的诱惑，连美国政府都很难抵挡。在这个收购名单中，钟义还特别标出了一个昆西压缩机公司，不为别的，就为这家公司正在研究的气候控制技术，虽然他们的空气压缩机和真空泵等产品也是世界领先级的。

有了这些得力干将，再加上珀斯几大白人家族的利益捆绑，当然最主要的是还有装甲一团的强力坐阵，钟义觉得自己不用担心西澳根据地的问题，拿下南澳，进军维多利亚与新威尔士州，赶在英国远征军到来之前，最大可能强化自己的实力，是最重要的。

塞耶做的很不错，在钟义与装甲二团到达乌尔迪之前，就建设好了营房和存放物资的仓库，等待基地车卸下火车的时间，钟义好好的享受了一顿烤袋鼠排。这一趟的火车之旅实在是太闷人了，铁路两边的纳拉伯平原就是骆驼、鸵鸟、偶而的几只粉红凤头鹦鹉，还有在低矮的滨藜丛中跳来跳去的袋鼠们，一开始还感觉很新奇，可是，没完没了的仿佛一层不变的景色不仅让人昏昏欲睡，还很容易让人产生一种颓废感。钟义发誓，再也不会坐火车穿越纳伯拉了，除非……基地可以建造天气控制器，或者是那个后世被传得神乎其神的昆西公司，真的可以改变这里的气候。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第48章千里跃进斯帕湾

相对于纳伯拉平原的丑陋与原始，乌尔迪这个小城还是带给了钟义更多的人间烟火。

“可我们是来打仗的，不是后世被那部澳洲乱世情的电影忽悠来搞什么原始火车之旅的小青年。”钟义跟在慢慢移动的基地车的旁边，努力让自己的情绪回复到“我是指挥官，我不是浪漫小青年”的正途上来。

钱志豪率领警卫连的战士们四处散开，基地车慢慢展开，又一个分基地开始建设了。电厂、军营、空军指挥部等一个个建筑在这亘古不变的原始平原上矗立起来，直到天亮，钟义终于看到了从卡尔古利军用机场起飞的战机降落在新建成的机场跑道，这才点了后勤工厂的图标，然后昏昏睡去。当然，每个分基地的条件都是一样，指挥官同志又一次回到了行军床时期。

午后钟义醒来时，乌尔迪变得更热闹了，围绕火车站而居的当地土著居民，见到如此多的军队，并没有害怕，因为他们看到了很多同他们一样面孔的土著士兵。甚至还有人为土著士兵送来袋鼠的腰肉和骆驼奶，这是他们所能拥有的最好的食物。

这样的情景让钟义想起国内正在长征的红军，缺枪少炮的他们，不正是在百姓的倾力支持下才逐渐壮大并走向成功的吗？

蒋云志与塞耶并肩走来，警卫队二旅与装甲二团已经全部归建，部队正在休整。乌尔迪距奥古斯塔港还有近一千公里，蒋云志拿出了南澳地区的军事地图，这些还都多亏了赫巴尔和汉斯，有这两位前南澳地区驻军的军官，对于红警军团来说，南澳驻军几乎没有秘密。

“指挥官，我刚才与塞耶商量了一下，我军不应该全部在这里集结，距乌尔迪三百五十公里的前方铁路线上，还有一个叫做塔库拉的小镇，噢，就是这里，您看，这里是东西干线与北部地区干线的交汇点，这个点对我们双方都很重要，我建议派出一支部队，将其占领，避免澳军破坏这个车站。”蒋云志了解钟义的性格，所以一上来就直截了当说出自己的想法。

仔细的看着军用地图，指挥官同志轻轻的点了点头，“云志，汉斯的第一旅什么时候到？”

“要等到明天下午，一旅才能全部归建。”塞耶抢先回答，同为警卫队编制，这个他比蒋云志更清楚。

看来随着部队的扩编，是需要成立一个参谋部了，只是这参谋长人选一直没有特别合适的，赫巴尔终究不是一个合格的参谋长。“云志，塞耶，其实我们不妨胆子放大些，说穿了，这纳伯拉平原也好，南澳的湖区也好，我们最大的敌人其实不是澳军，而是这澳洲空旷又荒芜的土地。你们一直在担心我们的补济线过长，那么对于澳军呢？同样的无人区，难道还以马匹和骆驼为主要动力的澳军，会比我们这样的机械化部队更好受吗？”

如灌醍醐，这番话让俩位主官猛的惊醒，是呀，我们只是在按一般的军事规律来考虑问题，却忽略了澳军与红警部队并不是同一档次的对手，他们的根本谈不上机械化，这一点澳军都难以同装备大量军卡和少量步兵车的警卫队相比。

钟义微微一笑，“我命令：塞耶率二旅立即开始登车，全力突进，哪遇到敌人，就在哪里下车构建阵地，等待增援。乌尔迪基地的防务，交给明天到达的一旅。”

塞耶的两只皮靴紧紧并在一起，两脚跟一磕，“指挥官，二旅明白！全力突进！”

“不要担心铁路的安全，空军会全程掩护，遇敌人时，也会提前通报。”刚睡醒时，见过土著人为士兵们送肉送奶的情景，就坚定了钟义全力突进的决心。这里不是中华，这里没有铁道游击队，这里是羊比人多，骆驼和袋鼠也不比人少的澳洲，与其谨慎的在这千里无人区浪费时间，不如直接将战火烧到人口密集的地区。说白了，澳大利亚有什么，千八百万人，不都是集中在那几座大城市吗？拿下沿海这几座城市，就相当于占领了全澳洲，思维定式害死人，你还真以为这是中华，有着无限纵深，南京败咱守武汉，武汉丢了咱入川，实在不行了，咱还有西安！

“云志，你的装甲二团行动比较慢，但最迟明天晚上之前，所有坦克和装甲车要全部装上车皮，你的目标不是沿线的小火车站，而是南澳骑兵八师，哪里遇见哪里打，打散他，打痛他。”

“明白，指挥官，歼灭澳军骑兵第八师。”

“乌尔迪空军指挥部已经组建完毕，你们俩支部队在突进过程可以随时呼叫空军打击，不用部队下车浪费时间，但是有一点你们要清楚，我们的歼击机部队最大作战半径是七百公里，而轰炸机部队是一千公里多一点。目前，我们还没有办法将机场再往前面修，所以超过这个距离，空军就没办法支援你们。”

“明白，指挥官，我们这就开始行动。”

……

后世的解放战争时期，刘邓为首的中原野战军曾经千里跃进大别山，如一把尖刀，****了委员长统治区的心脏地带。钟义与刚刚到达乌尔迪的红警部队三团长肖国兴，还有警卫队一旅旅长汉斯，谈起了自己布置的千里跃进斯帕湾行动，牛气哄哄的说了一句：对澳军的最后一战！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第49章轰炸阿德莱德

两天后，蒋云志通过电台传回消息，提前出发的塞耶第二旅，一天后便在艾兰湖畔的小镇伍默拉与澳军骑兵八师遭遇，空军的轰炸机提前发现了敌人的骑兵部队，所以二旅在三十公里外下了火车，沿铁路线一带布置阵地阻击骑兵八师，同时，轰炸机大队全员出击，12架轰-五在骑兵师的头顶上投下了一百多枚二百五十公斤的高爆航弹，人仰马翻、血肉横飞并不足以形容第八师的惨境，第二旅随即全线出击，自动火力全开，击溃骑兵八师，并抢占伍默拉火车站。十个小时后，装甲二团抵达伍默达小镇，坦克装甲车没有卸车，电请指挥官新的命令。

钱志豪读完这份电报，肖国兴连忙去找地图，而汉斯则是耸了耸肩，“一百六十二公里。”

钱志豪没反应过来，问了一句：“什么？什么一百六十二？”

“伍默拉距奥古斯塔港，还有一百六十二公里，骑兵八师被击溃，奥古斯塔已经是一座空城。”

钟义猛的抬起了头，盯着汉斯，而后者则是苦涩一笑，“我保证，指挥官。我之前的驻地在皮里港，18旅驻扎在阿德莱德。除了18旅，南澳已经没有军队了。”

“志豪，命令蒋云志不要下车，火车直接开进奥古斯塔港；二旅随后跟进，告诉塞耶，控制港口和市区内主要部门，注意部队纪律，不要扰民；通知空指部，明天一早，轰炸机两个大队全部出动，轰炸阿德莱德。”

望着面无表情的指挥官，汉斯一下子慌了，他突然后悔如实说出了这个情报。“指挥官……”

钟义摆手，打断了焦急的汉斯，“我不是屠夫，但这是战争！汉斯你应该明白，这是我们与联邦政府之间你死我活的战争，轰炸阿德莱德，是为了避免日后去轰炸墨尔本，轰炸悉尼！”

阿德莱德，南澳大利亚州首府，也是澳洲第四大城市，后世闻名的葡萄酒与艺术中心，市区内有人口60余万。与其他的澳洲城市不同，阿德莱德在19世纪时，这里并不是犯人流放地，而是个地地道道的移民城市。移民大部分是盎格鲁撒克逊人，最早居住在这里的卡乌纳土著部落早已被赶入阿德莱德群山之中，而且仅存廖廖数百人。所以，这个城市的生活节奏与风俗几乎与英伦三岛一样，市内可见到大量的维多利亚式及爱德华式建筑物。就比如轰炸机第一大队长高剑中校所看到的这座双塔式建筑的圣公会大教堂，在阿德莱德市内普遍的二、三层低矮的建筑群中，格外的显眼。

通讯器中传来了大队其他飞行员的声音，“大队长，地图对照，没错，这里就是目标地，请求投弹。”

高剑皱了皱眉，他不太喜欢这种没挑战的轰炸行动，他更希望驾驶战斗机去与敌机空中格斗，轰炸毫无反抗的地面人员与建筑，哪里比得上击落敌机的快感，“这双塔式的教堂是我的，其他人自由行动，记住，我们只有二十分钟的轰炸时间，把所有能扔掉的杂碎都丢在这里，然后立即编队返航。”

“放心吧，大队长，不光那教堂，连那教堂里的修女也是你的。哈哈哈……”

听到编队频道里嚣张的笑声就知道，又是葛晨光这小子，“靠！”高剑咧了下嘴，“指挥官说过，咱们早晚有机会回到中华去，这大洋马们体味太重，我得等回去的时候娶个咱中华的女人！”

“队长，那到时你是留在中华，还是把媳妇娶回澳洲来？”

“废话，没听指挥官说过吗？澳洲这个名字早晚改掉，这里迟早是咱汉人的地盘。行了，别废话了，准备投弹！”

慑人心魄的嘶叫再次响起。而这一次，坠入地狱的是阿德莱德的市民，轰-五机载的电子瞄准器可以在三千米的空中，使航弹的落差在五十米内，而高剑则可以轻松的控制在三十米之内。两枚二百五十公斤航弹准确的将圣公大教堂的双塔砸出个大窟窿，紧接着在两声巨响后轰然倒塌。十几分钟内，同样的爆炸在这座澳洲最著名的艺术之都各处响彻不绝，优雅的阿德莱德变成了一片火海，自一百年前建城伊始就从未经历过战争的阿德莱德，终于品尝到了战火的滋味。

同一时间，轰炸机第二大队的俩架轰-五也拜访了驻阿德莱德澳军18旅的营地，他们投下的不是航弹，而是一大包纷纷扬扬落在营地内的最后通谍：限18旅在十二小时内无条件向红警部队投降，逾期将继续轰炸阿德莱德，18旅也将遭到红警装甲部队的全力攻击。

装甲二团在接到乌尔迪指挥部的命令后，火车继续开动，穿过艾兰湖区，直到驶进空无一人的奥古斯塔港火车站。

站在空旷的站台上，蒋云志吩咐副官给仍在伍默拉的二旅发电，要他们加速登车，快点来接收奥古斯塔港；然后再给指挥官发电：我部已占领奥古斯塔，无澳军抵抗，拟继续突进，兵临阿德莱德。

不久两封回电几乎同时收到，塞耶的回电是：我部已经登车完毕，将全速前进。而乌尔迪指挥部的电报就让蒋云志有些摸不到头脑：你部放弃阿城作战任务，乘车经皮里港转至东部干线攻取布罗肯希尔。攻占阿城将由其他部队执行。

布罗肯希尔？这是哪里呀，说实话，离开了地图，蒋云志对这些澳大利亚的地名真是弄不明白，都是一些万把千人甚至数百人的小镇不说，地名还特咬嘴，等吧，等指挥官所说将澳洲重新划分行政区的时候就好了。

终于在军用地图上找到了布罗肯希尔，铁路在皮里港转向，东北方六百公里的一个两万人口的小镇，又是六百公里！蒋云志忍不住骂了一声，“这他奶奶的哪还是打仗，这就是坐火车环澳洲游，火车坐的老子都要吐了！命令上也没说，要咱们装甲团折腾到那个小地方有啥用？”

“团长，布罗肯希尔号称是银都，有大量的银、铅、锌等……”

“银都？”副官还没有说完，蒋云志就瞪大了眼珠子，“那还墨迹个p，快点上车，出发！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第50章英国舰队来了

虽然自己的情报，间接使指挥官决定对阿德莱德进行轰炸，造成上千的白人同胞死亡，汉斯感到了相当的内疚。但考虑了好久，他还是觉得，红警部队的力量已经不是联邦政府所能抵挡，尽快逼降联邦，或许才是让同胞们减少伤亡，尽快远离战争的最好办法。

所以，得到阿德莱德轰炸伤亡人数后便沉默半天的汉斯，还是毅然的在军事会议上指出，布罗肯希尔的矿藏收入，是新威尔士州相当倚重的，占领银都，可以让悉尼的国会议员们，加大对堪培拉的施压力度。

听到银都俩个字，钟义比蒋云志的反应更甚，虽然分基地的建造范围还到达不了东海岸地区，但控制银都，打击联邦的经济，这是一个很好的建议，更何况，那里直通铁路，将矿石用火车运用回乌尔迪，又是一笔收入呀！海军船厂建筑马上要激活了，咱永远不会嫌钱多的。

计划有变，作为预备队的三团和警卫队一旅就要顶上去了，肖国兴早就眼红蒋云志二团的千里大跃进了，不过三团并不是纯装甲部队，在机动性方面与二团还是有差距。但这次二团去了布罗肯希尔，进攻阿德莱德总该轮到咱三团了吧。可没想到，最终任务布置下来，三团还是原地不动，留在乌尔迪担任总预备队，好事居然轮到了汉斯的一旅。这让肖团长很是挂不住脸，啥时咱红警部队都比不上警卫队了？但去质问指挥官，他还真没这胆子。

郁闷的眼看着墨绿军装的警卫队一旅士兵们登车出征，突然听到身后有人跑过来，“报告团长，指挥官要您现在到空军指挥部开会。”

随便在站台上抓了一辆吉普车赶到往空军机场的指挥部，机场内的地勤们很是忙碌，正抓紧为一架架轰-五装载炸弹。肖国兴心里一惊，看这样子，是要有紧急作战任务呀！果然，刚一进指挥室，飞行团代团长云九中校便递过来一张电报纸，肖国兴略感诧异的接了过来，电报上只有一行字：英军远征舰队已经抵达悉尼。

这……怪不得指挥官这么急喊自己过来，望了一眼背着手站在墙上的澳洲大地图前、面沉似水的指挥官，肖国兴想说些什么，却又不知道该说什么。指挥室里变向沉默起来，三个人都明白，决定红警部队命运的关键时刻，到了！

钟义的心中，并不如他表面上那么冷静。在他的计划中，英军应该不会这么快到达，只要能快速执行南澳攻略，顶多再推进到墨尔本，这次晋升任务所需的占领区人数也就差不多了。等有了海军，再加上岸基的歼五与轰五，与英军舰队那些一战时的老战列舰决战，胜算颇大。但现在原本三个月才能抵达澳洲东海岸的英军舰队居然不到一个月就到了，这大大打乱了钟义的计划。没有海军，也就意味着没有办法阻止英军登陆，英军舰队可以随意掩护陆军的运兵船在任意的沿海地点发起进攻，甚至是……珀斯。

就算联邦政府在自己攻战卡尔古利时就向他们的英国母亲求援，就算英**部立即做出反应，也不可以这么快的就把一只舰队派出澳洲来呀！这到底是哪里来的英国舰队呢？钟义盯着地图，一直在考虑这个问题。

离澳洲最近的地方？钟义的眼睛转向了中华南海，在东南亚地区的那些个岛屿中，马来亚和新加坡都是大英帝国的殖民地，貌似在后世的太平洋战争爆发日，小鬼子海军偷袭珍珠港的同时，就曾在那一地区歼灭了一支英国的远东舰队，那只舰队的驻地就是——新加坡。钟义狠狠的将手指戳在那个在地图上勉强能看清位置的弹丸之地。

事实与钟义猜的差不多，这支来到悉尼的舰队的确来自新加坡樟宜海军基地，但有一点钟义并不清楚，新加坡的海军基地拥世界上最大的船坞，并储存着能够支持整个大英帝国海军六个月的油库。但这个海军基地并没有任何军舰，后世那支以威尔士亲王号为首的z舰队也是在1941年12月才到达远东地区，几天后就被日军的22航空联队击沉在马来海域。

这支来到澳洲的舰队，并不是什么远东舰队，这是被派到远东来“度假”的地中海舰队。

后世的英国面对欧洲日益紧张的形势，采取了绥靖政策，将于今年6月与已经当政的德国小胡子签订了《英德海军协定》，合法地解除了《凡尔赛和约》对德国海军军备的限制，使得德国重新武装合法化。

为了避免过度刺激德国，英国在今年年初将地中海舰队的一部分主力战舰派到了远东地区，碰巧的是这支舰队到达新加坡后不久，刚刚再次担任英国首相的鲍德温就接到了堪培拉的求援。作为英国最重要的两大海外自治领之一，对澳大利亚的救援是大英帝国义不容辞的责任，甚至正苦苦迷恋美国寡妇辛普森夫人的爱德华八世也抽出空来关注下澳洲。有了英王和首相的支持，海军大臣立刻下令，命正在新加坡“度假”的地中海分舰队，护送调自马来的英陆军第三军11师和第9师前往澳洲，协助堪培拉联邦政府消灭突然冒出来的邪恶的军队。

这支地中海分舰队拥有战列舰两艘，分别是伊利莎白女王级的马来亚号和君主级的皇家橡树号，都是经历过一战的老舰，但经过现代化改装号，依然是皇家海军的主力战舰。舰队中还有航母一艘、重巡洋舰两艘、轻巡洋舰一艘，其中航空母舰是搭载箭鱼舰载机的竞技神号。此外，还有十几艘吨位略小的驱逐舰，护卫着装载两个师英国陆军的三十多艘运兵船浩浩荡荡通过新几内亚，穿越珊瑚海，来到了悉尼。

这个消息，被派在东海岸的斯莫尔贡家族商业间谍传回了珀斯，赫巴尔第一时间向指挥官发电，就是肖国兴看到的那份电报。另外，赫巴尔已经亲赴悉尼，详细的情报，稍后将传来。

终于，钟义转过头来，肖国兴与云九已经被会议室中沉默的气氛压抑的要喘不过气来。钟义微微一笑，“国兴、云九，不要着急。与英军决一死战，不正是我们期盼的吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第51章菲利普洗澡盆

是的，与英军的决战将决定澳洲统治权的归属，这一直是红警部队内部的共识。以澳军的装备和战斗力，从未给过红警军团任何压力，这也是当初只有一个装甲团时，就敢于攻占珀斯的原因。

但英军不一样，以一个岛国，成就了日不落帝国的伟业。一个多世纪来，英国是公认的世界霸主，虽然一战后，无论是军事上还是经济上，大英帝国都不如从前，帝国的光辉有些日暮西山的味道。但皇家海军还是世界第一，不管是吨位还是海战经验，当之无愧的世界第一。英国陆军也曾在一战中率先使用坦克，开创人类使用装甲的先河。不过，在前世的二战中，英国陆军的一系列软脚虾表现，颇让人大跌眼镜。在缅甸，英军的战斗力甚至比不上刮民党军队。

不过，那都是前世。钟义一直在沉思的另一个原因，是他知道，历史已经因为他而改变了，就比如这支来到澳洲的英国陆军，他们本应该在六年后的马来战役中，被山下奉文打败而投降，可是现在，他们来到了澳洲，将要与自己的红警部队作战。

“云九，电令全国林，装甲一团立即登车，来乌尔迪与指挥部会合，珀斯防务由警卫队二旅科尔部负责。第二！”举起两个指头，钟义一扫之前的低沉，仿佛下了某种决心，突然变的坚定起来，飞行团团长云九临时担当了机要秘书角色。

“电令蒋云志，摧毁布罗肯希尔所有采矿设备，轰塌所有矿井，然后立即返回，与第一旅合力攻占阿德莱德，抢占帕拉费尔德机场。第三，云九你部空军所有战机做好起飞装备，限定澳军18旅投降的最后时间一到，立即轰炸18旅驻地军营。同时，机场地勤团也要做好准备，一旦攻取阿德莱德，立刻转场至帕拉费尔德机场，抢修跑道，满足空军起飞要求。”

云九将所有命令重复了一遍，钟义点了点头，“国兴，我们将来是要去打日本人的，这支英军还是小鬼子的手下败将，做我们的敌人都还不够格，此战，我们必胜！”

肖国兴被指挥官的自信所感染，也有些情绪高昂，可是他又有点迷茫，“指挥官，英军啥时败给日本人过？”

“呃……演习，英日同盟时期，演习时败的。”

……

三日后，全国林率装甲一团赶到乌尔迪前进基地，蒋云志与汉斯更是轻松将18旅击溃，顺利占领阿德莱德，汉斯还俘虏自己的老伙计，18旅旅长库克准将。空军也转场到阿德莱德市效的帕拉费尔德机场，这本是一个民用机场，地勤团和装甲旅的工兵团紧急抢修后，勉强能满足轰炸机部队的要求。

而赫巴尔传回来的消息是英军11师与第9师已经登陆，并乘火车抵达堪培拉与澳军第一师会合，统一由英军中将柯南指挥。

得知这个消息，钟义呵呵直笑，“国林，柯南的意思是要放弃他们在海军方面的优势，与我们玩一把陆军单挑呀。”

“哈哈！”全国林也是开心大笑，“那些英国佬除了海军，还真没啥可拿的出手，比陆军？指挥官，让云志他们回来，我一个团就可以了！”

“哈哈，骄兵必败呀，国林，不能轻敌！英军毕竟是经历过一战的部队，而且他们派到远东的部队也都是精锐，虽说这俩个师中有相当数目的印度仆从兵，但仍不可小视！”

全国林撇了撇嘴，阿三也能打仗？

指挥部前移，钟义率装甲旅一团、三团过阿德莱德而不入，直接进驻维多利亚州重要的铁路中转站巴拉兰特，此地距维多利亚首府、澳洲第二大城市墨尔本还有七十公里。十年前，墨尔本还是澳大利亚的首都，1927年迁都堪培拉后，墨城依然是全澳的文化和工业中心，虽然进入二十世纪后，悉尼的人口数和工商业发展都超过了墨尔本，但悉尼只是一个发达的工、商业都市，与墨城比，缺乏文化和历史底蕴。最主要的，是大墨尔本区的人口，已经达到两百八十多万，这个因素，让钟义下定决心，澳洲人心中的圣城——墨尔本，就是与英军决战之地。当然，还有一个因素也是必须要考虑进去的，墨尔本虽然也是海港城市，其港口还拥有澳洲最大的货物吞吐量，但墨尔本位于亚拉河入海口处，菲利普港湾内。港湾的入海口仅宽2。8公里，而菲利普港湾南北宽不过五十公里，东西仅四十公里。

只要封锁住那个不足三公里的入海口，菲利普港湾就如同一个小小的内陆湖一样，在这样的狭小的港湾内，如果那支庞大的地中海舰队敢于进入，钟义不介意在洗澡盆里抓一次鱼。乌尔迪基地的枪械工厂已经在加紧制造1000公斤的大型航弹，实验室还研究出来了一种被命名为金枪鱼的无痕电动鱼雷，每架轰-五可以挂载两枚对舰攻击。大型航弹和金枪鱼，就是钟义为地中海舰队准备的礼物。

巴拉兰特没有机场，红警部队掌控的最近机场就是阿德莱德，但那里起飞的歼-五并不能保证在菲利普湾有足够的滞空时间，所以，在英军来到之前，必须要抢修出一个野战机场，并不需要太大，歼-五可以起飞就够用，因为起飞距离更长的轰五，其作战半径完全可以使用阿德莱德的机场。

蒋云志的装甲二团与警卫队二旅正协助工兵团与地勤团进行抢修机场大会战，地点就位于巴拉尔西北两百公里的霍舍姆。

这些天蒋团长一直很不爽，坐火车到处乱转好一阵子了，就算在银都布罗肯希尔也只是胡乱打了几炮，然后就被调阿德莱德，还没等在那座漂亮的城市好好逛一逛，就又被派到这里来修机场。最郁闷的是，这里距前线的墨尔本还有二百公里呢，想把机场再往前修都不行了，因为……离阿德莱德太远，战斗机就飞不来了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第52章唐人街炮兵阵地

澳洲大陆上，两支最强大的陆军聚集在大墨尔本地区。墨尔本城内，与后世某位名探同名的联军司令柯南中将，召集了两位英军师长和四位澳军师长，还有澳大利亚空军司令，虽然这位司令的手下仅有47架老式的斗牛犬双翼飞机。

当然，所说的老式是在红警士兵们的眼里，在钟义看来，三代机以下的都属于老式机。可是在英澳联军方来看，这还算是一款不错的战机，英国皇家空军中也有不少的斗牛犬，直到两年后才全部退役。

英澳联军共有六个师的陆军部队，其中四个步兵师、两个骑兵师，总人数达到9万人。在得知叛军仅有一万人左右的部队时，柯南对几位澳军师长鄙视至极，简直是给帝国丢脸。拥有9个师的澳洲陆军居然被人家不到一万人逼得求援，噢对了，那群人还有一些比较先进的坦克，但是，澳军不也是装备了帝国最先进的马克2型坦克了吗？想到这事柯南就有些生气，这种先进的巡洋坦克国内只生产了几百辆，连远东驻军都没分到，而澳洲就分到了两个营，可就是有这样先进的坦克，他们居然还是打不过那个不到一万人的叛军。

虽然是同一个种族的祖先，但流放到澳洲来后，这些人已经忘记了祖先的荣耀，失去了盎格鲁-撒克逊人的优良血统，他们已经不配称自己是英格兰人了。柯南真的是从心里瞧不起这些澳洲人。

所以，战前会议上，虽然澳方反复提起红警部队的装甲部队的强大，但柯南还是未予以充分重视，他很难理解，这个世界上会有这群胆小鬼所形容的那么强大武器？连帝国都没有。难道在澳洲这片只适合放羊的地方，出现更先进的人类文明了？见鬼，分明是这群懦夫为自己的失败开脱。

不要以为柯南的狂傲就代表着他的无能，曾经亲历一战，在索姆河绞肉机的死人堆里爬出来，屡立战功官升中将的他，是英军中不多的悍将。而统率九万人联军，还能清醒不冒然进攻，反而以守势对付红警军团的装甲部队，足以说明，他的表现只不过是英格兰人那种无时不在的自命高贵，但绝对不是轻敌。

“不就是一些坦克吗？我们在阵地正面多挖坦克壕，限制坦克的突进，然后用火炮轰掉他们。两个骑兵师分两侧包抄，等待时机，在火炮部队收拾掉那些铁疙瘩后，骑士们就可以用骑剑和战刀收割那些黄种人的头颅了。不用担心，噢上帝！难道你们不知道黄种人是多么的胆小和愚蠢吗？难道你们忘记了两次鸦片战争，我们几千帝国士兵就可以征服他们整个国家吗？”柯南在布置完战术之后，还不忘给“这帮懦夫”们打气鼓劲。而几乎是与之同时，巴拉兰特的火车站里，装甲旅三位团长与汉斯、塞耶两位警卫队旅长也围坐在方桌前，桌子上一张大墨尔本区军用地图，已经划上了许多红蓝两色箭头，这是这几天，轰炸机部队低空侦察传回来的敌人的位置与红警军团各支部队准备发起进攻的路线。红色代表红警军团，蓝色箭头则代表英澳联军。

联军方面在墨尔本市郊设置了两道防线，每道防线上都深挖了一道宽三米深两米的反坦克壕，然后依托坦克壕修建工事，构建交叉火力的机枪阵地。而他们的火炮部队居然将阵地设在了城区内，墨尔本市的绿化面积高达百分之四十，市区内也是树木林立。充当侦察机的轰-5飞行员降到一千米高度，观察员才通用望远镜发现了城区内的火炮阵地，如今这块阵地的位置已经被画上了一个蓝色的炸弹图型，再用红笔打了个小小的叉——首要打击目标。

既然柯南不顾平民死活，敢将炮兵阵地布置到城内，那你做初一，我就敢做十五。钟义已经命令在霍舍姆野战机场坐阵指挥的云九，只要战斗打响，歼-五战斗机就利用可外挂的两枚炸弹首先轰炸炮兵阵地，然后由阿德莱德起飞的轰炸机斩草除根。轰炸机全部换载五百公斤的中型炸弹，用钟义的话就是给我狠狠的炸，把英国佬的炮兵阵地炸成平地……不，炸成坑。

没有让三团的自行火炮部队完成这个任务，是因为考虑到空军投弹比较准确。联军炮兵阵地离唐人街十分近，距离最近的华人开设的店铺，不足五百米。不同于其他澳洲城市，上个世纪就有很多华人来到墨尔本淘金，为与美国旧金山区分开，他们称这里为新金山，时至今日，墨城的唐人街已经生活着十几万的华人。钟义不能肯定这是柯南故意安排的，还是手下人自作主张，但这个发现还是让几位红警军官怒气上涌。全国林更是破口大骂。

“这帮死洋鬼子，没一个好心肠……噢，汉斯，这不包括你，我骂城里的那帮死洋鬼子！”

汉斯很是尴尬，可对于英军这种明显不够绅士的行为也有些气愤。钟义本来想安排肖国兴对墨尔本的教堂区报复性炮击，但考虑到多元化、多种族团结的大方向，还是忍了。命令肖国兴三团，重点炮击联军的第二道防线。

蒋云志一直没怎么说话，扑克脸很是担心那三米宽的反坦克壕。高速突进中，这两条壕沟会带来很大麻烦，如果靠战士们填平的话，比较大的伤亡在所难免。

钟义拍了拍蒋云志的肩膀，“云志，我知道你在担心什么，不用担心，我们有办法。”

“噢，指挥官，什么好办法？”

“呵呵，柯南还以为他是在和清军打仗呢，过个护城河都得用人命填满。云志，我们是现代化、机械化的部队，你连飞机场都能修平，还修不平这两条小土沟吗？”

“啊？啊——指挥官，高！”蒋云志伸出大拇指来，“实在是高！”

“靠，扑克脸，你再跟我来这套我就跟你翻脸，你才是小鬼子呢！”

——履带式多功能工程车：是一种轻装甲工程车，加装不同的组件，可以使其拥有抢修车、装载车、挖掘机、推土机、压路机等多种功能。制造资金：5000。制造时间：4小时。

这一段是来自于基地控制台上，履带式多功能工程车图标下的详细说明。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第53章击落斗牛犬

战斗首先由空军打响。

两军对峙的这几天来，双方都没有急于进攻，联军方面更是在拼命的挖壕沟，甚至英军还驱赶了很多的墨城华裔男子来挖沟，这个情况最先被负责侦察联军动态的轰炸机大队发现。

两架轰-五在没有战斗机护航的情况下，飞临墨尔本联军阵地上空执行侦察任务。这种情况已经持续了三天了，他们并不担心澳洲空军的那几十架斗牛犬，二百多公里的时速，连轰五的尾气都吃不到。战斗机大队一直没有出动对斗牛犬发起攻击，是因为空军在恪守指挥官的命令：发动总攻前不许打草惊蛇。钟义曾在一会军事会议上笑谈柯南的壕沟战术：让英国人多帮我们松松土，来年的小麦长势肯定能更好。

但今天，轰炸机大队长高剑实是控制不住自己的怒火了，一群头带mk1圆钢盔、身穿土黄色军装的英军围坐在壕沟边指指划划，而壕沟中抡着铁镐、挥着铁锹的竟然全部是华人。英军不但将炮兵阵地布置于唐人街旁，居然还强迫华人为他们修筑工事、挖坦克壕。这个发现让本就脾气火爆的高剑怒从心头起，恶向胆边生，连发现情况必须首先上报的飞行条例都抛在了脑后，在通讯器中大吼了一句，“小刘，搞不搞？”

轰-五共有三名乘员，领航员在前面，无武器控制，飞机前边的两门固定航炮由飞行员控制，另两门航炮在机尾，可由后仓的通信射击员负责控制。小刘——刘东生就是高剑这架编号为h0101轰炸机的通信兼射击员。

“必须搞，大队长，你先降低高度，拉起后我来搞死这帮英国佬。”血性男儿岂能坐视他人辱我同胞？

“我先吃个头潮！”高剑咬着牙轻推拉杆，将机头对准了那群英国士兵，大拇指狠狠的按了下去，仿佛将自己的满腔怒火随着两门23毫米机炮一道喷射了出去。

早已经习惯了轰-五每天只在头上盘旋却不攻击的英军们毫无准备，正围坐一圈，用鸦片战争的老黄历取笑那些黄皮猪的他们，连惨叫的机会都没有，就突然在机关炮的撕扯中，碎成了几段。飞机轻轻拉起，后舱传来了刘东生操控机炮怒射的同时嘴里还大骂着的声音，高剑微微一笑，“小刘，过瘾不？再来一次？”

“大队长，没问题，太爽了！要不要向指挥部报告一下！”

“嗯，向团长报告，英军强迫当地的华人为他们挖壕沟，咱们在抵近侦察时，顺便检验了一下机炮的性能。”

“哈哈……”

突然，高剑的机舱内传出了另一架轰-五飞行员的声音，“大队机，发现八架澳军老头狗”！

“老头狗”是红警空军飞行员们给澳军战斗机起的绰号，这种双翼式战斗机在英国的名字就叫斗牛犬，一种头上满是皱褶的狗。

正准备继续追杀战壕边上抱头鼠窜的英军，听到战友的通报，高剑立刻将轰-五拉起，“准备战斗！”

“大队长，上边命令咱只是侦察，不许擅自攻击！”

“不许？日内瓦公约还不许伤及平民呢？英国佬咋还把华人都拉到前线修战壕？”没有将那帮畜牲全部虐杀，高剑很是不爽，既然有几只老头狗送上门来，那就笑纳了吧。

“大队长，咱这飞机可是轰炸机呀，你确定就咱哥几个去打狗？不喊三大队那帮兄弟们来？”三大队是歼击机大队。

“哪那么多废话，等他们来了，还有咱的肉吃吗？搞起！”

……

澳洲上空有史以来第一次空战就这样爆发了，参战的双方是红警军团方两架轰-五喷气轰炸机，英澳联军方是八架斗牛犬双翼螺旋浆式战斗机。等两架歼击机赶来时，战斗已经结束，结果是8：0，高剑一个人就打掉五只老头狗，小刘也有击落一只，其余两只是另一架轰五的战绩。

钟义在接到这个战报后，无语半天，回给云九的电报只有一句：功过相抵，下不为例。这份电报让云九很是没面子，但的确是轰炸机大队违例在先，也没什么好说的，只好将胆大妄为的高剑狠狠的训斥了一顿，追加一个警告处理。不过云九也通过钱志豪得到了另外一条消息，让高剑终于夙愿得偿，几天后就转任三大队大队长，飞上了歼-五战斗机。

钱志豪透露的消息是：老大在拍发电报时，很是开心，还说了一句：尼玛，咱空军第一个王牌，居然是个轰炸机飞行员，云九那儿有人才呀！

随后的几天，双方的地面部队依然保持对峙状态，但空中却是火力全开，澳军在损失八架斗牛犬后，采取更大规模机群起飞，并有部分飞机挂机航弹准备对红警军团报复性轰炸。但这一次迎接他们的是专用的制空战斗机——歼-五，自霍舍姆起飞的战斗机大队十二架歼-五仅用二十分钟就赶到巴拉兰特，飞机性能上数代级别的差异，让斗牛犬还没未接进阵地便纷纷堕落，歼-五装备的两门27毫米机炮可以轻松将斗牛犬的木制机身打的粉碎，更不要说另一门37毫米的机炮，斗牛犬只要中上一发，就是机散人亡的下场。

半个小时的空战，红警军团的阵上未落下一枚航弹，澳空军35架斗牛犬全部被击落，高剑驾驶着j0101号战机，又收获了6架的战果，使自己的总击落数上升到了11架，成为红警空军飞行员中的绝对领先者，还有另外两名飞行员也击落了四架斗牛犬，成为了准王牌。

自此，澳洲空军几乎全军覆没，只余数架斗牛犬也根本不敢再升空，柯南也终于明白了澳军与红警部队装备间巨大差距。

“不是我军不给力，真的是红警军火力太猛呀！”澳洲空军司令鲁克斯将军内牛满面！

“歼五的对手不是现在各国的双翼机，也不是稍后几年飞速发展的单翼螺旋机，别跟我提什么什么喷火、野马，歼五真正的对手将是f86佩刀和……米格！”钟义如是总结这次空战的结果，前一段说的十分自信，但一提到了米格，最高指挥官同志立刻下决心，给王大力实验室加大投入，配备各多的专家，“我们的空军，一定要有自己研发的先进战机！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第54章新的目标

墨尔本战役的总攻于1935年2月28日拂晓发起，两个轰炸机大队24架轰-五携带500公斤炸弹，开始轰炸英军炮兵阵地。在这之前，轰炸机部队曾多次在市区内投放大量的宣传单，通知平民撤离唐人街，远离双方交战区域，当然也不忘宣传了一下澳洲多元化，种族大平等的政治理念。

虽然，柯南也命令澳军建立了多个备用炮兵阵地，并利用黑夜转移火炮，但都没有逃过轰五的机载红外线电子望远镜的监视。在这个年代，英军中还没有专门的防空火力，实在忍受不了轰五没完没的监测与侦察时，英军士兵们就将重机枪架高对空射击。不同于那些蒙皮的战机，机枪子弹对全金属制的轰-五，也造不成太大威胁。但轰-五携带的五百公斤航空炸弹带给英澳联军的伤害就绝对是毁灭性的。英军11师和第9师的重炮阵地在两个波次的轰炸下彻底交待，炮管都被炸成麻花状了，炮兵更也是伤亡惨重。澳军两个步兵师的25磅火炮移动比较方便，在与轰炸机捉迷藏的过程中，小心翼翼的保存下来一些。

有些让人意外的是，一直防备着的地中海舰队竞技神号航空母舰，并没有起飞他们的海斗士舰载机，也许是有了前车之鉴。同是双翼战机，与斗牛犬的格斗水平不相上下的海斗士不敢轻易加入战斗。这让一直在高空警戒的高剑大队长很是郁闷，早知这样，还不如下去也跟着扔几枚航弹呢。

对于红警部队拥有高性能的喷气式战斗机和轰炸机，地中海舰队指挥官皇家海军上将庞德是这样跟海军大臣汇报的：澳大利亚叛军所拥有的喷气式飞机，在面对帝国现役任何一种战机时，都将占有绝对性的优势，我们的战机，甚至没有出现在他们面前的资格。他们是真正的雄鹰，而我不得不沮丧的承认，我们的战机就是一群火鸡。

但无论是舰队司令庞德还是陆军总指挥柯南，两位大英帝国优秀的将军都没有意识到，没有资格出现的，并不仅仅是空军。在随后发起的地面部队总攻中，红警装甲旅一团和二团，在履带式多功能工程车上，分别加装了挖掘机和推土机组件，在坦克炮的掩护下，顶着联军的火力，将壕沟挖堆出数十米宽的坡道。在这些装甲式工程车破坏壕沟的过程中，英军悲催的发现，他们手中的步枪不能对工程车造成任何伤害，子弹射中后，就像雨滴落在上面时轻轻的弹开。只有步兵炮可以击穿他们的装甲，但每当步兵炮开火后，就立刻会召开四、五发100毫米口径的坦克榴弹炮轰击，将附近所有的东西，**壕都会被炸飞送上空中。几次打击后，英军士兵已经开始拒绝操作那些笨重的步兵炮了，他们很清楚，谁拿起那东西，谁就准备去见上帝，包括在他附近的人。

三十度角的坡道对于有着优秀爬坡能力的59式坦克，如履平地，坦克集群开始冲锋，英军的第一道防线轻松被突破，防线上的两个澳军旅和一个英军旅全部被击溃。要不是柯南果断下令无差别炮击，逃兵们甚至有可能会直接冲垮第二道防线，当然，炮击的后果是仅存的一些二十五磅火炮也随即被三团的122毫米自行榴弹炮营反覆盖摧毁。柯南已经要疯了，这仗还怎么打？没有制空权，人家的轰炸机追着咱炮兵炸；装备存在巨大的代差，人家是全装甲部队，马克2和人家的坦克对轰，无一例外是出现即击毁；37毫米步兵炮好容易击中坦克了，可就跟挠痒痒似的；一战时，英军的坦克曾严重受制于德军的反坦克壕，可到了这里，跟小孩过家家玩泥巴似的，那怪怪的铁手臂轻轻一抓就把将壕沟抓塌，然后推土机发着难听的嗓音轻轻推过，一条简易坡道就完成。柯南气的摔碎了指挥室中所有的杯子，费那么大劲挖了几天的壕沟，结果成了给人家演戏着呢。现在终于理解澳军为什么会那么士气低落了，这仗根本就没法打呀？也许……柯南想起了上个世纪那俩次被称为鸦片战争的中英大战，也许现在的英军就如那时的清军一样无力吧？

第二道战壕也根本守不住，坚持守的结果与第一道不会有什么两样，留给柯南的选择只有两个了，第一：撤退回港口，在威力巨大的舰炮的掩护下登船，这样的做结果就是墨尔本失守，甚至……帝国将失去澳大利亚这个自治领。当然，还有第二个选择：以墨尔本城内建筑为依托，组织巷战。这样做的结果是，平民死伤无数，墨尔本这颗英王权杖上的宝石，将被自己亲手摔碎。

这两个方案选择起来是一样的艰难，但柯南唯有苦笑。给新加坡帝国驻远东总司令布鲁克?波帕姆上将的电报已经发出，红警部队方面也很配合的暂停了进攻，以柯南对坦克的了解，他们应该是为坦克补充油料和对发动机检修了。

但实际上并非如此，柯南以英国那些小豆丁坦克的技术指标来判断59式坦克，本身就是个错误。全国林与蒋云志本想一鼓作气攻入墨尔本城，但坦克集群的突击被钟义突然叫停，装甲旅被命令稳固阵地，原地待命。警卫队一、二旅在协同装甲团作战的过程中，也有一定伤亡，这段时间正好将伤员们运上火车，送往乌尔迪野战医院治疗。

当全国林、蒋云志和汉斯、塞耶都急匆匆赶回巴拉兰特指挥部时，接受指挥官对战役的重新布署时，才解开了满脑子的疑惑。

钟义在地图上墨尔本城南边的海面，画出了一个惟妙惟肖的军舰图型，可以很清晰的看出来，这并不是那种最威武的号称海上城堡的战列舰，而是一条甲板空荡荡，只是在紧靠船弦的后侧后，有一个小小的舰岛。

“这是军舰吗？这么怪？”塞耶见过的最威武的就是澳大利亚联邦海军的旗舰堪培拉号巡洋舰。

“有点像航空母舰，可是跟英国的那些又不一样！”曾经留学英伦的汉斯比土包子塞耶有见识多了。

全国林和蒋云志也很迷糊，指挥官这是要玩哪遭？眼看就可以突破英军的第二道防线了，却突然停下跑回来看他在地图上画军舰玩？

看到四位军官急切的目光，钟义咧嘴得意一笑，每一次利用穿越人士的优势装x成功，都蛮有成就感的。

“汉斯说的对，这是一艘航空母舰，当然不是英国的，这将是我们未来将会拥有的国之利器。”

“那啥，指挥官！”全国林更迷糊了，“你把我们叫回来就是为了看一眼未来才可能有的东西？”

“当然不是！”得瑟中的钟义被打断，很是不爽。瞪了全国林一眼，长的帅的男人就是不招人喜欢。“叫大家回来，是因为我们要调整墨尔本战役的目标。之前，我们希望击溃英澳联军主力，占领墨城。但现在，情况有了变化，我们有了更好的选择。就是这！”钟义用手指点了点地图上画着航母的海面，“这里是墨尔本以南的菲利浦湾，英国地中海舰的主力已经进入这个狭窄的港湾，准备支援和接应他们的陆军。对于我们来说，这就是一块大的不能再大的肥肉，我们新的战役目标就是——吃掉它！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第55章这纯粹是欺负人

击溃英军，拿下墨尔本，以获取大墨尔本区三百万的人口资源，就足以让钟义心满意足了。而那支地中海舰队，在拥有强大的海军力量之前，拿人家也没什么好办法，但没想到因为陆军的战事不利，舰队司令官宠德海军上将竟然决定进入菲利浦湾对英澳联军进行支援。

得到这个情报的时候，钟义想起了前世有位赵大叔小品中的一句台词：把鱼塘子腾出来，训练航空母舰。难道那位海军上将也知道这句吗？

如果说巴斯海峡是一个鱼塘子，那南北不足五十公里，东西仅四十公里的菲利浦湾就是一个大洗澡盆，最主要的是，菲利浦湾的入海口仅有2。8公里宽，随便投一些水雷，就能完全将航道封死，来个瓮中捉鳖。

当云九来请示这次行动的代号时，正在沉思中的指挥官同志脱口而出：洗澡盆。

由空军负责制订的洗澡盆行动，分为两个阶段，首先是布雷，封死入海口的航道。否则以飞行团仅有的二十四架轰炸机，还没人家军舰的数量多呢，一炸人家就跑了，根本没法取得较大的战果。只有在成功封锁航道后，才能展开第二阶段的轰炸。

钟义带着警卫连回到了乌尔迪的前进基地，机械工厂中可以生产多种水雷，选择制造锚－1型大型触发式水雷和沉－2型非触发性沉底感应水雷，不用太多，那么窄的航道有几百枚就够了，打完仗还得扫掉不是，墨尔本可是最重要的货物港口。还有那些在英国舰队刚来澳洲时就加紧生产的1000公斤大型航空炸弹和更具威力的“金枪鱼”，一同被装上火车，运往阿德莱德的空军基地。

没有潜艇，更没有专业的布雷舰，水雷的投放就只能用空投了。凌晨四点，天刚蒙蒙亮，留守在海湾入海口的英军驱逐舰猎人号上的水兵们，还都在睡梦中，在驾驶室值班的副舰长特里少校突然听到了天空上有轰鸣的声音。抓起了手边的单筒望远镜，特里嘀咕了一句：难道竞技神号上那些舰载机飞行员们已经勤奋到这种地步了吗？大早上不睡觉就出来训练？对于那些总是自命不凡的家伙，特里不是很喜欢。海军就是海军，尤其是以海军立国的大英帝国海军的军官们，才应该是最高贵的，一帮开飞机的家伙混入海军的队伍中，实在是让人讨厌。

“咦？”特里觉得有些不对劲，那飞机的样子很怪，竞技神号上应该没有这样的飞机呀！再加上舰队一直也没发出过有舰载机起飞的通告，特里猛的拉住了警报器，一阵凄厉的长鸣顿时在猎人号上响起，当然还有特里少校的大吼声：“敌袭！”

但猎人号上突然响起的警报所造成的慌乱，并没影响到两架轰-五的布雷行动。在距海面数百米的高空上，两架轰-五并排飞行，同时将水雷投下，在菲利浦海湾的入海口上形成了相隔百余米的两道封锁线，然后拉高飞机，在两千米的高空上围着猎人号转了一圈，才在驱逐舰的舰炮声中施施然离开。

墨尔本港，作为舰队旗舰皇家橡树号战列舰上，皇家海军上将庞德被皇家橡树号舰长里奇少将在睡梦中叫醒，猎人号驱逐舰发来电报，入海口已经被敌人的飞机布雷，航道被封锁。庞德立即意识到自己犯了大错误，入海口被封，这菲利浦湾就是一个绝境呀，“快，里奇少将，派出扫雷舰……噢不，来不及了，命令猎人号炮轰入海口，打爆水雷，然后……”

上将先生有一句话不幸言中，是的，来不及了。还没有等庞德下达完命令，又一句军官就跑进了司令官的休息室，慌乱的他甚至没有敲门，“司令官，敌袭！”

敌袭的规模并不是很大，只有十几架飞机，这让皇家橡树号舰桥上，已经穿戴整齐的上将先生十分不满，“皇家海军已经十几年没有真正的打过仗了，现在的军官们素质下降的厉害。想想十几年前的日德兰大海战，几十艘战列舰对决，近失弹溅起的海水就如同暴雨一样不停的落在甲板上。”

“是的，司令官先生，我知道您就是那时皇家橡树的舰长，还击沉了波美拉尼亚号。”里奇已经无数次听司令官先生讲起这段了，这是他最大的荣耀。

被搔到痒处的庞德面带微笑，“比起那种上百艘军舰对轰的大场面，这十几架飞机算什么敌袭，难道你们认为他们能击我们的战列舰吗？里奇，命令竞技神号的海斗士们全部起飞迎敌，所有舰船上的火炮全部最大仰角射击，让敌人的那些小家伙们知道，我们不是陆军，可以让他们随便招惹的。”

“是，司令官，皇家海军的尊严不是那些小飞机们可以招惹的。”

在这一方面，里奇与上将先生是同样的自信，虽然听说敌人的飞机很先进，可是面对海上城堡战列舰，再先进的飞机能有什么用处？

十二架歼-五并不能携带大型航弹，最多只能挂载两枚二百五十公斤的炸弹，在飞抵菲利浦湾上空后，面对地中海舰队万炮齐发的壮观场面，高剑并没有冒险下降飞行高度，在五千米的高空上就命令各机自行确定目标，扔掉炸弹。而高剑更看电子瞄准器都没看，直接将两枚炸弹扔掉，就那么大的地方，有那么多军舰呢，炸到谁算谁倒霉，歼击机大队主要目标是那些海斗士，轰炸军舰的活，有轰炸机大队呢。

英国竞技神号轻型航母，是人类史上第一艘专门设计的航空母舰，在后世被公认为现代航母的始祖。此时，竞技神号上的八架海斗士双翼舰载机已经起飞编队，但就在海斗士们还在艰难向上爬升时，八千米高空上等待已久歼-五战斗机大队开始俯冲射击。

“靠，下手都这么快！”轻松打爆了一架海斗士的高剑环顾四周，已经看不到海斗士了，八架英军的双翼战斗机，只一个回合就全部或凌空爆炸、或摇摇晃晃的坠入海中。最大航速还不到四百公里的海斗士面对巡航速度都可以达到八百公里的歼-五，没有任何的可比性，用高剑的话说就是：“这纯粹是欺负人！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第56章击沉竞技神

标准排水量一万一千吨的竞技神号载有二十架舰载机，除了八架海斗士外，还有十二架箭鱼式攻击机，但作为一款对舰攻击机，箭鱼的升限仅有三千多米，看到在七、八千米高度翻飞自如的歼-五，竞技神号舰长连一丝让箭鱼起飞的念头都没有，只是吩咐舰上仅有的三门四英寸高射炮拼命射击。

带领歼击机大队回到歼五最舒服的八千米高空后，高剑在通讯器中吼了一句：“臭小子们，都谁手这么快？老子就打到一架。”

大队频道中，哄笑一阵，此战，又有一名飞行员击落敌机达到了五架，晋升为王牌飞行员。

完成任务的歼-五们可以开心在高空看热闹了，真正的盛宴将来自于两个轰炸机大队的二十四架轰-五，随着他们的到来，菲利浦湾的上空的炮火变得更加的猛烈。这支地中海分舰队除了竞技神号和两艘战列舰外，还有重巡洋舰两艘、轻巡洋舰一艘以及十多艘驱逐舰。与战列舰上的大口径火炮射速缓慢不同，数量众多的驱逐舰用密集的火力在舰队的上空织成一道弹幕。中上一发大口径炮弹固然是灰飞烟灭，但让轰炸机飞行员们感到更大威胁的反而是那些口径小射速快的高射炮，所以轰炸机大队并没有急于瞄准舰队中心的那些大型舰只，而是率先在防空火力稍显薄弱的外围投下五百公斤的中型炸弹，目标正是舰队最外圈那些排水量一、两千吨的驱逐舰。这就是钟义为空军制订的脱衣战术，名见其意，就是轰炸机从最外围开始攻击，一层一层剥掉地中海舰队外围防护，反正航道被水雷封锁，他们也跑不掉。当然，钟义最后还有一句话，云九并没有向轰炸机飞行员们传达：被剥光了的女人，还能反抗吗？

第一拔攻击，轰炸机机群并没有携带大型航空炸弹和金枪鱼鱼雷，全部是五百公斤的中型炸弹，但对于排水量不足两千吨的部族级和莎士比亚级驱逐舰，中弹的结果仍然是灾难性的。十几分钟后，就有七艘驱逐舰失去战斗力，大多是被炸弹直接命中，断成两截。还有那艘火力最猛的轻巡洋舰谷物女神号，也在飞行员们的重点关照下，左弦与后甲板被同时命中两枚炸弹。这艘排水量五千吨的一战功勋老舰犹如在海中跳跃起来的海豚一样，又重重的砸到海面上，缓缓下沉。

看到自己的杰作，亲自架机的云九面露笑容，“各机注意，已经投弹完毕的自行返航，换载大家伙，下一拔我们要玩的更大点。”

随着轰-五们的离去，喧嚣了一早上的菲利浦湾的终于暂时静了下来，被击伤的战舰冒着滚滚浓烟，还有海面上四处漂浮着的油污和被击沉的战舰残骸在提醒着人们，这支皇家地中海分舰队刚刚遭到了袭击。

皇家橡树号舰桥上的指挥室中，庞德上将默默发呆，两眼望着海面上正忙于搜救落水水兵的小艇，就连里奇舰长走了进来，上将先生高大的身躯也一动没有动。

里奇少将犹豫了一下，还是轻声说到：“司令官，敌人的轰炸机数量不是很多，但相信他们一定还有第二拔攻击的。”

上将听到里奇的话，但没作任何回应，里奇也顾不上礼貌了，“上将……”

“布罗克号有消息了吗？”上将并没有转身。

“嗯，布罗克号已经到达了入海口，可以确认猎人号已经被对方的飞机炸沉，舰长坎比奇中校汇报说他们正在抓紧扫雷。”

似是早已预料到了这个结果，庞德上将并没有惊讶猎人号被击沉，“命令部族级驱逐舰打头，用主炮打出一条航道来，我们必须要离开菲利普湾，回到塔斯曼海。”

听到这个命令，里奇皱了下眉头，但质疑面前这位参加过日德兰海战的皇家海军元勋，无疑需要极大的勇气，少将还是敬礼转身去执行命令。但此刻的里奇绝对没有想到，正是这个命令，加速了地中海分舰队的灭亡。

五艘驱逐舰打头，两艘重巡洋舰随后，竞技神号与另一艘战列舰马来亚号分列于旗舰皇家像树号两侧，像极了足球场的五四一阵形。可反守反击是意大利人玩的东西，英国人并不擅长，就如同接下来的战斗。

当云九率领轰炸机再次回到菲利浦湾上空时，发现皇家海军的军舰已经驶进了入海口那狭长的航道，而指挥官交待的一定要击沉的竞技神号航空母舰赫然处于拖后位置，与前方的驱逐舰相距足有数海里之远，没有防空火力保护的航空母舰那可不真就成了指挥所说的，被剥光的……那啥，还能反抗吗？

“金枪鱼准备，目标竞技神号！”云九平静了下狂喜的心情，在通讯器中冷静的下达了命令。

装载金枪鱼鱼雷的六架轰-五立刻脱离机群，下降高度，依照事先排好的攻击次序，第一架轰五下降到距海面一千米高度，两枚修长的金枪鱼脱离机翼的束缚，以优美的姿态砸入水中。

眼见那架投雷的轰-五已经安全拉起，回到了编队中，可水面还是没有动静，云九骂了一句：“吗的，水深不够，沉底了。”

没办法，菲利浦湾本就不深，入海口航道这里就更不用提了，空投鱼雷的难度太大。“再来，下降到五百米，实在不行，就只好用炸弹了。”

第二架轰五接到命令立刻下降高度，机头对准了航空母舰的尾部，竞技神号后部的两门高射炮疯狂的射击，但轰炸机的飞行员并没有受到影响，五百米高度处按下了鱼雷的发射按钮，然后立即拉高——再不拉起来，就降落到海里去了。

还是没有动静，就在云九准备放弃鱼雷攻击，改为大型炸弹轰炸时，竞技神号的后部突然一声巨响，一万一千吨排水量的竞技神号如同风浪中的小渔船一样摇晃不停，一枚金枪鱼在航母的左后弦撕开了一个数米大的口子，汹涌的海水一下子冲进船舱，没有留给英国人任何损管的机会，舰身就开始倾斜，甲板上未起飞的箭鱼都掉进了海里，舰长无奈命令弃舰，几分钟后，这艘现代航母的始祖头朝上尾朝下被无情的海水彻底吞噬。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第57章铁血锄奸团

人类史上，第一艘被专门设计的航空母舰竞技神号被空投的鱼雷击沉，极大的改变了各军事强国发展航母的历程。但在此刻，舰队的司令官皇家海军上将庞德已经无暇为竞技神号的命运感叹了，被困在狭长的航道中不能自由规避的地中海分舰队就如同一堆活靶子般被猛烈的轰炸，看到前面正倾斜着慢慢下沉的考文垂号重巡洋舰，庞德对于战列舰的自信终于有些动摇，那巨大的航空炸弹如果落到皇家橡树号上，会不会也如考文垂号一样？还有那鱼雷，一枚就可以击沉竞技神号的威力巨大的鱼雷，皇家橡树号能禁的住几枚呢？好在，敌人的轰炸机数量不多，在炸沉了考文垂号和两艘驱逐舰，堵死了航道后，飞机就都返航了。

但舰队其他战舰仍然后无法移动，航道的两端都被沉船堵死了，吃水线很深的皇家橡树与马来亚号只能在航道内坐在待毙，望着空中已经渐渐飞远的轰炸机狼群，上将长叹一声，是我亲手将强大的皇家地中海舰队带入了绝境，但我必须要继续履行我的责任，为帝国留下更多的优秀水兵，他们是地中海舰队重建的希望。

“投降吧！”嘶哑着给里奇下达完命令，上将整理了下自己深蓝色的海军将军服，又正了正头上蓝白两色帽子，转身离开了舰桥。

里奇瞪大了眼睛，不敢相信司令官下达的居然是投降的命令，他甚至怀疑是自己的耳朵出了问题，捆着绷带的右臂都忘记了疼痛。在刚才的轰炸中，皇家像树号的前甲板也被一枚炸弹击中，双联装的主炮被摧毁，而里奇则是倒霉的在爆炸中被摔了出去，狠狠的撞在了舱室上，右臂骨折！可是，现在骨折的疼痛远远比不上对于投降命令的震惊，皇家海军的战史上，有过投降的舰队吗？

接到地中海舰队要求投降的明码电报时，钟义也有点吃惊，虽然航道被堵，这支舰队的命运已经注定，无非就是轰炸机部队多出动几次罢了。在一架轰-五被密集的巡洋舰炮火击落后，钟义已经电令云九采用高空轰炸方式，咱又不缺炸弹，飞高点扔，虽然准头差太多了。可英国舰队也跑不掉，慢慢炸呗，就当给轰炸机部队搞投弹训练了。

没想到英国舰队抢先发出了投降的要求，这倒让钟义有些为难了，红警部队还没有海军，而且那个航道两头都有沉船堵着，咱怎么受降呀？

已经回到了巴拉兰特指挥部的钟义召开了军事会议，与军官们讨论一下怎么接受这支地中海分舰队投降的事宜。

能将皇家海军舰队逼降，大家都很是兴奋，不过对于指挥官提出的问题，都没有什么好办法。大伙都是陆军，开装甲车个个没问题，可是去开船那就是绝对的门外汉了，肖国兴说的更直接：“这活指挥官您可千万别让我去，我是旱鸭子，游泳都不会。”

靠！指着这帮人拿出办法来是没可能了，要是有直升机就……直升机！怎么把这么重要的装备忘了？虽然这个时代全世界都还没有直升机，五年后德国才有了直升机的第一次试飞，可咱红警基地有呀！直五虽然丑点，也笨点，不过够大，十六立方米的机舱体积可以一次运载十多名全副武装的士兵。

给庞德回电，表示接受他的投降，同时命令地中海分舰队所有舰船原地待命，不得再试图轰开航道，否则将重启轰炸。然后又给墨尔本城里的英军柯南中将发电，下达48小时最后期限。

只是又得坐火车了，这些日子，不时往返于巴拉兰特与乌尔迪之间，刚开始还有些新鲜的钟义也厌烦了，甚至有些后悔没将薇薇安带到前线来，虽然黑妞不是自己喜欢的菜，但有个女秘书在火车上聊天，咋也要比跟钱志豪扯东扯西强。

不过，这一次钱志豪的话题还是让钟义很感兴趣，少见的没在火车上睡觉。钱志豪聊起的是沐雨上校，那位远在中华的指挥官心目中的特务头子。

年初，沐雨就与珀斯市长威尔森一道乘坐梦想号游轮去中华召工，钱志豪与沐雨一直保持着单线联系，以了解他们在中华的情况。之前沐雨汇报威尔森此行受到了中华政府方面的相当重视，委员长甚至亲自接见了威尔森。中华方面还不清楚澳洲发生的变化，以为威尔森依然是澳大利亚联邦西澳的州督，一位有着英国贵族身份的澳洲显贵，当然，威尔森能够走进南京总统府，沐雨对南京高官们的金条攻势也起了很大的作用。

虽然召工顺利，但钟义还没有办法将中华人大规模移民澳洲，首先是还没有建立政权，无法与南京政府达成任何协议；其次是基地的海军还没影，没有足够的船只运送移民。

这些都是之前就汇报过的，今天钱志豪说起的是沐雨在中华结识了一位江湖奇人，并与之结拜，成了异姓兄弟。说到这时钟义还骂了一句胡闹，咱堂堂红警部队的上校军官，与流氓头子拜什么拜？可当钱志豪说出那人的名字时，钟义立刻张大了嘴，呆住了！

王亚樵，这个时代的暗杀大王，号称远东第一杀手。无数惊天大案都由其组织，一二八事变时，在黄浦江上炸沉小鬼子旗舰出云号，完成了当年北洋舰队连轰带撞都没成功的事。其后更是在虹口成功刺杀小鬼子侵华最高司令官白川义则大将。与委员长决裂后，发誓要与其周旋到底，宋财长和委员长都曾遭其枪击。后世太祖曾评其为：杀敌无罪，抗日有功。小节失检点，大事不糊涂。他手下四大金刚之一的华克之也曾评价他：王亚憔既未通读“马克思列宁主义”，也不相信“神与国家”。他有平等思想，同情劳动人民，否认一切权威。为了救人一难，不借倾家荡产，万金一掷；听人家几句恭维，也可拔刀相助，不计后果。他是一个精神旷达，乱七八糟的好汉……”

没想到沐雨居然可以和这位斧头帮主结拜，钟义是真的被惊呆了。

“沐雨上校出资帮助他创办了一个专门杀汉奸的组织……”

“铁血锄奸团？”

钟义的话让钱志豪一惊，“老大，你都知道了呀？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第58章大飞机之梦

“我知道个p，后世的电视剧都把这演俗套了。”轻声滴咕一句，没再理会钱志豪满脸的问号，钟义闭上眼陷入了沉思。

自从红警部队组建以来，就没打算过多的干涉国内的事，不去扰乱历史的进程，就让中华按后世那个路子，一步一步走过去挺好，几十年后，国家不就富强起来了吗！虽然三年内战，同胞相残，死伤无数，但破而后立，几千年的笼头框框砸碎了也好！

从国内移民澳洲是必须的，只要南京方面不阻挠这事，其他都好商量，就连那个什么“攘外必先安内“的混蛋政策，钟义也打算睁只眼闭只眼。欲要人灭亡，必先使人狂，不让他们一步一步走到绝路，百姓们又怎么能看清他们的真面目？

“不作就不会死，让四大家族什么的，先去作吧！”不过这个王亚樵……想起沐雨的这个擅自主张，钟义皱了下眉，别看这位王帮主模样清秀，面色斯文，但可绝对是个狠人。想当年上海滩上黄金荣、杜月笙两位大佬是如何的生猛，遇到王帮主还不是甘拜下风？黄金荣甚至曾经告诫门下弟子：碰到斧头帮，都离远点。他们都是不要命的，我们惹不起。

可……此君虽是英雄好汉，但不拘小节，在以红警士兵为主体的组织系统中，多出一位这样路见不平就拔刀相向的大侠，是福是祸还真是难以判定。况且……也就是明年吧，王亚樵就将在广西被同样是他把兄弟的戴老板暗杀，要不要救他呢？沐雨这次还真是给出了个难题。

直到火车笛响，钟义也不没下定最后的决心，不过，相对于这次回到乌尔迪前进基地的其他事情来说，这个铁血锄奸团算是小事，毕竟那只是在中华国内，还是解决眼下澳洲的事情为重。

乌尔迪的驻军已经不多了，装甲旅的主力都在墨尔本城外虎视英澳联军。国民警卫队二旅驻守巴拉兰特，一旅也在随装甲旅坦步协作，共同行动。留在乌尔迪的除了空军的两个轰炸机大队，大多数都是地勤和机场守卫部队。钟义与钱志豪走下火车时，警卫连已率先将车站上的闲人清空，迎接指挥官的是飞行团团长云九。逼降地中海分舰队，飞行团居功至伟，云九甚至还架驶轰炸机亲临菲利浦湾轰炸，空军部队以仅损失一架轰炸机的代价，取得了巨大的战果，与云九的出色指挥是分不开的。钟义这次来，就带来了一份嘉奖令，晋升云九为空军上校。

分基地的两层建筑已经与空军机场指挥部连在了一起，没有过多寒暄，对于红警战士也不用玩虚的，大家都是军人，命令、执行就够了！简单的在会议室宣布云九的晋升令，至于其他的立功人员，都由飞行团内部云宣布，比如高剑这次就混到了中校。

一个人走进分基地的指挥室，坐到控制台前，点开飞行器界面，果然，有新的图标出现，而且是一下子多出来两个。

飞行器名称：直-五

飞行器类型：多用途直升机

最大航程：520公里

最大速度：210公里/小时

最大起飞重量：7600千克

最大载弹量：1200千克或外部吊运1350千克货物

建造资金：50000

建造时间：4小时

说明：一种多用途直升机，可用于空降、运输、救护、水面救生、地质勘探、护林防火和边境巡逻等。机载设备装有一套能保证在夜间及复杂气象条件下飞行的驾驶-航行仪表和动力装置的监测仪表。无线电设备有ct-1无线电台、wl-5无线电罗盘、wg-2a无线电高度表、jt-5a机内通话器等。

甭说别的了，就它！直-五多用途直升机，虽然也是仿制老毛子的，可这年头老美的uh-1还没影子呢，更别提什么长弓、黑鹰了。不过，前世的武装直升机威力巨大，倒是可以给实验室那些老头子们一些建议，如果能提前弄出来武直-10啥的，那就……嘿嘿几声，钟义美的都要冒鼻涕泡了。

先造上十架，直升机飞行员是个问题，不过这事指挥官同志是内行，把警卫连的战士们培训下就成，驾驶直升机不像战斗机那样要求特别高。虽说穿越是因为骑摩托车翻沟，可驾驶直升机，在装甲学校时也算是高手，陆航的武直咱也飞过好几个型号呢，遗憾的就是没飞过最新型的霹雳火，也就是武直-10。

新出现的第二个飞行器图标也给指挥官同志带来了不小的惊喜，这是一款军用运输机。看来主基地的那些实验室的科学家们还是相当给力的，突然想起好久没有回主基地了，科学家们的数量也一直没有再增加，钟义捏了捏鼻子，正好，运输机造出来就可以回去看看了。

飞行器名称：运-五

飞行器类型：小型、短程运输机

最大航程：845公里

最大速度：256公里/小时

最大升限：4500米

最大起飞重量：5250千克

最大载重量：1500千克

建造资金：100000

建造时间：6小时

说明：这是一款飞行稳定，运行费用低廉的单发双翼运输机，可乘员7人，适用于大多数的简易机场，起飞距离170米。

“尼玛！这是就是第一代的运输机？”钟义看完运-五的技术参数后，忍不住喷了一句，前世还真没研究过国产的运输机，只知道那时候运-20开始试飞了，可就算咱中华的运输机研发水平的确有够衰，可没想到这第一代的运-五竟然衰到这份上！居然还是一款单发双翼的小飞机，这除了航程稍远些，其他还不如那直-五呢，还什么适用于简易机场，靠，我弄个直升机还原地起飞呢。

不过吐槽不解决问题，有怨念也没办法，想想前世，因为发动机之殇，中华的大飞机之梦一直就是个梦，老美的大力神、环球霸王、空中火车，可以把美军轻松投入到世界各地，老毛子的安-225哥萨克人、伊尔-76也是运力惊人，只有咱中华，仿人家老毛子安-12的运八一飞就是几十年，那个吵吵喊喊的运-20鲲鹏，直到钟义穿越前，也还只是停留在适飞阶段。

如今，有了红警基地的超强科研能力，钟义可不想再坐着波音的飞机到处飞了，据说失联的某航班，就是被人家启动了波音公司预留的远程控制系统。

“大飞机！”钟义点击运-五的图标，在建造数字上只按了一个1，这次飞到主基地，一定要搞一个大飞机项目的实验室。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第59章核电厂

乌尔迪距离主基地的距离不足一千公里，以运-五的航程加上附油箱，勉强能到。不过当制造出来的运-五出现在机场上时，钟义毅然的选择了亲自驾驶直-五回主基地，顺便让警卫连的战士们练手，直升机队拉练。

“尼玛，这运-五也太丑了，这就如同咱那个黑妞秘书，也许很实用，很能干，但实在是……”驾驶着直-五，已经离开乌尔迪基地数百公里，但钟义仍在忿忿吐槽。

坐在旁边认真学习直升机驾驶技术的钱志豪其实早就听明白了，老大这是暗示要给他换个秘书呢，“攻下墨尔本，就去唐人街给他找个中华软妹子去！”警卫连长暗下决心。

在中途用备用油箱进行野外加油后，经过五个小时的飞行，直升机编队终到到达了马格雷斯夫山脉东山麓的主基地。警卫连的战士们也大多是在主基地中征召的，能再次回到出生地，大家都很开心，钟义的感觉也不错，不管又建造了多少个分基地，总还是觉得这里才是最有家的感觉，就连在基地围墙内到处乱窜的军犬们，都比别处的更亲切。

主基地中早已经不是当初的布局设计了，大校场等宽阔地带，都被无数的军营所挤满，这些就是由军营改造成的**实验室。对于这支直升机编队的到来，雷达扫描后知道是自己人的守卫部队没有阻拦他们的降落，而这些实验室的科学家们更是根本就没鸟他们，最高指挥官又怎样？在他们的眼中，只有专攻的科研项目才是最重要的。当然也有一些实验室的负责人，在得知最高指挥官来了以后，迅速冲出实验室将钟义紧紧抱住，不要误会，他们可不是来欢迎的，这都是要资源要人力的。

这个场面让已经习惯了最高指挥官身份的钟义有些小尴尬，捏了捏鼻子，连忙将冲过来的几位实验室负责人扶住，对他们的要求也是满口子答应，这才得以脱身回到了主建筑的小院子外。

对跟在身后钱志豪对视一下，俩人都颇多感慨，想起基地初建时，想起了第一桶金……太多的唏嘘会让人消沉，钟义在努力避免过多的这种感觉，人的思想总是会在不同的时期、不同的际遇，更多的是在你意识到自己肩上不同的责任时，总会悄悄的发生变化。就如钟义，几个月还只是一个为爱痴迷的大学生，一个即将走向军营的准军人。但当红警部队组建后，当指挥官的身份逐渐适应后，现在的钟义所想所思，都是些什么呢？

留下仍在感慨的钱志豪，钟义走了指挥室的大厅。

“欢迎指挥官回家！恭喜长官，您的领地面积超过一百万平方公里，领地内人口数超过五百万，您将晋升为大校军衔。”

貌似有一段时间没到女主播的声音了，还真是……什么？晋级了？怎么突然就晋级了？难道墨尔本那……

没顾得上与天堂鸟逗几句，钟义转身跑出大厅，“志豪，有电报吗？”

“啊，老大，刚收到的，墨尔本的英军投降了！蒋团长已经率领装甲二团入驻墨尔本城。”

“真没想到呀，一万多英军和五万澳军居然不战而降，看来地中海舰队的覆灭给了他们太大的打击。打铁趁热！志豪，给全国林和蒋云志发电！”逼降英军让人喜出望外，但钟义在几首一刹的惊喜后立刻开始考虑后续步骤。这就是现在的钟义，不以物喜，不以己悲，天降大任，不谋于众。

“命令蒋云志将英军与澳军分开关押；汉斯旅立刻接管墨尔本市政务；全国林、肖国兴与塞耶旅挥军北上，直取堪培拉，就一个要求，堪培拉的联邦政府必须无条件投降。”杀气腾腾的命令一发，意味着已经成立了三十多年的澳大利亚联邦即将走到终点，因为他们已再无可战之兵。

“另外，志豪，告诉全国林，他什么时候控制住堪培拉，咱们就直飞那里，我要在国会大厦发表演讲。”

“明白，老大。”钱志豪将命令重复一遍，看到钟义点头，立即去找电台发电报。而指挥官同志也是兴冲冲的跑回主建筑内二楼指挥室的控制台前。双喜临门呀，拿下墨尔本，晋升大校，同时英澳联军投降，整个澳洲已是掌中之物。当然，还需要继续进攻，首都堪培拉、第一大城悉尼、还有东北部重镇昆士兰州首府布里斯班，都是要派军队入驻的，更不要说还有北部地区的达尔文市呢。这么多的大城市，都要驻军，军队太少呀！好在，晋升大校，可以有师级编制了，更让人期待的，是终于可有海军了。这些都是晋级后的常规奖励，更为钟义所看重的，是这次晋级后开放的一个建筑——核电厂。

如果说航空母舰是国之利器的话，那核电厂就绝对是红警重器，无论是对军事上还是民用方面。就眼下来说，有了核电厂，船坞实验室等大电耗单位都不用愁了。而且，有了核电厂，核弹攻击还会远吗？甚至天气控制仪也没准就可以开发出来了吧？到时咱哗哗的下他一个月雨，这大漠荒地还会是不毛之地吗？直接搞出个塞上江南来！

可当钟义去仔细查看图标时，被吓了一跳！

建筑名称：核电厂

建造资金：1000000

电力需求：增加100000电力

建造范围：1000*1000

建造时间：7天

说明：利用核能反应所释放的能量产生电量的发电厂，可以大符度增加发电量。遭到攻击时，也会产生巨大的破坏力。

一百万的建造资金并不算过份，但这个巨大破坏力就吓人了，二十世纪的四、五十年代，狂人辈出，战争不断，在这个年代修核电厂，还真是柄双刃箭。那些沿海大城市指定是不能修了，顶多修些普通的发电厂，主基地这也不能修，万一受到攻击，老家就玩蛋了！好在澳洲就不缺不毛之地，南部的纳拉伯平原、维多利亚大沙漠，正适合搞这东西。而且远离北半球，遭到攻击的可能性极小。就纳拉伯了，正好那里也正打算建设一个分基地。造好基地车，用直-五吊运过去，就可以建造核电厂了。当然一个肯定是不够的，这也不急，这个年代的民间的用电量也不是特别大。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第60章走向深蓝

等待制造基地车的时间，正好可以研究下海军船坞，这就是造船厂了。

建筑名称：海军船坞

建造资金：1000000

电力需求：4000

建造范围：5000*5000

建造时间：48小时

说明：恭喜指挥官，您即将拥有第三个兵种——海军。每个船坞最只能同时制造三艘舰艇，欲同时制造更多舰艇，您需要修建更多的海军船坞。同时，您也需要修建更多的军港，以容纳您的战舰。

好家伙，这个船坞的占地和军用机场一样大了，而且资金也是一百万，不过可以同时建造三艘军舰，这个设置钟义很喜欢。这也就是说爆发战争后，咱可以跟老美或小鬼子比比爆军舰的速度了。嗯，还需要造军港，点开后勤建筑界面。

建筑名称：军用港口

建造资金：1000000

电力需求：4000

建造范围：5000*10000（其中一半为海上面积）

建造时间：48小时

说明：海军的专用港口，每个港口，只能容纳5000吨以上大型水面船只30艘，潜艇20艘。

嗯，这个不错，容量不算小了，一般一个舰队也不过就这么多大型船只。不过这一百万一百万的建造资金着实是让钟义有些肉疼了，刚过了几天不缺钱的日子，可现在一看，要发展海军，手头上这千八百万的还真是……有些寒酸了。这还不包括造船的钱呢，不用想，那一定都是大数目。更何况，军队扩编到师级编制，陆军师、空军师……坦克、飞机……钟义有点不敢想了，什么叫穷兵黩武？咱这就是呀，到处挖矿弄点钱，都扔军队身上了，连黄金都换成坦克、飞机了，好在这段时间，西澳南部的油田前期的建设已经完毕，石油的产量马上就要上来了。

开始忙活，前线暂无大的战事，就交给那几位部队主官各负其职，一连数天，钟义都是窝在主基地的控制台前，征召士兵、造飞机、造坦克，由钱志豪将一辆基地车用直-五吊运到南边的纳拉伯平原上，展开分基地，然后开始建造核电厂。其间，还飞了一趟珀斯，没进城，直接去了费里曼特尔港，这座小城已经被钟义征用，那数千口平民都被迁移到了沙克湾，加入了斯莫尔贡家族主导建设的石油城。费里曼特尔天然的深水港口早在和平解放珀斯时，就被选为红警海军的第一个基地，钟义将其更名为深蓝港，意为红警海军将从这里，走向大洋，走向深蓝。

与钟义同机来到深蓝港分基地的，还有几位科学家，其中一位叫做罗文聪的飞机设计师，是舰载机项目实验室的负责人，其他几位也都是这个实验室的成员。钟义并没有忘记，后世的中华第一代舰载机歼十五腾空还是下个世纪的事呢，整个二十世纪，中华都没有航母，更不用谈舰载机。所以，这个代号飞鲨的舰载机项目也是钟义最关注的几个实验室之一，深蓝军港开始建设，飞鲨实验室也随之入驻分基地。

三天后，当控制台全息屏上的可使用资金仅余一百万不到的时候，深蓝军港终于建设完毕，船坞和港口再加上电厂、军营配套建筑，以及海军人员的征召等一共花掉近三百万资金。钟义擦了擦额头的汗，对着旁边这次征召出来的海军上校张峥说到：“航母咱们暂时是造不起了，两万吨的轻型航母都得两百万资金，再加上舰载机，半年内咱都不敢想。你要是想弄弄大舰，可以考虑把菲利浦湾里那两艘战列舰拖过来，可惜竞技神号被咱击沉了。”

“报告指挥官，按照海军的发展规划，其实我军也不适合现在就建造航母。一个航母舰队，除了航空母舰，其他的辅助舰只也是必不可少的，而且我海军官兵都没并有运用航母作战的经验，所以我建议，我们的基地先开始建造驱逐舰等小型军舰，还有潜艇，这是目前能够更好保护基地的最佳选择。”

钟义频频点头，看来这个海军基地的司令官没有选错，这正是后世中华发展航母舰队时所采用的策略。

舰艇名称：035型明级鱼雷攻击潜艇

舰艇类别：中型常规动力潜艇

建造资金：25万

航速:水面15节，水下18节

最大航程:4节航速时5300公里

人员:共57人(10名军官)

鱼雷:8具533毫米鱼雷发射管，共携带16枚yu-4型被动寻的鱼雷(射程15公里/航速40节/400公斤战斗部)和yu-1型直航鱼雷(射程9。2公里/航速39节/400公斤战斗部);

水雷:可载32枚水雷;

雷达:i-波段“snooptray“水面搜索雷达;

声纳:“pikejaw“贴面式中频主动/被动搜索攻击声纳；duux5低频被动侦测声纳;

最大潜深:300米

建造时间：24小时

选定这款常规动力潜艇，并不是因为它有多出色，而是因为它的造价仅相当于091型汉级核潜艇的四分之一。而且对于目前的海军潜挺来说，常规潜艇也够用了，毕竟，一定时间内，红警海军还不可能有太多的远洋任务，当然从长远来看，还是必须要拥有核潜艇，甚至，钟义都不太看的上091型汉级，水下噪音太大，武器系统也不是很完备，成后世的美军潜艇比起来，差距太大，所以核潜艇实验室已经在主基地开始组建。

中华的科技能力，就算是在后世，大国梦、复兴梦已经开始践行的时候，也是一个薄弱环节，这一点，基地的摊子铺的越大，钟义的感觉就越明显。也就是前期要依赖基地提供的中华制式装备，随着二战时各国武器的飞跃性发展，钟义不知道红警基地的出现，会给这个世界带来什么样的变化。红警部队手中的一些超时代的武器，会不会刺激到其他国家的科技成果提前，就比如喷气式飞机，虽然二战末期英、德都已经有喷气式战斗机出现，但直到朝鲜战争时，老美的f86佩刀，才算是喷气式战机真正的扬名。但现在，歼-5的提前出现，肯定会带动其他国家对喷气式飞机的大力研发，如果二战还会爆发，钟义相信，喷气式飞机一定会成为主流。

但不管怎样，如今已经成熟起来的钟义坚信，没人能阻挡他心中的那个大国梦、强国梦，“就算身在他乡也改变不了，我的中华梦！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第61章草原狼突击队

除了两艘明级常规动力潜艇，钟义还为深蓝基地选造了两艘051型驱逐舰，但因为基地的作战实验室中，还未激活导弹系统，这两艘051标准型也实在没什么可圈点之处，只是与这个时代世界主流的驱逐舰相比，不光是将防空火力加强，配有数部火神密集阵防空系统，还大大加强了反潜能力，后甲板设有直升机停机坪，只是目前也没有合适的可以上舰的直升机。

百年海军，的确是如此。海军的发展真的必须是逐步积累，一支强大的海军，技术、底蕴无一不可。

那些几百吨的小炮艇、鱼雷艇啥的，根据基地司令官张峥的要求，酌情建造，资金不多，数万的，十来万的。不是指挥官小气，发展大海军钟义绝对会不遗余力，只是舰艇界面上实在是没啥看的上眼的，这要是有中华神盾，钟义就算拼家荡产也会造上个十几艘。等实验室那些科学家们的研发成果出来后再构建大海军吧，菲利浦湾那还有两艘三万多吨的大家伙呢，用拖船拖出来，也够海军训练了。航道上被击沉的军舰是个麻烦，不过钟义没打算浪费，拖出来分解开，弄上火车都运到乌尔迪，造船的钢铁都是好东西，转化率也一定不低，那都是资金呀！

缺钱的指挥官终于离开了深蓝港，钟义发誓，在基地可使用资金再次超过千万之前，打死也不来这了，太丢人！

回到主基地继续征召士兵，而且飞机、坦克的建造都放在乌尔迪前进基地，那里离前线更近，调度方便。人员的征召在主基地进行，是因为钟义发现，主基地这里的征召的战士更容易出现高军衔的。也许这是唯心主义，或者说迷信，但有时事情就是这样，信其则有，不信则无。回到主基地后，似乎真的运气好了许多，仅征召了一千名陆军，就出现了一位中校和一位上校。

看到这二位的属性，钟义觉得自己坚持留在主基地征召的决定，是绝对正确的。

姓名：叶知秋

忠诚：所有的红警士兵都无限忠诚于最高指挥官。

军种：陆军

军衔：上校

能力：枪械、情报、协调

特殊能力：战场分析（可成长）

当看到上校的属性时，钟义就觉得自己的心脏跳的厉害，砰砰的似要跳出来。尼玛，这就是想什么来什么，一直在想，自己的部队里猛将不少，但就是缺一个统筹型人才，说穿了就是少个参谋长。

“报告指挥官，陆军上校叶知秋向您报道！”

“欢迎你，叶参谋长！”直接给封官了，千军易得，一将难求呀。另外一位中校也相当的不错，具备特种作战能力，虽不是可成长属性，但也足够稀少。被钟义授命组建特种作战部队，部队的编制暂时为营级，代号草原狼。澳洲本没有狼，草原狼生活在中国北方——钟义的故乡。这就是红警军团所拥有的第一支特种部队的草原狼突击队的来历，没错，就是那支未来将活跃在南洋雨林、纵横在中东大漠、穿梭在西伯利亚冰原……战斗在世界各地的草原狼突击队，他们的长官，那位直属于最高指挥官的神秘的队长，没有人知道他的姓名，他的代号就叫草原狼，而后，这个部队历任主官的代号，都是以狼为名。

“报告指挥官，陆军中校花正翘向您报道。”

花正翘，这么典雅的名字，草原狼当然不会轻易让人知道。

特种部队的成员选拔，钟义给予了最高级别优先度。除了高级军官，这次征召的七千多名陆军可以随意挑选出三百名成员组建草原狼突击队。装备方面，钟义更是不惜重金打造，实验室最近开发出来的单兵装备，每套造价达到5000，钟义给全员配齐，光这个就用掉150w资金，够建造三艘驱逐舰了，这还不包括直升机、新式猎豹装甲车、以及其他辅助车辆的资金，都算上，差不多够建造一艘轻型航母了。虽然肉痛，但钟义对于草原狼的一切要求还是有求必应。后世老美的三角洲部队、海豹突击队，以色列的野小子等，可是给人留下了深刻印象，这样的特种部队，是每一支强军必须有的。

叶参谋长也迅速进入角色，陆军师的组建有序的开展起来。全国林与蒋云志荣升上校旅长，肖国兴因为资历尚浅，落在他们的后面。其他的军官晋升大多数是由他们的部队主官来推荐，这个也没办法，钟义不可能去面面俱到的了解每一位军官，这都是参谋长该做的活，有了叶知秋就好了，各支部队的参谋部门很快就会完善起来。不过钟义挺熟的那几个军官也都得到了升职，像胖子左守就晋升为中校，担任了二旅124团的团长。124团这个番号也是叶知秋提出来的，随着部队的扩编，不能再一团二团这么叫了，团一级往上就要有正式的番号，个位数代表团级，十位数代表旅级，百位数就是师级了。当然团一级的番号不会只是三位数，以后部队扩编，还要增加千位数军级番号。

空军的扩编被延后了，这让已经被任命为空军师长的云九很是不满，为这事特意飞来主基地找指挥官理论，但钟义学那些白人的样子，撇着嘴巴两手一摊，“没钱了！”

真的没钱了，要不是这些天莱克金油田已经正式开采，连陆军都弄不起，两个旅的陆军光人员就是七百多万，再加组建草原狼突击队，又是扔进二百万，现在，基地全息屏上的可使用资金就一直是个位数——每次进帐，就立刻被正在生产的陆军装备抽走了。依照第一旅的配置，得需要一千六百辆坦克，装甲车和火炮还不算。

钟义拍了拍满脸委屈和无奈的云九上校，“同志哥，革命不是一天就能干成滴，我们要有长期斗争的心理准备。”转过头回到控制台前，看着个位数的可使用资金，钟义嘀咕了一句：“终于明白小鬼子为啥有好日子不过，非要侵略了！这尼玛没钱没资源，真是啥也玩不转呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第62章没太监房大气

澳大利亚联邦议会大厦位于堪培拉的首都山顶，格里芬湖和议会大厦联成一线，非常雄伟壮观。议会大厦占地32公顷，它随首都山的起伏，雄踞于山中。山顶便是大厦的屋顶，屋顶上矗立着一根高81米、重220吨的不锈钢旗杆，旗杆上飘扬着一面长12。8米、宽6。4米的澳大利亚国旗，构成了首都的中心，也成为堪培拉的标志性建筑。

钟义在全国林和111团长水墨的陪同下，目睹了国会议员们最后一次在国会大厦顶上巨大旗杆上升起南十字星米字旗。

与联邦政府的谈判已经结束，澳大利亚总督艾克萨斯爵士在投降书上签字，同时申请政治避难，移民英国，联邦政府的主要官员及国会议员都将享受这一待遇，红警军团方面不得阻拦。

全国林本欲拒绝，尼玛，哪那么多废话，老子都兵临城下了，你还叽歪啥？但接到已升任装甲师第一旅上校旅长全国林的电报后，钟义同意了艾克萨斯的要求，并大方允许这些申请移民的前政府官员们，可以携带非动产之外的所有财产离开澳洲。但在红警军团接管政府期间，他们必须帮助维护社会秩序，不得出现固意破坏公共设施等行为。

钟义是昨天在空军战斗机的保护下乘专机抵达堪培拉的，同机而来的还有珀斯代市长桑德拉?斯莫拉贡爵士和西澳议长卢克?伯利曼爵士，另外几位也都是西澳的政商两界知名人士。当然这个专机不是那架运-五，而是澳大利亚航空公司的波音247。

在堪培拉机场，钟义一行受到了堪培拉民众的“热烈欢迎”，从机场出来到总督府的一路，尽是喊着口号还拉着标语的白人。坐在赤免越野车内听不太清他们在喊什么，看表情也不是什么好词，但是有一条横符上的字，钟义看的很清楚：黄种人，滚出澳洲！

同车陪同的赫巴尔看到了指挥官的脸一下子变成铁青色，心中也是暗骂：那帮堪培拉人真不是东西，已经答应自己不会闹事了，没想到指挥官来了后，还是惹出了这么多麻烦。副驾驶上的钱志豪也被气的够呛，本来想全城戒严的，但赫巴尔保证没问题，这幸好只是抗议和喊口号，这要是蹦出来一个刺客啥的，那可真是丢人了！好在老大专机抵达的时间保密，这条路线也是在事先准备的三条路线中临时选定的一条，就算有人想行凶也来不及准备。刚想联系下负责外部安保的草原狼，那些拉着横符的抓起来没？没想到钟义突然问到：“志豪，外面的人是草原狼的吧，告诉他们，不要抓人，除非是武装分子。”

“呃？老大……”

“执行命令！”钱志豪本想问为什么？那帮人都是白澳的铁杆分子，为啥不抓？可钟义已经又闭上了眼睛。只好打开了领章旁的微型通讯器，联系草原狼的指挥官。

总督府雅勒伦拉庄园坐落于格里芬湖畔，与国会大厦隔湖相望。总督府楼宇规模并不大，庄园城堡式的建筑，与大气奢华无关，倒是蛮有些清新雅致的味道，尤其是环绕周围数十公顷的园林绿地，让总督府仿佛置于森林草场之中。

当钟义走进那米色水泥墙绿色瓦片顶，还透着些许庄园气息的总督府时，忍不住吐槽：尼玛，这就是总督府？都没咱北京故宫的太监房大气。

钱志豪倒是无心欣赏总督府，手中的步话机与领章处的微型通讯器全打开，吩咐警卫连的战士们四处警戒，两架直-5也悬停在总督府上空。

如今警卫连也鸟枪换炮，单兵装备与草原狼们看齐，甚至比他们还更早装备了上防弹衣等新的研发成果，武装越野车、直升机更是随意调用，如果需要，钱志豪甚至可以直接调动空军。所以这个全军军衔最高的连长钱少校当的还是蛮有滋味。

赫巴尔有些忐忑不安，指挥官入首都这事没办好。不过，钟义似乎对一路上的抗议民众并没有放在心上，多日不见，与赫巴尔还是很亲切，进入总督府，身边闲人少了时，还用力的抱了赫巴尔一下。

晚上在总督府召开的会议很重要，与会人员也格外的多，在与前总督艾克萨斯与议长商量好明天在国会山的交接仪式后，俩人告辞，剩下的就全是军方和西澳的自己人了。总理？联邦政府的总理是坚决的抵抗人士，早就被全国林请到军营里详谈反恐问题去了。

卢克?伯利曼老爵士很是高兴，当初自己眼光如炬，提前投资这支军队，如今终于到了收获的季节，只是有点不爽的是，老对手桑德拉走了狗屎运，因为儿子被人家俘虏，所以更早的与指挥官打起了交道。看样子，这总理的位置自己是没什么戏了，但国会议长应该非自己莫属了吧？

但没想到，钟义在会议中一直没有提起总理、议长等人选问题，军方人士继续唱主角，解放悉尼、解放布里斯班成了会议上的主要事项。

海军的两艘051驱逐舰云长号与翼德号已经封锁了悉尼港，所有客、货船许进不许出。悉尼距堪培拉仅有四个小时的路程，112团已经将坦克和装甲车装上了火车，连夜快速奔袭第一大城悉尼。大家重点讨论的是昆士兰州的布里斯班，那是第三大城市，最大的海港，从军事角度讲，如果不拿下这里，布里斯班将成为英军干涉澳洲事务的重要的支撑点。

堪培拉必须保证有足够的军队威慑，从这里调军进攻布里斯班已经不现实，最后还是钟义下了决定：调左守，124团换装新式豹装甲车，攻取布里斯班。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第63章喋血国会山

比起总督府的那几间农舍，首都山顶的国会大厦还是相当高端大气的。

谈判时就约定好的交接仪式很简单，早上由国会方面升起米字南十字星旗，代表这些议员们履行了他们作为议员最后的责任。然后由钟义在国会大厦做演讲，阐述他作为新一界澳大利亚总督的施政纲领。接下来是议员们举手表决，通过以后，下、众两院立刻解散，由钟义任命新的总理组阁。

军方的许多人都对这个交接仪式很不理解，全国林甚至痛斥“这纯属扯淡”！远在墨尔本的主持英军正式的投降仪式的蒋云志也发来电报：我方以军事斗争夺取政权，与旧澳统治无任何关系，当以我方理念为主施政，共和、帝制皆可，但绝不可再为英国之属番！

这封文不文、白不白的电报表明了红警军团对钟义的忠诚与无条件支持。但钟义执意接受国会方面的意见，以正式交接的方式的取得澳洲统治权。所以才有了这次国会演讲，钟义演讲的题目是《多元化的澳洲会更富强》。

一身戒装的钟义今天格外的精神，有些意外的是钟义并没有换上墨绿色07式陆军军礼服，依然穿着和红警士兵们一样的荒漠迷彩服。而且也没有用英文，不知道他带着东北味的普通话，台下的三百多位议员有几个能听明白？

“各位先生，各位女士，大家好，我是钟义……”

没容钟义自我介绍完毕，下面立刻站起来一位女士，“澳大利亚是澳大利亚人的，是我们白人的，黄色猪滚开！”女士尖细的声音在国会大厅里回荡，格外的清晰与刺耳，一下子打断了钟义刚刚开始的演讲。周围的议员顿时一片嘈杂，对解散国会本就不满的议员们一见有人带头，有几个也跟着喊了起来，无非是什么保卫澳大利亚、誓死与黄狗斗争到底什么的。

演讲台上的钟义有些尴尬，但却摆了摆手，制止了准备抓人的钱志豪。就在这时，有些混乱的议员们中间突然站起了一个年轻人，举手指向了台上的钟义，“砰、砰、砰”连续枪响，钟义中弹，捂着胸口倒在了演讲台后面。刺客还欲射击，但被演讲台所挡已经看不到钟义的身体，于是就把左轮手枪对准了围上来的警卫连士兵们。但这些百战精英，岂会容他继续嚣张，战士们手上安装着红外线瞄准仪的自动步枪连续响起，刺客身中数枪，不过没有惨叫声传出——第一枪其实就已经爆头！腥红的鲜血四溅，还掺杂着白色的糊状物体飞出，落在地上、椅子上还有周围刚才还群情激忿的议员们的身上。

钱志豪与赫巴尔几乎同时扑到了钟义的身上，“老大……”，“指挥官……”

钟义的军装胸口处已经被红色液体湿透，面色有些苍白，但双眼却睁的很大。“老大，你没事吧？”钱志豪一下子紧紧抱着钟义。

“咳…咳…没事也被你压出事来了！”

“老大你没事？”钱连长惊喜的表情让钟义觉得事先没通知他，有点愧疚。赫巴尔就明显知道是怎么回事，虽然也很关心，但见钟义睁着眼睛呢，就立刻警觉的挡住了周围人的视线。

“志豪，别声张，送我出去，喊军医。”钟义依然捂着胸口，尼玛，这橡皮子弹打人也很疼呀。

“军医，快，送老大回总督府……快，找止血药！”钱志豪还是很有演技天赋的，知道老大没事，声音都宏亮了许多。

这边忙着抢救中弹的指挥官，下面的议员们更加混乱了，甚至发生了踩踏的行为，那位率先开骂，搅乱会场的女士，在被刺客的脑浆和血的混合物溅了一脸后，立刻晕了过去，当她醒过来，发现无数只脚或迈过去，或踩在她的身上，任她如何哭喊也根本站不起来。没有人理他，大家都在疯狂的向门外跑，但警卫连早已封锁住了通道。

将钟义送出国会大厦又返回来的钱志豪一见场面太乱，将手上的突击步枪拉开保险，对着房顶就是一个连射，“都趴下，乱动的一律枪毙！”

声音太小了，连身旁的战士都纳闷的看了一眼连长，“连长，这么大点声，你说给我听呢吗？”

瞪了一眼这没眼力见的，钱志豪的声音突然加大，“警告无效，站着的都是和刺客一伙的，开枪！”

“嗒、嗒、嗒嗒嗒……”战士们一愣，但一看连长率先开枪了，那还等啥，这帮白人满口黄种猪、狗的，好多红警士兵早就憋着气呢，国会大厦内自动步枪的射击声由单发到连射，转瞬间就变了雨泼般的密集扫射。

三百多位议员，澳洲白人中几乎所有的政界精英顿时成了被屠杀的对象，面对着一百多名全副武装的最精锐的红警士兵，就如同他们当初派军队屠杀土著人时一样，毫无反抗能力。

活下来的只有一位，那位被踩倒一直没有爬起来的女士，在四周和踩在她身上的议员们全部在惨叫与哭喊中坠入地狱时，她又幸运的被吓晕过去了。

钱志豪举手示意停止射击时，战士们几乎已经打光了三个弹匣。“将刺客们拉出去挨个搜查，看看还有没有携带武器的！”杀戮过后，钱志豪的声音都显得比平时冷酷三分。

“连长，还有活的呢怎么处理？”

“靠，这些家伙不是平民，他们是刺杀老大的刺客，你说该怎么处理？难道在我们警卫连眼皮子底下，最高指挥官被刺杀，你们觉得很有面子吗？”钱志豪的质问，让士兵们羞愧的低下了头，整个警卫连的战士们再无言语，两人一组，拉起一具尸体走到国会大厦外的湖边，对准后脑，“砰”的一枪，不论死活全部补一下。

半个小时后，国会大厅内除了警卫连的战士们，就只余下那位幸运的女士了，钱志豪似笑非笑：“女士，我说过，在我警告后仍然站着的，都视为刺客同党，只有你趴下了，所以，你是清白的！”

没有再理会已经被吓傻的白人女议员，钱志豪与战士们走出了已被鲜血浸满地面的议会大厅，看到格里芬湖边战士们用尸体摆成的那个“杀”字，满意的点了点头，“这个创意不错，是……”

“啊……！”没等钱连长表扬的话说出口，身后就传来了一声撕心裂肺的惊叫，是那名女议员，不懂得欣赏中华书法的她，又晕了！

只有国会大厦楼顶那高达81的旗杆上，一面米字南十字星旗还在随风轻摆——按照谈判时的约定，演讲结束后，它是会被降下来的。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第64章以夷制夷

随后的一个星期内，整个堪培拉……应该说是整个澳洲的白人都在颤栗中。总督府内一直没有消息传出，包括卢克族长也没被获许进入总督府，唯一可以进出总督府的白人只有赫巴尔。塞耶的第二旅也已经开进了堪培拉，全城搜捕一个叫“圣乔治十字军”组织成员，据说就是那个刺客就是来自于这个组织。

国会山惨案后，红警部队允许家属认领尸体，但每一具尸体都被从脑后补枪，面目全碎，根本无法认清身份，不耐烦的钱志豪干脆将家属们全部哄走，直接在国会大厦的前边挖了个大坑，将三百多具尸体全部埋下。这个大坟在后世变得相当有名，他是西方国家攻击帝国残暴专政的铁证，又是华人宣扬大帝仁善，以德报怨的有力武器——当初那么多人要刺杀大帝，大帝还给予白人平等地位，这是何等宽宏大量的胸怀呀！

十年后，已改名明鉴湖的格里芬湖畔与国会山旧址之间的大土坟被帝国财长赫巴尔亲批资金修缮一新，成了堪培拉市一大景点，无论什么肤色的人到堪培拉旅游，必到这里。白人们是为了去议员冢祭拜，悼念一下这些为了民主和自由献身的先驱们；而其他肤色的人则是要来刺客坟前吐几口吐沫，鄙视下这帮不识抬举，敢刺杀大帝的傻x们！当然以上所举，大多数是愤青和少数的种族主义者，多元化的和谐社会中，没那么多互相攻击。更多的普通游客来这里，无非就是重温一下帝国创建之初的血雨腥风，凭悼古人，激昂愤指，数风流人物，还看今朝一类的。

总督府的农舍会客室中，只有五个人。有全国林和匆忙赶来的蒋云志，唯一的白人当然是赫巴尔，土著人旅长塞耶正在汇报着对邪恶组织“圣乔治十字军”搜捕情况，窝在沙发里的钟义端着个高脚杯，将杯里不多的红酒晃来晃去——哪有一丝中枪的样子？

“指挥官，经过三天挨家挨户的盘查，我们一共搜到两千多疑似与恐怖组织有关的人员……”

“啥？”也吊了郎当坐着的全国林一下子挺起了身子，“塞耶你没搞错吧，这城里有两千多刺客组织的人？”堪培拉一直是由装甲一旅驻扎，在城里抓到两千多恐怖分子，这不是打全旅长的脸呢吗？

“老全，都说了是疑似的了，你急啥？”

见这二位要红脸，钟义放下了高脚杯，哈哈一笑，“国林，你不要急，塞耶是这奉命行事。要说抓圣乔治十字军的头头，还真不用去别处，创建人就在咱这屋里。”

“这屋里？那就老赫一个……”全国林一头雾水，他一直在关注水墨111团的悉尼战役，没参与这事。

“哈哈！”望了望有些脸红的赫巴尔，钟义把事情的经过给几位心腹讲了出来。

国会山惨案的始作俑者还真就是赫巴尔，在知道堪培拉的投降条件后，钟义一直在考虑如何能名正言顺的接过澳洲的统治权，避免国际社会过多干预，以及如何在白人社会中树立自己的统治威信？

自己的参谋长叶知秋还在主基地编练部队，能出出主意的真就没谁了，倒是赫巴尔给钟义发来一封电报，大致内容就是导演一出刺杀的苦情戏，获得其他国家的同情分后，还可以借此威慑国会的议员们，甚至可以直接抓捕一些人，只要这些政治精英不敢捣乱，那基本就天下太平了。

不过钟义不是这说的，他讲给全国林他们听的是b版本：赫巴尔在桑德拉的暗示下，安排了一起假刺杀案，然后借警卫连之手消灭了斯莫尔贡家族的政治对手们。同时，赫巴尔还为不存在的恐怖组织起名为圣乔治十字军，目标直指英国，以求逼他们在今后的谈判中让步。同时，留下这些大贵族们的财产，避免他们跑回英国前，还给澳洲放一次血。

钟义解释完，全国林和蒋云志都举起了大拇指：“高！老赫，一箭三雕，你实在是高！”

塞耶则是嘟囔了一句，“白人是最不可信的！连自己人都搞！”

钟义哈哈一笑，“这你就不懂了，中华的前朝有位李中堂大人，他老人家数十年前就提出了‘以夷制夷’，那才是真正的高明！”

“嗯？这事跟姨有什么关系，让俩个姨打架，妈妈怎么办？”敢这么理解的，一定是汉语学的松松垮垮的塞耶了。钟义与全、蒋二人哈哈大笑，只有赫巴尔涨红了脸，一个劲的翻白眼。

还说我们白人奸诈呢，这世界上最奸诈的就是指挥官了，不过这事还真没法分辩了，杀手是斯莫尔贡家族找的，只不过当初没说送命，只说弄个假枪开几枪就给一千澳元的。指挥官胸口那堆红墨水是自己给弄的，圣乔治十字军的恐怖组织名也是自己起的。可是，这主意都是指挥官想出来的呀！

“尼玛，你说这叫什么事呀，指挥官瞪着眼睛白话，我是瞪着眼睛不敢分辩，我……我比那窦什么来的，那窦女士还冤呀！”

屋里五个人除了六月飞雪，蒙受不白之冤的赫巴尔，其他人在钟义的提意下，都举起了酒杯，开心换盏，郁闷的赫巴尔也猛的举起了个杯子，自己倒满，“你们忒不讲究，坏事都我担了，凭啥喝酒还不带我？”

“哈哈……”一阵开心的笑声中，钱志豪在门口探进了头，“老大，刚才我和蒋旅长打了个赌，要是没人搅局，你都打算演讲点啥？”

“讲啥？有几个听得懂汉语的？那老娘们要是不站起来骂，我就得给他们背百家姓了！”

“我……”钱志豪无语，蒋云志站了起来，“那啥，志豪，愿赌服输哈，把你那块手表摘下来给我！”

“我……蒋大哥，你真要呀？啊……！老大，你也太坑了！”

第二天，外界盛传，总督府中昨夜传出了惨叫，想来是受伤的指挥官阁下疼痛难忍，而且警卫队二旅还抓了那么多疑似恐怖份子，看来，澳洲还会有血雨腥风呀！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第65章天天想当将军

蒋云志能来到堪培拉，意味着墨尔本的大小事宜已经结束。英军陆军指挥官柯南中将签订投降书后，所余一万多英军被关入战俘营，用蒋云志的话就是：这帮子鬼佬大老远打咱来了，打输了还得好吃好喝的供着！澳洲的军队还余四万多人，也被原地缴械，都送去了西澳，再由警卫队三旅旅长科尔负责看押。

“西北的铁矿山正好缺少矿工”，这是钟义的原话。

皇家海军上将庞德也被直升机接到了墨尔本城原总督府，然后红警海军费了九牛二虎之力，连炸再拖终于将航道清理出来，地中海舰队仅余的两艘战列舰和四艘驱逐舰都被扣押于墨尔本港，舰上水兵当然也是得“好吃好喝的供着”。对于这事，部队里的战士和军官们很多都有意见，天天羊肉羊奶、袋鼠排、大海鲜供着，这帮英国兵会不会有一天舍不得回国呀？

指挥官同志的解释是：英国兵不同于澳洲兵，人家是客人，早晚咱得给送回去。这不，堪培拉的事还没解决，钟义还在装病期间，英国的正式外交函电报就来了：希望就大英帝国澳大利亚自治领统治权问题及英国驻澳大利亚派遣军事宜同你方进行谈判。

钟义就等着这封电报呢，不是非得惯着这早已日薄西山的大英帝国，而是在主基地时，钟义就接到了将军级的晋级任务，还真就得必须跟这大英帝国打打交道。

晋升少将军衔任务

任务时间：一年

任务激活：占领首都城市，拥有海军船坞

任务目标：建立新的帝国，并有十个国家以上承认你的政权（必须包括宗主国）

任务成功奖励：指挥官晋升军衔为少将，部队可以扩编到军级编制，开启矿石精炼厂建筑，随机奖励一种超级武器

任务失败惩罚：两年内禁止晋升军衔

看看这奖励，诱人吧，每一项都是诱惑力十足。可是你再看看任务目标，每次想到这个，钟义就忍不住想吐槽。建国，这可以，但为啥非得是帝国？好吧，要不咱也想建个帝国来的，可是为啥非得要十个国家承认？这也就罢了，澳洲大陆周边的小岛不少，咱随便欺负几个也就成了，但是，为啥非得要宗主国承认？二战前的英国是那么好欺负的吗？虽然全世界人都看出来了，一战后英国的国力在逐年下降，对于整个世界的影响力也远非上个世纪时的日不落帝国年代。但至少现在，英国的殖民地还是世界第一，英国的海军还是世界第一……噢，没了这支地中海分舰队，不知道是不是第一了！

但从这个任务来看，打败英国或者是诱惑英国放弃澳大利亚，是绕不过去了，是打？还是谈？这其实也就是之前钟义进入堪培拉后，行事稍有怪异的原因。大家猜不透，钟义也很郁闷，都说不想当将军的士兵不是好士兵，可天天想当将军的士兵，也不好过呀！

当然这些天大家也都没闲着，主基地的军队在继续整编，据叶知秋汇报，陆军的三个旅已全部形成战力，第三旅旅长由参谋长叶知秋暂代，等待指挥官新的任命。空军师所缺两个团正在组建中，云九把前线的战事交给了一团长高剑负责，自己干脆也飞回了主基地，天天追着叶知秋要飞机。悉尼战役已经结束，水墨111团乘火车直达悉尼城外，摆开坦克阵缴械了驻悉尼的澳陆军第五师，顺利接管海岸洲第一大城市。花园岛澳大利亚海军基地的两艘巡洋舰，堪培拉号和悉尼号所率领的澳洲海军，也服从了联邦政府的投降令，其实更主要的地中海分舰队的全军覆没深深震撼了澳洲水兵，师父都被打惨了，徒弟还折腾啥？红警海军张峥挺开心，又接收了两艘巡洋舰，虽然上边的防空火力都很差，不过聊胜于无，给海军官兵们当做训练舰也不错。

长途发兵，去进攻布里斯班的胖子左守还没有消息，以他们团装备的最新研发的轮式猎豹装甲车的火力，对付那些地方武装一样的澳军当不是问题，而且从驻悉尼澳军的情况来年，在联邦政府宣布投降后，他们也未必抵抗。

派往美国的哈丁也传回来了消息，这封电报让钟义开心好半天。这位一心想成为澳洲汽车大王，甚至都放弃继承人身份的产业狂人，带队去经济大萧条后的美国抄底，同样以黄金开路，收获不小，谈成收购意向的企业足足有三十多家，含括钢铁、机床、化工、建筑、汽车制造、水泥厂、造船厂等多个行业，甚至还有银行和娱乐公司，其中的数家公司，引起了钟义的极大兴趣。

道格拉斯飞行器公司，如果这个名字你还有点陌生的话，那么提起后世的麦道飞机，那一定是无人不知了吧，明年这个公司就会推出号称人类史上最重要的运输机dc-3，现在怎么会出售公司呢？美国会允许这家为海军服务了十几年的公司出售？要知道后世麦道在空空导弹方面的技术可是绝对领先呀！

通用汽车公司，看到这个名字，钟义乐了，难不成以后凯迪拉克会成澳洲制造了吗？不过，对于这家资产破大，收购也必定是十分艰难的美国老牌企业，钟义没有太大兴趣，和平时期造汽车，战争年代造坦克，它还能比得上咱基地的战争工厂吗？

底特律飞行器公司，这家公司已经倒闭面临拍卖。洛克希德？臭鼬工作室？大力神？还不知道？f-117、f-22猛禽、f-35闪电总该知道了吧？这家公司已经倒闭正拍卖？钟义很后悔当初对历史学的太差，根本想不起来洛克希德-马丁公司的细节，不过，错杀也不能放过。买人，买设备，买工作室，能拍来的，全弄来！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第66章打铁还需自身硬

抄底美利坚，是个发财的机会。但1935年，已经错过了大萧条后，投机的最好时代，在政府的支持下，美国银行业已经全面复苏，加之总统罗斯福的多项“新政”，使得美国正逐步走出经济危机的沼泽。

钟义更看重的是人，确切的说是人才。三十年代，经济不景气，很多技术工人甚至是高端管理人才，都更愿意选择换个地区生活，不光是美国，欧洲也是如此。所以，哈丁的收购案成功与否，钟义并不是很看重，加快稳定澳洲形势，才是更重要的，否则，就算是有人才想移民，人家也绝对不会选择有战乱的国家。

叮嘱哈丁关注那几家重点企业后，钟义的注意就转回到了与英国特使的谈判上来。亚瑟?内维内?张伯伦，此张伯伦非nba传奇巨星百分王、万人斩的张大帅，内维尔?张伯伦，时任英国财政大臣，保守党领袖，出身于英伦著名政治世家，其父担任过内阁殖民地大臣，其同父异母的哥哥奥斯汀更是担任过财政大臣、印度大臣、掌玺大臣、外交大臣和第一海军大臣等职。张伯伦深受首相鲍德温的信任，出任英国财政大臣，并且在内阁中有相当的发言权。当然，这些都是这个时代已经发生的事，只有钟义还知道，在只爱美人不爱江山的爱德华八世退位后，张伯伦就将接替退休的鲍德温，出任英国首相，并在任期内，默认了意大利侵略埃塞俄比亚和德、意武装干涉西班牙，并纵容日本侵略中国，面对嚣张的纳粹德国一退再退，甚至还与希特勒签订了《英德互不侵犯宣言》，但随后便被小胡子打脸，德国入侵波兰，第二次世界大战爆发。

来到澳洲的谈判特使居然是这位著名的“绥靖政策”的代表人物张伯伦，钟义捏了捏鼻子，“天不绝我呀！”

钟义认为，与这位未来的英国首相有很多可以聊的，爱尔兰问题、犹太人购买巴勒斯坦土地问题、神教信仰问题甚至是工人最高工作时限问题。总之，前世的钟义很讨厌张伯伦，正是他的放纵，才让日本在亚洲，德国在欧洲都愈加的肆无忌惮。但现在，钟义觉得这位看起来严肃甚至有些古板的英国人，则是十分的顺眼，爱尔兰都能**了，您还差澳洲这片不毛之地吗？

坐在总督府的农舍中，张伯伦也有些不自在，倒不是因为这里的条件比唐宁街10号差太多，而是……这是英国第一次面对战败后的谈判。其实现在英国本土，对于驻远东陆军与皇家海军地中海分舰队的战败，争议很大。反对党工党的议员们上跳下窜，要求继续派出本土舰队，严惩“那帮黄皮猴子”，而保守党内部也有许多继续战争、反对谈判的意见，声音最大的就是前海军大臣温斯顿?邱吉尔，地中海分舰队的战败，被许多英国传统人士看成是国耻，而澳大利亚更是英国海外两大自治领之一，是英王权杖上的宝石。

这些人说的都对，大英帝国的尊严不容侵犯，皇家海军的荣耀更是必须要传承，但没有人比身为财长的张伯伦更明白英国现在的处境了。美国的经济大萧条风浪完全已经扑向了欧洲各国，奥地利国家银行都可以倒闭，德意志银行提出暂停业务，英国也不好受，英磅贬值，放弃金本位，已经不可避免。在这样的情况下，再由英国本土调动大军去澳洲作战，无论胜败，结果都只有一个，英国的财政被拖垮。

盯着对面年轻而自信的黄色面孔，张伯伦的心中也很愤怒，大英帝国脸上的最后一块遮羞布，就将要被这个二十几岁的年轻人撕去吗？

相比于之前数天的担心，现在的钟义的倒是很轻松。英国人打不起了，没钱，没军队，除非他们敢调动印度的兵力和本土舰队，但钟义赌他们不敢。印度的**势力也是风起云涌，英国人宁可扔掉十个澳大利亚，也绝不会放弃一个印度。澳大利亚对他们来说，就是个面子问题，英联邦国家吗！而印度则是他们的底线，说句不好听的，现在英伦三岛上英国人，就指着印度人养活着他们呢。

澳大利亚有啥，羊毛可以继续卖给他们，小麦也可以继续供应他们，就一点，澳洲不能叫什么自治领地了，帝国，新的帝国，一个由红警军团统治的新的帝国。

但谈判得一步一步来，钟义也没打算早早就掺和进谈判中去，与面前的这位英国现任财政大臣、两年后的首相处好私人关系，才是他想要的。如果换了那位强硬派的邱吉尔，钟义才懒的鸟他。

红酒与神教是两位绅士的热衷，民生改革与经济合作又代表了二人相近的政治理念，数日下来，双方代表团因分歧太大，即将中断谈判之际，倒是钟义与张伯伦二人惺惺相惜，仿佛如忘年交一般。不过，政治人物的交情，也就那么回事，谁要是认真，谁就输了。张伯伦同意亲自坐在谈判桌上，缘于军方一系列的量肌肉活动。在堪培拉，钟义陪同张伯伦观看了装甲二旅126团的实弹演习，一百辆59式坦克与六十辆猎豹轮式装甲车快速突破“敌方”设置的堑壕障碍和地堡群，将敌人的阵地分割切断后，又与敌人的援兵装甲部队进行了一场坦克大战，张伯伦身边的武官告诉他，那作为靶子被59式一炮击毁的小坦克，就是英国现在最先进的马克2巡洋坦克时，财政大臣的嘴角痉挛般抽动了一下。

更为刺激的是在墨尔本，空军师飞行一团的高剑团长，率领八架歼五为英国财长表演了一系列高难度动作，什么眼镜蛇机动、x式翻滚，当然，这些高难度动作还未面世，它们的发明是从不以剽窃为耻的最高指挥官同志。

张伯伦提出了要看一看击败地中海舰队的喷气式轰炸机，钟义也遂了他的愿，反正菲利浦湾海战后，这些战机已经不是秘密了。但钟义还是谦虚了一下：其实并非是轰炸机打败了地中海舰队，他们对战死舰就没有任何办法，只是菲利浦湾的特殊性才使得庞德上将没有办法继续战斗，再打下去，舰队的补济都成问题不是？张伯伦的随从武官纷纷点头对这个观点表示赞同，二战之前的英军，尤其是皇家海军军官们，没有人愿意否定战列舰的重要性，竞技神号和考文垂号的沉没、皇家橡树和马来亚号的留存就证明了，海战仍然是战列舰的时代。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第67章澳洲黑鲍和大龙虾

见识到了红警军团的强大实力，张伯伦终于不情愿的承认，在南太平洋地区，一个新生势力的壮大已经势不可挡。作为曾经这个地区的霸主，大英帝国所能做也是必须要做的，就是尽量获得更多的好处，同时与这个强大势力交好，甚至是结盟。

有了这样的想法，张伯伦也终于结束了与钟义的神侃生活，认真的坐到了谈判桌前。说服国内的鹰派势力，张伯伦无法做到，但他的想法得到了首相鲍德温的认可。红警军方面已经开始陆续释放英国战俘的作法，在英国本土得到了很大的反响。

“让孩子们回家”的呼声，在平民中越发高涨，“澳洲本就是流放之地，不能让英国优秀的孩子们为了那片不毛之地而阵亡！”类似于此的想法得到了英国各界的认可，媒体广泛刊登回国士兵在澳洲受到的人道待遇，他们的伙食甚至比国内军营还要好。“占领澳洲的军队不是野蛮人，他们是文明世界中的成员，他们将最好的食物提供给战俘，而受益的，是我们的孩子！噢！在英国，有多少人可以天天吃到烤袋鼠排和黑鲍？”写这篇文章的绝对是个吃货。

“除了肤色不同，他们是我们的同类，他们对大英帝国没有恶意！”英国影响最大的卫报做了如上总结。

除了军部，除了皇家海军那帮人，全英国都开始支持和谈。这让首相鲍德温和他的内阁们都不得不认真的考虑在谈判中让步，连工党那帮家伙都开始为民请愿了！之前强烈要求继续出兵的就是他们。

国内民众的支持，更让张伯伦坚定了自己的判断，所以谈判桌上一改之前的剑拔弩张，友好的像是外交部酒会一样。

释放战俘。归还所扣军舰。澳大利亚人自由选择去留，并保护他们的私人财产。一定时间内，承认并延续澳大利亚联邦签订的各项经济协议。承认英王是最高统治者，保留英联邦国家地位。接受以上五条，英国将不干涉澳洲大陆统治权更迭事宜。

这就是英方亮出的谈判最后底牌。负责谈判的红警军方代表叶知秋望了望钟义，点了下头。差不多了，相比之前的第一份谈判方案，英方已经让步许多，一开始他们还提出了保留联邦特区和由红警军团出巨资购买澳洲土地等很多根本无法接受的条件。

钟义微笑着轻轻的摇了摇头，差不多？差很多呢！至少那个第五条就绝对不能接受，保留英联邦国家地位？承认英王是太上皇？那咱在还玩啥了？叶知秋是个老实人，他以是一个优秀的参谋长，但绝不是合格的外交家。这外交谈判就是漫天要价，坐地还钱再加上不要脸、大忽悠的游戏。

指挥官同志将小臂上的衣袖向上撸了撸，这个动作看得张伯伦紧皱了下眉头。“内维尔，呃十分对不起，这不是朋友的私下聚会，我得称呼您为张伯伦阁下，您的这个方案让我很高兴的知道，我们已经取得了许多共识。”同样的眯上眼还了张伯伦一个典型的外交笑容，钟义又撸了一下衣袖，裸出来的臂肘拄着桌面，伸出了食指，“但是，第一，我们不同意无条件归还地中海舰队，呃，就是那两艘战列舰，购买或交换是你们可以选择的。第二，”又伸出了中指，还微微的勾了勾，“财务大臣阁下，所有联邦政府与贵国的经济协议，必须全部作废。”见张伯伦有些急，钟义摆了摆手，“大臣阁下，这一点您不用担心，相信有了此次合作，我们两国间的交往将会更加密切和深入。经济方面的协议原则我们都可以比照之前的标准继续签，但是……必须是贵国和我们——大汉帝国的官员来签。”

听到钟义的最后一句话，张伯伦的脸上一下子变的通红——被气的。这还有个p的共识，这不就是将那五条都否了吗？

“指挥官阁下，作为朋友，我不希望你这样不认真的对待大英帝国的谈判要求，我再重申一次，这五条是帝国与贵方继续谈判的底限，不容更改！”摆了摆手，制止了己方人员的小小骚动，张伯伦标准的英国脸变的更加严肃了。

面对张伯伦几乎最后通牒般的话语，钟义反而更加的嚣张，一句话解释都没有，只是两手一摊，相当西方式的嘟着嘴晃了晃头。

“**！”绝对的英伦绅士张伯伦也实在忍不住暗暗吐槽，“你个东方人学什么西方式表情，就算你认准了英国无力出兵，你认准了你的军队强大，可是我们毕竟是大英帝国，你小子年纪轻轻的总得给我们这些老头点面子吧！”

“指挥官阁下，我认为……”

“好啦，内维尔，我想谈了这么半天，先生们都累了，总督府早已经准备好了绝对正宗的猎人谷酒庄的霞多丽，我想你们就算是在英格兰也不是经常能喝到的，还有金黄的袋鼠排、美味的澳洲黑鲍和大龙虾，噢，我已经难以控制我的馋虫了，哈哈，先生们，我们一起去品尝那些美酒佳肴吧。”打断了张伯伦的话，见这老头还想继续说什么，钟义立刻站了起来，绕过桌子，“噢！亲爱的内维尔，工作不是一天就可以完成的，不是吗？我们还是一起去喝点吧，难道你没感觉到饿吗？？

针锋相对到勾肩搭背，只需要几秒，这就是政客，指挥官同志觉得自己太有这方面的天赋了。

咱中华人信奉，真正的谈判从来不是在谈判桌上完成的，尤其是国与国间，每位外交官都要无原则的保住自己国家的面子，哪怕是想谈的事不谈了，想做的事不做了。两个世纪来称霸世界的大英帝国的面子，更不是就那么容易的落下来的。钟义没打算与英国谈崩，“至少二战爆发前不能谈崩。“

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第68章大汉帝国

“我们要支付给英国人761英磅，代表着一英磅购买一万平方公里土地。英国人将会坐着他们的战列舰离开澳洲，不再干涉我们建国，但建国后，我们要与英国结盟，军事互助同盟。”

“指挥官，没了？”叶知秋听完钟义的话，激动的一下子站了起来。

“啊？没了！其实我还是想把那两艘战列舰卖回给英国佬的，可他们坚决不同意。”与张伯伦在总督府农舍里达成协议后，钟义显得很是有些得瑟！

蒋云志与全国林也都张大了嘴，塞耶更是眼珠子都要瞪出来了！

“都别激动，当然还得有一些后续的谈判，经济上的、外交上的、军事上的，英国人惦记咱们的坦克和飞机，都要惦记疯了，为了建国，我们也要适当作一些让步的。”

是的，这些才是真正让张伯伦最终让步并同意签约的最大筹码。在谈判中坚持保留英联邦等无非是要给大英帝国留住最后一丝面子，与获得喷气式飞机和那种先进坦克的制造技术相比，张伯伦毫不犹豫的选择了后者。当这个条件发回国内时，连一直反对和谈的邱吉尔等一众鹰派人士都大呼张伯伦能干，“签，只要能得到喷气式飞机和坦克的技术，必约签，马上签。”邱吉尔有些失态的在内阁会议上大吼大叫。

内阁成员全体通过，国会上“让孩子们回家”的口号就没停过，鲍德温不再迟疑，拿起了文件，走进了白金汉宫。虽然对爱德华八世有诸多不满，但英国的法律规定，凡涉及领土问题及英联邦的事务，必须要由英王加盖玉玺。

爱德华八世也就是后来的温莎公爵并没有对失去一个自治领，自己又少了一个国王的名头而太在意，说服自己的父亲乔治五世，说服内阁包括面前的鲍德温首相，让他们支持自己迎娶辛普森夫人，才是他现在最想做的事。至于那些海外领、殖民地什么的，有那么多呢，英王到底是多少个国家的国王，连自己都数不清，少一个又能怎样？

鲍德温也不屑于跟这个只要美色不要江山的昏君解释什么后续条款了，只要他盖了章别耽误双方签字就成。

1935年6月1日，澳洲大陆堪培拉市，前总督府雅勒伦拉庄园整洁的草地上，钟义与张伯伦端坐在一张白色的办公桌前，友好的在《大英帝国出售澳大利亚自治领地备忘录》上签字，双方约定：大英帝国以每一万平方公里一英磅的价钱，将澳大利亚自治领地出售给钟义，大英帝国将不在对澳大利亚自领地有任何领土要求。

同时，刚刚签字在法律上拥有了整个澳大利亚的钟义宣布，他将在这片土地上建立大汉帝国，所属的红警军团与国民警卫队也将更名为帝国国防军。

与张伯伦一直紧握着手共同出现在记者们面前的钟义表示，十分感谢大英帝国财政大臣张伯伦阁下，也十分敬仰财长阁下的个人魅力，为表示对英王的尊敬，这座雅勒伦拉庄园将永远的赠与英国王室，欢迎王室成员来澳洲渡假。

同时，大汉帝国成立后，吃水不忘挖井人，对与澳洲有着悠久历史渊源的英国，将继续保持密切和深入的经济联系，同时两国还将正式结为军事互助同盟，共同发展、互相扶持、休戚相关、荣辱与共。

张伯伦也代表大英帝国讲话：为了南太地区的稳定，为了澳洲的繁荣，大英帝国忍痛割爱，但大英帝国和他本人都相信，钟义阁下将是一位优秀的帝王，一位尊重自由和民主的帝王，澳洲一定会在他的领导下会变得更加繁荣富强。

同时张伯伦还表示，他十分珍惜与钟义阁下的个人友谊，他期待大汉帝国成立后，他可以成为第一个访汉的外国财长。

第二天，所有西方国家的主流媒体都刊登了二人的讲话，大标题无非是：澳洲归属个人，钟义何许人也；一个新帝国即将诞生，世界平衡即将打破；神秘的南太平洋势力从哪里来；大汉帝国改变南太平洋……德国的几家报纸，不出意外的嘲讽：江河日下，残喘中的大英帝国还有多少可卖；而日本的读卖新闻则是露出了酸溜溜的语气：一英磅一万里，还有卖吗？

远在南太平洋的钟义无暇去看这些报纸，也没打算理会这些政府喉舌，签订了购买土地的备忘录后，还有许多的后续条约需要落实，而且，已经宣布出去了，即将建国，这才是大事情，总不能如今天般开个记者招待会就算建国吧？可偏偏红警军团中，就缺这样的人才，就算老奸巨滑的桑德拉和卢克族长之类的，也没有任何此类经验。倒是张伯伦这些天，真的是与钟义建立起了一些个人友谊，带着余下的英军战俘准备登上皇家橡树号前，还询问钟义，用不用给他派来一些英国王室的礼官，如果需要，连皇家礼仪师他也可以促成一次提前访问。钟义当然婉拒了张伯伦的好意，这国家还没建立呢，你就打算往里掺和了？

蒋云志还是比较能干实事的，他在墨尔本唐人街找出来几位前清遗老，据说都是在四九城里混过的。钟义被气的苦笑半天，“你干脆直接整几个太监来算了，你当我这是张勋辨子军搞复辟呢，虽说要建立的是大汉帝国，咱也不能跟满清那皇帝似的，就是一个君主立宪制的政体而己，难道你们还打算见了我就三拜九叩的？”

众人听了都哈哈大笑，其实这几位心里还真是犯嘀咕，虽然对指挥官的忠诚不用考虑，可让这些现代军人像古代的大臣们一样叩头跪拜，还真有点别扭。

钱志豪突然窜到钟义的身前，学着前清兵勇的样子，单膝弯曲打千行礼，“皇上，奴才给您见礼了！”

钟义被吓了一跳，“靠！你这算见p的礼，成了，朕不怪你不懂，小豪子，你先去净身房把你那活儿割了去吧！”

钱志豪吓的连跳了起来，“老大，这个可不能闹，你这一说，我这裤裆簌簌地冒凉风……”

众人又是一阵大笑，唯有钟义仍是苦笑连连，这胡闹是有了，正经事找谁干呀？

——后世有书曾记载：大帝买下澳洲的那一天，陛下当时的警卫连长钱志豪得到了一个传家之宝。很多年以后，一位钱姓年轻男子在嘉士得拍卖行，拿出了一支老掉牙的墨水笔，据称这就是当初陛下买下澳洲时的签字笔，这支老墨水笔最后的成交价是八百六十六万汉元，折合英磅为一千七百三十二万——足够陛下买来两万多个澳洲。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第69章帝国内阁

在钟义看来，所谓建国无非就是领土区域划分与任命官员等，只求让各个部门尽快各行其职，走上正规。至于什么加冤仪式之类，反而是最不重要。但是他这么想，其他人可不这么想。桑德拉与卢克现在在白人圈里是风光十足，颇受人巴结。而二人也是以开国功臣自居，经常出入红警军团的指挥部。

鉴于堪培拉的民众对红警部队的抵触情绪较大，前总督府雅勒伦拉庄园也已经赠送给了英国皇室，再住在那容易遭人诟病。于是，钟义与警卫连乘直升机离开了堪培拉，住进了墨尔本的雪梨总督府，在澳大利亚联邦迁都堪培拉前，这里一直是作为总督府的存在。

对于两个老头每天都能想出一大堆有关各种建国事宜的花样，钟义是烦不胜烦，当了皇帝又怎样？这片大陆上的大部分白人都不太认同自己，也就是西澳那边还好些。要不是基地的军衔任务所迫，钟义才不会这么快的弄出一个国家来，这堪称是一穷二白了，要官员没官员，群众基础更不用提，除了军队……

对，就是军队，红警部队就是自己的根基，只要有这支忠于自己的无敌的军队，他们敌视又怎样？反抗又怎样？伟人就说过，“枪杆子里出政权！”仿佛如醍醐灌顶般突然醒悟，钟义一扫几日以来的迷茫与颓废。

“小豪子，给朕宣众卿到餐厅议事。”这些天国家还没个模样，可类似的玩笑倒是让大伙乐此不疲。

钱志豪苦笑，这可真算是搬起石头砸自己的脚了。“我说老大，能不能给我换个称呼，老是这么叫，我媳妇都难娶了。”

“好的，小豪子，给我们弄点吃的，大伙边吃边聊。”

“我……”默默无语两眼泪，钱少校吩咐厨房准备，又分别给“众卿”打电话，其实也就那么几个人，军方在墨尔本的官员以前那俩老头和赫巴尔而己，倒是威尔森也回来了，在中华召了十几万各行工人，甚至是没有手艺的农民。这家伙也在报纸上了看到了钟义宣布要建国的消息，顾不上联系更多的运输船只，带着首批召到的人员就回来了！这货对时机的把握还是相当敏感的，很怕他不在，会在重要官员安排上把他漏下。

帝国第一次筹备会议就这样在雪梨总督府的……餐厅内里召开了。

……

身为装甲师的参谋长、也是红警部队的二号人物，叶知秋承担了军政两方面的很多事务，虽然这其中相当一部分与他的参谋长职位毫无相关。

“指挥官，关于定都的问题……”

“定都有什么问题呀，就这几个城市，没的选。就墨尔本吧，百废待兴，定墨尔本为临时首都，名字吗……也不用改了，咱们中西结合，和谐多元化吗！”

“指挥官，那关于皇宫……”

“皇什么宫呀，我就孤家寡人一个，要不是有警卫连，这雪梨府住着都空荡荡呢！”

“呃，那……”

“还那什么呀，知秋！”钟义不耐烦了，这帮人都这样，一听说要搞帝国制，立刻都蹦上蹦下的，正经事不研究，尽整没用的。最近和他们相处的多了，叶知秋这个老实人也被他们给带坏了。“咱们这个帝国，仓促草创，特殊时期，就一切从简。接下来咱们就讨论下各重要部门的人事问题。”一听说完这句话，除了几位军方大佬仍然比较淡定，其他的人都来精神了，挺直了身子，等待着钟义的任命。

这可不是一般的官儿，这可是有着从龙之功，亦称开国无勋，这是会流传青史滴。

“桑德拉爵士，这帝国的临时总理大臣，我认为非您莫属，帝国草创，还请您劳多多操劳了！”钟义说的很客气，一点没摆架子。

老头立刻站了起来，“谢陛下厚爱，老臣岂敢不遵！老臣一定鞠躬尽瘁，为陛下尽忠，虽肝脑涂地，亦在所不惜。”

这话说的漂亮，蒋志云几位军方人士也是自认不如，连连点头。不过老头是中华通，能说出这番话来，也并不奇怪。倒是赫巴尔听得老爹的任职宣言，也是目光闪烁，颇以为荣。

“卢克爵士，这帝国的首任财政大臣就得辛苦您老了，您老在帝国各州都人脉甚广，还请您老……”

“谢陛下龙恩，请陛下放心，老臣必定尽全部努力，为陛下管理好帝国财政。”老头有些激动过度，甚至没等钟义说完就起身表决心，不过比起中华通，他这几句在文采方面就相差甚远了。

被抢了话头，钟义也没过于在意，接下来各部大臣一一任命：

塞耶从军中离职，被任命为司法大臣，并统管全国警察部队。钟义要求警察队伍一定要保证其公正性、严谨性，对违法和恐怖分子绝不手软，坚决从严打击。关于警察队伍的组建可以从原警卫队中退役一部分老兵，还可以面向社会招聘一部分，但所招人员必须要经过严格的政审和专业的培训。

墨尔本的唐人街华人领袖吴有德被任命为能源与环境大臣，成了原澳藉华人中第一位部长级高官。

匆忙赶回来的威尔森也被委以重任，因为其在中华召工期间的优秀表现，被任命为帝国首位外交大臣。没等威尔森激动的表示下为陛下效忠的决心，钟义就交给外交大臣第一个任务：找到十个愿意与帝国建立外交关系的国家，不论大小，但必须在建国日之前完成。

其他没有当场安排的职务，都将由临时总理大臣桑德拉来推荐，再报由钟义签字批准后就任。

帝国高级官员的框架，就这样在雪梨府的餐厅中快速搭建完成，同时，这次会议也为帝国今后的国务会议定下了一个基调：不扯皮，不拖拉，及时应对，迅捷有效。

见钟义似乎已经宣布完任命了，叶知秋偷偷的拉了一下指挥官的衣服，“指挥官，您好像把赫巴尔落下了！”

“哈哈，知秋，怎么能忘了我们的哥们呢！特批赫巴尔自国防军退役，接替威尔森，出任帝国移民事务大臣。”宣布完任命，钟义没一丝皇帝样子的嘿嘿一笑，“哥们，中华是个好地方，你正好出去躲躲。”

总理大臣桑德拉对关于儿子的这个任命也相当满意，父子俩同进内阁不说，主要是最近有风声，一个白人中的激进组织正在策划针对赫巴尔的刺杀，说要铲除掉指挥官最忠实的白人走狗。对这个说法，桑德拉倒不是很反对，可是自己就这么一个儿子，从安全角度着想，出国混一段，避避风头还是不错的选择。

只有赫巴尔苦笑不己，这都什么事呀？

关于各州的安排，钟义表示这属于内阁总理大臣的管辖范围，自己这个皇帝就不参与了。大汉帝国建立后，皇帝只是国家元首，是全国武装部队总司令，拥有军队的领导权、官员任命权、立法权，以及最终决策权。政府方面将完全交给总理大臣领导的内阁来管理。

其他都好理解，最后一个最终决策权大家都有些不解，钟义解释为：当政府内部出现较大分岐或出现伤害国家权益的决定时，皇帝将有权更改决定或解散政府。

这个解释让所有新晋内阁成员都同时翻了白眼，还以为大汉帝国也如英国一般，是真正的君主立宪制呢？这摆明就是披着民主外衣的君主专政制呀。

不过，也没人反对，整个澳洲都是钟义个人买下来的，人家爱怎么玩就怎么玩吧。倒是一干军方人士都点了点头，这才像个帝国的样子吗！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第70章巴斯海峡不是台海

自帝国成立日起，军人就不得参政，这是陛下亲自定下的规矩。

首任内阁中司法大臣耶与移民事务大臣赫巴尔都出自国民警卫队系统，但二人都是辞去军职后才加入政府系统。

自此以后，就很少再出现横跨军政两界的人物，当然，不是没有。帝国史上最有名的漂亮转身就出自陛下的身边，钱志豪在担任了八年的警卫长官后，离开皇宫荣任南洋总督。在后世，帝国遍布世界的各殖民地总督，虽然不是内阁成员，但绝对都是殖民地的土皇帝，官员任免、仆从军的组建，军政一把抓，有点类似于中华国内的督军，但他们可不是军阀，大殖民地的总督几乎全出自红警部队，这也是军人涉政的唯一方向，因为总督总揽当地的军政大权，算是半民半军吧，例如东洋总督全国林、西伯利亚总督水墨、夏威夷总督左守等，后世有好事者，习惯于把这四大总督称为东邪西毒……，其他人倒没什么大的反应，只有南洋总督钱志豪对这事很是耿耿于怀，“尼玛，为什么每次都是老子中枪，我是p的南帝，这不是陷害我吗？”

让南洋总督大人如此芥蒂的当然是南帝这个称号，因为在第一次建国筹备会议后的第二天，快速进入角色的几位内阁大臣就再次来到雪梨府……呃，应该叫雪梨宫了。求见大帝当然是因为建国的各项事宜，钟义本以来任命完内阁成员，自己就可以躲躲轻闲了，可没想到最后还是躲不过去，而且更让人闹心。

内阁们求见陛下，是因为有三件事必须由皇帝陛下亲自定夺。第一件是关于陛下的庙号、谥号与年号等，桑德拉刚说完，钟义立马就翻白眼了，“我说总理大臣呀，我知道您老是中华通，可也不至于通成这样吧，您可是白人呀？从简从简，搞这东西有什么用？”

不过，这事最后也没拧过这帮人，无论钟义怎么要求从简，但桑德拉就是晃着脑袋坚持“事关国体，绝不可疏忽。”

那好吧，起个名吧，这既然已经称帝了，别人不敢也不好意思再直呼其名。钟义翘着二郎腿，寻思一下，“在咱中华古代，这个庙号不是随便起的，只有文治武功和德行卓著者方可入庙奉祀，再说咱也不讲究这些。这个谥号呢，也是后人根据死者生前事迹评定的一种称号，有褒贬之意。各位大臣，我这才二十几岁，好坏不说，现在就起这个谥号也不太合适吧？”

众人大汗，总理害人呀，根本就没弄明白就来拍马屁了。桑德拉也是吓得够呛，唐人街那几个老家伙该死，收了钱就吹牛说皇帝登基的事他们都懂。

钟义笑了笑，这帮人好心办错事，不过让一帮子白人去研究源远流长的中华文化，也真难为他们了，“就起个年号南华！不过咱们肯定是要执行公历制的，比如今年是1935年，可非得称南华元年，你们能弄的懂吗？”

大家点头称是，不过南华这俩个字后世并未在官方记录上出现过，因为钟义说完就后悔了，既然人家德国人可以直呼德皇为威廉，称英王为爱德华，咱为什么就非得起个年号，难道让大伙称呼为南华爷吗？当自己是康熙呢？

所以当即反悔。但内阁大臣们自以为是，认为陛下还是很喜欢南华这个封号，于是经常在御前会议上称南华陛下，后流传出宫外，报刊书籍中便出现了汉皇南帝等称谓。

内阁大臣们觐见的第二件事是陛下后宫无人，这不科学！桑德拉刚提起这事，钟义立马翻脸了，“这不是当面打脸吗？难道你以为我……帝国草创，哪有余力考虑此等无聊之事？起个名啥的就算了，难不成你等要连媳妇都帮我娶了？”

没想倒桑德拉颇有魏征之风，皇帝发火，老头也巍然不惧，“陛下，不孝有三，无后为大，为陛下之安康，为帝国之稳定，陛下都应该早日完婚。我等并无越疽代苞之意，只是前来劝诫陛下，或者……欧洲各王室年纪相当者……”

“停，我选你出任总理大臣是让你操劳国事，可不是为了让你来酸掉我的牙。还欧洲王室？其实……”其实欧洲王室的公主来也不错哈，听说王室重视血统，大多都是金发美人呀。“其实你们说的也对，皇室只有我光杆一个，也的确说不过去，我答应你们，会尽快完婚。”当个皇帝容易吗？想多泡几年妞都没戏。

见皇帝服软，一众内阁倒也未过份相逼，钟义也暗自擦汗，好在这帮人大多数都是白人，这要是放中华国内去，还不得给弄出个全国选亲呀，什么海选、直选、淘汰赛、晋级赛，最后再来个什么场外支持率最高者加现场评委打分，以决定入主后宫之人选。

钟义嘿嘿一笑，这样也不错，娶媳妇就算了，弄到后宫谈谈人生、聊聊理想还是可以的。

“诸位大臣，大伙每人都应该有一大摊子事，我的个人问题大伙就不用操劳了。”

“陛下，老臣还有一事！”桑德拉今天扮魏征是扮上瘾了。

“您老请讲！”

“陛下，这澳洲联邦在我帝国之前，共有六州两区，如今我军兵锋所及之处，政务都已顺利接管，老臣正打算派出中央巡视组，巡查各州，以净吏治。”

啥？中央巡视组？“老大人，这是好事。需要军队上帮什么忙吗？”

“陛下，老臣正为此事，六州二区，尚有北部地区达尔文市，帝国尚未派军，但北部地区的议会与州督皆已发电，表示服从中央领导。唯有塔斯马尼亚州，未发一电，而且，东部地区很多不支持帝国的组织和个人，大多已渡海前往霍巴特，欲在此地成立新澳大利亚政府。”

“噢？居然有这等事情？塞耶，怎么不早上报？”钟义的脸色顿时沉了下来，和起名、娶媳妇不同，这可是真正的国家大事。

“回陛下，臣一直未上报塔斯马尼亚岛之事，是因为多年前这个岛上就已经没有土著人，当地的土著人都……被杀光了。所以，警察总局并未向该州派出警员。”司法大臣小心边汇报边看钟义的脸色，见陛下要发火，又连忙说到：“其实我们已经招聘了很多白人警员，但未向塔斯马尼亚州派出警员的另一个原因是，该岛并不在您761英磅的购买范围内！”

“什么？”钟义有点傻眼，张伯伦也是不是个好东西，那些天陪吃陪喝陪聊的，这尼玛白陪了，这小子到底给自己下了个套。“地图拿来！”钟义怒了，还给留外面一个岛，你以为你是委员长吗？想搞**？

塔斯马尼亚岛是澳大利亚联邦唯一的岛州，在维多利亚州以南240公里处，中间隔着巴斯海峡，主要包括主岛塔斯马尼亚岛以及布鲁尼岛、金岛、弗林德斯岛、麦夸里岛和许多沿海小岛，号称“天然之州”，亦被誉为“苹果之岛”，亦有“假日之州”、“澳大利亚版的新西兰”之称，以秀丽风光和朴素人文为特色。资源丰富多样，是澳大利亚最大的木材产地。

盯着着地图看了半天，钟义终于沉着脸说了一句话：“如此宝岛，岂能外落他人之手？巴斯海峡不是台海；皇家海军不是第七舰队；最重要的，老子有船有飞机！”

一众内阁大臣们面面相觑，陛下这是说什么呢？什么台海、第七舰队呀？

“志豪，给我传蒋云志、张峥来雪梨宫！”没理会满头雾水的内阁大臣们，钟义大吼一声，外屋的钱志豪内牛满面，“终于不是小豪子了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第71章铁王八真多

身为中华军人，台海是永远的伤口，宝岛是结不上的疤。

如今居然又有人要在自己的眼皮底下再弄出个“海峡两岸”，汉皇钟义龙颜大怒，张铮乘坐新式的野牛汽垫运输船来到墨尔本，又匆匆进入雪梨宫之际，巴斯海峡的军用地图已经挂在了会议室的玛如兰大理石墙上。

蒋云志正在和叶知秋参谋长研究渡海后的作战方案，见张峥进来，叶知秋微笑着点头，伸出手指，指向靠坐在窗帘边，喝着闷酒的钟义。

张峥与二人点头示意，走到跟前，两脚跟用力一磕，“报告，陛下，海军上校张峥前来报道。”

突然的一声，钟义被吓了一跳，再看看穿着一身白色海军服，显得格外帅气的张峥，嘴里嘟囔了一句，“再帅有p用，还不是跟老子一样，没媳妇的货。”

声音有点大，蒋云志和叶知秋都听到了，对望一眼，哈哈大笑起来，张峥天天漂在海上，与众人相处较少，脸红后倒也很快就融入了这种气氛。

不管是陛下还是指挥官，红警部队的内部都没有什么变化，只是称呼上的一个改变，大家还是互相开玩笑。钟义很喜欢也很享受这种气氛，都是军人，单纯些好！

“上校，正式建国前我的房间还缺一些香柏木制的家具，听说塔斯马尼亚岛上的香柏是最棒的，要麻烦您护送几个伐木工渡海去一趟了。呃，对了，叶参谋长最近比较嘴馋，听说离霍巴特不远的斯托姆湾里的大龙虾是最味美的，你顺便派海军帮他抓几只。”

……张峥无语，咱就算需要找个借口，也不用编的这么烂吧，派陆战队去砍树？派海军去抓龙虾？

叶知秋也是无奈的拍了拍了额头，陛下是您最近无龙虾不欢好不？，怎么还赖我到头上来了？蒋云志呵呵一笑，“张司令，这次的攻岛战役要由你们海军来唱主角了，陆军方面只出动草原狼突击队，如果需要空军配合，你可直接找云师长协调。

蒋云志被晋升为陆军装甲师师长，是地地道道的陆军老大，同时还兼任了帝国国防军的副总司令，统领三军。能够走到全国林的前面，年龄和那个统率可成长属性起了决定性作用。

当然，现在的蒋副司令还仅仅是个上校，与叶知秋、张峥、云九、全国林他们一样。

叶知秋也不是光杆参谋长了，总参的办公室里，已经集中了十数位青年才俊，俱是有情报分析和协调等能力的红警军官，他们合力为这次攻岛战役制订出了作战方案。正如蒋副司令所说，这套方案确定了以海军陆战队为主，辅以草原狼突击队实施斩首行动。

海军的陆战队已经形成了旅级编制，全旅共有作战人员三千多人，得益于作战实验室最近新科研成果的规模性井喷，陆战队装备有野牛汽垫运输船、海象水陆两栖坦克、云豹水陆两栖装甲运兵车、海神107毫米无坐力火炮，基本实现了机械化和自动化，还有一个直属于海军陆战队的海航直升机营，装备有yz-1雌鹿运输直升机和wz-1鱼鹰武装直升机。

这样的一支部队即便是面对号称世界第一陆军的德国国防军，也敢掰掰手腕，更何况塔斯马尼亚那些靠前澳大利亚陆军遗留下来的武器，才武装起来的所谓澳洲自由军。张峥信心百倍的接受了这个任务。

大汉海军的两艘驱逐舰云长号与翼德号，以及两艘接收自前澳洲海军的巡洋舰悉尼号和堪培拉号，与二十几艘刚刚驶出狭长的菲利浦湾航道的运输船，在金岛附近海面汇合。大汉海军的东部海军基地被设在了巴斯海峡东入口的费林斯德岛，现已更名为银岛，正好与巴斯海峡西侧的金岛相呼应。

运输船上的乘客们并不是海军陆战旅，他们有自己的汽垫船，最大的野牛-4型，可以装载四辆海象或六辆云豹。还有雌鹿，每一架yz-1都可以装下三十名全副武装的陆战队员。巴斯海峡最窄处才二百四十公里，陆战旅正好借这一次运兵检验下中远程投放能力。

一万多来自中华的劳务输出人员，才是这些运输船上的乘客。威森尔回来以后，中华召工的第二批人也乘船来到了南半球，只是曾经的澳洲已变国号为大汉。但合同没有任何问题，威尔森也本就是大汉的官员，只是那时还没有谋求建国。这一批中华劳务输出人员有近十万人，本来他们的工作地点将是昆士兰的大自流盆地地区，塔斯马比亚**事件发生后，钟义意识到了这个岛屿的重要性，插手移民局工作，将这批中华工人安置到塔岛，他们的首份工作就是在海军陆战队的登陆点，塔岛的北部小镇乔治镇修建居民点——一个未来联系海峡两岸的重要城市。移民局向陛下上报的名字是海峡市，钟义对移民局局长的起名水平表示了鄙视，大笔一挥，更名为首华市，寓意为：这将是华人在大汉帝国新建的第一个城市。

第一批抵达首华市的华人都有些迷茫，好多人都是第一次坐船，从中华来到南太平洋就在海上漂荡了一个多月，然后刚踏上大陆没几天，就又被装上船，来到了一个新的地方。大家都以为又被骗了，很多人都在骂：那个白人胖子一看就不是好东西，就不应该相信他。

可怜的正奔波于周边小岛国，忙着与名头甚多的酋长、国王们打交道的帝国外交大臣突然打了个喷嚏，“难道是太累了，要感冒？那也要努力，必须在建国日前完成任务。”

直到看到身穿海洋迷彩服的陆战队员们，看到他们亲切的中华面孔、听到他们熟悉的汉语，这些被某无良大臣骗过来的华人们才终于安心，不管这是哪里，至少这的军队也是咱中华人，而且好像看起来比****还厉害一点，至少人家这的铁王八真多。

陆战旅一团中校团长阚爱国差点哭了出来，“大哥，啥叫铁王八呀，那不是骂小鬼子的吗？咱们这个叫海象两栖坦克，你看，多漂亮，海洋迷彩色的，比小鬼的铁王八不好看多了？”

“噢，的确比小鬼子的铁王八好看。大兄弟，你们也打鬼子吗？”

阚爱国只能苦笑了，我倒是想去打，我得够得着呀！“大哥，我们不是****，我们是大汉帝国的海军陆战队，来这里保护大家的。”

“哇！是专门来保护我们滴？那我可以加入你们不？你那衣服太好看、太精神嘞！”

“哈哈，会有机会的，你们刚来到咱汉帝国，好好休息，好好工作，以后就和我们一样是大汉子民，陛下对待所有子民都是一律平等的。”阚爱国觉得自己再过一会，可以转行当政委了。

“陛下？你们这还有皇帝嘞？不是都叫大总统了吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第72章以色列之父

海军陆战旅的三个团，分别在首华、圣玛丽斯和南端的卡塔马兰登陆，分三路推进，逼迫岛上所有澳洲武装人员都向霍巴特集中。

两天后，塔斯马尼亚州首府霍巴特市的澳洲自由军已经聚集了三千余人，他们叫嚣着与霍巴特共存亡，要在这里与汉军展开决战。为了澳大利亚，为了自由，不惜打巷战，打游击战。并号召全世界热爱自由者来霍巴特支援他们。

收到这个消息时，钟义已经身在珀斯市。听到站在哈丁旁边的高大男子说的什么全世界热爱自由者的圣战，实在忍不住笑出了声来，随即意识到这与帝王的威严不符，马上就恢复回扑克脸状态，心里暗骂：尼玛这皇帝当的真不爽，随便笑笑都不可以。桑德拉从英国找来了一位宫廷礼仪师，每天都要给钟义上一个小时的礼仪课。对于这个决定，虽吐槽无数，但钟义也知道，“事关国体”，自己的一言一行代表了帝国的尊严，不能太随意了。

哈丁从美国回来了，陛下驾临西澳珀斯市，就是为了这个。据哈丁汇报说，抄底美利坚行动已经结束，这次在美国，哈丁共收购了十七家公司，转卖了地皮等不动产后，其他的设备与人员等，已经开始运回大汉。但是有三家公司，美国政府不同意其搬离美利坚，相关谈判与运作还在进行，哈丁提前回来，是因为另有大事禀报。

嗯，这个大事指的就是站在他旁边的高大中年男子——戴维·本-古里安，一位出生在波兰的犹太人。

其实在他在做自介绍时，钟义就想起了他的身份——犹太复国主义组织的现任领导人，与后来成为以色列首任总统的哈伊姆?魏茨曼并称为世界犹太复国主义运动的两巨头，后世的以色列国父。他怎么到了美国，还与哈丁混在了一起？

像是看穿了钟义的疑问，戴维主动解释到：“我的妻子保拉是一位美国人，我经常来往于欧洲和美洲大陆之间。”

“你经常来往的还应该加上巴勒斯坦，对吗？本-古里安先生？”看到按希伯莱语的规矩称呼他，一下子就古里安激动不己的样子，钟义又暗暗为穿越人士喊了声爽。

“噢，陛下，您也懂得希伯莱语吗？您也支持犹太人回到祖先之地的合理诉求吗？”能在南半球遇到一位尊敬犹太人的准皇帝，古里安有点不淡定了。主要是这些年，犹太人尤其是欧洲的犹人人过的太苦了，处处是鄙视的目光和不平等的遭遇，犹太人真的是太需要朋友了。

眼睛不动，只有嘴角微微一咧，这种被礼仪师称为王者之笑的笑容，钟义运用的越发熟练了，其实就是皮笑肉不笑。“古里安先生，相信你也听说过，即将建国的汉帝国是一个种族多元化、平等化的国家，我们同样的尊重各种肤色、各个民族的人们。”

“尊敬的陛下！”古里安诚恳的鞠了一躬，“我不得不说，您是另一位上帝之子，您未来的国家是多么的让人羡慕和向往呀！”

得，这货被压抑的太久了，哪有时间跟他扯皮呀，要知道犹太人是最适合做生意的民族，别一个不小心，再被他绕进去。“古里安先生，我觉得你应该在欧洲游说英国的内阁，要他们扩大犹太人移民巴勒斯坦的人数，为什么你会来到南太平洋来呢？”

“噢，您真是位睿智的陛下，和您交谈是我最荣幸的事……”古里安看到了钟义已经有些不耐烦的表情，连忙转换话题，“看来您已经知道了，这些年几乎欧洲大陆上的所有的国家都在迫害犹太人，德国已经取消了犹太人的公民权，甚至是公然的抢掠和杀害。我的同胞们在欧洲生活的太苦了，可我们无能为力，英国限制我们向祖先的土地移民的数量。我谋求将欧洲无时无刻不受到迫害的同胞们先移民美洲，这就是我在美国遇到哈丁先生的原因。”

“古里安先生是卡曼先生介绍给我认识的。”怕钟义不明白，哈丁又连忙补充，“卡曼先生来自于红盾家族，他的全名是卡曼·罗斯柴尔德。”

钟义没有太惊讶，只是心中更多了一丝防备，罗斯柴尔德家族，好像在这个时代，涉及犹太人的事，很少会没有他们的出现，而且在后世还有好多学者，都认为以罗斯柴尔德家族为首脑的银行家们，为控制世界各国的银行才发动了第二次世界大战以及美国南北战争。当然，说这种话的学者们也大多与反犹主义有关。

看来，自己这个大汉帝国还没等正式建国，就已经被第六帝国盯上了，难道这些犹太人也想来南半球发动一次货币战争吗？

心里权衡着犹太人进入大洋洲的利憋，钟义好半天没有说话。这让古里安与哈丁都有些不安。哈丁担心的是自己未经汇报就直接将犹太人领袖带了回来，会不会惹怒陛下，可罗斯柴尔德提供的筹码实在是让人动心。而古里安则担心这位年轻的陛下到底是不是真的要实行种族平等政策，这些年来，犹太人苦苦寻找，寻找一片乐土，但每一次都是失望。

而钟义是真的犹豫了！新建的帝国，需要资本。红警基地不是万能的，筹备中的大规模移民是需要巨额资本投入的。钟义想过贷款，相信西方国家也愿意投资一个拥有强大军事实力的新生强国，但问题是现在的美、英、法等也正处在穷哈哈，四处拉投资的年代，罗斯柴尔德家族无疑有这个实力。但以那些犹太人的精明，他们带来资本的同时，还会给新生的帝国带来什么？犹太人是富有的，但他们也绝对是贪婪的，否则他们不会在欧洲那么多的国家都遭到排斥。汉帝国毕竟是一个将会以华人为主体的国家，善良朴实的华人与那些吸血鬼们相比，太实在了！

“古里安先生，看来你已经得到了红盾家族的支持，好吧，我想今天我们都有累了，你可以先休息下，明天我们再来好好谈谈大家都感兴趣的问题。哈丁，你可是珀斯的地头蛇，一定要招待好古里安先生！”

虽有不甘，但皇帝开口，古里安还是只好行礼告退。钟义拿起了哈丁带回来的收购名单，还不错，很多都是基础行业的公司，建国后就将大兴土木，这些设备与人才都能用得上。而那三家美国政府不放行的也正好是钟义最在乎的三家：道格拉斯飞行器公司、通用汽车公司和昆西压缩机公司。

钟义摇了摇头，美国人不傻，相反，就全局观和长远眼光来看，现在罗斯福政府恐怕还是最出色的，如果对方是俄国那群灰色性口，钟义一定会在收购名单中加进纽波特纽斯造船厂，而且会不惜代价的收购。只有一个原因就足够了，它是后世美国唯一可建造超级航空母舰的地方。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第73章霍巴特惨案

钟义在珀斯并没有久留，正在进行的夺岛战役和马上就要来到的开国大典都需要他必须回到墨尔本。所以，第二天上午，就再次接见了古里安。这一次，双方开门见山，没再神聊什么民族大团结和犹大的冤屈。

“我可以支持犹太复国主义运动，我也可以帮助犹太人，在你们有能力回到耶路撒冷前，为你们安置一片土地，甚至，将这片土地永久转让给犹太人。我只想知道，犹太人可以付出什么？”

“陛下，您肯定知道，犹太人的誓约比生命还要重要，我以大卫之星发誓，与您约定，只要你可以接纳犹太人，并平等的对待他们，您将得到全世界一千多万犹太人永远的友谊。”

“嗯……”王者之笑。

“当然，我们可以帮您解决哈丁先生在美利坚遇到的小问题，您知道，犹太人对美国国会的影响力！”

同济会呗！连美国首任总统华盛顿都是同济会的，当然有影响力了，何况美国就是资本说的算的国家，一个罗斯柴尔德家族就可以呼风唤雨了。

“陛下，您的帝国即将建立，你肯定需要大量的投资，还有在国际上需要他国的认可，这些犹太人都可以帮您做到，英、美、法，甚至是德国……”

“打住，还德国……”钟义咧嘴，这次不是王者之笑，是真心的笑。德国马上就要开始针对犹太人的大屠杀了，你以为罗斯柴尔德家族还是一战时期的红盾家族呢？

“好吧，古里安先生，我很理解你对建立犹太人民族之家的迫切心情，我也很同情你在欧洲受迫害的同胞们。我会在帝国的北部地区，为你们划出一片移民地，以接纳欧洲和来自于世界各地的犹太人。而且我不需要你们的任何付，有犹太民族的友谊就已经足够了！当然，你知道，帝国的领地内大多是荒凉之地，那需要你们自己的付出与努力。”

已经登上飞机，准备离开珀斯的钟义仍心有余悸，当他答应借给犹太人一片土地后，古里安那激动的样子简直……，钟义拍了拍心脏处，“尼玛，吓死老子了，换个美女来还行，貌似后世的以色列美女挺出名的。”

不要低估一个民族复国的心！这是钟义在离开珀斯后给自己的警告，虽然咱也没安好心，犹太人的富有太有名了，否则小胡子也不会大肆屠杀他们以获取财富。

“小胡子干的出来，咱也能干，只要犹太人影响到帝国的安危，这南半球的海更多，杀几百万人扔海里，不会激起太大的浪吧？”

夺岛战役已经到了最后阶段也是关键阶段，陆战旅三路突击，都已兵临霍巴特城下。

首华城的华人已经达到了十万人，无数的建材都从海峡对面的墨尔本港转运到首华城，哈丁在美国收购的一家水泥厂设备也被安放到规划中的首华城城郊。可以预期，一座整洁漂亮的首华城将很快在中华工人们辛勤的汗水中拔地而起。

雪梨宫内，风尘仆仆的钟义直奔会议室，这里已经成帝**总参的作战指挥室了。蒋云志与叶知秋正在作战地图前争论着什么，见到钟义进来，同时敬礼，“陛下，您回来了！”

点点头，钟义的目光望向地图上的红蓝箭头，“都进去了？”没头没脑的一句问话。但叶知秋回答的很快。

“是的，陛下，塞耶已经送来秘报，悉尼的港口在最近数天内，已经有四十二艘大小船只离港，全部没有回来。今天，已经没有异常的船只离港，全世界热爱自由的圣战者们，应该已经全部进入了霍巴特。”

钟义笑了，王者之笑。“云志，可以收网了。通知草原狼，砍树扒虾！”

“是，陛下！砍树扒虾！”说完，蒋云志的黑脸上也忍俊不禁，陛下什么都好，就是给行动代号命名时实在是让人难以忍受。

隐藏在塔斯马尼亚岛霍巴特一处海港仓库内的突击队，收到了帝**部的指令，与其他队员同样涂着个大花脸的草原狼，缓缓将迷彩钢盔扣到头上，“兄弟们，砍树扒虾行动开始！”

当夜，霍马特城澳洲自由军的营地内爆炸声此起彼伏，不绝于耳，几位流连于风月场所的自由军指挥官全部被击毙，更有甚者，头被打碎，下边还留在妓女的身上。

这个本就不是正规军，成员以流氓地痞等无职业者为主的自由军失去了指挥官，营地还连续遭袭，高度紧张下的士兵们冲出了军营，见人就开枪。不多时，霍巴特城内变得混乱无比，自由军士兵们变身为暴徒，烧杀、打砸、抢掠甚至是****，无恶不作，被围城多日的恐惧都在这一刻转化为歇斯底里般的发泄。从澳洲各地赶来的圣战者们，在一开始时还结队试图阻止他们的暴行，但每当他们走到大街上时，就立刻从黑暗处射出子弹，一枪毙命。死亡的恐惧击穿了他们的节操底限，正义者死亡，邪恶者快活，就如疯牛病般快速传染着每一个手中有武器的自由圣战者们，呻吟中的霍巴特城再临恶魔，生命在疯狂中变得如此脆弱。霍巴特的市民们眼睁睁的看着他们曾经全力支持的自由军们，抢走他们的财产，抢走他们的女人，甚至抢走他们的生命。

这一夜，霍巴特在哭泣，已经被灭绝的土著部落同样在地狱中哭泣！

城外的陆战旅士兵们在睡梦中被城里的火光与嘶喊惊醒，但却被军官们强制要求继续睡觉。警戒部队的坦克与装甲车封锁了所有出城的路口，靠近者一律视为自由军逃兵被直接射杀。

天亮了，涂装着海洋迷彩色的海象两栖坦克和云豹装甲车终于开进了疯狂后的霍巴特市，陆战队的士兵们发现，那些武装暴徒甚至不反抗了，他们就抱着枪坐在街边傻笑着、狞笑着、微笑着，直到被射杀后才安详的闭上了眼睛。红警战士们有些下不去手了，射杀不反抗的敌人对于军人说，不是什么荣耀。但军官们的命令是，持有武器者即暴徒，一律枪毙。

陆战队的士兵们并不知道，敢于反抗的凶残之辈，都已经在昨夜被阻杀、被扫射，还有一些更凶狠的，是在单挑中被匕首割断了喉咙，草原狼突击队每个队员都是带着击杀五人以上的战绩，连夜乘雌鹿离开了霍巴特，剩下的不会反抗的自由军战士，都已经……被吓疯了！

这一天，是1935年7月6日，史称霍巴特惨案日。很好记，因为第二天，也就是1935年7月7日，就是帝国的建国日。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第74章汉皇陛下

大汉帝国的开国典礼并未如想像般的精彩热闹，因为地处南半球，交通不便，出席的各国政要并不多，周边的岛国酋长、国王的来了不少，这得归功于外交大臣威尔森。世界各大知名报刊派驻在南太的记者一个不少，木头箱子似的摄像机在雪梨宫外围满了一圈又一圈。其实在商议开国典礼流程时，钟义认真的回忆了一下新中华的那场开国大典，但除了人山人海和伟人在**城楼上的那声震惊世界的宣言外，也实在记不起什么了，倒是后来的几次大阅兵让人印象深刻。

内阁们想出了不少花样，那位来自英国的礼仪师更是积极的提出了不下数百条建议，但都被钟义轻轻的划了一个叉。

雪梨宫的大厅内，汉皇加冤仪式很是简单，一身戎装的钟义端坐正中，接受着内阁们大臣们的参拜。

然后新鲜出炉的汉皇签署电文，向全世界宣布大汉帝国成立。钟义倒也是想找个高点的地方，也吼那么一声来的，就怕接下来的不是山呼海啸般的欢呼，而是铺天盖地的臭鸡蛋西红柿。

接着，首届内阁成员们在总理大臣桑德拉的带领下，在雪梨宫外的草坪上，向汉皇宣誓：忠于汉皇、服务人民，坦荡无私、鞠躬尽瘁。

典礼中唯一的表演性节目是司帕云大街上举行上的阅兵仪式，装甲师第二旅的59式坦克与紧急换装的猎豹六轮装甲车，以及雷神、火神自行火炮车，以队列式通过雪梨宫前，装甲旅陆航营的wz-2型猎鹰武装直升机也编队低空掠过，跟在他们后抽的则是由警卫队改编成的警察部队，穿着新式黑衣制服，踢着整齐的正步，各色人种齐聚的队伍不时赢得围观人们的阵阵欢呼。最后的是群众游行队伍，墨尔本华人不少，再加上墨尔本当初是和平解放，无论是英裔、荷裔、法裔等，对红警军团都没有太大的敌意，倒是最近正在建设的各大工厂高薪召工，解决了很多人的工作问题，让他们对新的帝国生出些许好感，再加红警部队平时对普通民众秋毫无凶，大家虽对联邦政府的灭亡表示感叹，但还是能够平静的接受——不能接受的已经搬家回英国，愤青型的已经去了霍巴特……

此次阅兵对所有市民和媒体开放，这被视为是新生的大汉帝国向全世界亮肌肉的举动。随着各大报社的报道与照片面世，汉帝国强大的军事力量逐渐为世人所知，各国对阅兵中出现的各种先进装备大感兴趣，尤其是那种叫直升机的旋翼式飞行器，更是引起了广泛关注，有实力的大国跟进研发，猥琐点的惦记上了汉帝国的军工技术，更多的国家和各大势力，则是直接向帝国咨询购买直升机，红盾家族干脆通过哈丁，直接询问与汉帝国合作创办飞行器公司，联合生产直升机的可能性。甚至于在阅兵式结束后的招待酒会上，总理大臣桑德拉与新上任的工商大臣哈丁便收到了多份合作意向和购买订单，但二人皆以帝国初创，一切外联事宜推后办理为由而婉拒，当附近无人时一老一少相视苦笑，这涉及到军方机密的的，哪是他们能够做得了主的呀？

真正能做得主的汉皇陛下，此时已经不在临时首都墨尔本了，专机上的钟义现在什么都看不见、听不见，脑袋里就反复闪现着五个字——天气控制仪，然后嘿嘿傻笑，“神器，尼玛这绝对是神器。”

同机的钱志豪有点发蒙，但又不敢说话，这好容易摆脱了“小豪子”的身份，老大刚刚正式加冤汉皇，这功夫乱说话，别再被坐牢了大内总管的身份可就惨了。上飞机之前可是听桑德拉那老头说了，总管皇室事务的内政部长暂无人选，等着陛下亲自任命呢，尼玛这内政部长名字倒是挺响亮，可说穿了不就是太监头子吗？

想到这，钱志豪下意识的夹紧了双腿，却正好被刚从当机状态缓了过来钟义发现，汉皇陛下嘿嘿一笑：“小豪子，要尿尿去呀？”

……悲愤无比的钱少校当即站了起来，直冲机舱后方的卫生间，一边“哗、哗”一边感叹，难道皇帝真的都是真龙天子？啥事都能先知道？

……

“志豪，你说，这大片的荒漠都是咋形成的？”目前承担汉帝国空军一号任务的波音247只有不到八百公里的最大航程，想直飞主基地，必须在乌尔迪前进基地加油。

钱志豪正趴在舷窗边观察机场上的动静，虽然这里是空军专用机场，但做警卫工作这么久了，随时保持警惕已成习惯。没想到老大突然问出这么一句，便随口答到：“那能咋形成的？没水呗，下雨少呗！”

“对，说的对！”钟义一拍大腿，吓了钱少校一跳，“志豪，如果我们能让整个帝国连续下一月的雨，你说这片大陆能变成什么样？”

“什么样？”钱少校感觉额头上冒出了几根黑线，“老大，那咱就不干别的了，举帝国之力，全民全军抗洪抢险。”

“呵呵……”汉皇陛下不好意思的挠了挠了头，不能乱掺和呀，这专业的活还得找专业人士干。“那个……鸟，基地中有没有天气、环境方面的专家？”帝国正式成立，斐济、汤加、基里巴斯等小国也都与大汉正式建交，成功晋级，陛下现在的军衔是少将了。随之变化的是主基地的可探测范围也已经增加到半径一万公里，可控制范围增加到半径一千公里，在这片大陆上，钟义可以随时随地都可以用衣领处的通讯器与主基地的天堂鸟交流，仍孑然一身的汉皇陛下自嘲为：随身带个女主播。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第75章美女护卫队

“指挥官，主基地中位叫钱三光的气象科学家，正在主攻沙漠降雨技术。”天堂鸟的女主播声音依旧是那样温柔。

妥了，就他了。“鸟，让钱三光不用再搞了，让他到基地一楼大厅等我，告诉他，我可以帮他下雨。”

你帮他下雨？难道老大真是条龙变滴？钱志豪瞪大了眼睛，似乎要看清面前这位真龙天子的真身。

……

主基地内，“钱老，您的研究项目恐怕要中断了。”眼看老头马上就要吹胡子开骂，钟义哈哈一笑，自己这个汉皇陛下在这帮科学狂人面前，是摆不起架子的。“您别急，钱老，有个好消息要告诉您，我们的基地可以制造天气控制仪了，只有能提供足够的能量，我们就可以随意控制一定范围内的天气变化。”

钱三光的胡子吹的更厉害了，当然这次是激动的，“指挥官，老朽惭愧呀，研究了这么久，没想到指挥官竟然先研制成功了。”

“哈哈，钱老，这是基地的功劳。气象方面您才是专家，我们都是外行！还要劳烦您老给出详细的数据，要改良这片大陆的贫瘠土地，我们都需要做什么？”|

“好的，好的。指挥官，这还需要实地考察，我这就去找老五，他是研究地质滴，我们马上就出发去考察。”

“钱老，不用急！”钟义有些哭笑不得，在某些方面，这些科学狂人单纯的像小孩子，“天气控制仪的建造还需要一定的时间，我们还要建设配套的核电站等。再说，你们考察得有人保护呀，还要为你们准备交通工具等。您老和您那位地质学家的兄弟先研究一下具体方案，需要用什么都提出来，我全力支持。”

……三天后，一架运五将气象专家钱三光与地质专家钱五光送到了临时首都墨尔本，迎接他们的是帝国能源与环境大臣吴有德，帝国环境总局联合气象局和地质局组织了十多个考察队，在专家们的指导下，前往全国各地考察和取样，考察的重点是西部和北部的大沙漠地区。至于南部那个“大自然的污点”——纳拉伯平原，钟义打算放弃了，对外宣布是要在那里建设航天城，其实就是……实验核武器不要地方呀？

而在这三天中，钟义忙得连睡觉都没有时间。各处基地内的矿石精炼厂是首先要建出来的，精炼厂的回收转化率是采炼厂的四倍，这下子资金的问题可以得到很大的缓解了。用钱的地方太多，不说海军那个无底洞，就连空军也是嗷嗷的盼着新式飞机。有点钱都扔到陆军身上了，猎豹六轮装甲车已经开始大面积替换老式的步战车，研发成功的新式坦克也在秘密生产中。适合长途奔袭和雨林地区作战的中型猛虎式坦克、适合空降作战的猛士轻型坦克、还有局限于发动机技术尚未投产，正在攻关中的猛玛重型坦克，都加装了新式的反应装甲。但钟义并不打算将它们全部亮相，二战还有好几年呢，目前的59式就足够各国眼红了，根据协议，59式坦克和歼五飞机都送给了英国一批，供他们研发仿制。这也是没办法的事，将军级的任务条件逼着自己不能与英军翻脸。“还便宜了他们两艘战列舰，都回炉一下，够造好几艘航母了。”陛下小心眼的嘟囔了一句。

帝国的第一艘航空母舰已经建造完毕，张峥正组织人员上舰训练。但也只造了那么一艘，第一是因为资金的问题，其次就是这种直通甲板，类似于美国埃塞克斯级的航母，钟义没太看的上。“就算暂时弄不上核动力，至少也得是有斜角甲板的二代航母吧。”

当下最紧迫的任务还是军队人员方面的扩编。军级单位，而且是三个军种同时扩编，这可不是过去征召个千把人，营升团、团升旅的时候了，一个野战军光战斗人员就超过了四万人，像装甲部队和海、空军还有数量超多的工程和地勤部队。任务虽然艰巨，但钟义还是干劲十足，等扩编全部完成，帝**光红警部队就将超过二十万人，咱的皇军也大大滴有了。

累极了的汉皇陛下微眯上双眼，“二十万的皇家陆海空三军，我这个三军总司令才算有点样子了吗！”

侍从室主任秦映雪踩着高跟鞋送来了一摞子电报，钟义没有回头，有权进入主基地二楼控制室的，也只有秦映雪和钱志豪。

钱志豪已经晋升为皇家卫队中校指挥官，警卫连也随之扩编为团级单位，只负责皇室的安全警卫。而皇帝的内务则由这个新成立的皇家侍从室负责，这个机构的名字是陛下自己起的，钟义想了半天，想来想去还是觉得委员长那个侍从室印象最深，刚征召出来不久的秦映雪少校成为了第一任的侍从室主任。

女兵的征召功能也是在在这次晋级后才开放的，话说汉皇陛下在控制台上发现那个中华女兵的彩色图标时，差点泪喷，强忍激动颤抖着点上了图标。

中华女兵

征召条件：指挥官少将军衔以上

征召资金：2000

征召时间：15秒（因军营数量而变化）

随机能力：枪械、通讯、医疗、格斗、驾驶

没的说，虽说资金是男兵的两倍，军中绿花呀，必须召。陛下立刻选择了征召五十名，想当初卡扎菲的那个美女护卫队可是让钟义十分的眼馋，“尼玛咱是少将，咋也不能比那个上校差吧？”

不过稍后冷静下来的陛下还是将这些女兵交到钱志豪的手下，总理大臣桑德拉说的对，“事关国体！”

其实让陛下放弃美女护卫队想法的真实原因是：凡是有美女护卫的哥们，最后的结局都不咋滴。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第76章天气控制仪

美女护卫队虽然不组建了，但女兵还是要召的，历史早就证明，很多方面女人比男人做的会更好。通讯、医疗等很多工作都需要女兵，还有……间谍，陛下考虑半天了，还是放弃了给沐雨弄一帮“燕子”的想法，主要是自己的心理上难以接受。

其实征召士兵的比例钟义也懒得去想，这是总参的活。交待叶知秋带着他那帮高参们，直接规划好各种强化类型和各兵种的数目，钟义就这样坐在控制台前造……召了三天的人，每十五秒种一个，三天下来，部队扩编需要的近十五万人全部征召完毕，主基地早已人满为患。好在叶知秋及时协调，各部队主官直接领人，数百辆军卡昼夜不停的将部队运往各个驻地的军营。

饶是如此，主基地中还是留下了上千人，这都是具备特殊能力的军官和士兵。陆海空三军的指挥官蒋云志、张峥和云九都红着眼睛跟在陛下的身后，走哪跟到哪，就为了能多抢到些名额。钟义也红着眼睛，与那三位不同这是真的熬红的，这三天陛下根本没睡过几个小时，倒不是征召时非要由指挥官控制，天堂鸟完全可以代劳，但每一位红警士兵的属性只有最高指挥才能看到。

“云志，你跟他俩学啥，他们是在抢飞行员。”陛下被三个跟屁虫搞的有点不耐烦了。

“陛下，咱不也是要组建陆航部队吗？”大黑脸也露出点不好意思的表情。

钟义被气乐了，“陆航那也是直升机驾驶员呀，你们陆军自己培训下就够用了。还有张峥，不是我说你，舰载机还没定型呢，你急个啥？”听到陛下的话，云九乐了，没想到乐极生悲，“云九，你乐啥？我告诉你，高剑必须要到海军报道，他已经是海航的人了！”

晴转阴，云九的脸顿时哭丧起来，刚才还郁闷的张峥开心了，“云司令，这批飞行员我让出十个，就当换你一个高剑了。”

“滚蛋，一百个老子也不换，你个小白脸，抢老子的人！”空军的王牌高剑被抽调到海航参与研制中的舰载机试飞，让云九很是不爽。

听见云九又叫自己小白脸，海军司令张峥刚想翻脸，一直陪在钟义身边的秦映雪发声了，清脆但冰冷，如雪山融水，浸人心肺，让人不禁想打个冷颤，“，几位司令员，在陛下面前，请注意礼仪！”

三位军中大佬一下子瘪茄子了，姑奶奶可惹不起呀，这一点三位大司令在这几天心有余悸。别看人家只是个少校，枕头……不对，是吹吹风就让你受不了，顶不住人家天天在陛下跟前混呀。

——钱志豪内牛满面，“当初我天天跟在老大身边时，你们咋不怕我呢？”

姓名：秦映雪

忠诚：所有的红警士兵都无限忠诚于最高指挥官

军种：陆军

军衔：少校

能力：枪械、格斗、语言、驾驶

特殊能力：护卫、内务

四项全能还要加上两个特殊能力，绝对逆天的属性，上得战场下得厅堂，人前冷面娇娃，人后……娇娃冷面。在选中秦映雪做自己的首任侍从室主任时，钟义反复的暗示自己：我是看重她的能力，而不她的外貌，我是爱才而不是……尼玛，有那么多能力，还长的祸国殃民干吗？让我怎生抵挡？是从了呢？还是从了呢？还是从了吧！

只有一点不好，这妞天生冷面，就算是陛下也难见秦映雪一丝笑颜，更不用说其他人。钱志豪曾就侍从室主任的人选提出过异议，“整天摆着个冷脸，一看就不是会侍候人的主，还不如……”接下来的话没有说出来，钱长官在秦主任清冷如霜的目光中，落荒而逃，皇家卫队引为笑谈。

但钱志豪并不引以为耻，他挨个找各位军中大佬们打赌，就赌看谁能在秦主任的目光下坚持十秒钟，数日来主基地内无人应战。

内心中，钱卫队长也承认自己当时是看走了眼，这位“冷面娇娃”不仅将陛下的军政内务打理得井井有条，还用她“冰雪般的凝视”，有效的改变了“老子、尼玛”成串的军部会议气氛，就连这些词语的发明者陛下也变得绅士起来，让那位英国礼仪师大跌眼镜。

当然，陛下是不承认这些的，对于他语言方面的转变，他总是说：一个王者，首先要有一颗王者的心。

王者之心当然不仅仅局限于语言，身为大汉皇帝，也绝不能迷恋儿女私情，否则就是昏君，庸君。显然，钟义不是。在部队的扩编征召结束以后，新部队的组建工作，就全交给了叶知秋总参谋长，陛下的关注点转移到了神器——天气控制仪的建造上来。

天气控制仪是这次任务晋级奖励之一，那个随机的超级武器。

建筑单位：天气控制仪

建筑资金：500万

电力需求：50万

建造范围：1000*1000

建造时间：30天

说明：超级武器，吸收足够的能量，改变一定范围内的天气，控制暴雨、雷电攻击敌人，每次启动间隔为30天。

对于巨额的建筑资金，钟义早就有心理准备，可是这五十万的电力需求，还是让陛下忍不住骂了句“尼玛……”，骂完连忙回头，看秦映雪不在，长出了口气。

五十万的电力，那就是需要五个核电站专门来支持天气控制仪的运行呀，这也太夸张了！不过相比于改变自然环境，在这片不毛之地占九层以上的荒芜大陆，改良出更多适宜人类居住的土地，再大的付出都是值得的。

艾尔斯巨岩早已经被挖空，甚至在大红石头原先的地点，已经被挖出一个巨大的地陷，将全息屏的视角移到那块支持了自己创业初期的大石头，钟义露出了一丝愧疚的表情。自己因艾尔斯巨岩来到这个世界，又亲手在这个世界毁灭了它，那么，就在这里创造一个更大的奇迹吧！天气控制仪就建在这里，原艾尔斯巨岩的地点。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第77章启示湾

约瑟夫?波拿巴湾，西北海岸帝汶海的海湾。从西澳大利亚州连至北部地区。西起伦敦德里角、东至斯科特角，东西宽约290公里。西有剑桥湾，湾南为温德姆市，东有昆斯水道。有奥德河、维多利亚河等注入。沿岸大部为土著居民保留地。

因法国人波丹最早登陆此湾，便以拿破仑的大哥，曾任过那不勒斯和西班牙国王的约瑟夫?波拿巴命名。

陪同在汉皇身旁的来自于侍从室二处的海妮娓娓道来，柔柔的声音连女主播也稍逊半分。

与其说陛下听的认真，倒不如说陛下时不时望着海妮青春靓丽的俏脸有些走神。注意到了陛下的目光，年轻的海妮香腮微红，但内心却是涌起了一种难言的自豪：对陛下的吸引力，我并不比秦主任差！

海妮全名是海妮?罗斯柴尔德，没错，来自红盾家族的小公主，是现任红盾家族大族长卡罗德的嫡孙，父亲哈曼是家族美洲区负责人，母亲出身于巴伐利亚狮子公爵家族，是典型的德意志贵族小姐。19岁的海妮长的很像母亲，同样是一头淡金色的长发，修长的身材和一双能深邃到心灵的大眼睛。因为父亲在欧洲犹太人移民澳洲……呃不，现在应该称南华洲的过程中立下大功，被家族派到汉帝国来负责犹太人定居点的建设。海妮和母亲也跟着父亲离开了美国，来到了南太平洋的汉帝国。当然，不仅是三百多万在欧洲遭受迫害的同胞，在美国境遇不佳的犹太人也有很多在这次大移民浪潮中，漂洋过海，来到了这片汉皇赐予的民族集结地。

“海妮，你觉得这个美丽的海湾还叫约瑟夫?波拿巴湾合适吗？”钟义并不是沉湎于美色，虽然海妮的确很美，是那种纯血的西方金发美人，而且还很博学——专门为罗斯柴尔德家族子弟开设的贵族学校，在整个欧洲都很有名。

在珀斯与古里安达成协议后，很快就有各种游轮、海船到达了南华洲北部，在约瑟夫海湾最顶端的伦敦德里角，首批就有十几万犹太人登陆南华洲。因为罗斯柴尔德家族在欧洲的巨大影响力，同时汉帝国与英国正处于蜜月期，这些犹太人的迁移并没有受到太大的阻碍，只是德国人在他们离境之前，搜光了他们随身钱物。对此，汉皇陛下已经让外交大臣威尔森照会德意志，邀请德国元首访汉，同时希望犹太移民受到一些尊重。这个强势的外交照会并没有激怒鼻眼冲天的小胡子，傲娇的德国元首已经收到了英国得到汉帝国新式飞机与坦克的情报，那种喷气式战斗机，德国也已经开始了研发，但是进展缓慢。德意志不允许英国佬制造出领先于全欧洲的喷气式飞机，至少，德国也要拥有。小胡子已经指示德国外交部与特工部门全力搞到这种喷气式战斗机的资料，最好是搞到几架实体飞机。

这很难，作为一个南太国家，而且是一个占据了整个大陆的国家，在汉帝国之前的澳大利亚联邦年代，他们就只与英国联系密切，甚至于连羊毛都是先运到英国然后才卖到欧洲大陆的。一战后，德国在南太平洋的势力几乎被蚕食于尽，元首的这个命令让德国外交部官员们苦思无解。没想到汉帝国居然允许那群贪婪的犹太人移民南华洲，这个外交照会正好给了一个机会，让德意志与汉帝国打交道的机会。德国方面已经发出请求，德国国防军将派出一个军官代表团访问大汉，以加深德汉两军间的交往。这谁都能明白，醉翁之意不在酒，在乎于喷气式飞机也。

威尔森甚至想直接拒绝时，没想到汉皇微微一笑，不仅同意了这个要求，还建议提高德方军官团的规格，邀请德军参谋长访汉，两军总参谋长会晤。这几乎是军队之间的最高层接触了，德方当然欣然接受。

双方定于1936年一月，德国国防军陆军总参谋长路德维希?贝克上将将率团访汉，这在1935年的十月，成了欧洲乃至全世界爆炸性的消息。英国驻汉大使紧急请求觐见汉皇，但被皇家侍从室主任秦映雪少校告知，陛下已经去北部地区视察了。

建国后的这三个月，除了在主基内的时间，钟义一直处于四处奔波中，坐着排水量两万多吨孔明号轻型航母在南部的大汉湾划了一圈，乘飞机从南至北看遍了二百多万平方公里的西澳州，进入十月以来，钟义就基本留在了北部地区。在北部首府达尔文，陛下只视察了一天，然后就是已经更名为南华湾的卡奔塔利亚湾，围着南华湾，钟义考察了几乎所有超过千人的小镇和河流入海口。随行的侍从室人员已经抓住了陛下巡察的特点，那就是很少去大城市，视察的重点就是适合发展新兴城市的地方。

离开南华湾，陛下指名要求刚刚进入侍从室二处的海妮来陪同巡察约瑟夫?波拿巴湾，噢！已经不能叫这个名字了，就在刚才，陛下已经在海妮深遂而又温柔的眼神中，一冲动，就将这个海湾命名为启示湾。

其实说完后，陛下就意识到中计了，将海妮送到侍从室，这摆明就是犹太人的美人计呀，不过看陛下的神情，好像并不太讨厌中计的感觉。

“陛下，父亲的计划，是要在这个……启示湾的沿海建个立七个定居点，以收纳后续移民过来的同胞们。陛下，您看，这七个城市就用七大天使长的名字使名好吗？”

含糖度高达百分之八十以上，陛下不自禁的哆嗦了一下，“成，这个启示湾的开发事宜，就由你父亲决定吧。”

——后世的亚太金融湾就此诞生。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第78章刺汪

在启示湾的视察结束的很突然，钟义甚至没有等到会见哈曼?罗斯柴尔德与古里安等人，就急匆匆的赶回了主基地——沐雨回来了。

特务头子离开南华的时候很低调，这次自中华回来更不怎么露脸，甚至称得上是狼狈逃回。在主基地中见到指挥官，已经换上军装的沐雨拉着身旁的王亚樵警了个礼，而王帮主则是摘了礼帽，倒扣在胸前，腰间微弯，“草民王九光见过陛下！”沐雨在之前就给王亚樵讲过，大汉帝国这不同于中华古代，汉皇陛下也不同于前朝皇帝，这里不实行跪拜制。王亚樵颔首，还不错，否则以王帮主的个性，就算是亡命天涯也未必能做到弯膝磕头。

钟义右手虚扶，“王帮主，欢迎来到南华！”抬手示意，让二人坐下后，陛下嘿嘿一乐，“刺蒋未成反刺汪，移名栽祸渡国殇。谁言铁血锄奸队，不比抗日赤红帮。”

闻及这四句，沐雨与王亚樵皆是一惊，汉皇陛下这是什么都知道了。

沐雨讪讪一笑，“指……陛下，沐雨无能，没有办好陛下交待的事，实在惭愧，请陛下责罚。”

这是人家帝国内部的事，王亚樵有心为把兄弟求情，但又难以开口，这位宁折不弯、铁骨铮铮的汉子急的脸痛红。要不是为了救自己，在中华被称为南洋浪子、钻石王老五的的沐雨怎么会仓惶光到香港，又怎么会宁可暴露身份也要亲自陪自己来南华？不就是为不让汉皇看低自己这个流氓头子吗？

钟义阴沉着在沐雨与王亚樵的有脸上巡视了两个来回，才“嗯”了一声，“说说刺杀和逃亡的经过吧！”陛下吟出那首打油诗，并不是真的在中华有另外的情报来源，而是钟义想起了历史上有名的刺汪行动，可不是就是今年的11月1日发生的吗！“

“陛下，还是我来说吧。”没待沐雨吱声，王亚樵先开了口，让自己的结拜兄弟受汉皇的责罚，自己啥也做不了，这干着急的感觉实是让人难受。

“陛下，刺汪这个行动与沐雨无关，是我吩咐铁血锄奸团组织的，是冲老蒋去的，没想到他命大逃过一劫，孙凤鸣临时起意，想打死汪那个狗汉奸。不想孙凤鸣枪法不行，再加上被张汉卿踢掉了手枪，坏了好事。”

“王帮主，”钟义点了点头，这些都曾经在书看到过，“那你为什么非要刺蒋呢？难道你不知道，杀了他，中华会再回军阀时代，会变得更乱吗？”

“陛下，我刺蒋绝非个人恩怨，凤鸣临死前说的对：请你看看地图，整个东北和华北，那半个中国还是我们的吗？六中全会开完就要签字，再不打，要亡国做亡国奴了。陛下，我王九光也是个粗人，可我知道坚决不当亡国奴，蒋不抗日，他就不配做中华的领袖。他要卖国，我就要杀他。”

钟义笑了，文人未必兴邦，草莽必定误国。用眼神制止了想要说话的沐雨，“那王帮主随沐雨来到我汉帝国，有何打算？如果想做个富家翁，凭你的本事和你那些兄弟，应该不难做到，但要记住大汉非比中华，斧头帮那一套是一定要收起来了。如果想继续做你的抗日义士，也并非不可，但我大汉与中华相隔甚远，恐怕留在南华，你是为抗日出不得什么大力的。”

“陛下，王九光深受我这把弟的大恩，但我此身早已心系中华，不锄尽中华大地之汉奸，不流尽吾最后一滴血，绝不罢休。九光本以为陛下也是心系中华，才重建大汉，所以才厚颜与把弟漂洋至南华……”

“大哥……”见陛下的脸渐变，沐雨连忙打断了王亚樵的话，心里也在埋怨这位江湖气太重的结拜大哥：你以为这是上海滩呢？你以为你对面的是被你几句就吓住的杜月笙呢？陛下再和气，再不摆架子，那也是大汉皇帝。沐雨生怕陛下翻脸，喊出侍从武官来，把王亚樵拉出去就毙了。沐雨知道，自己在中华先斩后奏，与这位大哥结拜，并暗中支持铁血锄奸会，陛下是相当不满的。

“沐雨，送王帮主回新加坡，和英国远东司令部打个招呼，让他们保证王帮主在南洋期间的安全。”

“陛下……”

“去吧，我有些累了！”

……是夜，当得知沐雨回来的蒋云志赶过来，拉上钱志豪一起为其喝接风酒时，钱志豪说出了陛下不喜王亚樵的真正原因。

“陛下说这货就是一个捣乱鬼，你杀日本人、炸鬼子军舰都可以，甚至你刺蒋杀汪都可以，可你不能言语不合就搞暗杀呀。帮派火拼、杀富济贫的劲头搬到国家大事上来，那是会坏事的。两党相争，谁对谁错？孰是孰非？不能因为你个人与蒋与恩怨，就认为蒋系全是汉奸！”钱志豪喝了一口酒，“啧啧”两声，又故作高深的说到。

“陛下对他的评价有这么几句话：杀人有罪，抗日有功，小事欠检点，大事亦糊涂。”

沐雨恍然大悟，陛下并非是不愿抗日，只是不屑这小打小闹的折腾，只是反对以抗日为名，实为私心的沽名钓誉之举。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第79章大汉十三州

叶知秋总参谋长曾提议要建立军情局，陛下当时的批示是时机未到。在南华大陆内战时期，赫巴尔承担了大多数的情报收集工作，也因此被白人激进组织视为眼中钉、肉中刺，是刺杀之首要目标。如今帝国建立，皇家陆海空三军日益强大，总参的作战目标也逐渐转移到国外，关注欧洲的军备竞赛、关注东亚小鬼子的强势。

沐雨归来，第二天即被陛下任命为帝**军情局局长，隶属于总参谋部，同时，沐雨的另一个职务是帝**副总参谋长，主管军情局事务的同时，还要协助叶知秋做好军队的扩编和组建工作。

对于红警军人的忠诚，钟义从未怀疑过，这也是他在这个世界的立世之本。没有红警军团，就不可能有独占南华大陆的大汉帝国。纵使沐雨为救王亚樵，将自己在中华的这半年来的成果毁于一旦，但钟义依然无条件的相信沐雨，重用沐雨。在红警军团的内部来说，情报方面的属性天赋，目前仍无人可及沐雨，更何况沐雨的属性中还有那逆天的可成长三个字。

“想清楚这次你输的原因了吗？”沙发上，陛下与沐雨两人并肩而坐——汉皇的架子，永远不会摆给红警士兵们看。

双手抱着水杯的沐雨显得有些局促，倒不是慑于帝王威严的压力，而是与陛下同坐沙发时，那位秦主任扫过来的一眼，让沐上校现在还觉得有点冷。

“陛下，这次因为沐雨的私义，导致身份暴露……”

“沐雨，你还没认识到自己的失误！”钟义摆了摆手，“你输的原因不在于救王亚樵，如果我们汉帝国的军情部门在其他国家连救个人的能力都没有，那还何谈其他？况且，你在中华已逾半年，这么久的时间，你以为南京会不注意你吗？以王亚樵的能力，你不出手，他也未必逃不脱。但南京方面就是一步步将这位王帮主挤到你面前，让你忍不住自暴身份，这是一步妙棋。沐雨，你并非输给私义，而是真真正正的输给了委员长身边的那位戴老板。”

“戴雨农？陛下您是说……”

钟义微笑颔首，并非沐雨的判断能力不如，这仅是穿越者的优势先知先觉罢了。“沐雨，输给戴笠并不丢人，以后你会知道，中华输给他的人多了去了，在某些方面，小鬼子也比不上戴老板。不管以后我们同中华的关系会到何种地步，你与戴老板打交道的日子还长着呢！”

沐雨重重的点头，输了就是输了，“戴雨农，咱们来日方长。陛下，那王大……哎！”望着陛下已经用酒杯挡住了他的脸，沐雨长叹一声，王大哥与戴雨农和委员长爱将胡宗南也是结拜兄弟，想必就算是被捕，也不致有性命之忧吧？

组建军情局并非一时之功，负责国内的一处、负责东亚的二处和北非的三处都已经在组建之中，沐雨虽然已经回国，但帝国移民大臣赫巴尔还在中华，二处的工作就暂由赫巴尔负责；三处是负责中东及北非方面的情报，整个印度洋地区都在其职权范围内。欧洲方面的情报最为帝国看重，沐雨打算亲自去筹建，但陛下推荐了一位叫古里安的犹太人来帮忙，据说他还是北方启示湾犹太人定居点的领袖，既然是陛下亲自相中的人，那自然值得相信，军情四处……六外就先交给他了，很奇怪，陛下为什么坚持将欧洲区的四处更名为六处呢？美洲是五处，欧洲叫六处，那四处留着是因为有别的想法吗？

殊不知陛下正美滋滋的自言自语：“军情五处、六处都有了，要不要再弄出个fbi和cia呢？”

1935年11月4日，汪精卫遇刺后的第三天，南京国民政府开始实行币制改革，推行法币。规定以中央银行、中国银行、交通银行三家银行（后增加中国农民银行）发行的钞票为法币，禁止白银流通，发行国家信用法定货币，取代银本位的银圆。

由国家银行发行，以国家信用保证的法币，使货币与价格波动的贵重金属脱钩，在当时的中国是一种进步的金融制度改革；亦是现代国家金融体制下应有的特征。法币的推行对于抗战期间的中华经济起到了一定的影响，对于维持战争期间的中华财政，有着不可磨灭的功劳。但随后国民政府无限制滥发法币，使得法币急剧贬值，普通民众的收入被抢掠一空，中华大地上普通老百姓的生活愈加的水深火热。

在这种背景下，钟义的大移民政策实施的更为顺利，赫巴尔在一年的时间内，以召工为名义，为大汉帝国带来了五百多万的华人移民。目光独到的罗斯柴尔德家族也在其中起了重要作用，当然，这也是汉皇同意建立北部犹太人定居点的条件之一，他们通过英、美等国为南京国民政府提供一亿美元贷款，以获得委员长在移民方面的支持，再加上民不聊生、鬼子侵略、内战频频，华北和沿海地区的难民几乎是争抢着拥挤上了开往南华的客轮。

在北部地区的达尔文港，装满移民的客轮络绎不绝，港口几乎以满负荷的状态在昼夜不停接待远道而来的华人移民们。钟义已经南华湾戈夫半岛顶端的纽兰拜展开了一个分基地，更名为渔阳市，并修建了海军港口，用以分流越来越多的客轮。

围绕着南华湾，钟义一共展开了六个分基地，除了渔阳市外，其他五个分别命名为广阳、代郡、上谷、乐浪和玄菟市，用以安置这一批的中华移民。城市的名字全部取自于东汉时幽州的郡县名，在主基地的一楼大厅，已经有了另一副南华大陆的全息图，在这副地图上，大汉帝国并不是如前澳时期的六州两区，而是根据河流、山脉和经纬线，被划分为若干个州域：司隶、豫州、冀州、兖州、徐州、青州、荆州、扬州、益州、凉州、并州、交州，幽州——大汉十三州！

北部的南华湾地区，即是幽州。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第80章望长安梦未央

重新规划帝国的区域划分，是内政部段时间内的重点工作，根据汉皇陛下的指示，以中华古代东汉时期的州域划分作为参考，各地市的名称也基本取自于东汉时期的郡县名。钟义的这个要求，无非就是要提升汉文化在南华大陆的地位。保留了澳大利亚联邦时期的主要城市，如墨尔本、悉尼等，以示帝国允许多种族并存以及民族多元化的政策不变。同时又趁着中华移民大潮的到来，兴建更多的新兴城市，逐步取代殖民时期各大城市的地位，这就是钟义黄化南华大陆的基本措施。

为让了南华之名更为名符其实，钟义不惜暂停了海军造船计划，制造更多的分基地车，在各地展开后，以支撑新建城市的基础建设，电厂、飞机场甚至是后勤工厂，都在部队的保护下为新兴城市的发展起到了重要作用。

由于天气控制仪已经在专家们的指导下，开始控制西、北部和中部干旱地区的降雨量，过去的一些不毛之地，也逐渐变成了优质的牧场区与耕种区。向西部凉州和益州地区移民的难度也相应降低。很多原本就是农民的移民们，更喜欢内陆区的大片牧场和耕地，对此帝国农业部也提供了一系列的优惠政策和支持措施。一些先进的农机设备低价租给开荒的农民们使用，在美利坚引进的优质小麦种其他种子则是无偿提供，开荒地与新建牧场的前三年收入全部归个人，帝国不收取任何的税收。这些政策和措施让来自华北等内陆地区的移民们欣喜若狂，种地不收税，还免费提供种子，那些机器也是很低的价钱就可以租用，最主要的是这里的土地真多呀，只要向当地农业部门申请后，基本上就是想种多少就有多少。这样的事在国内时根本想都不敢想，登上船时还彷徨不安的移民们都安下了心，用自己的勤劳和汗水，开始打造美好的明天。

帝国行政地域划分的最后方案是十三州加上一个首都特别行政区，塔斯马尼亚岛被更名为夷州岛，而夷州的首府也不并是前塔斯马尼亚州的首府霍巴特，经历过霍巴特惨案后，这座曾被评选为世界最安逸城市的大都市，立即面临了一场逃难潮，不足五十万的人口在惨案发生后的三个月内，就只剩下二十余万了，而作为夷州新首府的首华市则是从十几万剧增到四十五万人。驻扎在这里的海军陆战旅，让各种肤色的市民们都更有安全感。

直隶不再称州，而是作为首都特别行政区存在，与其他州不同，这里没有州政府，特别行政区的最高管理机构就是皇室内政部，内政部长就是实际上的州长，当然名义上的最高领导人还是汉皇陛下，也就是说，直隶是皇室的直属领地。这个领地位于南华大陆的中部，主基地就位于领地的南端。钟义本打算围绕着主基地建设首都，但在多仔细权衡后，还是将帝国新首都定于艾丽斯泉地区。

位于东西麦克唐纳山脉之间的艾丽斯泉，在后世也是澳洲最为有名的内陆城市。作为乌鲁鲁国家公园的起始站，爱丽斯泉以其环绕四周的沙漠美景和历史遗产驰名世界，丛林漫步、热气球、骑骆驼旅游以及那些一年一度定期举行的活动，大量吸引世界各地的游客。

但在这个世界，乌鲁鲁国家公园也是大陆中部地区最有名的景点——艾尔斯巨岩，那块号称全世界最大独体石的大红石头，早已被采矿车挖的七七八八，余下的地面以下的部分，也已经成为了天气控制仪的基座。虽然失去了艾尔斯巨岩，艾丽斯泉不太可能如后世般再成为著名的旅游城市，但汉皇定都于此的决定，无疑会让这个地区变得更加的繁荣和辉煌，只是，她将不再以艾丽斯泉的名字出现，大汉帝国首都的城市叫……长安！

艾丽斯泉的名字也得以保留，成为了长安城西部的一个小卫星城，那里将是中部地区土著人阿恩兰特部落的定居点。

在首都特别行政区的范围内，除了有主基地车的存在，钟义又展开了四个分基地车，基地特有的围墙并没有成为长安城的城墙，倒是主基地与天气控制仪地区被围的严严实实的，后来这里被俗称为皇后区，寓意为这是皇帝的私人禁地，任何人不可以觑觎。而在红警军团内部，这里则被称为0号区或冰极，因为这个区域的最高长官就是皇家侍从室主任秦映雪。

长安城的建设开始于1935年12月9日，这一天，在位于已更名为凤鸣山的东麦克唐纳山下，汉皇陛下挖开了第一锹土，代表着建成后将作为皇宫的未央宫正式破土动工。同日，总部位于中华上海的军情二处传回消息，北平的大学生爆发了大规模的抗日示威游行，反对华北自治，反抗日本帝国主义，要求保全中国领土的完整，呼吁“援助绥远抗战”、“各党派联合起来”。但国民政府军事委员会北平分会代委员长何应钦对学生代表避而不见，这个行为让学生们群情激愤，游行规模扩大。但遭到上千名军警的********，警察打开水龙，冰冷的水柱喷射在学生们身上，接着又挥舞皮鞭、枪柄、木棍殴打，大批学生负伤甚至是被捕。中华其他各地的学生与工人组织有响应支援之势。

这份情报在刚放下铁锹的汉皇手里被揉成一团，又狠狠的撕碎。然后，陛下一言未发，登车离开了工地。

第二天，大汉帝国外交大臣威尔森宣布，授权于汉皇陛下，大汉帝国移民大臣赫巴尔将与中华南京政府，就两国多方面合作展开更深入的谈判。应南京政府行政院院长蒋中正的邀请，明年三月，帝国总理大臣桑德拉?斯莫尔贡阁下将访问中华。

同时，应国际奥委员与举办国德意志帝国的邀请，大汉帝国将派代表团参加于明年8月份在德国柏林举行的第十一界奥运会。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第81章只是个传说

1936年7月7日，大汉帝国建国一周年的日子，这一天，并没有想像中的举国大庆，因为汉皇陛下已经将国庆日改为每年的10月12日，同时也规定，五年一小庆，十年一大庆，其他的年份不会再搞专门的庆祝活动，这样的作法是为了节省。

钟义针对在大开发大建设中广泛存在的铺张浪费情况，提出“勤以创业，俭以聚财，诚以待人，逊以自处”十六字方针，要求各阶层民众及各级别官员都要认真践行。

帝国银行主办发行的汉元体系已经正式运营，1元、5元、10元、50元四种面值的纸币正面全部是以汉皇的侧身像和皇室的金龙标志为主体，而背面则是以南华大陆著名的景观为主体，辅以大汉帝国银行的汉字，至于比元还要小的角级汉元，则是以金属硬币为主。帝国银行的行长由内政部长兼任，目前内政部长空缺，履行其职责的正是冷美人秦映雪。而实际负责帝国银行事务管理的副行长张嘉璈来自于中华，是赫巴尔为钟义推荐的人才。此君出身旺族，年少时留学日本，是民国时代中华银行界少有的坚持银行**运营、不屈从政府胡乱伸手的“金融勇士”。1935年南京政府的金融改革中，张嘉璈任中国银行常务董事、总经理，但委员长翻脸不认人，不念北伐时期张嘉璈对他的大力支持，将中国银行总经理制改为董事长制，派大舅子宋子文出任董事长，实际就是架空了张嘉璈。如此重大的事情，事先张嘉璈竟一无所闻，他愤怒之下，拒绝到空衔职务上就任，离开了中国银行。

趁此机会，因为大移民，已经在中华颇有名声的赫巴尔向赋闲在家的张嘉璈发出了邀请：南华的帝国银行正处于发行汉元的准备阶段，以先生大才，如果前去南华，加入大汉帝国银行，必定可大展其志。

赫巴尔的诚意与大汉帝国大移民大开发大建设的美好前景打动了张嘉璈，这位中华金融大才以考察为名，在军情二处的帮助下，在上海登船来到了南华。钟义其时正为缺少专业的金融人才发愁，红盾家族倒是派来了一大批金融业运营人员，从高管到业务员一应俱全，但钟义很清楚，这帮犹太佬可并非全是好心帮忙，掌控汉元的发行和流通，才是他们的目的，罗斯柴尔德家族不就是靠打劫各国银行发家的吗？甚至在后世的二十一世纪，还有学者指责正是以罗斯柴尔德家族为首的银行家们，为控制世界各国的银行才发动了美国南北战争和第二次世界大战。当然这种说法可信度不禁推敲，就如后世mh370失联后有人著书说那是美军启动波音自控系统，将其降落在太平洋某小岛一样，很吸引眼球，但缺乏科学论断。yy无罪，娱乐有理！

张嘉璈的到来，解决了帝国的大难题，相比于那帮贪婪的犹太人，华人身份的张嘉璈当然更值得让人相信，而且在军情二处送回来的资料中可以看出，此人的人品操守当可称其为君子。

张嘉璈的资料中，还有一点很是让钟义感兴趣。兄弟姐妹众多的张嘉璈，有一个妹妹叫张幼仪，是中国史上依据《民法》的第一桩西式文明离婚案的主人公，而这桩离婚案中的另一个主人公居然是……徐志摩，那个轻轻的来又轻轻的走的大诗人，那个可以泡到民国四大美女其二的风流浪子。

钟义对于后一点最是忿忿，这货离婚时，张幼仪怀孕两个月，而当时的第三者是林徽因，前世钟义最欣赏的民国才女。而后这货回到北京，又认识了民国四大美女中的另一位——陆小曼，这次，当第三者的是徐志摩，这货挖了好朋友王赓的墙角。

虽有点瞧不起只会用甜言蜜语忽悠女人的徐志摩，但对于这货看女人的眼光和忽悠美女的水准，陛下还是很认同滴，以至于都忽略了张嘉璈亲属中的另一位重量级人物——张嘉劢，这让帝国失去了得到一位制宪天才的机会，也使得这位国社党的创世人继续走在战犯的道路上。

关于这一段后世有学者猜测，也许陛下是故意遗漏了这一点的。张嘉劢的确是一位法律专家和制宪天才，但他是“一党专政”和先军主义的坚决反对者，这是位抗战时期为数不多的在国、共两边都没混好的“天才”，挚友绝交、委员长不喜、新中华成立后，他更是首批43名战犯的第四十三位，如此“天才”也可谓空前绝后了。

这样的人如果出现在帝国，以汉皇之风，难容其存在。但不得不说，龙生九子各有不同，帝国银行首任常务副行长张嘉璈却是在帝国汉元体系的建设中，发挥了不可替代的重要作用。卸任帝国银行行长后，在汉皇的推荐下张嘉璈出任了华联储主席，成为了世界金融体系中重要的风云人物之一。

（注：华联储即大中华联合储备委员会的简称，二战以后负责大中华联盟所有国家的最高货币政策的管理机构，是大中华联盟国家用以对抗美联储，实行金融平衡战略的产物。）

有了汉元的顺利发行作为后盾，帝国的大西北开发建设在1936年迎来了跨越式的发展，凉、益、并、幽四州的人口数由建国时的三百万剧增到九百余万，不算上启示湾七天使城的三百余万犹太人，一年间，也增长了一倍以上。

东部的冀、青、徐、扬、荆等州也得到快速发展，尤其是青州的东莱市，建于青州半岛的顶端处，东边是珊瑚海，西边是南华海，北面则是与新几内亚和东印度群岛隔托雷斯海峡而望，优越的地理位置和大汉皇家海军南华海舰队的入驻，使得东莱市在短短的一年之内，就迅速超过达尔文，成为了帝国北部第一港口，其人口甚至超过了青州首府北海市。

悉尼仍然是帝国的第一大城市，但在帝国经济体系中的地位已远不是澳联邦时代的无可取代，位于黄金海岸地区的徐州东海市和凉州新兴的石油城张掖市都有后来居上之势。最让人感到意外的是南部并州的云中市和居延市，在工商大臣哈丁亲自布局，将在美国收购的通用汽车公司和道格拉斯飞行器公司分别于两地办厂后，云中市已经成为了南华的汽车城，生产帝国百分之九十以上的民用汽车。而居延市则是成为了比启示湾七天使城更响亮、更名符其实的天使之城，dc-3型客机已经取代了波音247，成为了南华大陆天空上最常见的客机，在全世界范围内，dc-3的销量也力压波音，逼迫波音不得不加快带有增压客舱307型客机的研制。殊不知，在先知先觉的汉皇陛下的指点下，已更名的大汉皇家飞机制造公司早已研发了一种被定名为汉飞707的四发远程喷气式客机，可以容纳二百多名乘客的707，将是世界首款可以飞越在万米高空，航程超过六千公里的大型客机，巡航速度达到870公里。有了这款划时代的客机，过去从中华上海来南华，需要在海上漂泊一个月之久的漫长旅途将被大大缩短。

现在乘707，可以一天之内往返于中华首都南京和大汉的长安。汉飞公司总裁多次在公开场合表达了自己对汉皇的崇拜之情：陛下就是神之子，我很怀疑这世界还有陛下所不能做到的事！

……

已经部分落成的未央宫内，钟义臭屁的对首次乘707后，对自己眼冒红心的海妮如是说道：“不要迷恋哥，我只是个传说！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第82章大汉第一锅（卷终）

7月15日，一架搭乘着大汉帝国第11届奥运会代表团70余名运动员和代表团官员的hf-707客机在长安城首都机场冲飞天而起，他们将分别在曼谷和利雅得加油后直飞伦敦，参观访问英国奥委会，然后再前往德国，参加本月初在德国首都柏林举办的史上最搞笑的一届奥运会。

钟义也曾接到小胡子的邀请，要他去柏林观赏奥运会，对此陛下付之一笑，“扯呢？去柏林看奥运会？那不是自己给自己添堵呢？”

象征和平与团结的奥运会在纳粹横行的德意志第三帝国举办，这应该是顾拜旦这位现代奥运会奠基人不多的遗憾之一吧？更为讽刺的是奥运会火炬传递居然也是由这届奥运会开始恢复的，小胡子弄出来的火炬传递？钟义怎么想怎么觉得好笑。

当然，德国与大汉也正处于不公开的蜜月期，两**队之间的交往密切，在喷气式飞机的研发方面，汉帝国给予德方很多的技术共享，甚至有一架歼-五也被当成汉德两国友谊长青的见证被秘密运送到了德国。小胡子还是个蛮义气的，作为回报，德国在重型机床、高速公路等基础工业和基础建设方面也是与汉帝国展开了密切的合作，德国的施工技术人员长期活跃在南华的铁路和公路建设工地上。帝国交通大臣，毕业于中华唐山交通大学而后又留学德意志的唐浅菊曾感慨：若论勤劳吃辛苦，中华人居首；若论灵动搞创新，当举美国人；而若论严谨负责任，则必是德意志人。凡是德国工程师监管的工程质量，绝对是最优质的，甚至远超规定标准。美国人也不错，但他们就是完全按照合同上约定的来，一分也不会多干。

听完这段话，钟义想起了曾经看过的一个笑话：上帝要修一扇门，预算是三千元。公开招标时，美国人说三千元没问题，保质保量；德国人说这么大的门三千不行，至少要五千才能修的好；印度人说p五千，一千我就能修上；唯有中华人不语，数日后，中标名单公布，是那个在现场没说话的中华人。美、德两人纳闷，追问中华人无果。很久以后，他们才明白，中华人背着他们跟上帝说了一句：就按那三千的预算来，你自己留一千，我再去找印度人给他一千修门。

几千年的儒家文化熏陶出来的中华人，在世人的眼光中，居然是自私、狡诈等贬义词的代表。钟义有些心里不舒服，但又不得不认真的反思下交通大臣的话。为什么德国人可以经历世界大战的惨败，仍然可以站起来？而中华一直作为战胜国，却依然任人欺凌？

“大汉的道德氛围要向哪个方向引导？是自由、民主还是仁义、理孝？大汉的文化教育要怎么搞？是继续”知乎者也“还是科技创新？”将教育大臣史良召进未央宫，钟义不由分说，上来就是一通质问。

这个命题并不新鲜，清室退位后的几十年，中华的教育届一直在争论这个问题，新晋教育大臣史良更不陌生。史良刚刚到大汉数个月，之前是全国各界救国联合会的常务委员，因积极参加与领导抗日救亡运动被南京政府逮捕入狱，为历史上著名的“七君子”之一。“七君子”事件发生后，遭到全国人民和国内外各方面人士的强烈抗议和谴责，宋庆龄﹑何香凝﹑张学良﹑杨虎城和国际友人罗素﹑杜威﹑爱因斯坦等纷纷要求无条件释放沈钧儒等人。

钟义也通过移民大臣赫巴尔向委员长表达了希望引渡“七君子”的愿望，而此时正值汉华多项合作的谈判进入关键时刻，蒋中正面临国内外巨大的压力，迫切希望与有着强大军事实力的大汉帝国结盟，所以在与赫巴尔会谈结束的数日后即宣布：“七君子”将作为文化特使，出访汉帝国。

这个决定让全国上下一片哗然，让宋庆龄﹑何香凝﹑胡愈之等准备发起“救国入狱运动”的一干社会名流哭笑不得，由******直接转变为文化特使，汉皇这是闹的哪一出呀？救人也没这么救的？

“七君子事件”遂不了了之，但经此一事，好多人觉得，那个远在南太平洋建立大汉帝国的汉皇，那个传说中无所不能的神之子似乎离中华并不远。

而钟义其实是动了爱才之心，七君子无一不为大才，在文盲众多的中华更显突出。七人乘军情局调派的专机来到南华后，受到了汉皇陛下的热情接见，他们发现这位年轻的汉皇不仅知识渊博、涉列甚广，而且对于不同的政治理念如纳百川，无论你坚持怎样的救国、强国思想，陛下都可以侧耳倾听，坦言相告。记者出身的邹韬奋更是兴奋的大声呼喊：愿为南华鬼，不枉中华人。陛下英明是大汉幸事，华人幸事。主动请缨愿在南华开办一家报社，为大汉中兴贡献书生之力。

钟义也很是开心，当场批准，由皇室出资、邹韬奋为主编的《南华报》将在全国发行，用以宣传帝国在政治、经济、文化等方面的政策，宣传大开发、大建设中涌现出来的先进工作者、先进事迹。

其后，沈钧儒、沙千里等也都表示同意留在南华，章乃器更是请陛下特批允许其加入空军部队，那怕做个地勤也心甘情愿。唯一的女性史良被任命为教育大臣，成为七君子加入帝国内阁的代表。

大汉帝**事大学、汉文学院、东莱大学、丹阳大学等一批综合性大学迅速定址开工建设，而在首都长安，分别以四辆分基地车为中心的四大区域中，朱雀区更是以众多的各级院校成为了皇家大学城。皇家理工大学、皇家指挥学院、皇家医科大学和汉华大学被誉为四大皇家学府。

“七君子事件”带来的巨大影响是委员长始料未及的，因为七君子在南华都得到了合适的安排，就任**官的沈钧儒与《南华报》主编邹韬奋成为了部级领导，而且从事的都是他们所挚爱的行业，史良更是进入内阁，就是委员长再见到人家，也得称一声史良阁下，这样的变化证明汉皇很是尊敬读书人，尤其是来自于中华的读书人，这让国内混得不如意的许多人心中都悄悄地动了一些小念头。一段时间以来，移民中的文化阶层和各行业精英人士渐多，据军情二处和一处的情报，长江上的船业大王卢作浮已经卖了所有的内河船只，倾其所有购买了数艘远洋客船，而且全家已经移民渔阳，创建南华远洋运输公司。类似的行业大王举家移民南华的已不足为奇，君不见大汉首都长安城中玄武商业区，诸多中华老字号都已临街而立，为帝国增添了许多传统气息。

陛下曾与秦映雪微服巡视此地，见此情景后开怀大笑，被行人发现身份时，汉皇依然兴致不减，在街口的一家东来顺涮锅城吃过火锅，还乘兴题字“大汉第一锅”以充饭资，把老板乐得嘴都合不上了。

走出饭店，在皇家卫队的护卫下登上赤免越野车后，陛下对着身旁的秦主任问了一句：“映雪，你真没带钱呀？我的字那么难看，让我丢人！”

冷面娇娃难得的两腮微红，别样的风情看得陛下有些失神，秦映雪嘟囔了一句：“皇帝没上街带钱的习惯，我也没自己逛过街呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第83章叶知秋访华

“号外！号外！中华发生西安事变，张学良和杨虎城扣押了委员长，呼吁“停止内战，一致对外！”

望着手里举着报纸，如报童般大呼小叫的钱志豪，钟义又好气又好笑，这是被压抑久了？趁着冷美人去帝国银行总部例行巡视的机会，好好发泄一下？

话说秦映雪身上的担子是重了一些，侍从室四处一室的事务，已经不轻闲，再加上首都特区和帝国总行的工作，就算是那俩处另有副手负责，就算是冷美人真的很能干，这是不是也有点太欺负人了？你就跟老子服个软，认个输不行？

陛下想的入神，连钱队长递过来的报纸都忘了接，皇家卫队长一拍额头，“陛下这是被秦主任侍候惯了，换了我这个大老爷们来，连报纸都不爱接。”声音很小，在嗓子眼转了一圈又咽了回去，就算是再得宠，也不能太过于放肆，陛下本人也许不会在意，但若是被那位秦主任知道了，又难免生出许多麻烦。

“陛下，中华发生西安事变，沐局长请示……”

“志豪，报纸放下，我问你个事！”听到西安事变四个字，陛下依然很淡定，“志豪，如果小鬼子全面侵略中华，你认为我们大汉该采取何种策略？”

“那还用说？干他的娘的小鬼子呗！陛下，我愿亲自……嘿，陛下，志豪是个粗人，怎懂军国大事？”

钟义微微一笑，在自己这个大汉皇帝身边呆久了，最莽直的钱队长也变得谨小慎微了。“志豪，你的想法应该就是咱们帝国的大多数华人的想法了，可是……”陛下叹息一声，“我知道志豪你也想到了，我们帝国初建不足两年，除了土著和前澳白人，大多数移民定居南华的时间还不到一年，你说，有多少人会对帝国有归属感？如果只依靠我们的近卫军团，我们又能有多大的远征战力？”

钱志豪频频点头，“还有陛下，中华方面未必会欢迎我们南华的军队踏上亚洲大陆。”

钟义笑了，“现在我就是担心一旦小鬼子全面侵华，而我们又按兵不动的话，能有多少人会理解我们的难处？连你在这刚听到这个问题时，最直观的反应都是那么激烈，那外面的人们呢？”

钱队长不好意思的挠了挠头，“陛下……”

轻轻摆了下手，钟义似是下了什么决心似的又重重的点了点头，“志豪，纵使我们不能出兵，但同为炎黄后代，中华有难，我们不能不帮。”

“出兵不行，我们还怎么帮？支援他们武器装备吗？”

陛下露出了开心笑容，竖起了大拇指，“志豪，我们的陆军已经换装了一部分新式坦克，换下来的59式如果对上小鬼子的小豆丁，会怎么样？”

“那还用说，小鬼子根本就不重视坦克，他们的陆军目前装备的95式是个十三吨的小玩意，不用火炮59式都能把它推翻。”提起各国装备，尤其是几个军事强国的，钱队长就是专家级的！

钟义神秘的一笑，明年三菱的97式奇哈中型坦克就该下生产线了吧，不过志豪说的对，他们的中型坦克也不过是十几吨，跟三十几吨的59式相比，还真是个小玩意。

“志豪，近卫军换装下来的三百辆59式，本来是要交给其他部队的，我决定先送给南京。这事就由你来负责，记住一定要注意保密，不能让小鬼子提前知道这批坦克。”

“是，陛下，志豪明白！”钱队长很是振奋，站起来敬礼时，看到了刚才放到一边的那张报纸，“陛下……”

“有话说，有屁放，扭捏什么？跟娘们似的？”这句说出来，钟义与钱队长同时涌出一种快感，哎，陛下也好久没爆粗口了。

“嘿嘿……”钱队嘿嘿几声，“陛下，我是说这个张汉卿和老赫私交不错，老赫在中华移民时，也得过他许多帮助，你看我们……”

“不要管他，仔卖爷田不心疼的家伙，一枪不放丢了东北不说，带着咱东北子弟兵被人家弄到陕西那旮旯地方，还两头受气，人家几句民族大义的忽悠话就让他扔下东北军十几万兄弟不管。真以为自己是民族英雄呢？我说是狗屁，老家都丢好几年了，也不敢放个屁的货色，有什么资格充民族英雄？他老子折腾那么多年，在小鬼子眼皮子底下打点江山，没几年就让败祸的干干净净，这不就是典型的败家子？最可气就是那些忠心追随他的东北军将士，西安事变后……等这个事后，就得得姥姥不疼爷爷不爱的，到处被人家当炮灰使……对了哈，东北军！”钟义一顿吐槽后突然坐直了身子，王以哲啥时死的来滴？于学忠、何柱国、董英斌等人……

“志豪，和南京方面接触时，问问东北军改编的问题吧，张少帅没能力管了，咱管！只要老蒋愿意放东北军一马，飞机、坦克、军舰随他挑！”

“陛下……”

“就样这吧！志豪，暂时我们能为这些东北老乡做的，也只有这些了！对了，让沐雨命令军情二处要在第一时间将中华的情报送回来，同时联系南京，我大汉帝**总参谋长叶知秋将于明日访华，斡旋事变之事！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第84章汉皇重义

一架大汉皇家空军浅蓝色涂装的hd-707稳稳的停在了南京大校场机场，接机的是刚刚被任命为讨逆军总司令的何应钦上将。

在南京的国防部大楼中，叶知秋少将以大汉帝**总参谋长的身份，代表汉皇表示严重关注中华发生之西安事变，希望双方以和为贵，以国为重，冷静处理争端，勿做出亲者痛、仇者快之恨事。同时，叶知秋表示，大汉帝**方将与中华国民革命军加强一系列合作，包括关于坦克重炮等重型装备的援助。如果需要，帝**还将为中华培训飞行员、水兵和装甲部队指挥员等。

这些，正是之前两**方谈判讨论的问题，在这个节骨眼上，大汉帝**总参谋长万里迢迢来到南京，宣布了这一系列南京政府求之不得的合作事宜，其意何在？

张学良最敬重的文人张季鸾在《大公报》上撰写之《给西安军界的公开信》：远在南半球之汉皇亦能看清领袖对于中华之重要，唯张汉卿、杨虎城二位将军迷雾遮眼乎？劝告东北军将士迷途知返，勿误国误民。胡适、朱自清、冯友兰、闻一多等知名人士纷纷撰文“岁寒知松柏，患难见真情”，如汉皇所为方是君子之道。谴责张、杨“名为抗敌，实则自坏长城；系国家民族之罪人；破坏统一，罪恶昭著。”更有张学良的挚友，前澳联邦的记者威廉?端纳亲自给其发电：汉皇为外邦之帝，亦行民族之义；汉卿为中华之将，却背结义之情。中华重义，汝弃义误国，尚为何存?

12月22日，西安事变发生后的第十天，刘峙为讨逆军东路集团军总司令，顾祝同为西路集团军总司令，分别集结兵力，两路大军同时向西安进行压迫。政府军空军也开始轰炸西安近邻城市，并逐渐转向西安，张学良迫于压力，允许拘扣的蒋鼎文先返回洛阳，请国/军方面暂停军事行动，避免冲突升级。同日，浅蓝色的hd-707再次起飞，离开了南京，这次飞行的目的地是西安大营盘飞机场，飞机上除了叶知秋总长一行之外，还有两位贵宾——宋美龄和宋子文，白人记者端纳也同机而来。

在飞机上，宋美龄把手枪递给端纳，说：“如果叛军对我有任何不礼貌行动，你可用此枪立即将我枪杀”。

叶知秋闻言笑了，“请蒋夫人放心，叶某将与这五十名卫兵一同捍卫蒋夫人的尊严，绝不会让叛军士兵伤害到夫人一丝一毫。如叛军有所动，必将踩大汉帝国五十一名军人尸身而过！”

又对端纳表示：虽然前澳联邦政府已经消亡，但现在的大汉帝国依然是你的祖国，祖国欢迎你回去。

敢这么有底气，是因为叶知秋已经接到消息，汉皇在两天前已经通过英国政府与斯大林取得了联系，双方在友好和谐的气氛下，先由汉皇对苏维埃政府在第二个五年计划期间，经济上所取得的重大成果表示钦佩；然后大胡子也对汉皇称帝表示祝贺，并希望双方能够加强经济、军事方面的往来，以增进两国之间的友谊。当然两国元首也顺便关注了一下中华西安政变的动向，汉皇认为：苏维埃联盟在共产国际方面居领导地位，而中华的政局稳定符合汉、苏两国的利益。斯大林表示赞同，并希望派出军事代表团出访大汉。

钟义笑了，笑的很邪气，“相信随着苏维埃军事代表团的到来，两**方一定会加深友谊，加强联系。”

当晚，斯大林再次回电：第三国际领导人季米特洛夫已经表示，将会坚决要求中华方面释放蒋中正。

确认这个消息后，钟义指示秦映雪发出俩份电报，第一份是通知叶知秋前往西安与蒋中正和张学良见面；第二份则是要发给钱志豪，陛下在拟订这份电文时，一个没忍住：志豪，给中华的三百辆59式，留出五十辆，尼玛，喂喂贪婪的老毛子。袅袅而立持笔认真记录的冷美人，直接飞了个风情万种的白眼给陛下，陛下嘿嘿一笑，“看样子最近有戏了！”这话肯定是在心里说的，生米还没煮成熟饭之前，陛下也没这个胆儿说出来。

叶知秋接到电报，立刻与宋美龄商量去西安一事，早就等不及的蒋夫人喊上大哥宋子文马上安排登机。

西安大营盘机场，张学良与杨虎城亲自接机，当东北军的警卫过来要检查时，叶知秋冷峻的摆手示意，“张将军，知秋谨代表汉皇陛下给您捎个口信：家未顾、将无忌！您与陛下都出身东北，请将军为忠心随您背景离乡、转战千里的十万东北军将士着想！

张少帅微笑着的英俊面孔顿时如西北冰冻的黄土般，身边的杨虎城见势不好，忙拉了拉张学良的衣襟。

叶知秋展颜一笑，摆了下手，“护送蒋夫人上车！”汉军卫后呼拉一下围了过来，将数十名穿着灰色军装的东北军士兵推开，“张将军，您与那边联系了吗？”

说完这句，未等回言，叶知秋哈哈一笑，转身与护送着蒋夫人与宋子文的卫兵们一同登上东北军准备好的军车。

杨虎城忿忿，张学良则是铁青着脸，一言未发，同样摆了摆手，示意卫兵们登车，前面引路，车队直奔华清池。

“汉卿，一个外**人，敢如……”杨虎城话未说完，张学良便长叹一声，“忠祥（杨虎城别字），那边周先生已经过来了，他们的第三国际已经明确要求，必须释放……”

“啊？”杨虎城是坚决的杀蒋派，“怎么可以这样，你当初和他们谈的……”

“别说了，忠祥，你我本以为一心为国，身死无憾，可是现在让你说，我们是不是为他人做嫁衣，毁国之根基呀？”张学良的言语间甚是懊悔，那边听从第三国际的命令，将东北军和西北军置之无物，让人心寒。

杨虎城转了转眼珠，没有再说话。同张学良不同，杨虎城是铁心要杀蒋中正，之前与政府军联合，斗垮冯玉祥，但他深知，蒋不是能容人之辈，与非亲信非嫡系的西北军秋后算帐是必然的事，但国内军阀无一人是其对手，唯一能指靠上的外力，唯只有那边了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第85章革命尚未成功

“知秋这事办的漂亮！”未央宫金华殿内，钟义手持电报纸，喜笑颜开。一边正在给陛下准备崭新礼服的秦映雪也不如往常，两腮酒窝初现，露出了如花娇颜。

可惜钱志豪不在，否则钱队长一定发现这其中许多异常，弄不好就是“陛下与秦主任定有一腿。”

钟义今天最重要的行程是要去参加各州军分区成立大会。经过近两年的移民，南华的人口总数已接近两千万。天气控制仪每月一次的控制性降雨，大大改变了南华大陆的气候和土壤条件，湖泊面积增大、河流水量湍急、许多曾经的不毛之地变成了良田、牧场。在专家的指导下，还在各州之间的适宜地型撒播树种，数年之后，这些地区将成为许多雨林地貌。

一百余座十万人口以上的大中型城市亦在南华大地上遍地扎根，有沿海商贸型的，有内陆交通枢纽型的，还有许多石油城、汽车城、航天城、纺织城等行业类型鲜明的工业城市。尤其是北部并州地区，因为围绕着启示湾兴建的七天使城汇聚了数百万犹太族人，大量的资本也随着各地犹太人土豪来到了南华。七天使城有三座由罗斯柴尔德家族单独出资，两座由美国其他犹太富豪联合出资，而余下的加百列城和拉贵尔城刚是由欧洲移民们修建。自公元前被亚述人灭国后便流浪在世界各地的犹太人，在这两千余年间积累了惊人的财富。随着南华犹太人自治州的建立，这些财富也大量的流入南华，美国政府甚至向国会提出要求，申请通过禁止犹太移民法案，罗斯福握着双拳在国会大喊：他们把在美国赚到的钱，都拿到了南华去建设七天使城。那是属于美国人民的财富，我们要制止这种偷猎行为。

这个草案因为犹太人在美国上层巨大的影响力未予通过，但美国政府对于公司搬迁和资产转移设置了一系列障碍性政策，让南华利用移民获取美国资本的难度大大提高，同进也使得大汉帝国与西方国家短暂的蜜月期匆匆结束。

但汉皇并为此忧心，大汉的产业布局已经基本完成，在世界范围内，航空、汽车、船舶、纺织等行业南华已处于绝对领先地位，在农产品和水产品出口方面南华也占据相当大的份额，不得不提的是军工方面，歼-五与59式坦克两种装备的交易额，就占据了全世界军火交易额的一大半，56式自动步枪也因为其良好的适应性风靡世界，成为第三世界国家各种武装人员的最爱，甚至在数十年后，一些**武装和游击队，依然手持56式作战，仿制ak-47的56式自动步枪，抢了它前辈的风头。

1937年上半年，大汉已超过意、日、奥等国，成为世界第五经济大国。经济上取得的奇迹般飞跃，也极大的支持了帝国其他方面政策的落实。比如民族政策，因为有工作，生活条件也大为改善，原澳联邦时期的白人居民对新帝国政府的敌视大大降低，更何况帝国内阁中白人高官依然占大多数，这样让他们觉得国家只是换了个名、换了个皇帝，从澳大利亚到大汉，从英王到汉皇，但社会更加稳定，生活也是越来越好，这没什么不能让人接受的。只是身边的华人越来越多，没办法，谁让汉皇陛下也是华人呢？天气控制仪的出现，并没有让华人与白人间，出现曾经的白人与土著间的土地争执，现在的南华大陆最不缺就是土地，曾经的维多利亚大沙漠，现在的海妮大平原都大部分闲置着呢。当然，海妮平原这个名字又是陛下中了美人计的结果，不过，海妮这个名字白人们很喜欢，华人们也不讨厌，白人是因为这是以白人美女的名字命名的，而华人们则大多数认为，管你是哪个种族的，最后还不得是咱汉皇陛下的女人？

金华殿中的情景也许会让犹太人们失望，也证明了民间的小道消息大多是不准确的，陛下身边最得宠的女人并不是那个红盾家族的小公主，侍从室秦映雪主任仍然是最多出现在陛下身边的女人。

刚刚起床的陛下光着脚丫子站到木质地板上，左右晃了晃腰，再来了个太极拖手，“老子啥时能结束这单身的被窝？呸呸，晦气！尼玛这歌好像是叫爱上离婚的女人！”

秦主任看得好笑，小嘴一抿，扭着细腰踩着高跟“咯、咯、咯”去了外间书房。钟义低头看了一眼大早上格外精神的“御弟”，叹息一声，“革命尚未成功，兄弟你还得努力呀！”

叶知秋发回来的电报让陛下心情不错，和平解决西安政变，于中华于大汉都是幸事。中华不能乱，小鬼子虎视眈眈之际，蒋中正是中华唯一的选择，如果他死，中华必将回到军阀混战时期，那时，偌大中华将更无力抵抗野心膨涨的小鬼子。而于大汉，中华更不能乱，或者说帝国还没有为战争而做好全部的准备，就如同今天陛下要去参加的各州军分区成立大会。

二战期间，各国的军力动辄就是数百万，美国在参战后，更是组织了超过千万的兵力以满足两线作战。

而大汉帝国成立后，这两年一直将国家关注的重点放在移民和经济建设上，军队依然保持了建国时的规模。

红警军团的陆军改名为近卫军团，名为军团，实则只有一个军不足十万人，其中战斗部队仅有四万多人。陛下离晋级中将军衔还早呢着，中将晋级任务的条件是帝国人口达到五千万，这差点让陛下泪喷，貌似后世二十一世纪的澳洲才有两千万人吧！再移民三千万？不说别的困难，咱就是天天拿船运，也得运几年吧？

近卫军团的部队暂时不能扩编了，咱可以发展普通部队，这个军分区制度就是总参的那些才俊们为此制订的计划。本来这事应该让叶知秋去，但叶总长仍在中华处理后续事宜，陛下也只好亲自上阵。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第86章坚决打回老家去

每个州的军分区要组建一个常备师，作为日常执行各种军事任务的部队存在，在常备师中实行士官制，即常备师的每一名士兵都是士官。同时这个常备师还要负责州内的其他适龄人群的军事训练，无论工人、农民甚至是政府官员，只要是处于服役年龄范围内的人，都必须参加每月一次的正规军事训练，掌握射击、格斗等军事技能。

每个季度，各州要举行师一级的预备役力量军事比武大赛，优胜者参加每半年一次的全国预备役比武大赛。比赛的成绩将作为各州军、政长官的重要政绩指数。

这就是总参制订出来的“藏军于民”的计划，得到了军方高层的一致认可。以南华较少的人口基数，在不影响非战时经济发展的前提下，还要能够在战时迅速组建一只强大的军队，也只能藏军于民了。

在计划中，一旦爆发战争，各州军分区将以常备师为骨干，扩编为军团，每个军团都将达十万人以上，由三个军的战斗部队来组成。大汉十三州，就有十三个军团的陆军，加上常驻直隶首都特别行政区的近卫军团，近一百五十万的军队可以在两个月内组建完毕，这足以应付大规模战争的第一阶段了。

当然专业技术较高兵种的不在此列，水兵尤其是航母上的水兵，还有海、空军的飞行员都不是短时间内就可以培养出来的，也不可能只依靠红警士兵——数量太少了，陛下对凑足五千万人口不报太大希望，好在这次任务的时间限制是五年。

海军组建了三大舰队：东西两大洋和北部的南华海舰队。作为一只内海舰队，北部舰队反而三只舰队中实力最强的。以公瑾号和子敬号两艘常规动力但却是斜角甲板的二代航母为首的南华海第一航母战斗群有三十余首大小战舰，还有十艘潜航排水量超过两千吨的大型潜艇。

而北部舰队的第二航母战斗群则是以子明号和伯言号航空母舰为首，驱、护舰的数目基本与第一战斗群相当，只是潜艇的数量略少，只有六艘，这是因为主基地作战实验室正在研发二代潜艇。这四艘航母不同于大汉第一代轻型航母孔明号，它们的排水量达了五万吨以上，已经具备了弹射起飞喷气式舰载机的能力。

但这两只航母战斗群并没有驻扎于南华湾的各个海军基地内，北部舰队司令部所在地东莱市的军港，也只是停泊了排水量两万吨的重型巡洋舰兴霸号。为了躲避其他国家的窥探，对外宣布的大汉皇家海军依然是战列舰和重型巡洋舰为主，四万三千吨的奉先号战列舰将在珀斯皇家造船厂于1938年初下水。

南部广阔的大汉湾成了航母战斗群训练场所，秘密建造的东部群岛海军基地，成了这些暂时还未曝光的航母们的母港。大汉的各大造船厂都在加紧建造战列舰与巡洋舰，没有人知道，袋鼠岛上的巨型船坞已经建造出了八艘元帅级航母和三艘君主级指挥舰，至于吨位较小的猛将级驱逐舰和校尉级护卫舰更是以每月六艘的速度狂爆。

最让钟义担心的舰载机问题也顺利攻关，代号j37-c的海龙舰载战斗机、jh37-b毒龙舰载歼轰机都已顺利上舰、弹射起飞。舰载型的专用重型轰炸机也正在试飞当中，预计下半年也会登舰训练。因为各种先进的雷达与电子瞄准设备的应用，大汉皇家海军的舰载机机种中，并没有在这个时代应该大放异采的俯冲式轰炸机，淘汰这种杀伤力巨大机种的另一个原因是作战实验室中，多种型号的导弹已经被提上研究日程。

比海航更早换装的陆基空军部队也告别了歼-五和轰-五包打天下的年代，这也是导致歼五和轰-五大批量出口外销的原因。

后掠式的j36飞龙战斗机及其各种改进型成为了制空战斗机的主流，双发的h36呼啸者重型轰炸机和四发的h37-b地狱犬远程战略轰炸机相继列装大汉皇家空军的轰炸机部队。

春节前，叶知秋从中华回到了南华，不过叶总长并未乘专机飞回来，那架在政变中立了大功，接回蒋中正有着特殊意义的hf-707经汉皇批准，赠予了南京政府，重新涂装后成为了宋美龄的专机。蒋夫人现在视叶知秋为大恩人，因为在西安进行的四方谈判中，蒋中正并未同意张学良的八条要求，但得知第三国际已经命令那边释蒋中正后，张学良也明白悔之晚矣，加之蒋夫人亲口承诺若放委员长回南京，将绝不为难汉卿。叶知秋也答应将尽全力，为已被视为叛军的东北军安排好出路——在南华重新建军。尤其是最后这一点，张学良颇为意动，入关以来，张少帅背负骂名，苦心维持，仍无法让东北军将士过得衣食无忧，就连军饷也时常不能全额发放，装备、人员更是得不到补充。如今政变之后本就是无根之萍的东北军何去何从？

叶知秋来到西安与蒋中正见面后已达成协议，只要委员长能安全回到南京，只要张汉卿能够给他、给全国一个交待，他就同意放东北军一马，允许其全部退役后移民南华。其实既使没有政变，军令相对**的东北军也依然是委员长心中大患。在这种时局下，既能安全脱险，又能彻底解决困扰已久的东北军问题，蒋中正当然会满口子答应叶知秋。

晚风习习的华清池芙蓉园边，张学良与叶知秋相对而坐，沉吟许久的张少帅突然将杯子中的清茶一饮而尽，“罢了！一人做事一人当，就舍张某一人，换十万将士安危吧！也许这就是我唯一能为这些忠心跟随我们张家两代的将士们，所谋之最好归宿了。”张学良凝望着在冷风中被吹皱的一池绿水，“叶将军，汉卿愿亲自护送委员长回南京！”

是夜，蒋夫提出返回南京，张学良亲自相送，藏于少帅卫队中的蒋中正得以与蒋夫人一同登机。杨虎城闻讯后率军追击，与负责阻击的汉军卫队发生交火，周先生怕造成更大冲突，及时制止了杨虎城，才没有让事态扩大。事后交战双方都称因天黑发生误会，双方都无伤亡。

浅蓝色的hf-707客机顺利在大营盘起飞，蒋中正回到南京的第一件事是为在西安机场牺牲的两名汉军特战队员主持安葬仪式，征得叶知秋同意，将他们安葬在南京玄武湖畔。而后，回到总统府的委员长宣告西安政变和平解决，讨逆军各部与西安各军全部原地待命，不得擦枪走火，等待军事法庭对政变案的仲裁。

数日后，东北军将领王以哲、于学忠、何柱国、董承斌等宣布服从军事法庭判罚，东北军退出国民革命军现役，将武器装备留在西安，然后全部坐火车至福建，登船移民南华。

叶知秋坚持与东北军士兵一同乘船回国，并于船上亲自给汉皇发电报，反应了东北军将士提出的三个问题：一、还能否有机会打回老家去？二、亲人家属怎么办？三、以后将如何面对中华？

汉皇的回电只有一句，但已足够稳定军心：坚决打回老家去，建盛世大中华！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第87章第77装甲军

接出东北军加入帝国是对是错？在后世的全世界范围都有很多争论。不过自东北军来到南华大陆后，给叶知秋总参谋长添了许多麻烦，这是让陛下大为恼火的。

最根本的原因就是东北军的抱团现象。在幽州渔阳港上岸后，他们官不离兵、兵不离官，甚至连几位高级军官调任各州军分区的圣谕也被王以哲等以各种理由拖延。

初来乍到就敢不遵圣谕？这等草莽行为登时惹得龙颜大怒，钟义赴幽州，天子亲军近卫军第一师随即开拔，蒋黑脸在开拔前的军官会议让明确表示：实弹配发、一级战备。

似乎命运多桀的东北军刚逃离委员长的魔掌，就又入汉皇虎口。而且现在的他们手无寸铁，却要面对天下第一军的近卫一师，难道汉皇真要上演一出虎入羊群的戏码吗？

……

安置东北军的数个临时军营内，大喇叭都在播放着汉皇的讲话：

“……我也是一名出身东北的军人，但我以东北军为耻。不用提最耻辱的“九?一八”，那不完全是你们的错，可除了九一八，你们又打过哪些胜仗？中东路？被老毛揍得鼻青脸肿。陕北剿共？被一群农民打的丢灰弃甲。告诉我，你们哪里还配得东北军这三个字？日本人叫嚣两个师团可以搞惦你们三十万人。

也许你们会问：既然瞧不起你们，为何还万里迢迢把你们弄到大汉来？告诉你们，因为你们都是东北爷们，被人家当炮灰、被人家搞散、被人家弄的东投西靠，我跟你们丢不起那人！

所有连以上军官和士兵代表都看过近卫军的实弹演习了吧？你们自己说，近卫军的一个师，你们十多万人挡的住吗？我也告诉你们，这样的部队，咱大汉有很多！华人、白人甚至是土著人，那些部队都可以把你们视为无物！而你们，一群井底之蛙，还以为自己那几万人、几条枪是宝贝，可这里是南华！这里是大汉帝国！没有人拿一群废物当宝！

想继续留在军队的，必须通过考核、服从安排；通不过考核的就必须退伍，总后勤部会帮你们找工作，只要你肯劳动，咱大汉饿不死人，勤劳干几年，也能攒个老婆本。还有那些不想服从安排的，抱着老脑筋不松手的，你们可以马上回到港上，我已经安排好了送你们回中华的船，只有一点，回去不许打东北军的旗号，你丢咱东北爷们的脸！”

大喇叭里的声音突然停了下来，但各个军营中依然静的吓人，刚才被汉皇说成废物时还吵吵嚷嚷的东北大汉们，现在全低下了头。现在回中华？那不得让人笑死？想当初全军移民登船时咱咋笑话那些南蛮子来的？而且，回去也没有啥出路呀？难不成回东北给人家当伪军去？

军营中的好多人都观看了近卫一师的实弹演习，不是人家汉皇吹牛，那些坦克、装甲车要是真对着咱东北军而来，那指定是……换中央军那些嫡系部队他们能挡的住？吹上天的那什么德械师，对上这个近卫一师，那指定也是找菜的料，不管你啥系的，人能挡的住那铁疙瘩吗？就咱手里的步枪？在坦克面前那跟烧火棍有区别吗？

“我说连长，你打听下，咱们要是通过那啥玩意审核了，咱能分到那个近卫部队去不？”

“拉倒，你这熊色的还想进近卫军？我都听说了，那是人家汉皇的亲军，比老蒋的嫡系还嫡系的那种。”

“张大个，你别在那穷白话，刚才大喇叭里没听汉皇说吗？像这样的部队还有很多，咱东北爷们咋滴？我就不信咱开不好那坦克！”

“二狗子，我支持你，咱东北爷们就不能认怂，汉皇自己不也说了，他也是咱东北人。你听说咱东北人当过大总统的吗？张大帅都没当过。人家可是正儿巴经的皇帝，要我说，咱就铁心跟汉皇混了，东北人还能真瞧不起咱东北军？”

“就是就是，汉皇对咱不错，你看这些天的伙食，我当后这么多年就没吃过这么多肉。”

“你个傻孢子，就知道吃，哈哈……”

“笑啥，要不是来南华，你吃过袋鼠肉呀？你就蹲那啃老鼠肉的货！”

……

“这样的对话在东北军中已经很普遍，陛下，您大棒加胡萝卜的法子起作用了。他们说的对，还是您这东北人更了解那些东北人。”副参谋长兼军情局局长沐雨向汉皇汇报时，一如既往的站得标杆溜直。

钟义咧了咧嘴，东北人的性格……哎，后世也是这样，软硬不吃，就怕说到痒处。只要能找到共同语言，那就绝对的义气当先，被人卖了还得念叨朋友的好。

“沐雨，一处对东北军的监控不能放松，尤其是军官。无论是亲蒋还是亲那边，军情局不要动手，把名单都交到我这里来。另外，指挥学院那边，让他们加开几个临时班，东北军校级以上的军官都要去进修一下，为期……嗯，一年吧！”

陛下喝了口水，转过身来，“知秋，重组东北军的工作要加快，将他们打散安排到海岸警卫队各师之中，挑选有文化的组建装甲军，番号吗……第77装甲军。”

“77军？”叶知秋不解怎么突然弄出来个第77装甲军？但看到陛下坚定的眼神，也就没再问什么！

叶、沐两位参谋长都敬礼走出了金华殿，钟义闭上了眼睛，缓缓的靠在了椅背上。一双冰凉细腻的小手轻轻抚在陛下的额头上，如葱细指温柔的按摩着各个穴位。

陛下依然闭着眼，但脸上露出了舒服的表情，“映雪，今天几号了？”

“6月17号，陛下！”声音清冷依旧，但又透着丝丝似水般柔情。

“噢，只有二十天了！”钟义低声叹息。

“什么二十天？陛下，您不是宣布国庆日改为十月十二日了吗？”

“嗯哼……”钟义突然转身抱住了秦主任，“我说二十天以内一定要拿下你！”

“啊！不要……”这个套路已经被演绎太多次了，秦映雪轻而易举的锁住了钟义的肘关节，有如翩翩起舞般闪了出来，然后捂嘴轻笑，只留下陛下在冷美人离去的“咯、咯”高跟鞋声中，咬牙切齿、张牙舞爪！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第88章没有最无耻

“号外、号外，日本军队挑起卢沟桥事变，中华第二十九军奋起还击……”又是也只能是钱志豪，这厮在中华上海见识到报童的喊卖声后，大感兴趣，不时就在金华殿外上演一出“大风大雨满街跑”的好戏。

听着秦映雪的冷声喝斥，钟义放下手中的文件，果然，不多一会，钱队长探头进来，“陛下，打起来了，中华和小鬼子打起来了！”

如今的帝国上下，也只有钱队长敢在汉皇面前这样没个正经。钟义也从不怪罪，碰上秦主任不在时，两人还会没大没小的贫上几句。

但今天的钟义实在没心情打闹了，自己这只小蝴蝶改变了历史上的许多，但依然没有改变抗日战争的进程，“七七事变”还是爆发了。

“陛下，你咋一点不惊讶呢？被你料中了，小日本真的是在7月7号这一天开始进攻中华了。”

屁的料中！白了钱队长一眼，陛下嘴里呢喃着“五千万，哎！五千万……”五千万是陛下最近最头疼的数字了。“志豪，与中华履行完最后一批移民计划，帝国的人口总数能达到多少？”

“这个……嘿嘿，我给您问秦主任去！”

“两千七百五十万！”没等钱队长屁股抬起来，身后就传来了清冷的声音。

在秦映雪的白眼中，钱志豪挠了挠头皮，“嘿，陛下，秦主任来了，我先告退了！”钱队长很有自知之明，领兵打仗咱不含糊，这商量军国大事，问下数据啥滴，还是让人家秦主任来好了。

钟义抬起了头，没有理会抱头鼠窜的钱队长，而是认真的盯着秦映雪的俏脸看了起来，眼珠一丝不动，没有色色，目光中射出来的反而是迷茫。

被人盯着不放，饶是冷面如秦主任，也受不了这个，毕竟是个黄花大姑娘呢，更何况几乎天天被陛下调戏，秦映雪感觉脸蛋上跟火烧般似的，实在受不住了，右脚上的小皮靴狠狠的在地板上跺了一下。

“呃！”陛下没有一丝被看破心思的羞愧，一本正经的问了一句：“映雪，到哪里能找到两千多万人口？”

秦映雪被问的一愣，倒是忘了刚才的羞躁。“两千万人口？那我们的附近只有三个地方了！”

“三个地方？难不成你是女诸葛转世？爱妃快给朕说来听听！”

“你……”秦主任被气的不行，香腮都鼓了起来，有心不理这无德的陛下，但又有些不舍。“那么多的人口，也只有中华、印度和荷属印尼了！对了，还有日本，您肯定不会要的！”

“啊~”钟义猛的蹦了起来，趁着秦映雪还在发呆，抱住冷美人狠狠的亲了一口，未等人家发飙，就又转回书案后面，“快，帮我传叶知秋进宫开会。映雪，你可帮了我的大忙了，不！你是帮了帝国……不！你是帮了全世界华人的大忙了！”

秦映雪又羞又气的捂着被亲过的香腮，愣是没听明白陛下的胡言乱语，杏眼圆瞪，可是泛出的再也不是冷若冰霜的目光，加上红红的脸蛋，倒有点面泛桃花的意思。

钟义低着头暗乐，刚才不是故意的，是秦映雪的话真的提醒了陛下，大喜过望真情流露。正如秦主任说的，五千万人口而己，何必舍近求远，眼皮底下的荷属东印度，也就是印度尼西亚就有数几千万人口，而且统治他们的是荷兰，那个曾经的世界马车夫，现在只不过是靠着大英帝国的庇护才勉强维持统治的小国。

陛下轻轻撇了下嘴，“要不是哥低调，记着老祖宗‘莫出头’的古训，大英帝国又怎样？欧洲咱打不去，远东也没你们混的！”

叶知秋正忙的迷糊，各州的军分区人事调配，再加上打散东北军，组建第77装甲军等都是操心又操力的大事，总参的一堆参谋们被他支使得团团乱转，正寻思管陛下要求增加些人手，就接到了未央宫的电话，冷美人淡淡一句“叶总参谋长，陛下召见！”就立马挂电话。

叶总长摇头苦笑，下定决心，一定要帮陛下想个主意，赶紧让陛下将冷美人收进后宫，侍从室该换人了！

……

金华殿内，陛下正在海妮的侍候下吃西瓜，金发小妖精依在陛下身上，左手持着一瓣西瓜不时喂到陛下嘴边，右手攥着雪白的手帕，为陛下擦去嘴角流出的汁水。看到这场景，叶知秋“噗嗤”一乐，终于知道秦主任为啥气不顺了。

钟义抬起了手，指了指书案上的西瓜，“知秋，泥爷齐一帮。”也不知道小丫头是不是故意的，趁着陛下说话，又将西瓜喂到了嘴里。

叶知秋苦笑摆手，找到一旁的椅子自顾坐下。这陛下后宫争风吃醋的事，咱还是少掺乎，哪个也不是好惹的呀！别看海妮这小丫头平时乖巧，关键时候鬼心眼多着呢！

当着自己的总参谋长，钟义脸皮再厚也不好意思享受美女的侍候了，抢过手帕，自己擦了下嘴，拍了拍小丫头圆挺挺的屁股，“去吧，我要和叶总长商量重要事情。”

金发小妖精撒发娇的扭了扭，还是懂事的站了起来，出去前还不忘跟叶知秋敬礼问好，叶总长不敢大意，连忙站起来还了军礼，古人说的好：唯小人与女子难养也！这陛下身边的女人……更难惹也！

没有被撞破好事的羞怒，钟义见海妮扭着细腰踩着小高跟离开，直接掏出一幅军用地图，用手指点了一下，“知秋，找个借口，我要拿下这里！”

“陛下，这里？这里可是荷兰的殖民地呀，旁边的马来亚就是英国的，我们动这里，岂不是相当于直接向西方强国宣战？”

“宣什么战呀？”陛下不满了，“知秋你就是太老实，小鬼子在中华宛平城外连轰带炸都没宣战，咱就打个殖民地宣什么战呀？再说了，荷兰那小破国家都占着这个宝地三百多年了，轮也该轮到咱玩几年了吧？”

……叶总长无语ing。

“找个理由，咱们是文明人，不能随便抢人家地盘。找个什么理由呢？”陛下虚空抓着那根本不存在的文士胡须，“对了，小鬼子打卢沟桥用的什么理由来的？”

“日本华北驻屯军举行将官演习，走失一名士兵，日军要求进宛平城搜查。”老实人叶知秋嘴角微微抖动，陛下这是明知故问呢，天天挂在他嘴边的卢沟桥，他能不知道为什么开战？

“成，咱也这么办，北部南华海舰队于近期在帝汶海举行海上队列演习，被大风刮丢一艘军舰，咱们怀疑被刮到爪哇岛附近，要求荷军允许我海军陆战队登岛搜查。”

看着编完理由洋洋得意的陛下，叶知秋真心无力吐槽，军舰也能被风刮丢？原以为小鬼子已经够不要脸了，现在看来……没有最无耻，只有更无耻！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第89章未央宫效率

东北军十余万人，被精选出素质好、读过书的四万余人，组建了第77装甲军，装备猛虎式中型坦克和猎豹轮式装甲车，驻地就位于启示湾与帝汶海之间的梅尔维他岛。这里在前澳联邦时期曾是土著人生活保留区，两千多平方公里的面积上，仅生活着不足一千人的土著，帝国建立后，这些边远海岛上几乎停留在原始生活方式的小部落都被接回了大陆，就近安置在各州的新兴城市中，使他们逐渐融入现代社会。

确定77军的各级军官人选时曾发生了一些小异议，总参报上来的名单中，军长是原东北军骑兵军军长何柱国，但这份名单报到未央宫，被退了回来。叶知秋与陛下沟通后，将77装甲军的军长人选换成了四十七岁的于学忠将军，名单得以通过。而何柱国将军则改任海岸警备队副司令，与美国的海岸警卫队不同，大汉的海警队并不是水上警察，而是正规的两栖作战部队，隶属于帝**总司令部。南华大****边环水，海岸警备队就相当于其他国家的边防军了。

第77装甲军组建完成后，立即投入了紧张的训练中。这让与他们仅一湾之隔的米迦勒城中的古里安看红了眼，如果犹太人也有一支这样钢铁构筑的无敌军队，打回祖先生存之地岂不是易如反掌？

于是，当七天使城初见规模，欧洲尤其是德国和波兰地区的犹太移民大部分都搬进了新居之后，并州州长哈曼先生来到了长安未央宫，虽近年过不惑，但仍然如后世男神般的犹太帅哥并没有直接请求觐见汉皇陛下，而是先找到了自己的女儿海妮——你以为犹太人就不会走后门呀？

金华殿内，金发小妖精在陛下身上又磨又蹭，陛下虽然乐于其中，可仍不断用眼神暗示小妖精：你老爹可是在那坐着呢！

没想到犹太老帅哥眼观鼻鼻观心，摆明一副非礼勿视的样子。钟义嘿嘿一乐，你说这复个国有多难，也真难为红盾家族了，为了交好自己这个大汉皇帝，连从不和亲的家规都打破了，把身份尊贵的巴伐利亚狮子家族顺位继承人的小公主都送进未央宫了——哈曼内牛满面：你以为我愿意，还不是拧不过这个从小就无法无天的小丫头？

哈曼表达完希望帝国帮助组建犹太人师的愿望后，就一直是一言不发，红盾家族的大公子也真不习惯求人！钟义轻叹了一声，自己还是学不精厚黑术呀！拍了拍有如小猫似的一个劲讨好自己的海妮，这洋妞发育的就是早，刚二十岁这屁股就把军装绷的溜平滚圆了。

“嗯……那个哈曼州长……”光顾看小妖精的圆屁股了，差点直接喊哈曼为岳父，以汉皇的身份，这可不是随便喊的！“这个组建犹太师的事就这么定下来吧，一会您先去叶总参谋长那个备个案，具体计划要由总参来制订。您也不用着急，总参那边我会让海妮盯着点！至于那个犹太人青年军官的培养计划，您也可以直接跟指挥学院联系，让他们新开个短期班或者直接插班都成，只是学院方面可能会有些特殊要求，非正规入学的学生，要交点建设费啥滴，这方面您那应该也不成问题”

看到哈曼不住的点头，钟义坏坏一笑，其实就算哈曼不找来，并州的常备师也是要以犹太人为主体组建的，这方面总参的计划早就做出来了。不过能黑一下不差钱的未来老丈人，顺便让小妖精开心一下，何乐而不为？

很快，各州成立州军分区并组建常备师的计划开始实施，陛下甚至在州长联席会议上亲自讲话动员，哈曼这才反应过来，自己太过心急，主动送上门给陛下宰肥羊了。虽然红盾家族不差钱，可被人算计的感觉还是让大公子相当不爽！

“拐跑了俺闺女就不说啥了，还算计俺，陛下这不是叨败人（河北方言：捉弄人）吗？咱罗斯柴尔德家族的人啥时吃过这样的亏？”并州地区汉人多为河北移民，哈曼的汉语也有很浓的梆子味。不过老帅哥是真被气到了，回到家仍未消气，撕去了在外面高贵的伪装，对着自己出身名门的老婆报怨不停。

哈曼夫人的修养那是不用说，从小照着女大公范培养的，几句话就把丈夫给哄乐了，无非就是丈母娘帮女婿，反正咱就一个女儿，吃点亏也没便宜别人之类的。

转过头来，夫人就给女儿打了电话：“死丫头，你父亲好容易在成立犹太师这件事上对你印象有些改观，可是扭头就被你那“亲爱的陛下”气得够呛，你是不是真的想跟家族做对到底了？要知道你爷爷现在还为你逃掉了与米勒的订婚仪式生气呢！”

海妮被母亲半真半假的一番责备吓坏了，立即找到了陛下，当着秦主任的面就是一顿梨花带雨，不过这大家族培养出来的就是不凡，小妖精没有大哭大闹，而是先乖巧的给陛下和秦主任各自斟了一杯茶，然后就如受气小媳妇般站在一边欲语泪先流，闹得秦映雪先受不了这气氛了，连忙站起来柔声相劝，还一边狠狠的赏了陛下几个卫生眼。

钟义虽清楚小妖精为何而来，但看秦映雪的意思，指定是误会自己吃完没抹净了，“嘿嘿”一笑，误会也好，仗着她的身手好，天天混一起，这冷美人愣是没让自己占到啥便宜，那像小妖精，热情似火、柔情似水的。

陛下忽觉气氛不对，抬眼一望，不知何时，俩女已并排站到书案前，一个是霜目圆睁，英气逼人；一个是欲语还休，啼尽冤屈。形势不对呀？难不成平时相当不对路的二人，这么快就结成统一战线了？这尼玛可比中华的那一对有效率多了，西安事变和平解决半年多了，小鬼子都对华北动手了，也没见那个统一阵线有啥明确说法，要是有咱未央宫一半的效率，“嘿嘿……”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第90章帝汶海禁飞区

钟义这yy的开心，秦主任率先发难了！

“陛下，你到底做了什么？让海妮妹子这么伤心！”

“嘿，做什么了？映雪你也要试试吗？”

“你……”

最后的结局当然是陛下举手投降，自古英雄难过美人关，“咱虽然是个帝王，但还称不上什么英雄，何况咱还是双飞燕？”被一冷一热两位美女打败的陛下也忍不住自嘲。

数日后，海军陆战队扩编，由旅级单位提升为师级单位，陆战队犹太旅在米迦勒城组建，准备奔赴夷州开始训练。

海军司令张峥对这件事是持反对态度的，“海军陆战队，从组建那一天起，就一直是纯红警部队，从没有在社会上招募人员，这是一支可以媲美皇家近卫军的王牌部队。”张司令坚持陆战队要保持纯血！

但经叶知秋提醒后，很快张峥便认清了同时得罪两位准皇妃的严重后果，况且，海军三大舰队还未满员，他也实在拿不出更多的人手扩建陆战队了。

私下，陛下曾与蒋云志和叶知秋聊过此事：犹太人与本地白人不同，他们的圣地永远是耶路撒冷，他们对大汉是有感恩之情的，为犹太人训练军队，也是利用他们补充兵员，同时显示咱切实履行“多元化”的承诺，你看美联储主席就一直是犹太人干着，咱汉人也讲究多个朋友多条路，说不定犹太人啥时就真能回到那片沙漠里重建以色列了呢？

蒋、叶二人皆点头称是，叶知秋还说了一句：“陛下的后宫和谐也很重要！”

蒋云志狠狠的点头，心里暗骂：“这老叶会说话的水平真是见涨呀！”

陛下讪笑两声，拍了拍叶知秋的肩头，“叶总参谋长，有前途！”其实还有一句话，钟义没有说出来，犹太人建国不是可能，是一定。后世那个袖珍超级大国可是世人皆知，据说咱那个“歼十猛龙”工程停滞多年，还是拿到了以色列的“鹰狮”图纸后才突破了技术屏障。况且，未来的以色列之父古里安现在就在加百列城呢！

其实就一个旅而己，虽说是装备精良训练强度高的海军陆战旅，但在蒋副司令和叶总参谋长眼里，也成不了多大气候。大家在意的是犹太人对陛下的影响越来越大，于是私下里，蒋云志就以老大哥的身份和秦映雪多次谈心，不外乎“映雪你得加油，不能输给那个小丫头”什么滴……

有一段时间没有回到主基地了，皇后区距离长安城乘直升机需要将近一个小时。四架在机首喷涂着皇家金龙标志的最新式黑色wz-4山鹰武装直升机，护卫着一架同样有着金龙标志的yz-6大袋鼠运输直升机在未央宫内的专用机场起飞。

因为军分区的成立，帝国开始大量储备各种武器弹药，替换56式枪族的dh-37枪族将分别由数家军工企业生产配件，负责总装的则是位于兖州陈留市的皇家枪械总公司。一些内阁大臣对这种由皇家公司包揽军工合同的作法表示质疑，但钟义没有耐心给他们太多的解释，二战结束前，这都是最适合帝国的经营方式。但这次内部提案的质疑，还是给陛下的心里留下了阴影，建国时匆忙成立的内阁，看来应该要重新选举了。

红警基地生产的枪械只装备近卫军，这是钟义深思熟虑后的决定，那些飞机、坦克都卖后悔了，与发展经济相比，基地的秘密才是钟义在这个世界称王称帝的最大保证，绝不允许基地的秘密被人窥探。

所以，这次来主基地，钟义只带了秦映雪和钱志豪的皇家卫队，任凭海妮再施梨花带雨绝技、宁可背着偏心眼的埋怨，也坚决将小妖精哄出了“大袋鼠”。

只有主基地的全息屏才能清楚观察到帝汶海正在进行的“飓风”海上军事演习。以“兴霸号”重型巡洋舰的十余艘北部舰队的水面舰艇参加了演习，而在水下，多达二十余艘的037狂风级常规动力潜艇警戒着演习水域的外围，陛下有令，非提前通报并获允许的他国观察舰，其他擅闯演习区的船只一律击沉。空军也出动了一个飞行团的j36-c飞龙后掠翼战机，控制了帝汶海的相关空域。大汉帝国于十五日前已向附近国家发出了划设禁飞区与禁航区的通知，这个通知在西方各国引起了轩然大波。在英、美、法、荷等大国传统殖民地区的东南亚海域，发出这样的通知，意味着这个新生的帝国要一改之前低调的外交政策吗？

最紧张的当然是荷兰，这个国土平均海拔甚至要低于海平面的小国，早已不复17世纪“海上马车夫”的风采，虽统治印尼已逾三百多年，但其在远东的海军不过是几艘老舰，吓唬下那些印尼矮子没问题，对上大汉北部舰队的兴霸号？怕是不够人家几炮轰的。驻印尼陆军倒是有七万人，但部队中大部分低级军官和士兵都是印尼人。

大汉皇家海军划出来的禁航区帝汶海是荷兰与葡萄牙的传统势力范围，帝汶岛也一直是荷、葡东西划界而治，指望葡萄牙是不太可能了，荷属东印度总督兰伯特斯正式向大汉帝国提出抗议，这个抗议书最后交到了外交大臣威尔森手中，威尔森早已非西澳州督时期缩手缩脚的性格，帝国成立后，外交方面的几件漂亮事让陛下相当满意，外交大臣在内阁中的地位也随之看涨，加上歼-五与59式坦克允许外销，现在的威尔森在全球外交界都是炙手可热的人物，这样的一个小国海外殖民地总督的抗议信？威尔森用一个标准的掷回旋标的手势将抗议信扔进纸桶。

“抗议有用的话，还要军队干什么？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第91章被拖出闺楼

演习的第一日，已有两艘荷属东印度的商船被潜艇击沉，荷兰王国外交部正式向汉帝国发出外交照会，对于本国商船被大汉皇家海军击沉，提出强烈抗议，并要求汉帝国立刻勒令皇家海军停止野蛮行径，赔付被击沉商船的所有损失，并作出道歉和保证不再发生此类事件。

这个言词犀利的外交照会没有得到汉帝国的任何回应，陛下在主基地中说了一句：“一个国家今后的结果如何，不是看言辞，要看实际行动。”（向王副总长致敬！）

第二天，一艘挂英国国旗的商船再次出现在演习区域内，得到的欢迎仪式依然是一枚鱼雷撞击商船后的巨响。这一次，大汉外交大臣率先发声：大汉帝国在演习区域设定的禁飞区、禁航区是符合国际惯例的，是适用于所有国家的。帝国尊严不容任何包藏祸心的国家和势力挑唆。

德国最先回应，表示禁飞区划定，符合惯例，符合相关国际法规，德意志第三帝国对大汉帝**方捍卫国家尊严的行动表示支持，并严令所有德国籍船只和飞机远离禁航区、禁飞区。

英国报纸再一次集体噤声，只有英国外交部一位不知名官员发表声明：那艘悬挂英国国旗的商船经查实，并非英国籍商船。英国外交部对此事件表示关注，但不会就商船被击沉一事照会大汉外交部。

长安城朱雀区外交部大楼内的威尔森穿着铮亮皮鞋的双脚搭在了宽大的办公桌上，仔细的修剪着手中的古巴雪茄，一边懒洋洋的吩咐自己那位身材火爆的白人女秘书：“简宁，给《南华报》邹主编发稿：大汉帝国尊重所有友好国家，英国是第一个与大汉建交的兄弟之邦，大汉古语，为兄弟可两肋插刀，我们将坚决打击非法假冒英国商船的恶劣行为。

按下打火机，将雪茄均匀烤热后点燃，美美的吸上一口，透过薄薄的烟雾，惬意的外交大臣瞄着秘书的背影，“啧啧”两声，“这娘们的的屁股越来越大了哈！真怕她那小腰扭折了！”

突然想起了陛下教他的那句：为兄弟可两肋插刀！威尔森冷笑一声，自言自语到：“陛下这是要插兄弟两刀呀！”

帝汶海“飓风”演习总指挥皇家海军北部舰队司令龙洲（由书友友情出演）已经正式向荷属东印度总督兰伯特斯提出要求：因参加演习的013号火炮鱼雷艇在大风中失联，根据海流方向，断定013号失踪方向为爪哇岛，特请求总督阁下允许皇家海军北部舰队进入荷属东印度海域搜寻。

“这是对文明世界的挑唆，这是蓄谋已久的阴谋！”兰伯特斯总督将手中的电报纸狠狠的摔在地上，“告诉那群黄皮猪，荷兰王国的神圣属地绝不容许他们进入！”

荷兰佬拒绝北部舰队进入印尼海域搜寻失联鱼雷艇的消息很快传回了未央宫，身在主基地的钱志豪接到这个电话准备汇报时，陛下正对着秦主任发脾气：这次，你从也得从，不从也得从！

钱队长听了后立刻转身离开了基地大厅，操起电话，打给了“飓风”演习总指挥龙洲司令员：“陛下有令，拿下！”

参加演习的各舰随即都响起了刺耳的警报声，广播中传来的是舰长的声音：所有人员各就各位，各炮实弹装填，请注意！这不是演习！重复一次，这不是演习！

早已等候在拉斐尔港的子布号（张昭张子布）两栖登陆舰与十艘大型运输船在潜艇的保护下横跨帝汶海与参与演习的北部舰队汇合，沿着萨武岛、松巴岛和巴厘岛一路北上，搜寻失联的013号鱼雷艇，并于芝加拉港外与荷兰远东舰队相遇。多番联系后，双方军舰各不相让，荷兰远东舰队要求北部舰队立刻退回帝汶海，而龙洲则表示大汉皇家舰队不可后退为何物。不抛弃、不放弃每一个战友是皇家舰队的优良传统，必须要找到013号，为此将不惜任何代价。

拟完这份电报，龙司令立即命令各舰调整射击诸员，准备开战！二十分钟后，电报员拿着荷兰远东舰队的又一份电报过来汇报时，龙洲已经将嘴贴在了对讲器上，“开炮！”

这是一场传统意义上的海战，双方以舰炮对射，辅以鱼雷等攻击手段。兴霸号重型巡洋舰与北部舰队的其他猛将级驱逐舰和校尉级护卫舰，现代化程度更高，火控设备先进，但他们的设计定位是防空和防潜，主炮口径最大的只是兴霸号上的四门203毫米速射炮，其他的驱护舰最大也只不过是155毫米火炮，威力并不算大，尤其是面对荷兰远东舰队旗舰，建造于一战之前的老战列舰苏腊巴亚号，得到北部舰队的重点关照后连中数弹，但依然未能阻止其304毫米主炮的怒吼。虽然苏腊巴亚号恐怖的主炮因为射速慢精度差，未能直接命中汉方军舰，但光是近失弹就已让排水量一万多吨的兴霸号狼狈不堪了。三名前甲板上水兵被炮弹掀起的巨浪带入海中，成为了皇家海军战史上首次出现的伤亡记录。

最终解决战斗的还是潜艇部队，海面上激烈的战斗掩护了这群“海狼”们的行动，狂风级潜艇群在距离苏腊巴亚号500米外发射了十数枚鱼雷，其中七枚命中了这艘老迈的战列舰，在轰天震地的爆炸声中，将近两万吨的老苏腊巴亚号被送上天空，又笨重的砸在海面上断成数截，在三分钟内就全部沉入海底，只留下海面上泛起的白沫和油污。

兴霸号上，刚才在剧烈的摇晃中被摔出指挥台的龙洲，揉了下额头上的大包，长出一口气，一把抓住了对讲器，“各炮自由射击，打沉他们。”衰败中的荷兰王国远东舰队只有这一艘主力舰，其余皆数千吨的老式驱逐舰和小吨位的炮艇，面对他们，兴霸号就有足够的底气了，话说与那皮粗肉厚的战列舰对轰，真不是啥好活计，幸好……，龙司令松开了心中一直紧绷着的那根弦，用手背抹了把脸上的汗，却不小心碰到额头的大包，又呲牙咧嘴起来。

不暴露先进的二代航空母舰，利用巡洋舰和较小的驱、护舰吸引火力，由潜艇实施群狼战术解决对方的战列舰，继而消灭荷兰远东舰队。这就是海军司令部和总参联合制订的“1937海上联合”行动的第一步计划，相比于陛下拙劣的起名水准，这次的行动代号还是颇受各级官兵的喜欢，至少比那“砍树扒虾”之类的强多了。

远东舰队其他几艘老驱逐舰皆为不足二十节的航速和数分钟一发的旧式火炮，在皇家海军新式速射炮的打击下，几无还手之力，就算缺乏大口径火炮一击毙命的打击力，一个小时后，海面上的荷兰远东舰队所属船只还是被清扫一空，美丽富饶的大巽他群岛就如同家境破败的大家闺秀，被野蛮地拖出闺楼，无耐的向皇家海军敞开了她最私密的怀抱。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第92章独孤求败

芝拉扎是个小港口，也是环爪哇岛铁路上的一个中途小站。统治印尼三百多年的荷兰殖民者从未考虑敌人的进攻是由群岛外部发起，他们将防御堡垒大多修在了爪哇海四周，泗水、三宝垄、班贾尔保辛以及总督府所在地雅加达等。

总参与海军司令部的参谋们将登陆点选在芝拉扎正是考虑到了这一点，尤其是芝拉扎是个铁路中转站，便于重型装备的转运。

也许与战列舰对轰时，兴霸号稍显孱弱，但停在港外轰击码头时，203毫米口径的舰炮显示出了恐怖的破坏力。还有十余艘驱、护舰与炮艇抵近炮击，芝拉扎港不多的防守力量在密集的炮口中被破坏殆尽，子布号两栖登陆舰坞舱内的海象坦克未发一炮，就轻松登陆，抢占了码头阵地，而其他运兵船就如在本土港口般从容靠岸，大多数犹太陆战旅的士兵们衣未沾水的登上了码头。

旅长罗伯特对此有些失望，曾在德国国防军中任职的罗伯特上校沿续了德军严谨善战的作风，他认为陆战队犹太旅的第一次登陆战斗，对于士兵们的进步将会比训练高出十倍，但没想到，这是一次渡海欣赏风景之旅。

不过，罗伯特旅长也知道，不是每一次战斗都会这样轻松，司令部的情报中明确指出：在整个荷属东印度，共有七万人的陆军，战斗终会打响。

刚刚形成战斗力不久的子布号两栖登陆舰舰长梅名扬也有点小郁闷，本想好好操练的登陆行动居然成了一场闹剧，码头上不多的小鱼小虾被北部舰队的驱、护舰们大口吃光，登陆舰成了运输舰。

最新的战报传回未央宫时，陛下已经乘直升机回到了金华殿，拍拍肩膀拧拧秀鼻就当是安慰还在撅嘴的小妖精了，钟义立刻召集了海军、总参等部的相关负责人，陛下再次强硬的要求修改作战计划。之前对这个时代西方军队不甚了解的钟义同意了在他看来十分保守的作战计划，现在看来，全歼荷兰远东舰队后，仍然按部就班的首先占领爪哇岛，然后再分兵的保守计划简直是在浪费时间，“和一群只会在码头上干等炮轰，没有任何战术弹性和战略后备的猴子们打仗还需要什么稳固阵地、侍机进攻？”

陛下用力的敲了敲会议桌，“在战术上重视敌人，在战略上藐视敌人！我们在制订战略战术时，要充分考虑到敌我双方的实力对比，如果是打小鬼子，我不反对你们将进攻置于稳固防守的基础之上。但现在，我们的对手只是一群猴子，一群拿着单发步枪乱放的脏猴子。这就要求我们思想再解放一点，步子迈得再大一些！”右臂伸出，用力一挥，陛下重重的强调了一句：“再大一些！”

“1937海上联合”行动计划再次修改。数日后，海岸警备队在司令员兼第一军军长汉斯的亲自指挥下，在帝汶岛的古邦、西里伯斯岛的肯达里和乌戎潘当以及松巴岛的巴英、巴厘岛的登巴萨五地同时发起登陆战役，犹太陆战旅也兵分两路，进攻爪哇岛南岸重要城市万隆和日惹。而第77装甲军则在北部舰队的护送下，横穿弗洛勒斯海与巴厘海，在爪哇海北岸的婆罗洲重镇班贾尔巴辛强势登陆，将猛虎坦克开上婆罗洲。失去了海军舰队的庇护，印尼的海域中到处飘扬着大汉帝国金龙旗和皇家海军金龙出海旗。

芝拉扎海战结束的一个星期内，荷属东印度的东帝汶、松巴岛、龙目岛、巴厘岛相继落入汉军之手，爪哇岛除总督府所在雅加达外的大部分城市都被陆战队犹太旅控制。而婆罗洲方面，以东北军为基础组建的77装甲军，在班贾尔巴辛击溃了荷军主力后，势如破足。所遇到的困难就是大部份来自于中华北方的战士们对炎热潮湿的雨林气候很不适应，而加里曼丹岛上密布的河流与广阔的湿地和雨林地型，也严重影响了装甲装队的行军。于学忠军长向帝**总司令部反应了这种情况，叶知秋总参谋长为此做了检查。的确，在计划中对于婆罗洲的气候和地型考虑不足，由装甲军进攻这种地方，实在是有些使不上力。曾错过第77装甲军军长而改任海岸警备队副司令的何柱国将军算是因祸得福，率警备队第二军替换下77军，继续在婆罗洲推进，他们的目标是西部的坤甸和东部劳拉威西海沿岸，为此，第二军分兵三路，齐头并进，何柱国亲率的中路军计划要一直攻到文莱王国边界，距中华最南端曾母暗沙不足一百海里。此举获得了陛下的赞扬，“不就是打一群猴子吗？就得这样，兵贵神速。”

汉帝国在荷属东印度的大规模军事行动，震惊了世界。

“谁动了荷兰王冠上的明珠？”《意大利新闻报》用震惊的口吻报道此事。

“曾经的自治领，如今的刽子手”也许是感觉到了极大的威胁，英格兰《卫报》十分不客气。

“对自由和文明的摧残，对土地和人口的渴望”，如今美利坚盛行孤立主义，所谓旁观者清，《纽约时报》一语中的。

“寂寞但不孤单”的荷兰王国威廉明娜女王在阿姆斯特丹宣布与汉帝国进入战争状态，荷兰王国将不惜一切代价捍卫神圣的荷属东印度领地。

刚刚接任首相几个月的尼维尔?张伯伦宣布，将亲赴远东，调解争执、平息战端。此举得到了荷兰以及其他欧洲国家元首们的赞赏。

未央宫金华殿内的汉皇陛下正舒服的由秦主任按摩头部，闭着眼听海妮读报纸，当听到了欧洲各国纷纷表示如果能够调解成功，张伯伦首相应该获得本年度诺贝尔和平奖时，陛下猛的坐了起来，把正认真按摩，努力不被小妖精打败的秦主任吓得差点坐在地上。

“娘西屁……”看样子这句，陛下是替委员长骂的，“小鬼子把南京变成人间地狱的三个星期，这些和平爱好者都去哪了？”

见义勇为作好事帮骂人结束，陛下又想躺下继续享受，却发现秦映雪没动，抬眼一看，一对霜目已委屈的泪滴欲垂，连忙借机一把将冷美人抱住，……还没等甜言蜜语出口，钱志豪的声音已经传来：“报告，陛下，海军陆战队犹太旅经过六个小时的战斗，已经攻占雅加达总督府，活捉荷兰东印度总督兰伯特斯！”

陛下将已经趁乱即将到位的禄山之爪悻悻放下，得瑟了一句：“呜呼！群雄束手，长剑空利，不亦悲夫！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第93章推倒的感觉

攻占雅加达的战斗并没如战报上所说的那样轻松，荷兰人在此经营三百年之久，无论是防御工事还是当地民众的支持，都让犹太旅遇到了很大的困难。作为一支新成军不久的部队，犹太民族的坚韧和聪慧在这场战斗中得到了充分的体现。

雅加达驻有一万多人的荷属殖民地军，但武器落后，训练松懈。欺负下印尼土著和新客华人还对付，面对装备精良，训练有素的犹太旅，在城外阵地的攻防中一击即溃。麻烦出现在入城之后的巷战，殖民地军化整为零，依托熟悉的地型与犹太旅逐街逐区的争夺，因为雅加达地区有大量华人的存在，坦克和装甲车等重型武器被束缚了手脚，无法发挥其强大的摧毁力。

倒是以小组方式突然的殖民地军不时扔出的炸弹给陆战队造成不小的伤亡，甚至还有一些华人为殖民地军提供掩护。看到他们憎恶的眼神，罗伯特敏锐的查觉到了情况有些不对，司令提供的情报有误。不是说华人在这里很受欺负吗？不是说土著猴子们经常抢劫甚至是杀死华人吗？可现在的情况华人与殖民者们站在了一条阵线上，他们望向犹太旅士兵的目光中根本就是对侵略者的仇恨和怨毒。

打又打不得，杀又杀不得。真玩出一把屠杀华人的大戏，陛下会不会一激动把七天使城都推启示湾里去？可是战斗打到这份上，如果不动用坦克攻坚，这一道墙一间房的打过去，犹太旅这三千多人都扔在雅加达怕也打不到滨海区的总督府。

旅长罗伯特果断下达了停止进攻的命令，放弃围歼躲在居民区内的殖民地军士兵，放弃目前已经占领的阵地，全旅集合，集中所有海象两栖坦克为前锋，装甲车守护两翼，遇到敌人也并不恋战，沿着大街直扑总督府。这一冒险战术取得了奇效，缺乏反坦克武器的殖民地军士兵们，仅凭手中的步枪和手榴弹，很难威胁到快速行进中的装甲部队，云豹两栖装甲车上的轻重机枪跟子弹不要钱似的，雨泼般射向道路两旁所有疑似藏人的地方，纵使殖民地军装备了少量的火箭筒，也根本没有机会靠近，在士兵们犹豫着是否要冒着弹雨突进到射击距离内时，以时速四十公里前进的海象与云豹早已扬尘而去。

荷属东印度总督府内的殖民地贵族们，早已经抛去平日绅士般的伪装，如同一群斗鸡般涨红着脸互相指责，总督兰伯特斯承担了大部分的口水，贵族大多认为是兰伯斯特的妄自尊大，激怒了汉皇，才为东印度惹来祸事，应该由愚蠢的总督去承担汉皇的怒火。

有资格站在这里吐槽的，除了来自于荷兰国内的贵族，还有一部分华人，他们即是所谓的侨生，受到过良好的教育，有较高社会地位，而且效仿西方的生活方式，认为自己更优等的那部分华人。而且信奉天主教的他们并不认为自己是华人，而是荷兰人。

当然，在这一刻，这些香蕉人无比重视起自己的黄色皮肤，因为所有人都明白，虽然进攻雅加达是一支白人部队，但他们的最高元首却是黄色皮肤的汉皇，大汉帝国对华人的友好是出了名的。

所以总督府的侨生们多是一言不发，冷眼观望那些平日高高在上的贵族们的丑态，他们觉得既使汉军攻占了东印度，与汉皇有着同族祖先的他们，依然可以继续过自己的贵族生活。

隆隆的坦克声压住了不顾形象的争吵，当总督府的地板也随之微微颤动时，一直低着头的兰伯斯特伯爵猛的站了起来，带上了自己礼帽，环视那些惊慌失措的同胞们的目光中有些冰冷，“诸位先生，当我们的祖先自16世纪就登上这片土地以来，东印度带给荷兰王国的就是巨大的财富和无尽的荣耀。如今，这份荣耀将在我的手中结束。作为女王御笔任命的东印度总督，我将以牺牲回报女王陛下……”

“砰”的一声，兰伯斯特伯爵应声而倒，不过，他是被踢倒的，黄皮白瓤的侨生们抢下了总督手中的手枪，“你不能死，你一死了之，这里的其他人怎么办？”

这话提醒了其他荷兰贵族们，斗鸡们又被打了血般冲了上来，有人还找了条绳子将总督捆上……

击溃总督府守卫的战斗持续了不到十分钟，当坦克离开居民区，松开束缚的杀人猛虎又露出了它的狰狞面目——105毫米坦克榴弹炮炮管缓缓放平，火光喷出的同时，总督府大门前的两堆机枪阵地也随之飞起，无论荷兰军官们如何的训斥怒骂，也阻挡不了黑矮的印尼士兵们四处奔逃。战斗进行到这里抵抗已变得没有意义，珍惜传统的犹太士兵们并没有赶尽杀绝，在缴械了依然试图抵抗的荷兰军官后，一辆海象在“吱呀呀”声推倒了那两扇大铁门，让存在了三百多年的东印度荷兰总督府暴露在了坦克火炮的炮口之下。

后世的以色列国防部长罗伯特将军在晚年的回忆录中，是这样描写攻占东印度总督府的那一刻：古老的东印度总督府就如同印度教圣女般神秘又让人向往，在我的指挥下，我的3301号指挥坦克慢慢推倒总督府铁门的过程，就像是亲手剥开那圣洁的面纱，让人兴奋不己，从那以后，我迷上占领的感觉！而在服役于大汉皇家海军陆战队的十年间，这种感觉充斥着我的每一根神经，像毒品般让人上瘾。也正是这种感觉，在我离开大汉加入以色列自由军后，支撑着我和我的同胞们以大无畏的精神，挫败了敌人一次又一次的侵犯，让大卫之星永远闪耀！自由的以色列万岁！皇家海军陆战队万岁！

不过，正享受推倒后劲爽感觉的罗伯特没有想到，他的装甲部队斩首战术，为雅加达这座本就是华人亲手修建的古老城市留下了无尽祸根，那些没有被围歼的殖民地军士兵，得知总督府被攻破、荷兰总督投降之后，失去了希望也失去了约束的他们，在市区内疯狂劫掠、烧杀，数以千计的华人在暴乱中丧生。而这次暴乱也成功的激怒了汉皇，龙颜大怒的结果是为不幸的华人们陪葬的……有很多很多很多的爪哇土著。

没有人统计土著在大屠杀中的死亡数量，只是巽他海峡的海水在数月后依然红的渗人；只是雅加达濒临的爪哇海成为了全世界鲨鱼数量最多的海域；只是人口逾两千万的爪哇岛在1940年的一次人口普查中，只余六百多万——太多的印尼土著因为恐惧搬离了爪哇岛，留下来的多是汉人和白人，直到三十多年后，汉皇六十大寿时，爪哇岛改名为知秋岛，以纪念因病英年早逝的帝**第一任总参谋长——叶知秋。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第94章远东欢迎你

后世的陛下也承认帝国初建的那几年，叶知秋是整个帝国最忙碌的人。但此刻的叶总参谋长正是雄姿英发、春风得意之际。

“1937海上联合”行动捷报频传，各路大军进展顺利。汉斯的警备队第一军已经控制了本土与婆罗洲之间的所有岛屿，目前第一军已经转战苏拉威西岛，波尼湾两侧的重要城市也大多落于汉军之手；何柱国的警备队第二军在婆罗洲上强势推进，势不可挡，最近的一次大型战斗是巴厘巴板会战，在这里第二军的右路部队遭遇了荷兰殖民军的顽强抵抗。何柱国亲率警卫团支援右路军，激战三天，也未获得较大进展。但是在求援海军后，守军阵地靠近海岸线的弱点被无限放大，北部舰队的那群“败家子们”（引自陛下语）在巴厘巴板的海岸阵地上倾泻了数百吨钢铁，将那片阵地的海拔平均削低了五米。之后警备队第二军的士兵们是在干呕中迅速冲过了那片阵地，攻下了这座重要的石油城。犹太旅也占领了爪哇岛全境，虽然之后雅加达暴发了土著人暴乱，死了……不少人，但在军队的强力镇压之下，雅加达已经恢复了平静，暴乱后增援过来的陆战队第二旅与犹太旅分驻南北，控制住了局势。但这事带来的麻烦还没结束，已经抵达狮城新加坡的英国首相张伯伦在得知雅加达大屠杀的消息后，已经推迟了访问长安的行程。

不过陛下倒是满不在乎，“一个雅加达惨案，咱那老朋友就受不鸟了？那以后……那之前东北大屠杀时他咋屁……他咋啥也没说？难不成咱比小鬼子好欺负？”

这就有点不讲理了，中华又跟英国没啥关系，中日战争打成啥样，让人家张伯伦操啥心？不过叶知秋也知道，陛下不讲理的时候就别跟他理论，这个时候也只有冷美人能让陛下消停下来。你看，秦主任只要睁大霜目、微微皱眉，陛下就不胡说了。

低下头“嘿嘿”暗笑两声，纵使这样的戏码已在金华殿中上演过无数次，可每次看到，叶知秋仍觉好笑。

但甭管陛下怎么吐槽，这国际上的舆论怎么也不能不管不顾，大汉再强，也不可能与所有西方国家为敌不是？后世冷战后的美老大世界警察又如何，还不得是拉上几个小弟，忽悠出几个盟国来才敢打东打西的？

军方的会议特别邀请了外交大臣威尔森和殖民地大臣赫巴尔，结束了第一阶段的移民工作后，赫巴尔由移民大臣转任殖民大臣，虽说只有一字之差，这中间的权利之分可就是天壤之别了。移民大臣只是负责移民工作，大汉初建那一年，赫巴尔就一直混迹在中华，跟一个驻华大使也差不多少。但“1937海上联合”行动开始以后，内阁中新设的殖民大臣可就不一样了，纵观西方主要的殖民强国，其内阁中的殖民大臣无不是由亲王或公爵级人物担当。就比如英国，历任殖民大臣的权势甚至直追副首相与财政大臣。

与那些由首相把持权力的君主立宪制国家不同，大汉也名为君宪制，但钟义这个皇帝拥有最终决策权，首相只不过是行政首脑。在本届内阁一些成员不开眼的行为招致陛下厌恶之后，桑德拉的首相之拉已经摇摇欲坠，卢克的财政大臣也基本被架空，没有侍从室秦主任的签字，帝国的重要财务问题根本无法运转。

这倒也不是钟义过河拆桥，称帝后亏待这些最早的从龙之臣，真的是因为这些人脑海中的思想一直停留在英联邦时期，还以首相、内阁就可以把持国家政权，英王或女王只不过是个摆设。他们哪里知道，中华数千年来，一直奉行着溥天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣的理念，钟义从建国那一刻起，就没打算当个吉祥物。

没有重选内阁，是因为陛下顾忌帝国官员的培养体系还不够完善，移民中的各种人才对帝国的归属感还不够强烈。但改革政体的想法，已经在陛下的脑海中萌生已久，不是为了更专权，而是要放权。个人的力量终归有限，穿越者的各种优势也无法抵消能力的局限。人才，足够忠诚又有能力的人才，不仅仅是军人，各行各业的人才，帝国的各个部门、经济战线上都大量需要这样的人才。

“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”，龚自珍曾于**衰弱的清朝时发出这样的感慨，如今在日益强大的大汉帝国，汉皇钟义同样发出了这样的呼喊。“大汉中兴，匹夫有责”，《南华报》以之为题发表了评论员文章，并援引汉皇之语：你若真心中兴大汉，我必许你荣华富贵。向全世界发出帝国将大力培养人才、引进人才、尊重人才的宣言。

不过，这只是帝国的长期规划，远水解不了近渴，印尼群岛的军事行动仍在继续，海岸警备队与海军陆战军正在加紧清剿残余荷兰殖民者和土著地方武装。为避免误会，也避免过度刺激其他国家，苏门答腊岛被划为了军事缓冲区，汉军与其他国家军队都不允许登陆苏门答腊，其实这就是变相的承认了英军对马六甲海峡的绝对控制权。但英国并没有因此而满足，荷兰王国也在不停的叫嚣组织远征军讨伐野蛮的大汉帝国，对此，汉皇的态度是：英国人可以继续谈判，不过分的要求也可以暂时满足，就当是给老朋友接任首相的贺礼；而荷兰人的远征？威尔森，告诉威廉明娜女王，我家大门常打开，流动中的魅力充满着朝气，远东欢迎你，有梦想谁都了不起，有勇气就会有奇迹！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第95章真啥都没看到

钟义最近有点忙，没有时间理会荷兰人色厉内荏的叫嚣了，交待清可以将婆罗洲北部的沙巴和沙捞越地区交给英国直管，换取他们在远东的闭嘴和苏门答腊岛的让步，扯皮忽悠的具体谈判就由威尔森和赫巴尔去负责了。然后未央宫直升机特勤小分队的四架山鹰武装直升机和那架拉轰的yz-6大袋鼠就再一次起飞，随行的除了皇家卫队外，依然只有秦映雪，金发小妖精又被排除在随驾人员之外，她“亲爱的陛下”这次给出的理由是正义呼唤我，美女需要我，牛仔很忙的。

虽然陛下与二女相处日久，感情渐深，但这次是真的不能带小妖精了，随着帝国雅加达南洋总督府的建立，赫巴尔以殖民大臣的身份入主印尼，钟义终于再次听到沉寂已久的天堂鸟的声音：“帝国领地人口数已达六千七百万，恭喜长官晋升中将军衔。指挥官可征召红警部队扩编至军团级单位，激活新防御建筑单位间谍卫星。”

说来惭愧，自从搬进长安城后，陛下还真是好久没有想念女主播的声音了，偌大未央宫，想听啥声听不到？而且陛下早已**丝变男神，身边美女成群，要不是秦主任看的紧，那些主动飞眼的，陛下早不知拿下多少个了，哪还想的起女主播那种中人之姿？

但关键时候还是女主播或者说基地才是最给力的，不说那个间谍卫星如何，想想红警部队可以扩充到军团规模，钟义就是一阵暗爽，“小鬼子，来吧！老子陪你玩玩爆飞机、爆航母。还有美帝，你不就是欺负小鬼子没资源吗？你不就是玩科技领先吗？老子都敢梭哈跟上，看谁玩不起？”

东印度战役没有动用近卫军，钟义就是考虑红警战士的征召毕竟是有数量限制的，当战争规模扩大时，装备再先进，也会被对方的军队人数所抵消，数万人的近卫军不可能包打天下，普通部队的建设绝不能忽视。

这一次晋级后的扩编，近卫军可以再次升格，组建近卫军团了，十多万人的战斗部队，加上后勤二十几万的军团才是天子亲军应有的规模。影响更大的是海、空军，这两个高科技兵种，一直是由红警士兵做主力，无论是海航还是陆基空军的飞行员，都是全部来自于红警部队。之前钟义已经注意到这方面的问题，战争拼的就是综合国力，就是后劲，皇家空军大学和皇家海军学院都正在筹建之中，位于扬州豫章市的帝国民航大学已经开始招生。当然这些还远远不够，机场地勤、普通水兵的培养都是一个系统化的工程，这需要时间、需要更多投入，是急不来的。而这次扩编可以为海、空军分别增加十六万人的编制，一定会让张峥与云九两位司令员大喜过望。

海军的三大舰队基本可以满员训练了，空军的规模更是可以数倍扩大，因为征召的空军人员一大半都是飞行员，有了这些飞行勇士，钟义一直在考虑的海外基地终于也可以开始具体谋划了。

还有军衔，虽说中将也还不够用，可是至少能让帝**的军官们体面一些了，否则连总参谋长和各军种司令都才是少将，实在有够丢人。西安政变时，叶知秋以少将军衔在一群****上将身边混来混去，回来直接抗议：再有机会出国，咱就穿便装去。

又是一连数十天呆在主基地造……召人，提起这事，钟义最近这几天正处于春情荡漾中，征召士兵是正事，当然不能大意，可是造人……陛下也造了，成不成功两说着，就算有再好的火控系统，谁也不敢保证一炮就命中不是？

关于这次陛下拿下秦主任或是陛下被秦主任拿下，这事钱志豪也是有一定发言权的，不过这厮此刻正在担心中，深怕自己看到了不该看的，被陛下发配到哪个旮旯犄角去。可细说起来这事也不能怪钱队长，刚到主基地那天，钱志豪接到空军司令云九电话，说有急事要跟陛下汇报。军情如火，空军司令的急事钱队长不敢耽搁，匆匆忙忙的跑进基地大厅，没想到……陛下与秦主任正奸……呃，是恋情火热，唇齿相交间，满脸通红的冷美人连军衣上边的两个扣子被解开了都不知道，当然什么都没看到，钱队长急赤白脸的对天发誓：真啥都没看到。这话大伙都信，尼玛这军装别说解开两个扣子，就算都解了，你又能看到啥？你以为是那女主播的深沟装呢？

至于最后到底是陛下拿下秦主任还是陛下被秦主任拿下，这事从钱队长的话中你也能听出点门道：我什么都没看到，只是在我出去后，门在关上的那一刹那，似乎看到了秦主任赏我的一个卫生眼。按理说女人在那时候应该是神志恍忽、半迷糊的状态吧？可秦主任好像……好吧，这话没说完，钱队长即遭到了无情的追杀，偌大未央宫，竟无钱某人藏身之地！

当然钱队长的担心也是多余的，那一夜后，陛下精神气爽的走出基地大厅时，还拍了拍钱队长的肩膀，“志豪不错，有前途……”，然后陛下看了看钱队长肩上的两毛二，“志豪的中校时间不短了吧？嗯，这次该让叶总长考虑考虑咱们皇家卫队的军衔问题了！”那一刻，钱志豪几乎内牛满面——陛下终于想起我来啦！

不过，在1937年底的各军种正式授衔仪式之后，钱队长依然扛着两毛二，陛下答应过的事，在未央宫那次追杀事件之后，就没下音了，估计是枕头风吹跑了钱队长的晋职希望。

仪式中看到连老熟人霍路都混上了两毛四，当上了近卫军团的摩托化步兵师的师长，钱队长相当淡定表示不屑，“为陛下尽忠、为帝国服务的工作岗位是没有高低贵贱之分滴！”但在授衔仪式结束之后，曾有卫兵见过钱队长蹲在未央宫正门端门的后边，一边打自己嘴巴一边骂：让你嘴贱、让你乱说……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第96章不要江山爱美人

但凡男女有了负距离接触，一开始时是最为如胶似膝的，贵为将相帝王，凡如车夫走卒，皆或如此。

此次晋级扩编部队，在主基地征召人员的这些天，对于钟义来说，绝对是一次美好的回忆，自从来到这个世界后，钟义的经历在其他人看来，是一段不可复制的传奇，但在陛下本人看来，那只是一段无奈的奔波历程。为了完成基地的任务，几乎是心无旁鹜，良辰美景虚设。很多时候，钟义喜欢自嘲一番：有人穿越为了美人；有人穿越为了皇朝霸业；只有哥穿的是寂寞，纵有千种风情，更与何人说？

这就像是再好的游戏，天天被任务追着，也没啥乐趣不是？结识三五兄弟，泡上一俩个妞才是快乐的游戏人生。

直到秦映雪的出现，生活才终于多了许多色彩，才不再苦逼。如今陛下苦恋多日，终于得手，这使得这次大规模征召人员的行动，也因为每日的造人运动而不在枯燥，甚至是有些令人沉湎忘返。

**苦短日高起，从此君王不早朝。在这本就分不清黑天白日的基地主建筑中，钟义从未如此迷恋这张酥软的大床，当然更让人迷恋的是大床上那具酥软的娇躯，一身欺霜赛雪如玉凝脂般的肌肤，似乎有着无穷的魔力，吸引着陛下的目光，纵然已是春风数度，秦映雪也早已在无力的娇喘中沉沉睡去，但钟义的双眼仍舍不得离开。就这样静静的看着睡美人图，属于自己的睡美人，也是一种幸福和满足吧！

好在陛下贪欢，秦主任却绝对是事业型女人，在床上婉转娇啼，但醒来后就立即催促陛下去办正事。插科打诨、半推半就的让陛下逞了些手足便宜，见钟义仍不满足，冷美人只好起身穿好军装，板着脸宣布：没做完今天的工作，不许再碰她。

陛下不吃这套，仰面就倒，不让碰那就睡觉。秦映雪无奈只好又亲又抱的，终将陛下哄去了二楼控制室，去查看昨夜征召人员的属性，看着陛下如小孩子般心不甘、情不愿的样子，被折腾的疲懒至极的秦主任也忍俊不禁，捂着嘴“哧哧”笑出声来。陛下一夜间春风数度玉门关，冷美人彻底被融化了。

钟义倒也不是不识轻重，整编近卫军团当然是头等大事。但冷美人的美妙实在是让人食髓知味，边点开全息屏，边回味着昨夜巫山**、初见神女时，秦主任的娇羞与蛮嗔，仍甘之如饴。陛下“嘿嘿”两声，常听人说外表越是冷淡的女人，上了床就越火热，“世人诚不欺我呀！”

犹为难得的秦妹妹虽集三千宠爱于一身，但却没有恃宠生娇，承泽雨露之后仍然牢记自己侍从室主任的职责，如此女神范与贤妻范集于一身，怎不惹人怜爱？

陛下脸上又浮出了一丝邪笑，手上也没闲着，将全息屏镜头移到新兵军营，挨个查看起来。身为帝王，贪欢好色皆不为过，但若因此耽误军国大计，自毁江山，那就是无道昏君了。收回心神，查看一夜间征召的红警士兵，并无太出奇的人物，如今帝国家大业大，陛下也早过了看见一名校官就大呼小叫的时代，这种级别的交由叶知秋安排就可以了。

选择继续征召空军，并强化飞行器驾驶能力。然后在等待中点开防御建筑界面，任务奖励还有个间谍卫星呢！

建筑名称：间谍卫星

建造资金：10000000

电力要求：200

建筑范围：100*100

建造时间：30天

说明：又称侦察卫星，利用所载光电遥感器、雷达或无线电接收机等侦察设备，从轨道上对目标实施侦察、监视或跟踪，以获取有价值的军事情报。间谍卫星发射站，每月可发射一枚间谍同步轨道卫星。发射间谍卫星需要基地导弹技术支持。

很好很强大，但图标却是灰色的。钟义撇了撇嘴，一副早知如此的表情，不用想，间谍卫星不能建造是因为现在的导弹技术不够成熟，无法将卫星送上太空轨道。作战实验室那有数个专攻“导向性飞弹”项目的小组都未取得太大的成果，貌似“导弹之父”德国人冯?布劳恩在佩内明德火箭研究中心的“复仇使者”实验室也成立了，但a-1要到两年后才成功试射呢！

期待那几个火箭和导向性飞弹研究小组早点拿出成果吧！有主基地半径为一万公里的可探测范围，帝国对间谍卫星的渴求并不是那么强烈。

汉皇陛下的1937年下半年就在这样忙碌而又幸福的日子中悄然流逝，南洋殖民地印尼群岛的殖民统治在逐渐加强，大量的石油、煤炭和其他贵重金属被运回帝国北部的精炼场转化为基地的可使用资金。本土各州的基础建设也初见规模，南华大地上，数十个新兴的城市蓬勃发展，逐渐取代英国殖民时代所建立的几个沿海城市，成为帝国经济新的支撑点。

10月12日，大汉帝国国庆日，长安城到处都散发着欢床的节日气氛。民用的首都机场却是戒备森严，已被清空的飞燕大街两侧，喷涂着金龙标识的雪豹装甲护卫车随处可见，这意味着这些护卫车属于皇家卫队。机场内，穿着红色礼服，头带金龙标识头盔的皇家卫队队员更是三步一岗，五步一哨，钱队长手持短波对讲机亲自指挥。停机坪外的草地上，汉皇与帝国首相桑德拉率领一众内阁大臣都在，这么正式隆重的场面是为了迎接一位身份极为特殊的贵宾。

以他现在的英国大公爵身份，陛下是不用亲自来到机场迎接的，桑德拉来接接就足够规格了，但以其之前的身份出访大汉，钟义却是必须要亲迎的。

没错，这位身份特殊的贵宾就是温莎公爵，那位著名的爱美人不要江山，即使退位也要迎娶美国寡妇的温莎公爵，退位前称英王爱德华八世。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第97章我是被逼的

以温莎公爵的身份，汉皇是否需要亲迎介于两可之间。如果说那些白人官员大多对英国有着一种特殊感情，对英王有一份发自内心的尊敬的话，钟义并不认为英国如何，一个拼命强撑却仍掩饰不住逐渐衰落的老牌强国而己，明知道二战后英老大变成跟在美国屁股后混的小老弟，见识过后世英国首相访问北京时堪称丑态的表演，陛下很难对英国表现出太多的尊敬。

唯一例外的就是这位温莎公爵，早就听钟义讲过他们的故事，在得温莎大公夫妇即将访汉的消息时，秦主任和小妖精顿时化作脑残粉！

“没有我所爱的那个女人的帮助和支持，我感到不可能承担我肩负的责任。唔，这话说的太感人了！宁可放弃国王地位，也要迎娶他心爱的姑娘，这位大公是多么的纯爱至上呀！”自主基地回来后，秦映雪就冰雪融化，春意盎然了。

“屁的姑娘，华里丝?辛普森是个离过两次婚的寡妇！辛普森就是她第二任丈夫的姓。”敢于泼秦主任冷水的只有陛下。

“那就更证明温莎大公是至纯至爱的！”在这方面，海妮是绝对的与秦映雪统一战线，但也仅限于此。小妖精知道被冷美人占先了后，一直在缠着钟义，更视秦映雪为一生之敌。虽然在表面上，她们亲如姐妹。“等他们来了，我要找大公给我签个名……呃，就签我的手背上……”追星不是二十一世纪年轻人的专利。

……钟义有些无语，一个退位的过气英王而己，咱这个正牌皇帝坐这呢，你找他签什么字？虽然陛下也承认，温莎大公的确有那么一些让女孩子崇拜的资格。

国家与国家之间是绝对的利益至上，与风花雪月无关。温莎大公夫妇访汉，代表了英国的态度。在“1937海上联合行动”刚刚开始时，刚刚接任首相的张伯伦曾要求访汉，调解荷、汉争端。但雅加达惨案的血腥挡住了张伯伦的行程，身为一个自诩文明社会守护者国度的首相，在面对如此野蛮的大屠杀时，张伯伦无法不做出反应，中断行程是必然的，又是无奈的！

无奈是因为基于英国在远东的利益，为荷兰出头而与大汉帝国翻脸是不可取的，也不符合张伯伦的执政方针。在欧洲，面对更加咄咄逼人的德国小胡子，张伯伦执行的就是绥靖政策。给德国解套，希望可以祸水东引，压制红色苏联是一方面，另一方面也何尝不是表明刚刚经历经济衰退的英国，已经无力强势压制欧洲大陆。那么在远东，还指望着印度和马六甲殖民地反哺英伦三岛的英国更不想在这时彻底得罪大汉帝国。

“直到现在，我们的军工部门还没研究明白大汉的喷气式战斗机，仿制这种先进战机更是无从说起。与大汉再次开战？而且是在远东开战，英国疯了吗？”张伯伦在国会演讲中如是说到。

所以就有了这次温莎公爵夫妇的南华之行，张伯伦拉不下脸来，大公夫妇就是最合适的人选了，反正连德意志第三帝国这夫妇俩都去过了，也不差大汉帝国了，就当是国家出钱让他们去南半球继续蜜月旅行呗。

皇家仪仗队是隶属于皇家卫队的一支特殊部队，并非战斗人员的他们执行的就是国家级的礼仪任务。分别穿着陆、海、空三军礼服的皇家仪仗队在汉皇作词作曲的《和平解放珀斯》军乐声中，以最高规格的一百五十一人组成的队伍迎接温莎公爵夫妇。

驻扎在未央宫南阙的仪仗队训练时的英姿曾深深吸引了海妮，闹了几次陛下选择了默许，不过喜欢漂亮的礼服却吃不得辛苦的小妖精，只在那练了三天就混了一身海军白色礼服跑回金华殿。

大公在南华停留的时间长达十一天，光是在未央宫与汉皇会晤的时间就有四天，在这四天中，四十三岁的大公与二十六岁的汉皇陛下相谈甚欢，大公要陛下称他为大卫，那是只有他的家人才可以称呼的名字，而他也直呼陛下为钟，两人就如同多年不见重相逢的朋友般，在未央宫中参观、品酒、聊天，带着各自的女人一同观看世界第一部动画片《白雪公主和七个小矮人》。

陛下对外宣称：大汉帝国自英国购买南华大陆时的英王即为爱德华八世，这份友谊不光是两国间的，也是汉皇与温莎公爵个人的，大公将永远是大汉皇室的朋友！

《南华报》也刊登了温莎大公的一篇文章，其中有一段是这样写的“那里曾是属于我的领地，现在的它更加繁荣更加美丽！我从不后悔让那里成为汉皇的领地，就如同我曾致我最亲爱的华丽丝：我的朋友，与你在一起，远胜于拥有王冠、权杖和王位！现在，我想把类似的话致汉皇陛下：我的朋友，将这片土交到你的手里，是我在位时最英明的决定，我们的友谊远胜于一切！”

似乎一切都十分美好，钟义在未央宫举行了最盛大的国宴送别自己的朋友，大公夫妇还要去访问悉尼、布里斯班等前澳时期的六座城市，白人们为见到他们曾经的最高元首而欢呼，其他肤色的人们为看到了传说中纯爱至上的男人而惊奇，而大公则是为短短两年多的时间内，南华大陆上日新月易的变化而惊讶。这种惊讶让1937年底进行的南洋殖民区四方谈判变得简单而没有意义——意识到大汉帝国巨大的经济潜力和吓人的军事实力，英国已经实际放弃了曾经的盟友荷兰王国，再一次绥靖而退。

金华殿内。

“陛下，是辛普森夫人漂亮还是我漂亮？”一听这嗲嗲的声音和和怪里怪味的汉语就知道是海妮，类似的问题在看过了《白雪公主和七个小矮人》后几乎天天要在金华殿内问几遍，陛下已经自动晋升为魔镜。

“当然是海妮漂亮！那长得跟男人似的老寡妇咋跟咱家的青春美少女比？”

“嘻嘻，那我跟映雪姐姐比呢？”

“当然是……嗯……都漂亮！”

“不行，一定要说谁更漂亮一点？”小妖精的双手搂着钟义的脖子，大长腿已经盘在了陛下的腰上。

“这个……好吧！海妮最漂亮，咱家小丫头全世界漂亮！”哄乐了小妖精，陛下暗暗祷告，“阿弥陀佛，我是被逼的……”

“陛下，南京……”皇家卫队长再次手举着电报冲了进来，看到眼前的情景，钱志豪紧皱双眉拍了下额头，“真没记性，好在是小丫头，好哄弄点！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第98章对日作战计划

“12月13日，日军攻占南京……”看到电报上的第一行字，钟义的脸色就变了，身旁的小妖精甚至被吓得没站稳，细细的鞋跟一扭差点摔倒。钟义及时伸手扶住了她，但海妮发现，陛下的胳膊也变得有些僵硬，而且，在扶起她后，连一句轻声安慰都没有。

“志豪，跟我进来！”陛下铁青着脸，径直走进了里面的书房，钱志豪沉默着跟了进去，只留下不明所以的金发小美女站在那愣愣的发呆。

轻轻的关上了门，还没转身站好，钱队长就听到了陛下压抑至极的叹息声，“唉——”

1937年11月，双方参战军队多达百万的淞沪会战中，失败的****全线大撤退，中华方面就此开始准备在上海以西仅300余公里的首都南京保卫战，由于下达撤退命令过于仓促，后方国防工事交接发生失误，随着日军轰炸机的大范围轰炸，撤退演变为大溃败，虽然锡澄线上的江阴保卫战对阻击日军海军逆江而上进犯内地有重要意义，但南部无锡的快速陷落，使锡澄国防线基本没有发挥作用，使北路日军主力一路顺利到达南京。

南京卫戍司令长官唐生智将军指挥八万****残部开始了南京保卫战，面对二十万拥有制空权、地面火力也远远强于他们的日军激战十天。12月12日，唐生智突然下达撤退命令，在没有统一制订撤退计划的情况下；在大部队阵地还在****手里的情况下；在曾誓言与城同在，但巷战还没开始的情况下，一部分高级军官悄悄自己逃过长江，将部队扔在了对岸。奋勇杀敌，誓死保卫首都的军队就这样土崩瓦解了，第二天，日军第六师团率先冲过中华门，南京失陷。

而后……南京，这座“已经无抵抗的都市”沉没于血海之中。13日，约有十余万难民和被解除武装的中国士兵，被日军围逼到燕子矶江边的沙滩上，数十挺机枪疯狂扫射，顿时间，尸体蔽江，水为不流，至少有5万余人惨遭杀害。14日，日军在汉西门外又集体屠杀难民和非武装军警7000余人，江岸，尸体纵横，血流成河，汇向江流。15日夜，被日军俘虏的南京军民900余人，被押往上元门外鱼雷营江边，遭到集体屠杀，除9人侥幸逃生外，余者全部遇难。16日，日军在下关煤炭港、鼓楼四条巷一带屠杀我无辜同胞数万人。17日，日军在下关上元门屠杀我同胞3000余人、在三叉河杀害四五百人。18日，日军在下关草鞋峡将中国男女老幼同胞5。7万人集体残杀，“先用机枪扫射后、复用刺刀乱戮，最后浇以煤油，纵火焚烧，骸骨悉数投于江中”。在这前后，日军还在上新河一带残杀中国被俘军人及难民28730人。到处尸骸遍野，人血染地，南京成了一座血腥的人间地狱。

——这段文字并非杜撰，录自于南京大屠杀纪念馆。铭记历史，不忘苦难。我们与日本人，永远不可能是朋友。

……

沉默了许久的书房内，随着“咯吱”的开门声，钱志豪终于松了一口气，单独面对陛下，而且是铁青着脸的陛下，压力太大了！

进来的是秦映雪，有些被吓住的小妖精，偷偷听了半天也不见书房中有任何声响传来，又不敢自己进去的海妮只好去求援，就算是求援于“一生之敌”也顾不上了。这样的时候，没有人敢打扰陛下，除了秦映雪。

“陛下……”秦主任也不知道发生了什么，军情二处的情报都是由沐雨送至钱志豪处，然后即交到陛下手中，连侍从室也无权干预的。

“雪儿！”没容钱映雪多说什么，虽然称呼和平时一样的亲密，但语气冰冷的让以冷傲著称的钱主任也感觉很不舒服。“你先出去，让我和志豪静一会……对了，你通知下，所有在长安的军部首脑两个小时后在卫青阁开会。”

未央宫警备区规定，所有车辆最多可开至端门外的南阙，宫外一切车辆不许入端门，就连陛下出行时也要在端门换车。而端门距帝**总司令部的卫青阁足足有两公里远，倒是未央宫内的直升机机场就在司令部的旁边，所以军部大佬们来开会时，干脆都弃车乘直升机。此等恶习曾被皇家卫队长兼未央宫警备区司令钱志豪反映到陛下那，陛下也下令禁止，不过效果不是很好，因为那天陛下说完禁令之后，自己就乘大袋鼠先离开了……

并不是所有飞行器都可以进出未央宫的上空的，首先要与警备区空中管治处申请通航，然后还要依照空管处的领航员指示，按规定的航线飞行。不过这些规定对于那些军中大佬们是很难严格执行的，就算告状到陛下那，也只不过半真半假的训斥几句就了事。所以，钱志豪无奈只好将未央宫的左区也就是皇室区设为禁飞区，右边的帝**司令部区睁只眼闭只眼的放开限制，当然，仅限于军部大佬们的专机。

一般的军事会议通知都是提前数天下达的，像这样的临时通知并不多见，叶知秋总参谋长就因为在荆州军分区视察工作而未能参加会议。玉堂小机场上的十多架各式直升机，代表了大汉的直升机建造技术绝对是世界领先级的。最猛的是近卫军团军团长蒋云志，蒋黑脸是自己驾驶着代号wz-10猎鹰专用直升攻击机来开会的，这是帝国陆军所装备直升机中最先进的一款攻击机，专门用于树梢高度战场遮断，消灭包括敌地面固定和机动的有生力量，并兼具一定的空战能力。

目前也只有近卫军团的陆航部队装备了一批，所以蒋云志的座架为他赢得了好多羡慕的目光，不过还没等他好好得瑟一下，陛下的怒骂就劈头而来：“你不要命了？wz-10还处在试装备飞行阶段，你个军团长不想干了，想当试飞员去？再说，你开着这玩意是开会来了，还是要炸我的未央宫来了？”

会议室中的一群中将、少将们都被骂蒙了，蒋云志更是晕头转向，大伙的印象中陛下很少这样不留情面的训斥军中大佬级将领，尤其是蒋黑脸，私下都是以蒋大哥相称的，今天这是怎么了？

陛下身后的钱志豪，小心的轻轻摇动着手指，示意大伙赶紧消停滴，“老大今天不爽，都别找病！”

得，能在能人辈出的帝**队中混上将军的，哪有鲁莽得不会看风向之辈？无论是红警军团的早期将领和警卫队汉斯、科尔之流，还是建国后才征召的后起之秀和前东北军将领，也别管老少，大伙都互相对视几眼，然后以超乎寻常的速度坐回自己的位置。

陛下对此视若未见，径直拉开五爪金龙旗下的椅子却未坐下，立正站好，脸色依旧铁青，“请大家起立！”

“哗啦！”声音短促而整齐，只有一排军帽放在桌子上，如刻意划出来的一条线般。平时开会没这规矩呀，虽不明陛下何意，但大家都没有作声。

“华日战争中，日军于12月13日攻占中华首都南京，南京被屠城！”最后三个字，钟义是一个字一个字说出来的。

“啊？屠城？”这是白人将领对于屠城俩字的惊讶。

“太阳小鬼子个佬佬！”这是早期红警军团的将领，跟钟义学来的脏话。

“我x他小鬼子全家！”这是前东北军的将领们。

“陛下，宣战吧！中华不行，我们来……”这基本都是三十岁以下的愤青。

“当、当、当……”这是陛下在用手指敲响了桌子，“下面我建议，为南京城惨死的同胞们默哀三分钟！”

没有人有异议，哪怕是白人和土著将领们。

三分钟后，“散会！”钟义说了俩个字就往外走。

“啊？”十几二十位将军面面相觑，陛下这是要搞什么？默哀完事就散会？

“噢……对了！”已经走到门口的钟义又回过身来，“有想法的，可以写一份对日作战计划交到侍从室！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第99章老大是孤独的

1938年的新年，整个南华大陆是在遍地的“抗日救国”呼声中度过的。当然“抗日救国”的这个口号仅限于华人移民中，更多的口号是“全世界人民团结起来，反对日本法西斯侵略！”

《南华报》、《大汉日报》、《南华商报》、《光明报》等大汉帝国的主流报纸相继连篇累牍的报道中华抗日战争进程，更少不了的是揭露日军在中华大地上所犯的累累罪行。

平顶山惨案、镇江屠城、南京大屠杀一桩桩血案、惨案被逐一披露，中华陪都重庆正在遭受的无差别大轰炸更是成为热门话题，照片、幸存者访谈、时事评论，大汉的新闻界已经成为全世界的反法西斯的最前线。很多有正义感的欧美记者因为本国的新闻管制，也纷纷把自己在中华的所见所闻投稿到南华报界，让南华新闻界这场声势浩大的反法西界舆论战显得更加的丰满和充实。甚至是邪恶的731部队用活人做试验的一细节也被《南华报》率先捅了出来，发出这篇文稿的记者用的是笔名犯必诛。

金华殿中，陛下的起名水准再一次被众人取笑，海妮甚至淘气的称陛下的新笔名叫赖皮猪。

陛下恼羞成怒，抓住她狠狠的抽了几下小妖精那珠圆玉润的小屁股，“没文化多可怕？我这笔名取意：犯我大汉者虽远必诛。多霸气的名字，到小丫头你这成了什么什么猪了？”

小妖精当然不是屈从霸道皇权的主，蹬着大长腿连呼带叫的，直到把秦主任喊来瞪了陛下几眼才罢休。

百无一用是书生，大汉对中华抗日的援助当然不会仅限于喊口号、写文章。《南华报》主编邹韬奋和帝国建设银行副行长沙千里率先牵头，组织了援华会，号召南华各届人士捐款捐物、支援中华抗战。据不完全统计，在1938年的上半年，援华会便筹集资金三千多万汉元，各种物资更是不计其数，而这些资金都被用于在大汉各州的军工厂定制武器弹药，连同民众所捐物资一同运至南洋殖民地，再经新加坡转运回广州。

号称“大汉船王”卢作孚的民生远洋船业公司负责运送这批物资和军火，曾在长江上打拼多年后才移民南华的卢老板表示：支援抗战、援助中华，是每个华人移民应尽的责任和义务，为此，民生公司将不计报酬，全力运送援华物资。民生的远洋海船，哪怕冒着被日本人击沉的危险，也一定会不停的往返于中华南海之上。

这样的心声绝非仅仅是卢作孚一人，这样的奉献也绝不仅仅是民生远洋一家公司。在1938年，南华民间各届的捐献有力的支持了中华抗战。尤其是在援华会与位于新加坡的中华工商联合总会取得联系之后，南洋的华侨们同样热诚的加入捐献活动，无论是在英属的马来亚和新加坡，还是实际已成为大汉殖民地的印尼地区，在中华民族到了生死存亡的紧要关头时，散居海外的华人们再次团结起来，各种救亡团体相继成立。

南侨会主席，橡胶大王陈嘉庚甚至亲赴长安，求见汉皇。钟义破例接见了这位后世著名的华侨领袖与“抵制日货运动”的第一人。

年逾半百的陈嘉庚在未央宫钩弋殿见到了汉皇，老先生坦陈：华汉一家，同祖同宗，今兄长遇难，弟岂能坐视？

这是一位散尽家财、兴学报国的值得人尊敬的老先生，在后世，他宁可卖掉公司的办公楼，也要维持厦门大学的经费，太祖称其为华侨旗帜、民族光辉。对于这样的一位爱国侨商，钟义自认无法怪罪他的不敬，甚至陛下突然想起了委员长喊出“攘外必先安内”，然后遭尽指责甚至是背叛时，不被理解的痛苦与心酸。

说起来，这场援华热潮真正的推手就是钟义，哪怕钟义已经贵为汉皇，但正如陈嘉庚所说，同祖同宗，没有人可以坐视中华大地上的这场悲惨劫难。西安政变时赠予国民政府的两百多辆59式坦克，何尝不是想改变中日双方的一些军力对比？没想到的是，曾在南华大陆上所向披靡的59式，居然在淞泸会战早期，就被委员长派到了上海随德械师一同进攻日本海军陆战队，在取得了一定战果之后，59式坦克旅强大的进攻火力被日军所注意，随即便在舰炮与飞机的轰炸中损失殆尽。没有制空权，日本又有数量众多的对地攻击飞机，再强大的坦克也只能是个悲剧。更何况，根本不明白是什么装甲战术的张治中，将坦克当成重炮，开到了海边与舰炮对轰……59式的结局曾把陛下心疼的大骂蒋光头就是个蠢材，是个败家仔。

短短数月，老蒋便已败退山城，徐州会战失败、武汉会战失败、广州失陷、海军全军覆没、空军几无战力，任凭日机滥炸重庆。更可气的是太原会战，“那也称得上是会战？几十个师的晋军被板垣征四朗半个师团追着打，丢人都丢小鬼子他姥姥那去了！”

“七七事变”抗战爆发以来，每战必败，能消灭千把个鬼子的战斗，都可以称大捷。而中华军队却往往是十万甚至是几十万被日军一俩个师团追着跑，除了瞪眼说瞎话、没有节操底限的御用文人们仍在胡说八道，全国上下都弥漫着失败的悲观情绪。

钟义知道，从道义上讲、从良心上讲，大汉都应该出手了。可是，钟义并不是前世般，只是一个普通的中华军人。现在，他是大汉帝国的皇帝，有着不小于中华的国土，有着数千万的子民。所以，从理智上讲，大汉不能在这个时刻对日宣战。

打小鬼子，是一定要打的。但是，在欧洲的战争还未爆发，英法持续关注远东时，现在开战，其结果就一定是远在大洋彼岸的美利坚坐收渔翁之利。在前世，即使是偷袭珍珠港将美国拉下了水，但战后还不是美利坚独霸世界？

“忍、等”这是现在的钟义最想说出来、又最不敢说出来的俩个字。

在陈嘉庚求见之前，何柱国、于学忠等一干前东北军将领就已经多次请战，蒋云志、全国林等红警军团高层也皆同意参战，连汉斯、塞耶这些白人和土著将领亦不反对与小鬼子玩一把，就如钱志豪戏言：现在的老大是孤独的！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第100章起码有32D

“反对法西斯侵略，请求对日宣战”的游行在豫州、幽州等多个以华人移民为主的城市中爆发，但游行的秩序并不混乱。

在现在的大汉，无论是哪种肤色的人们，都能安居乐业。大规模的城市建设和大量的筑路架桥工程让大汉最不愁找的就是工作。而且，因为基地所提供的军工支持，使得帝国的军费开销远远低于其他列强国家。钟义大幅度让利于民，不论是税收还是工资水平，如今的大汉都可堪称天堂之国。

帝国境内大多数工厂的大门口，都会悬挂着一个大大的蓝色袋鼠牌，标志着这些工厂响应汉皇的号召，为工人提供最低待遇保障和生活保险。皇室发起的蓝袋鼠行动曾被美国总统罗斯福评价为：大萧条后的蓝鹰标志是为了保障工人们的生存，而蓝袋鼠则是让工人们过上天堂般的生活。

“热爱帝国，努力工作！感恩汉皇，中兴大汉！”是首都长安的游行队伍中比较常见的另一条横符，新任帝国司法大臣沈钧儒也举着金龙旗站在缓慢走动的游行人群中，这让来安排飞燕大街警戒的内政部长塞耶有些哭笑不得。“贵为内阁大臣，你老爷子跟着掺合什么呀？”

在这一点上，跟随汉皇已久的土著人高官也很难理解汉人心中的那种民族情结。不要以为沈老爷子是在作秀，脾气火爆的新晋司法大臣阁下已经三次去未央宫建议出兵了，而且最后一次觐见仍未得到陛下明确答复后，曾于金华殿外怒吼：“纵老如廉颇，亦可热血杀寇！”老爷子要辞官回中华参战，陛下闻后也为之动容，亲自打电话安抚。

驻扎在望加锡，出身中华东北军的第77装甲军全体将士，在军长于学忠将军的率领下，捐出来半年的军饷以购买30辆外销型59式坦克，并委托民生远洋公司运回国内支援抗战。继而，在警备队副司令兼第二军军长何柱军的号召下，整个海岸警备队系统发起了捐军饷，援中华活动，连警备队司令汉斯中将都捐出了两千汉元，这是他一年的军饷。

看着手上的《南华报》，首版上几乎全篇都是关于全国各届支持对日宣战和援华行动的言论，陛下摇头苦笑。当初看到南京大屠杀的情报时奋而激起的支援中华抗战行动，现在看来有些得不偿失了。

刚刚离开金华殿的军情局局长沐雨少将汇报：因为南华日益高涨的反日游行，小鬼子的联合舰行已经举行了一次针对南华北部舰队的演习。重点演练的就是以航母舰载机攻击战列舰，目标直指北部舰队刚刚入列的两艘诸侯级战列舰：奉先号和伯珪号。同时排水量达六万五千吨的大和号和武藏号战列舰也已经下水开建。更重要的一个情报是日本从德国那里得到了喷气式飞机的技术支持后，最新研发的零式喷气式战斗机已经开始试飞。

“乱了，尼玛这全乱了！”陛下忍不住又爆出了已经许久都没有过的粗口。自己这只小蝴蝶的影响终于显示了出来，连零式都变成了喷气式了，还有什么不敢出现的？当初为了建国而盲目将喷式战机技术外泄的恶果，还是首先要由自己来面对了。钟义从未像今天这样感觉时间的紧迫，在自己还能了解未来趋势的这几年，在世界被自己改的面目全非之前，必须要开始与时间赛跑了。

陛下将手中吃净的南华特产牛油果的果核潇洒弹向窗外，拿起了电话，“通知王以哲、全国林来我这……不，去卫青阁开会。”

“好的，亲爱的陛下！”敢这么淘气的当然只有海妮，小妖精现在是侍从室二处也就是汉皇秘书处的少尉军官，今天正好轮到小妖精值班，接到陛下亲自打的电话，当然不会错过机会表示一下亲昵。

难得在这种紧张的时候有这样的轻松，钟义也呵呵一笑，“辛苦了，亲爱的小妖精！”

“咯、咯……讨厌，又叫人家妖精！”没有多纠缠，海妮挂了电话赶忙去向二处处长汇报。能留在陛下身边的女人当然没有寻常之辈，明事理懂轻重算是最基本的要求之一。

陛下在未央宫内的坐驾是一辆造型拉风配置更不用说的高端金色凯迪拉克，建厂于交州的通用汽车公司在设计这款皇室专用车时，以一句拉轰的释义打动了陛下：花之盾，象征皇室的金戈铁马与浪漫情怀，汉皇是我们心目中的神，但他也是需要生活的人！

内政部长塞耶在为陛下选择御用坐驾时，认为这句话有对汉皇的不敬之嫌，但最后陛下亲自选定了凯迪拉克，并且轻声说了一句：“他们说的没有错，我也是人，需要正常生活的人！”

卫青阁内的帝国三军总司令办公室很宽敞，一百多平米的面积仅有一个大桌台与一圈沙发和几盆植物，虽然陛下大多时都会在金华殿办公，很少会以三军总司令的身份进入这间办公室，但是这里永远都是那样的清新洁净，其功劳当然是总司令的军中女秘书薇薇安——有多少人还记得钟义的那位土著女秘书？

陛下是相当念旧的人，迁都长安，入住未央宫后，一直留在黄金城卡尔古利的薇薇安，就接到了一个让她忍不住当场痛哭的电话，电话是钱志豪打的，“薇薇安，陛下问：未央宫已经修建完毕，但为啥他的女秘书还没有来报道？”

不过，为了薇薇安的到来，还出了一点小风波，海妮撒娇放蛮，再施梨花带雨绝技趴在陛下怀里，就是不让土著妞加入侍从室，更不让她住在金华殿。秦主任倒是没说什么，不过看她那面无表情冷冷的样子，一看就知道也是不太情愿。

为了避免后宫的不和谐，又不能把大老远赶来薇薇安打发走——那就有违召薇薇安来的初衷了，陛下只好把她安置到了卫青阁这边。

坐进自己的总司令办公室，听到“咔咔”的高跟鞋脚步声，抬头看到多日不见的土著妞，陛下不由眼前一亮，薇薇安的综色皮肤和干净利索的短发，配着笔挺的陆军军装，看起来别有一番风味。就如同大陆中部那些未开发的地带，充满着原始的气息，野性十足又让人心旷神怡。

这种不同于金华殿俩女的别样魅力，让陛下有些着迷，直到薇薇安将茶杯放到台桌上，钟义才赫然清醒，立刻在心中狠狠的鄙视自己一下：尼玛，看样子还真有当昏君的潜力！叫薇薇安来长安，是为了照顾土著们的情绪，也是因为这妞工作能力的确没的说。已经有了雪儿了，红盾家族小公主的麻烦还不知道怎么解决呢？而且就要打仗了，作为一国之君，在这时还胡搞乱搞是不是有点不像话？

可**这东西是越想克制反而越强烈，与薇薇安闲聊间，陛下的眼神没少溜向土著妞鼓鼓的前胸，“嗯……比雪儿和小妖精的都大，起码有32d！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第101章工兵司令

用眼神调戏未经人事的土著小妞，陛下体会到了一种不可言传的乐趣。好在外面的敲门声，终于让羞得连脖颈都红了的薇薇安得到解脱，小跑着去开了门。

全国林和王以哲两位将军前来报道，薇薇安给两位中将端上茶水，又赶紧急步离开。全国林用略感诧异的望着身材一级棒，但却显得有些冒失的女中尉，再抬头看看陛下，突然反应过来赶忙举起茶杯假装喝水。

看样子是被全国林这家伙识破了，陛下也略感尴尬，捏了捏鼻子咳嗽一声，“王将军，在总参的工作怎么样？”王以哲加入帝**后，被任命为副总参谋长。

进到办公室内就一直目不斜视的王以哲立刻站了起来，立正敬礼，“谢陛下关心！鼎芳（王以哲字）很喜欢总参的工作氛围，叶总长也对属下照顾有加！”

“呵呵，那就好！以哲……呃，咱们大汉不流行起字，我就直呼你的名字了。以哲，这次叫你和国林一起过来，是要有更加重要的任务交付你们。”

“愿为陛下效力！”这次全国林也跟着站了起来。

“坐、坐，这是在咱帝**的司令部，没那么多讲究。”钟义摆了摆手，“哗”的一声拉开墙上的布帘，一个数米大的全息屏露了出来——卫青阁就是未央宫内的分基地主建筑改建而成，钟义的这间办公室实际上就是基地大厅。

全息屏上显示的只是一张普通地图——东南亚地区的军事地图。分基地的可探测范围半径只有一千公里，长安位于南华大陆中心，无法显示范围外地区的全息地图。

全国林和王以哲也都随着陛下的动作，将目光投在了那张东南亚地图地图上。钟义手指轻拔，将地图放大，全息屏上显示的区域变成了中华的南海与帝国南洋殖民地的交界处——纳土纳群岛。

“纳土纳大岛又称安波那岛，荷兰人占领这里之前，曾有个叫张杰绪的中华人在此建立了一个没有特定名号的王国。这个土地面积有两千多平方公里的大岛，是帝国目前的领地中距中华最近的大岛。”感觉到两位将军的目光中都有些疑问，钟义又露出了一个王者之笑，看得全国林有些恶寒。

“我知道你们俩想问什么！”陛下转过身来，“国林，你不是总想着与板垣征四郎掰掰手腕吗？”

“陛下，你是说……”没待全国林出声，王以哲抢先问了出来，声音明显与平时不一样，显得很是急促！

“呵呵！”钟义拍了拍有些激动的王将军，“以哲，要淡定，离东北还很远！”

“不！陛下！只要开始就有希望”这个略显突然的消息让王以哲难以淡定，自从踏出山海关的那一夜，多年游荡在外的东北军将士，无一不盼望着打回老家的那一天。谁说东北军不抵抗？谁说东北军没血性？只要可以打回老家，每个东北军将士都不在乎流血牺牲；只要能打回老家，东北军都愿奉他为主，无论这个人是谁——少帅已经太令东北军将士失望了。王以哲突然郑重的向钟义行了个标准的军礼，“陛下，以哲代十万东北军将士感谢您！”

这话听着有点别扭，王以哲穿着帝**的军装，却要代东北军十万将士感谢，钟义笑笑，他知道王以哲不是那意思，九一八的阴影压每个曾经的东北军将士心头，太重了！

“以哲，你可是有些狭隘了，这可不是咱帝国副总参谋长应该说出来的话！身为帝**人，你首先想到的应该是帝国的利益。当然，我们与中华同祖同宗，手足互助，也是我们汉人传统美德。”

王以哲再次立正敬礼，“陛下，以哲受教了！”很明显，将军眼中的泪花显示出曾经的心结并不是可以轻轻放下！

这一点，钟义很无奈，就连陛下自己，只要涉及中华的问题，也何尝不是时常感情用事。这种情结的改变，需要时间，也许会伴随一生。就如后世美国唐人街的小孩子们，可以不用说汉语，但却会编中华结，他们在美利坚出生，他们不知道中华泱泱五千年，可是他们的父辈忘不掉，因为那里才是……根。

甩了甩头，陛下没有任何的挫折感，大汉帝国从上到下，没有任何一个人会排斥中华情结，同祖同宗、血脉相连，也正因为如此，这片大陆才被命名为南华。

“国林，以哲，来，看这里！嗯，就是这个纳土纳岛，我们的工兵已经在这里开始修建军港和机场，这里将成为我们的进攻基地。而你们，要做的就是时刻作好准备……”

“陛下，什么时候开始进攻？”全国林是一个不知防守为何物的将军。

看到王以哲也是同样期待的眼神，钟义捏了捏鼻子，“纳土纳岛距中华大陆还有一千九百公里，你是想开坦克过去还是自己游过去？”

“我……我们有海军呀？”

“呵，我以为你想不到呢？”陛下的心情不错，“日本有一百六十多艘潜艇，在我们的海军与小鬼子联合舰队决战之前，我们不具备渡海作战的条件！除非……你们可以去大堡礁每个人抓只大海龟带你们过去！”

“唉——”全国林有点丧气，还以为马上可以和小鬼子开干了呢！“那我就先带弟兄弟们去抓海龟，等海军搞定小鬼子的联合舰队？”

“哈哈……”连王以哲也忍不住大笑起来。

“我命令！”没等他俩笑完，钟义突然正色大声喝到。

“啪、啪”两声，二人用力将皮靴跟磕在一起，挺直胸膛。

“命令，全国林调任纳土纳基地司令，王以哲为纳土纳基地副司令，负责纳土纳岛军事设施建设！”

“啊？”全国林张大了嘴，“陛下，建设军事基地？这不是让我俩去当工兵司令吗？”

倒以王以哲很快想通了其中的道理，高声喊到：“是！谢陛下！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第102章深蓝舰队

战争不是说想打就可以马上开打，大汉帝国还没有启动战争动员模式，不可能明目张胆的把大批军队派到纳土纳岛，而且帝国领地远离中华战场，也决定了战争的前期必须是海上大决战，只有掌控了相关海域，才有可能大批量运兵登陆中华。所以暂时给全国林和王以哲的任命只能是基地司令。

南海不是小河沟，纳土纳距中华陆地有一千九百公里，相当于广州到北京的距离，这么长的运兵线，如果不能首先击败日本海军，那将得有多少满载士兵的运输船在潜艇的偷袭下沉入海底？这种损失钟义无法承受也没打算承受。就算冒险将士兵们运到中华，可补济呢？以中华薄弱的工业基地根本不可能就地解决，而帝国陆军中大量的装甲部队，所需的后勤补济又绝对是海量的。小鬼子只要掐死南海的补济运输线，就足以让帝国陆军不战自溃。

为了迷惑日本海军，大汉海军主力的六个航母战斗群一直在本土南部大汉湾训练，连基地都是设在地球丑陋地纳拉伯平原上的艾尔港，纳拉伯平原也是基地有了天气控制仪之后，本土大陆上唯一仍然保持荒芜旧貌的地区，人烟稀少，稀少到堪称无人区。

在北部海域和南洋殖民区的北部舰队迄今为止，只有一艘孔明号轻型航母出现，这艘两万吨的帝国第一艘航母除了一开始时被当作训练舰之外，就一直停在北部舰队母港的青州东莱港，偶而出去转一圈，也不过是帮着运些物资到雅加达，至于停在甲板上的几架fq-3海鸥，是短距起飞的螺旋浆式反潜机鱼雷机，光从外观看来，在各军事强国已经逐渐兴起了喷气式浪潮中，只能算是一种落后的战机了。

可以称为强大也就是奉先号与伯珪（公孙瓒）号那两艘诸侯级级战列舰，再往下排就得是兴霸号重型巡洋舰了，其他一大批五千吨以下甚至两千多吨的驱、护舰只，也入不得狂妄的联合舰队眼目。殊不知，日后让日本海军吃尽苦头的正是他们现在看不上眼的猛将级驱逐舰和那些更小的护卫舰。

更让日本海军看不上眼的是北部舰队所有舰艇上都口径偏小的火炮，在这个巨舰大炮仍然盛行的年代，大汉皇家海军的如此做派着实会让人笑掉大牙。不过，日本海军部的金鱼大臣米内光政表示理解，毕竟大汉帝国才建国三、四年，能够建造出这样的军舰就相当了不起了，想想日本从明治维新后就开始注重海军发展，到如今才打造出无敌的联合舰队，足足了用一百五十年。

对于国内正在疯传的大汉威胁论，曾担任过联合舰队司令长官的米内光政认为纯属杞人忧天。这个新兴帝国的确打败了英国远征舰队，可在米内看来，那纯粹是因为地中海舰队司令庞德太过愚蠢，他败给不是大汉海军，那时汉国还没有海军呢吧？一支强大的海军舰队居然败给了对方的陆军，实在是没办法让人理解的事。

——日本的空军并不是**兵种，而是分别隶属于陆航和海航。

通过南洋之战，大汉的陆军倒是让人刮目相看，不过他们的对手只是一些印尼猴子和那些只知自傲自大，实则愚蠢至极的白人军官，那样的数万部队，大日本皇军同样可以就用一个师团就横扫他们。没见到在中华战场上，板垣君以一个旅团就可以轻松击败他们十几个师吗？

天皇与参谋本部一直没有决定皇军是南上还是北下，但米内政光相信，如果南上，那些殖民军与那个所谓的大汉帝国都是不堪一击，只有美国，美利坚的太平洋舰队才是联合舰队的心腹大患。

日本海军大臣的想法，正是钟义苦心经营所想要的结果。日本是个岛国，所有的海岛军事强国，都十分依赖它的海军。英国不也正是依靠海军的强大称霸一百多年吗？只要能消灭联合舰队，日本就只能是没牙的老虎。钟义没想过回中华同****、八路军一起炸炮楼、扒铁路去，那百十多万日本陆军在钟义看来不堪一击。别看他们打****打的热闹，经常上演以一敌十的戏段，那是因为****火力实在是过于可怜，97式那种小豆丁坦克都可以在中华大地横行无忌，你让它换对上猛虎式试试？更不要说更重更厚的猛玛了！就连大汉军方所谓的轻型猛士型坦克，其装甲也要远远强于97式吧？咱就不提各式坦克还外挂着的反应装甲了。

所以，海军即决战，只要打败日本海军，钟义就有信心把坦克开到日本四岛上去。

随着纳土纳前进基地的建设，大汉针对日本的备战工作进入最紧张的战前阶段，钟义等的是海军司令张峥的电话，等他汇报新式舰载机的训练已经形成战斗力、新建造的四艘航母与编队内其他护卫舰艇配合熟练，这需要时间。

隐藏在大汉湾中的三大舰队，六个航母编队十二艘最新式的元帅级二代航母，以及一百多艘巡洋舰、驱护舰、补济舰和八十多艘狂风级远洋型潜艇，这才是大汉皇家海军的真实实力。

基地收入的百分之六十，都被钟义砸给了海军，才打造出了这三支堪称豪华的深蓝舰队，比起声名在外的大汉陆军，他们才是与日本争夺亚太的决战力量。

元帅级航母：拥有斜角甲板的二代航母

排水量：45000—50000吨

舰长：280—300米

弦宽：68米

吃水：10米

航速：32节

续航：12000海里/18节

武备：8座火神密集阵机关炮、24挺12。7毫米高射机枪。

舰载机：固定翼喷气式飞机76架，直升机8架。

起飞方式：蒸汽弹射

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第103章水晶之夜

历时四个月的中华武汉会战结束，日军陆军大将古庄干郎率领第21军，在海军第五舰队司令长官盐泽幸一的支援下，奇袭广州。

委员长认为日军已经倾尽全力在武汉会战上面了，不可能还能抽出兵力在其它的方向上面进攻，广州守军薄弱。日军七万多人，包括近三万骑兵，在广州大亚湾成功登陆后，一路势如破竹，驻守广州的****第12集团军不到十天就被打得落花流水、溃不成军，12集团军司令余汉谋被迫下令撤退，广州沦陷。广州一失，粤汉铁路被切断，武汉方面再怎么打也都没有意义了，委员长遂下令放弃武汉，武汉不攻自破。，自此，日军占领了中华实际上的政治、军事、经济中心武汉三镇，并控制了中华的中心腹地，但就战略层面而言，武汉会战并没有使中华政府屈服，没有实现日本“集中国家力量，以在本年内达到战争目的”、“结束对中国的战争”等战前预订目标。

委员长发表讲话：：“一时之进退变化，绝不能动摇我国抗战之决心，任何城市之得失，绝不能影响于抗战之全局。政府和****将率领全国人民更哀戚、更坚忍、更踏实、更刻苦、更猛勇奋进，戮力于全面、持久的抗战。”

而此时，日本国内的状况也变得更加恶劣，因为没有实现在中华速战速决的战略意图，中日战争陷入长期对峙，日本战前所储备的重要战略物资几近耗尽。

1938年11月1日，大汉帝国殖民大臣赫巴尔在雅加达，与菲律宾总督美国人弗兰克?墨菲就美国停止向日本出售用于战争所需物资达成《南洋协议》，各种金属、石油、橡胶都将成为禁运品，以制裁日本对中华发动的非正义战争。

同时赫巴尔还宣布，帝国将在纳土纳岛上建立永久性军事基地，并驻军以便于有力打击通过中华南海的走私行动。墨菲对些表示理解，也代表美国表示美利坚合众国同样反对一切非法的走私活动。

11月3日，英国远东军司令波帕姆上将宣布：英国加入《南洋协议》，驻马六甲海峡及新加坡英军将同样严厉打击走私活动，日本最重要的进口渠道被掐断。

最主要的是，日本现在的占领地朝鲜和大半个中华，都不产石油，作为重要战略物资的石油和橡胶必须从东南亚地区进口，《南洋协议》的签订，相当于在日本的脖子上套了一个紧箍咒，对日本国内的军工业产生了致命的打击。

消息传出，日本的反汉浪潮更加高涨，这次不光是军人，就连工厂的工人也开始高呼向汉国宣战，在东京的参谋本部中，“南下”的呼声也彻底压过了“北进”。“南方作战”行动的计划书已经呈到了裕仁天皇的御案之上。

南下就意味着要在太平洋之上与英、美、汉等强国同时开战，日本的压力的将空前巨大。但如果不打，《南洋协议》的签订又勒紧了日本的脖子，“呼吸”都变得困难。

御前会议上，陆军参谋总长闲院宫载仁亲王与海军大臣米内光政争的面红耳赤，米内光政坚持反对现在就在南洋开战，“英、美、汉不是中华，三国都有强大的海军力量，联合舰队并没有作好同时与三国开战的准备。与其让联合舰队冒这样大的风险，我们不如采取北进，北方那个国家同中华一样，曾是我们的手下败将……”

“米内大臣，请注意在陛下面前说话的语气，‘南下’是参谋本部最终的决议，已经报请陛下批准！”闲院宫载仁亲王是裕仁的叔祖，也是皇室中最重要的领军人物，对于保守的“金鱼大臣”米内政光一直看不太顺眼，“帝国举全国之力打造的联合舰队，不是用来放在鱼缸中养着看的，难道为了大日本帝国的利益和荣耀，冒一些险不是必须的吗？请看看我们的陆军，对支那开战前，不也是冒着巨大的风险吗？可开战之后，英勇的帝国勇士们在支那所向披靡。战争不是游戏，没有在战前就可以确定百分之百取得胜利的战争！”

“可是……”对于这位天皇最信任的陆军重臣，米内并不想放弃，日本的陆海军向来不合，“二二六”政变中遭到杀害的三位海军大将之事，让海军系的军官更加不信任陆军。

“好了，不要再争了，既然海军和陆军方面在这件事上不能达成一致，那么朕决定：南北并进！由海军主要负责南方作战计划，陆军辅助，北进计划则由关东军负责。”

首相近卫文麿点头称是，“陛下英明！但请海军部延迟南方作战计划，我外务大臣正与英、美等国谈判，以取消禁运令。若谈判不成，再执行南方作战计划，为时不晚！”

历史并没有改变的太多，只是因为钟义和大汉帝国的出现，英、美对日本的禁运提前了两年，日本的南方作战计划也提前被拿到御前会议讨论。

没有被改变的还有欧洲的历史，11月9日，水晶之夜如约到来。德国驻巴黎大使馆秘书恩斯特?冯?拉特被犹太人格林斯潘枪击，给了小胡子最好的籍口。在希特勒和纳粹德国宣传部长戈培尔出席慕尼黑举行的庆祝啤酒馆政变15周年的活动时，被枪击的冯?拉特在医院不治身亡的消息传来，小胡子把头凑到戈培尔耳边，商量了一阵，丢下一句“应该让冲锋队放手行动”随后离去。纳粹党卫军保安处和秘密警察的头子海德里希接到命令后，立即用特急电报指示手下：“不得阻拦即将发生的示威”，“犹太人教堂可以烧毁，但不得危及德国人的财产”，“犹太人的店铺与私人住宅可以捣毁，但不得劫掠”，“犹太人，特别是有钱的犹太人应予逮捕，人数视现有监狱能容纳多少而定”。

纳粹德国对犹太人的大屠杀正式开始了！

这一夜，犹太人的窗户被打破，破碎的玻璃在月光的照射下有如水晶般发光。严谨的德国人难得的浪漫了一把，称这一夜为“水晶之夜”。可对于仍停留在欧洲的犹太人来说，这绝对是一个“地狱之夜”。

“水晶之夜”事件的消息传到了南半球，钟义一边耐心的安慰着扑在自己怀里痛哭不停的海妮，一边把电话打给了内阁总理大臣桑德拉：“撤回驻德大使，断绝一切与德国的外交关系。”

第二个电话则是打给了并州州长哈曼，也就是小妖精的父亲：“请罗斯柴尔德家族帮忙，全力接出还留在欧洲的犹太人，并州要做好接收难民的准备。”

电话对面半晌才传出声音：“谢谢陛下，这是罗斯柴尔德家族义不辞的责任！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第104章企鹅导弹

之前还真的没看出来，天真活泼的海妮居然是这么能哭的女孩儿，整整哭了半夜。

原因是她小时候最要好的伙伴史翠珊一家也都失踪了。谁都明白在现在的德国，犹太人失踪就意味着什么。小妖精央求钟义救出她最好的朋友，陛下摊开了双手，扁着嘴表示无能为力。

“帝国刚刚与德意志断绝了外交关系，就算是想勾通也没有通话渠道了。”

可刚说完，本就眼含泪珠，垂垂欲滴的的小妖精一下子放声大哭起来。陛下抹了抹又湿透的衣襟，苦笑着摇了摇头，怪不得都说女人是水做的。

其实也并不是一点办法都没有，动用军情六局在欧洲大陆上的力量，救出几个人来应该也没那么难，可是为了几个没有任何价值的“小伙伴”，就暴露花大力气培养起来的间谍，陛下还没那么大方，就算是海妮再受宠爱也不可能。“无情最是帝王家”，只因帝王亦要承担着更多的责任。

陛下房间里的哭声戛然而止的时候，已然是午夜了。困的不行的钟义见小妖精还是没完没了的哭个不停，干脆一狠心捧起那张凝玉无暇的小脸，张开大嘴……

忘了从哪里看到过这样一句话：无论出身多么高贵的女人，都会在内心深处，有被人强吻的**。陛下为了能早点睡觉，只好使出如此绝招。果然，让人心烦的啼哭声立刻停止了，可陛下原本浓浓的睡意也随着那双因受惊瞪的圆圆的双目而烟消云散，蓝色眸子中透出的无尽媚意让钟义感觉自己马上就要醉了，更何况还有带着丝丝香甜的柔软双唇和不时淘气的偷偷伸出来的小香舌，这样的诱惑什么样的男人可以抵挡得住？钟义没打算改姓柳，低吼一声，胡乱扒掉两人身上的衣物，翻身上马，扬鞭驰骋……

设计汉皇御用坐驾金色凯迪拉克的那位设计师一定没想到，他对花盾标识的诠释在这样的时刻还能出现在陛下脑中：金戈铁马、风花雪月。陛下边用力边抚摸着小妖精雪白的细长腿，还不忘淫了一句：春风得意马蹄急，一日……看尽长安花……

毕竟是青葱处子，不堪征伐的海妮已带着羞喜相加的笑容沉沉睡去，却仍不忘紧紧抱着陛下的胳膊，一头如瀑金发下那张精致的小脸上流露着满足的表情，只是眼角上悬着的两滴泪珠让钟义意识到自己有些鲁莽了。虽说这白人女子的体质……唉！啥肤色的都好说，只是这小丫头的身份太不好办了！要不咱也修改下宪法？让大汉的男人也可以三妻四妾？

眯上眼的陛下幻想了下后宫三千佳丽、日日宣淫的美好生活，还是微微摇头，那咱不成了开历史倒车了？

扭头看了看把自己当抱枕的小妖精，这一个大麻烦还不知道解决呢？爱昵的把几绺淘气的金发帮她捋顺，陛下打了个哈欠，明天的麻烦明天再说，这一晚上如赵子龙闯曹营般n进n出的，绝对是个不轻巧的体力活……

第二天陛下最重要的行程是要去南部交州视察几家工厂，当然这只是对外宣布的说法，真实的行程是要去大汉湾观看海军航母战斗群的演习。

海军司令张峥汇报，各航母战斗群已经基本形成战斗力，新式的hh6-a翼龙双发双座重型舰载轰炸机也成功上舰，加入了舰载机行列。各艘航母与战斗群所属舰艇间的配合也基本达到训练要求，为检验训练成果，海军特组织了这次代号为“展翅”的演习。张峥打电话邀请陛下亲临现场，检阅皇家海军舰队。

钟义欣然答应，海军的战斗力水平，将决定整个帝**接下来的行动计划。站在印度洋舰队所属的子龙号轻型巡洋舰指挥室内，望着大汉湾浩瀚的海面上，以士元（庞统）号和伯约（姜维）号两艘航母为首的印度洋第一航母战斗群三十余艘水面舰艇和十艘潜艇缓缓驶过，各艘舰艇上的海军官兵们都穿着洁白的军服，整齐的站在舰弦边以军礼向汉皇致敬！汉升（黄忠）号重型巡洋舰三联主炮鸣放21响礼炮，向汉皇表达了皇家海军官兵们最高的敬意！

子龙号指挥室内的汉皇陛下也郑重的举手敬礼，钟义看的很投入，也很认真。这就是自己的皇家海军，这就是大汉帝国争霸亚太的最重要力量。

士元号和伯约号航母编队代表三大舰队接受完陛下的检阅后，张峥下达了“展翅”演习正式开始的命令：航母战斗群中巡洋舰上的雷达率先发现“敌人”的飞机，战斗群外围的轻型护卫舰率先开火，数量众多的机关炮与高射机枪以密集的火力营造出第一道防空墙；随后舰队中数量最多的驱逐舰和轻型巡洋舰也开始开火，火力的密集度远超第一道防空墙；两艘突前的重型巡洋舰也回归本队，守护在航母的两侧，以强大的防空火力成为航母的“贴身保镖”。

突然，舰队司令得到汇报，防御圈内有“敌潜艇”接近，狂风级潜艇开始接敌，航母上的四架fz-11猫头鹰反潜直升机立即起飞，一旦发现目标，将会立刻投下100公斤的深水炸弹，让敌人的“海狼”彻底沉入海底。

防空和反潜演习后，是航母战斗群的攻击演习。zj-38凌龙双发侦察歼击机在航母上起飞后传回消息，发现“敌人”舰队，各舰艇上拉响战斗警报，两艘航母上，两个飞行营24架的j37-c海龙战斗机首先弹射起飞，于舰队上空编队，它们担负的是警戒任务；第二起飞序列是48架jh37-b毒龙歼击轰炸机，号称多面手的歼轰机的任务是跟在海龙的后面，视情况加入空战或突破敌机的拦截，攻击敌纵深内的水面目标；最后起飞的是比较笨重的hh6-a翼龙双发双座重型轰炸机，这是一种水平轰炸机，它的研发理念是基于红警飞机已经具备了比较先进的电子瞄准具，并不需要再依靠危险的俯冲来增加投弹的命中率，还有一个更重要的原因就是作战实验室内的导弹研究获得了重大突破，位于纳拉伯平原上的火箭试射场，已经成功的试射了第一枚dd1企鹅导弹。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第105章雄鹰展翅

导弹的出现，对于战争模式的改变绝对要超过飞机的发明。1926年，美国的罗伯特?戈达德就发射了第一枚液体火箭。而现在，导弹技术最先进的是德国，a-1应该已经处于试射前的准备阶段了。

不过，能打上几百公里，然后都不知道落到哪的v系列导弹绝对不是钟义的目标，无线电制导的各式空空、反舰等机载型导弹才是最为迫切的。虽然基地科技领先世界十几年，但这些高科技含量的武器绝不可能一蹴而就，宏图大志的陛下也只能耐心等待。

目前，不管战机多么先进，还是要依靠机炮和航空炸弹作为主要武器，这不是着急的事。看看其他列强，德国、英国、日本和苏联的喷气式战机也都是刚刚试飞，奉行孤立主义的美国甚至最近才开始设立喷气式飞机的项目，更不用说其他国力稍差的国家了，在中华的战争中，****的战机甚至还有相当一部分是笨重的双翼机呢！但战争也是与军工有关的科技最好的催化剂，钟义还是相当注重作战实验室的投入，否则一不小心，基地科技被人家迎头赶上，那可就悲摧了。

结束演习的舰载机已经有序的在甲板上降落，比较笨重的翼龙全部是在轴向甲板上降落，只有一架触舰后复飞，三道拦阻钢索都没挂上尾钩的倒霉蛋在士元号上空盘旋一圈后，再次触舰后顺利降落。不过这架编号为h2121的翼龙轰炸机飞行员，还是被航母上的舰载机联队长叫到了一边狠狠的批评了一顿，钟义在望远镜中完整的看到了这一幕。

所有的战机都被收回母舰后，陛下提出去航母上看看，对这些国之利器，身为汉皇的钟义与后世的军迷们没什么两样，一样怀着强烈的好奇心。

一架雌鹿降落在士元号甲板的中间，舰长孟强国大校率几位军官欢迎海军司令张峥中将登舰视察，可没想到张司令跳出运输直升机后，马上把手伸到舱门边——难道还有更重要的人物同机而来吗？演习前张司令就已经通知：陛下将观看过这次演习，难道……

不光是孟强国，其他的军官也都想到了这种可能，是陛下，也只有陛下才会让张司令如此举动，大家的脸上不由都变得有些激动，军礼更标准、身姿更挺拔。

没错，从雌鹿上跳下来的下是一身盛装的钟义，汉皇陛下跳下直升机后，立刻带着标志性的王者之笑向周围的官兵们敬礼——钟义的身份不仅是汉皇，对于帝国的军人们来讲，他还是帝国三军总司令。

“是陛下！陛下来了！”在甲板正忙碌回收设备的水兵们发现了钟义，不约而同的放下手中的物件，有的还先抹了把脸然后才敬礼，却忘了手上本就是泥水油污，这一抹，倒抹成了大花脸。可是没有人笑，所有的水兵都目不斜视，以最标准的军姿向陛下致敬！在红警士兵们的心中，钟义的地位无可取代。而这些常年漂泊在海上的水兵，很难有见到最高指挥官的机会，此刻，他们的心情难以形容。

唯一还在笑的是陛下，钟义带着白手套的手，轻轻将水兵脸上的油污擦掉，水兵没有动，依然保持着军礼姿势，但眼中却已是泛起泪花！陛下将水兵的手从肩上拉了下来，紧紧握在掌心，却一句话都没有说！有着几年军校生涯的钟义很明白，战友之间，有时真的是无声胜有声！

与水兵们依次握手后，在舰长的陪同下，钟义走进了飞行员休息室，第一眼就看到了那位刚刚挨了批评的翼龙飞行员，与同样激动不己的飞行员们握手慰问时，钟义停在那个倒霉蛋面前，“你叫什么名字？”

“报告陛下，海军第21战斗机中队飞行员杜立向陛下敬礼！”

杜立？和轰炸东京的杜立特只有一字之差哈，“好名字，杜中尉，不要为一时的失误而灰心，最优秀的飞行员也都是从菜鸟飞过来的，只要刻苦训练，我相信你会成为最优秀的轰炸机飞行员。到时我派你去轰炸东京，有信心没？”

“有——”杜立声嘶力竭的回答，让其他飞行员都有些嫉妒他的好运了，早知道咱也失误一下，就算以后退役了也可以给子孙后代讲一讲：陛下也问过咱的名字，咱得到过陛下的亲口鼓励！

这一趟士元号之行，终于满足了钟义对航母的好奇心，机库、舰岛、通讯室、雷达室、动力室、水兵休息室等都一一走遍，甚至连晚饭，也是在士元号上的水兵食堂吃的。六菜一汤，食堂为陛下的到来加菜俩个，平时的晚餐是四菜一汤的，听张峥说完，钟义哈哈大笑，还特意去厨房里感谢了伙头兵们！

边用餐，边与孟强国大校聊起了舰载机问题，要知道航母的威力全在舰载机上呢，现代海军为航母的定位就是：移动的飞机场。只有在电子信息技术更先进后，航母才会被重新定义为海上综合作战平台。

目前的元帅级航母一般都可以携带76架固定翼飞机，其中两个战斗机中队，装备24架j37-c海龙战斗机；两个歼轰机中队，装备24架jh-37c毒龙歼击轰炸机；两个轰炸机中队，装备20架hh6-a翼龙轰炸机；一个侦察机中队，装备8架zj38歼击侦察机。另外航母上还有一个直升机中队，装备四架雌鹿运输直升机和四架猫头鹰反潜直升机。

这种配置在目前的航母作战水平下，还是比较合理的，在雷达技术还不是很成熟、预警能力不强的情况下，多配备制空战斗机，无疑是必须的。而多面手毒龙的成功上舰，很大程度解决了矛与盾的问题。

“一定要加大舰队的侦察力度，海军要加紧开发夜间侦察飞机和全天候战机，要记住，‘先发现’即意味着先攻击，意味着战斗的主动权！”这是陛下离开士元号时给海军留下的意见，这个建议让海军军官们大受启发，也因此改变了许多航母战斗群的战术应用。

不过对陛下的博学更加崇拜的海军官兵们不知道，这可不是陛下的发明，这本就是另一个世界中美军与日本航母大决战的取胜之匙！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第106章战还是战

展翅？在回长安的hf707专机上，陛下还在琢磨着这次的演习代号，“雄鹰展翅冲宵汉，家雀蜷身恋屋檐。张峥的意思是海军已经准备好了，不愿再窝在大汉湾中，要展翅冲天了吗？”

战还是战？钟义突然发现自己面临的已经是个单选题了！这其实不是一个有多复杂的问题，但却是一个很难下决心的问题。汉日必有一战，那所谓的“大东亚共荣圈”与大汉亚太利益的冲突不可调合。说白了，就是这个地区只能有一个大国，无论是从感情上还是理智上，钟义都不可能允许日本成为地区型强国，侵略性十足的日本，对汉人、对世界都是一个不定时的炸弹，这样的国家、这样的民族只能是将它踩在脚下，永远不给它机会。

迟迟没有下决心的原因则是因为随着科技的发展，世界已经变得越来越小了，太平洋再宽，也隔不断国家的野心。亚太已不仅仅是亚洲人的亚太，抛开自己的大汉帝国不说，至少大洋彼岸的美利坚就是钟义不得不考虑的。

两次世界大战放光了欧洲的血，肥的就是隔岸观火又擅长火中取粟的美国。大汉帝国该如何选择才可以在这场打破旧传统的人类浩劫中，获得更大的利益，这才是令钟义一直犹豫不决的的原因。是照着前世的路子，坐等美国参战，跟在盟国后面捡便宜，还是另辟蹊径，改变二战、改变世界？

直到走下飞机，钟义也没能下定决心，这关系到南华与中华两个国家的前途，关系到中华民族的未来。取舍定夺，皆在一念之间，这个时候，钟义倒宁愿自己不是大汉皇帝，哪怕仍是前世的那个装甲兵少尉，为了国家和民族，冲锋陷阵、流血牺牲亦无怨无悔。

金华殿中值班的是秦主任。二人轮换值班，这是小妖精想出来的主意，还美其名曰：防狼防盗、反恐反铺张。当时就把陛下气得够呛！防狼？这南华大陆上有狼吗？防色狼吧！防盗？哪个不开眼的小贼来皇宫偷盗？防花心贼吧！还反恐？说穿了就是女人的小心眼，不愿别的女人接近金华殿，钟义也由得她们胡闹，国家大事一大堆，哪还有闲心……不过说这话时，陛下明显有点底气不足。

秦主任不是那种小心眼的，明知陛下昨晚折腾一宿，小妖精现在还在里面卧室躺着呢！赏了陛下几个卫生眼，倒是在帮钟义更衣时轻声说了一句：“不知轻重的家伙，弄得人家小姑娘现在下不来床！”

心事重重的陛下闻得此言，“嘿嘿”一笑，“那雪儿你当时咋没事？练过功夫的关系？”

“你……”这些日子来也算熟门熟路了，冷美人仍不免恼羞成怒，恶狠狠的使出二指禅，拧了一把陛下的腰间细肉。

钟义立刻惨呼求饶，不是疼不疼的事，要的就是这情调！但突兀的电话铃声一下子打断了“金华殿**”，钟义皱眉，这是部最高级加密电话，整个帝国能打通这部电话的不过五个人，非惊天大事，这部黑色电话绝不会响！

与怀中的秦映雪对视一眼，冷美人的一双美目中也充满了担心，钟义邪笑着伸手在其胸前掏了一把，又揉了揉下额间那散发着馨香的黑色长发，“没事，估计是沐雨！”

拿起听筒，猜得没错，在这个时间打通内部电话的，也只有特务头子沐少将了。

“陛下，刚接到的绝密情报，小鬼子要有行动！我现在给您送过来？”

“好！”钟义只说了一个字，就挂断了电话，“映雪，沐雨一会要过来，你去通知叶知秋过来开会。对了，雪儿，吩咐下面，给海妮弄点吃的！”

“哼，等你想起来，早就饿死了！”再大度的女人在这时候也会有醋意的。

陛下捏了捏鼻子，没有再胡闹，没心思儿女情长了，沐雨在电话中也没说清楚，小鬼子要有行动，针对谁的？如果是中华，沐雨也不会这么在意，难不成……珍珠港事件也要提前了？

叶知秋和沐雨来的都很快，钱队长亲自开车到玉堂小机场将他们接到了金华殿。

翻开沐雨递过来的情报夹，只看了几行字，陛下的脸色就变了，“我靠，这尼玛是躺着也中枪呀！小鬼子得了失心疯了？不去跟美国人干，冲咱们来？”

叶总长与钱志豪听得都很好笑，自从冷美人入主后宫，好久没听到陛下这么成串的爆粗了，不过听到最后一句，二人都不由眼皮一跳，“冲咱们来了？”

陛下点点头，将情报夹递给了叶知秋，又转过头，“沐雨，情报可靠吗？”

军情局长面无表情的点点头，“军统在日本陆军大本营安插了个朝鲜人，二处掌握了他的情况，接触后他就同时为军统和我们服务了，一份情报卖两份钱。”

“双面间谍？这么说中华方面也知道这个情报了？”

沐雨再次点头，“应该比我们先知道的，军统在日本的力量，比我们强！”

这是实话，戴老板的军统在这个年代无论是规模还是能力都是首屈一指的，大汉帝**情局成立时晚，尤其是负责亚洲区的二处，还无法与军统一争高下。

“陛下，不论这份情报可信度有多高，我们都应该准备了，要尽快通知全司令和北部舰队龙洲司令做好防范。”叶知秋看完情报也是一脸的凝重。

“呵呵，知秋，你还是太实在！”陛下乐了，叶总参谋长工作兢兢业业，在战术计划的制订方面也是无可挑剔，就是心眼太实，在战略方面不够大胆，永远是中规中矩。“知秋，我们是汉人，可我们不能学儒家那一套，《易经》上不是也说‘君子以同而异，小人以异而同’吗？仁义道德那是对自己人。我们更不能学佛家，‘割肉饲鹰’那是傻子才干的事。对日本人，这些都是行不通的，这个岛国的人们，心理普遍偏激，性格也足够坚忍，你对他们越客气，他们就越觉得你好欺负。对付他们，就得一棍子削倒，然后再踏上一万只脚，让其永世不得翻身！”

“嘿嘿，老大，那就是说日本人只配给我们舔脚丫子呗？”钱队长突然插了一句，连不苛言笑，看起来有点阴森的特务头子也被逗笑了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第107章神挡杀神

情报上的内容是：日本近期将执行“南北并进”计划，南方作战的首要目标将是纳土纳军事基地……

很明显，小鬼子是要挑大汉下手了，是否与英、美达成协议还未得知，无论怎样，站在英、美等列强的角度，坐观汉、日相争，无疑是罗斯福和邱吉尔非常乐意见到之事。

“一群坑货！”陛下拿起一个牛油果，狠狠的咬了一口。

沐雨耸耸肩，“西方各国联手坑害其他国家，这不是第一次，也绝不会是最后一次。中华自满清开始，多少次沦为西方列强利益分摊之牺牲品？虽然我们南华建国以来与西方各国关系密切，但我们必竟是以汉人为主的国家。况且，国与国之间，在真正的利益面前，有什么是不可以出卖的？”

钟义频频点头，沐雨的这番话是说到了点子上，无论美国怎样宣场民主、自由，但是它毕竟是个白人社会的国家，同时也是一个利益至上的国家。与英国同祖同宗，他都可以出卖，更何况其他国家？而自己的大汉帝国，虽说也推行种族多元化政策，但说到底，大汉还是一个汉人为主的国家。既然西方国家不允许自己跟在后面捡便宜，那索性咱就拉开了架子，比一比手中的牌，是世界绞灭大汉，还是大汉改变二战、改变世界？

“陛下，要不要与中华结盟？”叶知秋突然问到。

“那必须呀，早就该帮中华了！”这样的会议本没钱队长说话的机会，不过就这么几个私交都不错的，钱志豪也就没什么顾忌。

沐雨没有说话，甚至脸上阴森的表情都没有太大变化，只是眼神望向了钟义。

陛下还在低头专心对付那个牛油果，亦看不到脸上的表情。金华殿内突然就陷入了一片沉静。

“啪嗒！”陛下终于吃完了，果核被准确的投入到数米外的垃圾筒内，很为自己的准度得意的钟义脸上，露出了一个微笑，“结盟？不需要！我们可以与上帝与敌，也可与恶魔为伍，中兴大汉的这条路上，神挡我，杀神；佛挡我，杀佛！”

钱志豪不自禁的打了个寒颤，他清楚的看到，老大在说出最后两个字时，面目表情已有些……狰狞。

直到两天后军部会议召开时，也没收到中华方面的消息，钟义意识到：就算之前合作愉快；就算在西安政变中出力甚多；就算抗战中援华的物资一直没断。但委员长仍然选择他认为正确的选项：将大汉拉下水，将日本的注意力转移。

钟义有些失望，但又不得不承认，换成他，他也会这样选择。王侯将相，哪一个不是该舍即舍、当断立断之人？委员长堪为乱世枭雄，岂会行妇人之见？

罢了！但行苛且事，一心荐中华。这个中华不是哪个国家，而是指中华民族，大汉脊梁！钟义坚定的抬起了头，望着会议桌两侧的闪闪将星，心头涌起的是阵阵豪情。既已君临天下，又何故作娇情？王朝更迭的历史终究是由胜利者书写，无论成败，多少年以后，又会有谁想起钟义现在的纠结？

“开始开会！”极为简单的四个字，让凑在一起小声议论的将军们立刻正容端坐，好多熟悉陛下的人都感觉到了，今天的陛下和平时有些说不出的不一样。

会议是由总参谋长叶知秋来主持，首先点评了各部的军事训练情况，刻苦的表扬，懈怠的批评。大家都是老资格的了，只要陛下没发火，参谋长是老好人，说话总不会太过份。但接下来的通报让所有人都面色凝重起来，通报的内容是：1、美国将在近日宣布中立，不介入世界各地发生的军事冲突。2、日本联合舰队主力南下，进驻台湾岛各军港，同时驻广东的日本陆军第二十一军在第五舰队的协助下，将受命攻占中华西南地区，切断西南陆上的补济线。这一进攻目标，包括海南岛。3、根据军情局可靠情报，日本联合舰队将执行“南方作战”计划，假想目标是……叶知秋的目光扫过了大多数人，停在了全国林的身上，缓缓的说出了四个字：“纳土纳岛！”

“啊？”全国林瞪大了眼睛，“奶奶的，俺这个工兵司令也被小鬼子惦记上了呀？”

会议室中一片大笑，陛下也不禁莞尔，这个宝贝！

叶知秋敲了敲桌子，请陛下训示。

钟义站了起来，双手拄在会议桌上，上身前倾：“诸位，罗斯福说咱们的南华大陆是天堂之地，那是罗瘸子嫉妒咱们！可我们自己都清楚，大汉帝国并不是什么世外桃源，南华也绝非天堂之地！即使我们不惹别人，可还是会被人惦记的。大家亲身经历过我们建国的历程，也都参加或目睹了南洋殖民地的战争，可以说我们大汉帝国是在战斗中成长，血与火中诞生。我们不会主动挑起战争，但我们也从不畏战，日本人要来挑唆我们……呵，大家说怎么办？”

“干他，干小鬼子他姥姥的！”

“搞起，这都忍多久了？”

“我说对了吧，小鬼子就是欠扁，要我说，中华七七事变那时就应该弄他！”

……

会议室中骂声成片，让在一边负责记录的土著妞频皱细眉。

“md，干掉小日本，老子要去当日本总督，谁跟我抢我就跟谁急！”一声怒吼，让众位将军纷纷侧目。

一直没怎么吱声的蒋云志“嘿嘿”一乐，“老全，你要去小日本那干啥？我可听说那地震挺多。”

“他相中日本娘们的罗圈腿了呗！”

“哈哈……”塞耶这个憨货的一句话，让会议室中的怪笑声连房顶都要被冲破。

这还成什么样子，用日本人的习惯来说，这可是御前会议，这般模样，成何体统？叶知秋想站起大声喝止，可扭头一看，又坐下了——陛下也坐在那乐的上气不接下气了！

叶知秋长叹一声，看看已经笑的七扭八歪的将军们，再看看涨红了脸的全国林，“噗嗤”自己也忍不住笑了起来。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第108章醉翁之意

把军部会议开成这样的气氛，卫青阁成了老虎厅，陛下应该是前无古人后无来者了，但这恰恰是钟义最想要的。

一个二十几岁的年轻人，却要扛起一个国家甚至是一个民族前行，有谁能理解钟义心中的压力？汉皇的身份，注定了他不会有朋友，只有与这些战友、与这些单纯直爽的军人在一起，钟义才会这样开心的笑，真心的笑，与王者之笑无关的笑。

会议之前，钟义接到了被他称为罗瘸子的美国总统富兰克林?德拉诺?罗斯福的电话，罗斯福在电话中称：宣布中立是国会的决定，作为美国总统，他支持一切反法西斯战争！

这话钟义信了，但有一句没说出口：你们的支持要等你们捞够了便宜还想捞更多时，才会真的支持。

不过该有的外交辞令陛下也说习惯了，不是每个国家罗斯福都会主动打电话的，咱也得识趣不是！作为回报，挂了罗斯福的电话后，陛下马上又打了另一个电话，接起电话的是一位老者——卡罗德?罗斯柴尔德，当代红盾家族的族长，也是海妮的爷爷。

电话中所谈的内容不多，陛下只说了一句：“老先生，您的承诺还有效吗？”没有人知道对面的第六帝国掌权人卡罗德回答了什么，只看到陛下开心的笑了。连小妖精凑过去撒娇的问她爷爷说了什么，陛下也只是以一个热吻便打消了海妮追问到底的念头。

嬉闹过后的军部会议恢复了该有的严肃气氛。钟义宣布全国进入战争准备阶段，各州军分区开始动员；卫青阁内成立战时军事委员会，成员有七人，除了陛下、叶总长和三个军种的司令员就是汉斯和全国林。汉斯是帝国海岸警备队军团的司令，而全国林则摘掉了工兵司令的头衔，奉命组建登陆军团。一个没番号的登陆军团，但是所有人都知道，这个登陆指的是哪？

海军的任务最为繁重，太平洋舰队与印度洋舰队暂时合并，组建两洋舰队，由海军司令张峥亲自指挥，北部舰队的舰只全部归建，南华海内将很快云集起两个航母战斗群为首的一百多艘舰艇。

海岸警备队将暂时接管南洋殖民区的驻军任务，海军陆战队三个旅全部归建。装甲77军于学忠部将进驻苏门答腊岛。

“苏门答腊？”于学忠以为自己听错了呢，“那不是我们和英国商量好的军事缓冲区吗？”

“商量好的有用还要军队干吗？”陛下没吱声，蒋云志先哼哼了一句，于学忠一听，得，都这腔调还问啥有冲突咋办？真有冲突就直接开干呗！

叶知秋最后补充：“全国十三个州的军分区动员工作要在年底前结束，明年，帝国将开始组建十三个军团的陆军，各军分区司令自动晋升为军团长，常备师军官及士官都将依次晋升。总参要在上半年对所有晋升军官进行考核，不合格者就地免职！”

听着够吓人，不过也没啥可说的，常备师的团长一下子变成野战军团的师长，不考核一下也不像话，好在组建常备师时就预先有这样的考虑，这个命令也不算突然，军官们并不是野路子出身，至少也在指挥学校短期培训过，一大批的军校毕业生充实了中低级军官队伍。

会议结束，陆军的将军们都急着赶回各州开始动员工作，距离新年就一个月了，时间很紧。而海、空军的将领们则被陛下留了下来。会议室中空荡了许多，但气氛也更加凝重，海军司令张峥中将感觉自己的呼吸都加重了许多，每个人都明白，陆军开始动员，十三州军团即将开始组建，那么海、空军呢？北部舰队司令龙洲的脑海中甚至冒出了八个字：首战用我，用我必胜！

陛下依然是满脸的笑容，“各位，把大家留下，相信大家也都猜到了为什么！不想多说什么了，现在开始，帝国的命运掌握在各位的手中，一切拜托诸位！下面由参谋长宣布作战命令！”

叶知秋站起来翻开了文件夹，“经总参与海军部研究决定，我命令！”

“啪！”皮靴跟磕在一起的声音格外的整齐，这证明每个人心中都已经做好准备。

“命令：张峥海军中将率两洋舰队于新年前进驻巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港；命令：龙洲海军少将率北部舰队于新年前在东莱基地完成集结；命令：吉显昌海军少将在大汉湾纳拉伯海军基地组建新本土舰队，舰队番号为南部舰队。”

点到名字的将军大声应答，叶知秋将文件翻了一页，“下面，宣布空军方面的命令。命令：空军6师、空军8师转场入驻纳土纳基地；空军11师、空军12师转场入驻万鸦老机场；空军7师和9师转场到坤甸机场。”

叶总长宣布完毕，钟义站了起来，“所有海、空军部队进入二级战备，指挥部门二十四小时执勤，云九，今天开始你搬进未央宫，常驻卫青阁统一协调空军。”看到空军司令挺身应答，钟义点点头，“从现在开始，我们不怕先进的装备被其他国家知道，我们不怕让别人看见我们的强大。我要你们——大汉帝国皇家海、空军随时做好战斗准备！”

“是，为陛下效忠！”

这一次散会后，会议室中只剩下了三个人，钟义、叶知秋和云九，空军司令嚅嗫着，被陛下骂了一句：有屁快放。一下子舒坦了，“嘿嘿”两声，“陛下，云九愚钝。您这番调兵遣将，我怎么感觉不是冲着日本人去的呀？”

陛下有些意外，与叶知秋对视一眼，都看到了对方眼中的惊讶之色。“那请云司令指教一下，陛下是冲着谁去？”叶知秋双手包拳。

“别、别，参谋长！”云九见叶知秋客气上了，赶忙连连摆手，“这指教老九我可不敢当，我就是觉得吧，这样调兵如果是打日本，战略意图也太明显了，这不是陛下的用兵风格。陛下，你不会是惦记着老美的那点地方吧？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第109章天大馅饼

“老美的那点地方”指的是美国二战前最大的海外领地菲律宾，19世纪末美国自西班牙手中抢来了这片土地的统治权。1935年菲律宾成为自治邦后，美国在菲律宾的驻军司令道格拉斯?麦克阿瑟中将被菲律宾总统任命为菲律宾陆军元帅。

在钟义的眼中，若与日本开战，这个扼守太平洋、中华南海和印度洋交通要冲的战略要地，就必须要先掌握在手中。已经被英、美坑了一次，陛下对西方国家的信任度已经降到了最低点。与日军在其他地方打个热闹时，一旦美国放日军在棉兰老岛登陆，那就有老窝被抄的危险。

钟义不想冒这个险，卧榻之侧岂容他人鼾睡？尤其还是麦克阿瑟这头恶狼！别人不知道，钟义可是清楚的很，现在这个没什么名气的菲律宾陆军元帅可是二战后美军五星上将，名副其实的亚太之王。

赶走美军，自然就成了东南亚战略的第一步。钟义也清楚，这个第一步是十分艰难的第一步。武力解决是行不通的，至少目前，还不具备与美军直接开战的条件。那么，利用外交手段解决吕宋问题是唯一的选择。

为此，陛下布局已久，比如罗斯柴尔德家族。不要以为帝国对于犹太人的宽容就可以让卡罗德感恩不尽，更不要以为成了人家便宜孙女婿就可以占尽便宜。在红盾家族长的眼中，没有比利益更重要的，包括亲情！真正打动卡罗德的是钟义抛出了一个大大的馅饼，大到第六帝国掌权人难以拒绝。

吕宋建国！当钟义说出这四个字时，卡罗德甚至连呼吸都停下了好半天。吕宋是什么地方？号称太平洋果篮的菲律宾群岛中最大也是最富饶的岛屿，与其比起来，巴勒斯坦那片“故土”简直是连……屎都不如。

而且汉皇陛下说的并不是犹太人建国，而是罗斯柴尔德建国。虽然罗斯柴尔德家族号称第六帝国，可是那只是在金融上。真正面对国家强力机器时，这个所谓的第六帝国几无任何还手之力。“水晶之夜”已经证明了一切，当纳粹党卫队、冲锋队们举起屠刀时，红盾家族也只能是仓惶出逃，甚至还有些家族中人惨遭毒手。如果罗斯柴尔德能够有自己的领土、自己的国家……卡罗德已经不敢再往下想了，他很怕这巨大的诱惑掳走他的思想，让他不能再正常的思考。

“吕宋建国……”无论卡罗德怎样努力保持镇静，但脑海中上下翻腾的这四个字让他的一切努力都是图劳。想想罗斯柴尔德家族将成为王族，拥有自己的领地……够了，这已经足够让红盾家族押上所有筹码了。

老头第二天就乘专机飞往长安。在未央宫中，钟义执晚辈之礼给予了红盾族长最高的礼遇，没办法，睡了人家的宝贝孙女，想摆皇帝的架子也不好意思，更何况海妮的小手一直放在腰间，随时可以发动二指禅攻势。

谈判是秘密进行的，接待外宾专用的倚兰殿中，一老一少、一桌一茶、隔案而谈，谈话的内容无人知晓，只是卡罗德在离开的时候，拍了拍自己孙女的肩膀，“海妮，你很不错，要好好侍候陛下，不要惹陛下生气！”

虽然难得的得到了爷爷的表扬，但小妖精还是嘟着嘴一副生气的样子：太过份了，爷爷和陛下谈话居然连我也不让听。

陛下也有点不爽，虽说谈判的过程是在友好、和谐和共识的基础上顺利进行，但老爷子太狡猾，本来这事钟义也没打算过河拆桥，他是真心想在南海这地方弄出一个其他种族的国家，没事搞搞“六日战争”什么滴，省的东南亚这帮猴子搞什么联盟的折腾。但陛下也没打算给具体的承诺，这事两厢情愿，罗斯柴尔德家族出钱出势，钟义出人出力，搞的成就算，搞不成就一拍两散，过几年鬼子打过来时，咱再直接占领倒还省事。

不过在卡罗德看来，这便宜孙女婿也是个小狐狸，睡了咱红盾家族小公主还不给名份也就罢了，还想白使唤咱家族力量不给承诺？

两人争执半天，老爷子急了，“要么咱签协议书，要么你娶了咱家海妮，只要海妮成为大汉皇后，咱就啥也用不签了！”

钟义也知道不能把老爷子逼急眼了，娶海妮倒是好办，帝国内部也有呼声让汉皇娶亲，皇室人丁稀少，就皇帝老哥一个也不是个事，用桑德拉的话那就是“有辱国体”。可娶了小妖精秦主任怎么办？娶个白人皇后红警将领那怎么办？其他华人怎么办？以后弄出个混血太子怎么办？

两者相比，钟义明智的和老爷子签了一份备忘录，全名为《汉-犹谅解备忘录》，内容包括：罗斯柴尔德家族协助大汉帝国将驻菲律宾的美国势力驱离，大汉帝国支持并帮助罗斯柴尔德家族在吕宋岛建立犹大王国。

——历史上的以色列联合王国在所罗门王死后，曾分裂为北方的以色列王国和南方犹大王国，一般认为，以色列民族的主体和正统的大卫王朝传承者是犹大王国。

1938年的年底，菲律宾南方苏禄群岛上爆发了大规模的苏禄**革命，持有先进步枪和机枪的游击队利用渔船和快艇活跃在霍洛岛、塔威塔威群岛、桑阿桑阿岛、锡布图群岛、锡亚西岛和卡加延苏禄岛上，热带雨林、橡胶园、火山地等复杂的地域条件成了这些游击队最好的藏身之所，他们打着支持苏禄苏丹复国的口号，大肆袭杀美军驻地。

马尼拉的麦克阿瑟准备调集重兵围剿苏禄游击队，可菲律宾群岛相他民族冲突比较突出的地方相继出事。一个自称摩洛伊斯兰解放阵线的组织宣称要在棉兰老岛上建立**的伊斯兰国家，1939年1月，摩伊解武装甚至攻占了棉兰老岛的最大城市三宝颜，其首领宣布与菲律宾自治邦和美国殖民者进入全面战争，直到其承认“摩洛伊斯兰王国”。

被折腾的焦头烂额的麦克阿瑟收到的坏消息还不仅于此，菲共宣布在中吕宋成立新人民军，走上以武装斗争夺取政权，反对殖民主义，解放菲律宾的道路。

菲律宾最核心的三大统治区相继出现恶**件，尤其是这些叛军和游击队手中先进的武器证明了这绝不是偶然事件，麦克阿瑟在给国内的汇报中称：菲律宾自治邦的**革命得到外国反美势力的支持，为维护美利坚在海外的利益，有必要加强驻菲美军实力，对这些外来势力予以坚决回击。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第110章我会回来

出乎麦克阿瑟的意料，美国国防部的回电在十几天后才姗姗而来，电报的内容更是让麦克阿瑟暴跳如雷，“叛徒、卖国贼，国会那群婊子养的议员就是一群为了私利而出卖美利坚的卖国贼。”

电报的内容是：国会已经通过议案，美国放弃对菲律宾的所有权，允许菲律宾人民建立自由民主的**国家。

也就是说菲律宾人你们不是想闹吗？得，咱民主的美国人闪了，不陪你们玩了，你们爱闹自己闹！

麦克阿瑟将军向华盛顿军需大楼即美国陆军部连续发电，详细阐述菲律宾的战略位置对于美国的重要性和必要性，但随后一封调职信浇熄了阿瑟的满腔热情，他被调任至夏威夷任美国太平洋地区陆军总司令，美军将全面自菲律宾撤军。

卡罗德与美国另一个传奇洛克菲勒家族共同促成了美国撤离菲律宾。共济会隐藏在暗中的巨大势力加上美国社会中无往不利的资本，打造出了本世纪最大的谎言：菲律宾将成为一个泥潭，涉足其中，美国将卷入亚洲正在进行的战争。这与美国盛行的孤立主义完全相背，不符合美国人民的利益。美国纳税者的钱不应该花在那些黄皮猴子身上，美国的军队应该捍卫美国人民的安全、自由和财产。美国完全可以置身度外，坐观大洋彼岸的列国纷争，过早参与进其他国家之间的战争，不仅对美利坚无益，而且还会影响到正在复苏的美国经济。“把那些麻烦扔给黄种人自己处理吧！”一百多位民主党议员提出的这项议案，在国会中以绝大数赞成票获得通过，很多共和党人也投了赞成票。

罗斯福总统在写给麦克阿瑟的信中说：我同意你的看法，放弃菲律宾将使我们丧失在太平洋上的主动权，但是我无法阻止国会。

3月，最后一批美军将离开菲律宾，麦克阿瑟也将随船离行，送行的人有很多，包括终于可以正式履行权利的菲律宾总统。站在船弦上与老朋友们挥手告别的麦克阿瑟突然狼嚎了一句：我会回来的！

总统先生差点被吓趴下，泪眼汪汪的呢喃着：“你可千万别回来了！”谁愿意当殖民统治者的傀儡呀，不过，很快这位总统就后悔了。美军在时，他还可以当个傀儡总统，麦克阿瑟走了，他……

三天后，就在菲律宾各地庆祝**革命取得胜利的庆祝活动还没结束时，船上的麦克阿瑟还没回到华盛顿述职时，大汉帝国殖民地大臣兼南洋殖民区总督赫巴尔宣布：鉴于菲律宾各地在美军撤离后仍战乱不息，居住在菲律宾的汉人生命和财产无法得到应有的保障，大汉帝国皇家海军陆战队将介入与各地**武装的调停工作。

一句话：大汉帝**要武装护侨。

“武装护侨”这四个字在今后的很长一段时间内，成为了大汉帝国介入其他地区事务的最好理由，几乎适用于全世界的每个角落——随便一个地方，要想找出几个华人都不是太难的事。

与时同时，在赫巴尔发出通电之后，北部舰队战列舰分队的伯珪号率十余艘巡洋舰、驱逐舰护送皇家海军陆战队第一旅自万鸦老基地出发，于棉兰老岛南部三宝颜无阻碍登陆，摩伊解组织的武装已经为陆战队准备好了欢迎仪式。

北部舰队的另一艘战列舰奉先号则是护送陆战队犹太旅强势进入吕宋岛的马尼拉湾，并炮轰菲律宾政府军阵地，十几艘军舰在菲律宾首府马尼拉巴石河口外横向排开，所有舰炮对准菲军的海岸工事猛轰一个小时，美国人为菲律宾政府军留下的数十架老式飞机并没有起到多大作用，战列舰队中的十余艘驱逐舰与巡洋舰大发神威，p-26玩具枪单翼战斗机在战列舰分舰队密集的防空火力面前，真成了玩具，三十多架飞机被击落所换得的战果，也只不过是两艘驱逐舰被击伤，在各国海军眼中露脸较多的兴霸号重型巡洋舰则比较倒霉，一枚五十公斤的航弹落在了它的前甲板上，主炮受损，炮塔内的三名炮手两死一伤。奉先号战列舰因为其庞大的身躯，也遭到了更多的“青睐”，被数枚航弹击中的后果就是左弦的涂装上被抹了一大块黑，远远望去，如秃斑一样难看，其他落在甲板上的航弹大多被弹飞，即使爆炸也没有造成太大伤害。但奉先号超级强大的防空火力给菲空军带去了巨大的伤亡，排水量四万多吨的巨型战列舰如人中吕布、马中赤兔珠连壁合，挥戟杀入敌阵，势不可挡。被击落的三十几架玩具枪，倒有一小半要记在奉先号上。

海军部要利用菲空军的少量飞机检验舰队防空能力的初衷，收到很好的效果。但是也暴露了很多问题，在菲律宾空军飞机数量较少，性能有限的情况下还是能给舰队带来一些伤害，如果敌人的战机更多更先进时，如果飞机能携带更多更重的航弹时，如果需要防护的目标是更容易受到攻击的航空母舰时，本方的防空火力还能起到多大的作用？这样的问题被反映到海军部时，海军军官们才真正重视起陛下所说的“先发现、先攻击”战术。诚如陛下所说，在遭遇敌人大批机队轰炸时，本方的防空火力再密集，也无法保证航空母舰不被攻击，更何况日军还有许多潜艇，隐藏在水下的海狼发射出的鱼雷比航弹还要更加难防。航母战斗群只有做到“先发现”，提前出动舰载机攻击，才能保证本方舰队的安全。

马尼拉湾登陆一战，皇家海军有意没有派出航母与陆基飞机，以检验舰队的防空能力。此役，为皇家海军今后的航母致胜论奠定了理论基础，航母战斗群中的侦察力量得到了大大的增强。同时，钟义在得知此事后，也加大了对于舰载雷达和小型机载雷达的研究，这也间接的导致了预警机的提前诞生。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第111章一千美金

没有麦克阿瑟的指挥，没有美国大兵的带动，菲律宾政府军变得相当孱弱，马尼拉市区内的抵抗因为奉先号战列舰队380毫米舰炮的存在，而变的异常脆弱。

陆战队犹太旅的任务本来是打开登陆场，没想到被舰炮轰晕了头的菲律宾政府军基本丧失了抵抗力，海象两栖坦克和云豹装甲车在驳船下来后，飚车般开到了马拉卡楠宫，刚刚享受了三天**滋味的菲律宾总统府官员们在总统的带领下，举起了白旗。有着两百年历史的美丽的马拉卡楠宫，很快就升起了金龙出海旗。

钟义接到犹太旅已经占领马尼拉，菲律宾总统投降的电话时，还犹为不信，不会是弄错了吧？直到北部舰队司令龙洲亲自发来电报，陛下这才相信，“尼玛，不是说菲律宾人的战斗力还相当不错吗？敢跟日本人拼刺刀，还在雨林中打游击战吗？”

陛下所说的也的确是史实，但那是在美国大兵的带动下，还有就是麦克阿瑟和温特等美军将领的指挥下，况且最后的结果仍是温特投降，阿瑟败走澳大利亚。

与武装到牙齿的皇家海军陆战队相比，美军撤走后的政府武装已经被打回了原型，用陛下的话来说就是“一群拿着枪的猴子”而己。

但吕宋岛上的战斗并未随着马拉卡楠宫的被占领而结束，汉军这次也算是搬起石头砸自己的脚了，先前为了赶走美军而扶植起来的**武装，现在视汉军为侵略者，尤其是中吕宋地区菲共领导的新人民军，他们策反了马尼拉北部苏比克湾海军基和克拉克空军基地的士兵们，一夜间新人民军的部队人数猛增到三万余人，他们拿着汉军支援的59式自动步枪，喊着“赶走侵略者，解放菲律宾”的口号向马尼拉外围集中，试图将侵略者的犹太旅赶进马尼拉湾外的大海里。

只有三千多人的犹太旅倚仗两栖坦克和装甲车，加上舰炮的支持与新人民军在马尼拉城外展开了激烈的战斗。

被**思想武装起来的新人民军不惧强敌，利用苏比克湾基地中美军留下的各种武器顽强战斗，虽遭到舰炮轰击后伤亡巨大，仍舍生忘死的冲向犹太旅阵地。激战两日，犹太旅损失了十几辆坦克和装甲车后被迫后退，退守拉巴石河南岸，并炸毁所有拉巴石河上的桥梁，阻止新人民军的进攻。菲共武装缺少渡河装备，加上犹太旅依河岸布置了坚固的工事，只好暂停攻击势头，与陆战队在河两岸形成对峙。

而此时，国际上的舆论也对大汉明显不利起来，美、英、法等传统列强纷纷指责大汉粗暴干涉他国内政，这是侵略行为。小鬼子也难得的与这些国家站到一起，并牛气哄哄的表示：如果汉国不立即停止侵略行为，大日本皇军将考虑出兵帮助菲律宾人民捍卫自由和**！

钟义就当小鬼子是放……屁，你自己在中华那打的热闹的，你还好意思说我是侵略？也没必要理他们，拿下菲律宾建立前进基地后再与小鬼子好好玩。可是罗斯福的电话就不得不让陛下重视了，罗瘸子电话里的大意就是：钟义你小子不地道呀！你不跟我说美军撤出菲律宾之后，你与菲方协商租借苏比克湾和巴坦岛，然后就对日本人宣战吗？你怎么出动军队要抢占地盘呀？合着你变着花样唬弄我们，我们美国前脚走，你后脚就进去？

钟义虽喜欢背后以瘸子称呼罗斯福，但对这位唯一任四届美国总统的传奇人物还是比较尊敬的，将美国从经济大萧条的泥潭中拉了出来，还赢了二战，甚至说后世美帝几十年的嚣张都是罗斯福一手打下的基础。用咱的话讲，人家罗斯福是绝对的大神。

“总统先生，我没有违背我们之间的协议，我只希望我们将对日宣战的消息，不会在美国那边流露出去。”当了几年皇帝了，扯开话题再顺便攻其对方之不备，这手功夫陛下练的不错。

电话对面的罗斯福也有些尴尬，大汉即将对日本宣战的情报，还真是在美方流出去的。虽说不是故意的，但美国两边加油，坐等围观的心态表达的太过明显了。算了，既然已经撤军，菲律宾的事就不管了，“但是，你拿下菲律宾必须尽快履行承诺！”总统先生现在对钟义的人品有些怀疑，这小子跟狐狸似的，不知道哪句是真话。

似乎是看到了罗瘸子的表情，电话这头的钟义捏了捏鼻子，“请放心，我们汉人一诺千金！”

挂掉电话，陛下叨咕了一句，“千金是多少？一千美金……”

再次拿起电话，“哈曼，并州军团要是再墨迹，我可就让幽州军团去了，告诉你，吕宋那，谁打下来就是谁的领地！”天底下直呼老丈人名字的，不知道陛下是不是头一份。

“别呀！”犹太老帅哥一下子急了，都说好的事咋还要反悔呢？让幽州那帮东北人去了，吕宋还有咱罗斯柴尔德的份了吗？“陛下，三天，再有三天，并州军团先头部队就将登船。”

并州军团，是一支以启示湾七天使城犹太人为主体组建的一支部队，属大汉十三州军团之一，是帝国战时军事委员会直属军团。吕宋的战斗，钟义就没打算让其他部队去，你们犹太人自己的地盘，自己去搞。不过，要是早知道菲律宾政府武装这么菜？当初让陆战队二旅去好了，打下来再让哈曼给点补偿也不错哈？

——犹太老帅哥怒发冲冠，“老子就一个宝贝闺女，狮子公爵的顺位继承人都给你当丫头使唤了，还不知足？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第112章杀人之夜

苏比克湾位于菲律宾吕宋岛西南部，距首都马尼拉110公里。海湾三面高山环抱，是一个港阔水深、易守难攻的天然良港，可以停泊大汉吃水最深的君主级战列舰和元帅级航空母舰。

二十多公里外是美国在菲律宾修建的另外一个重要基地——克拉克空军基地，两条并列的长跑道可以起飞重型轰炸机。

吕宋岛上清剿残余人民军的战斗，陛下并不是很关心，陆战队二旅驻守两大基地，其他地区，让犹太人和菲猴慢慢打去吧，菲猴这种高级生物多杀一些，也无所谓，在这一点上，古里安军团长与陛下看法一致。在并州军团先头部队一个师登陆马尼拉湾后，年轻的师长摩西?达扬在拉巴石河下游秘密渡河，并沿河岸前进，对新人民军发起了突袭，南岸的陆战队犹太旅顺势以两栖战车强渡，两面夹攻之下，新人民军兵败如山倒，再坚强的**信念也抵挡不住钢铁洪流的辗压，并州军团一战功成，新人民军残部一直退回到中吕宋根据地。

这一战，25岁的摩西?达扬一战成名，在随后的吕宋清剿战斗中，达扬发明了三光政策：烧光、杀光、抢光，对菲律宾土著实施部落连坐、焦土隔离，使得吕宋岛三年战争期间，一千多万的土著人口减员达到五百万以上，被打死、烧死甚至是饿死的不计其数。很多年以后，被尊为王国战神，但已经离世多年的达扬墓前，还经常可以看到鲜花与番茄同献、美酒与鸡蛋共舞的奇芭景象，后世对达扬的评价也褒贬不一，民族主义者称他为犹太脊梁；而和平主义者则喷他为灭族屠夫。

不管怎么样，现在的达扬正为了心中美好的复国梦想而努力奋战着，所有横亘在他前面的，无论是他加禄人和伊洛克人，还是更矮更黑的土著少数民族，只要是不顺从者，杀！唯一有点不好意思的是，冒领了陛下的发明，三光政策的发明者变成了达扬。这种高明的清剿手段当然只有陛下那种神一样的人物才想的出来，不过陛下当时就说过，身为汉皇，他已经不需要更多的光环，低调才是王者之道。多么宽广宏大的胸怀呀，提携军中后辈，甘做幕后推手，想想自己，其实与陛下的年龄也差不多，真是惭愧！

苏比克湾海军基地的陛下倒觉得没什么，这个“三光”是岗村宁次那货在中华华北对付根据地时发明的，转移到吕宋来对付菲猴，效果不错。达扬这个年轻的犹太军官，“嘿嘿，有前途。”

钟义是搭乘最新式的y38-c霸王龙军用运输机来到苏比克湾的，代号霸王龙的y38-c大型运输机，是世界上第一款四发涡轮螺桨远程军用运输机，起飞重量达135吨的霸王龙，机长近50米，翼展55米，最高速度550公里每小时，巡航的时速也达到了500公里，起飞距离1900米，实用升限为6150米，最大油量航程7000公里，可以装载4辆雪豹装甲车或16辆吉普车，内部改装后，可以运载200名全副武装的士兵。

这绝对是当今世界运输机中的巨无霸，恐龙中的霸王龙。而且，这款霸王龙并不是基地飞行器工厂的产物，而是由汉飞公司**设计并生产的军用运输机。1937年底看到设计图纸后，钟义就决定大批量采购，并为其命名为霸王龙。

对于陛下，对于大汉帝国，这款大型运输机的出现具有不同寻常的意义。这是民间军工产品第一次走到了基地科技的前面，是惊喜也是担忧。钟义感慨当初收购道格拉斯公司的正确性后，更忧心的是随着科技的迅猛发展，如果基地科技的领先优势不复存在后，自己该怎么办？

时间，与时间赛跑。趁着基地装备还绝对领先于其他国家的这些年，打赢战争，打出一个如后世美帝的局面，垄断高科技，即使不倚仗基地，大汉帝国也要做世界最强，没有之一。

坚定了信念，钟义便再也不能安心居于未央宫了，对日作战的时机已经逐渐成熟。以钟义的想法，小鬼子既然已经决定执行“南下作战”计划，那么针对汉军的偷袭计划肯定也在紧密制订中，那位疯狂赌徒山本五十六已经实际掌握了联合舰队的指挥权，他的同学现任联合舰队司令吉田善吾即将接任米内光政去担任海军大臣。

北部舰队上百艘战舰云集南海周围，山本不可能没有想法，不宣而战是几乎可以肯定的事。后世的小说中有句相当有名的话，叫：以彼之道、还施彼身。用这句话来形容现在的钟义应该是相当的准确。

不宣而战，偷袭日本海军驻台湾舰队，进而攻占台湾全岛，并以此为基地，威胁琉球及日本本土，在两到三年内，灭亡日本。然后……登陆西伯利亚或是重演珍珠港事件，还在考虑和论证中。这就是陛下脑中的大战略：放光欧洲的血，拿下太平洋。没有美国人掺乎，小胡子不至于败的太快吧？让欧洲人先掐着，太平洋上，日本人打不过美国人，咱大汉来。

陛下的到来，让北部舰队司令龙洲倍感振奋，这表明陛下对台岛战役的重视。但是对于陛下搭乘那个大的吓人的运输机而来，龙洲满是牢骚，侍从室是干吗吃的？还有钱志豪，你搞什么？这大家伙自身安全系数先不说，你咋不考虑下？苏比克是啥地方，小鬼子的侦察机都打掉过好几架了，万一运输机遭袭，你负的起责任？

被龙洲狂喷一顿，钱志豪一声没吱，“这上哪说理去，上飞机前被秦主任一顿数落，这刚下飞机，腰酸腿疼的，还没等活动下，又来一痛！擦的，你们厉害，你们别熊我，跟陛下直接说去？”

钟义倒是摆了摆手，人家罗斯福为了开个会都坐十多天飞艇呢，飞机飞几个小时算啥？“别扯没用的了，战役准备的怎么样？”

“报告陛下，北部舰队已经备战完毕，等待陛下的命令，随时可以拔锚。”谈到正事，龙洲连忙大肚子一腆，立正回答。这几年随着国力快速增长，帝国的生活水准也逐渐提高，如龙洲这般的吃货，弄出个大肚子来不足为奇。

“这几天的天气情况怎么样？”钟义点点头，龙洲的能力还是毋庸置疑的。

“回陛下，没问题，气象专家说了，这几天的夜间都是月朗星稀的好天气。”

“月朗星稀？”陛下笑了，“杀人夜吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第113章羊！羊！羊！

1939年5月4日，这一天是被定为第一个青年节的日子；这一天是日本空军疯狂轰炸中华陪都重庆的日子；这一天是“满、蒙”边界的诺门坎，两个强盗又一次在中华大地上狗咬狗的日子。

这一天的夜晚，月朗星稀——气象专家预测的很准确。

大汉帝国皇家海军北部舰队的两个航母战斗群，就是在这样的一个夜晚，离开了已驻扎了一个月有余的苏比克湾海军基地，在中华南海黄炎岛附近海域，与来自马尼拉湾的奉先号战列分舰队汇合后，舰队以十八节的最经济航速，延着吕宋岛海岸驶向东北方向。

舰队中两个航母战斗群四艘元帅级航空母舰，分别是公瑾（周瑜）号、子敬（鲁肃）号、子明（吕蒙）号、伯言（陆逊）号，依照陛下制定的海军舰艇命名规则，北部舰队的大型战舰都是以三国时期东吴将领的名字命名。

四艘航母的弦号依次为21—24，两位数的弦号代表这是第一级军舰即航母的弦号，十位数上的2则代表了北部舰队的番号。

舰队中还包括了战列舰一艘、重型巡洋舰两艘、轻型巡洋舰六艘、驱逐舰26艘和护卫舰30余艘，海下还有14艘潜艇护航。潜艇比较少的原因是因为大多数的海狼都已经在前期就进入了巴士海峡，繁忙的航道上日本的运输船与油船早已成为海狼们瞄准的猎物，只待陛下的开战命令了。

近一百艘大小战舰，庞大北部舰队的猎物是驻台岛日军的海军基地左营和马公岛。左营位高雄北部，西临台湾海峡，是台岛北部最大也是最优良的军港，日本南遣舰队就驻扎于此。而位于澎湖列岛的马公海军基地，则驻扎着侵华海军的主力第五舰队，这支以巡洋舰和水上母舰为主的舰队，曾在长江中下游耀武扬威很久，后南调协助第21军攻占广州和海南岛等地。

第五舰队只是北部舰队突袭行动中耧草打兔子，顺便捎上的下酒菜，主菜当然是日本第二，仅次于联合舰队的南遣舰队。日本战列舰队第三战队的四艘金刚级战列舰、第2和第3航空战队的四艘航母和多艘重巡、轻巡组成的强大的舰队，是大汉皇家海军在中国海这一片海域最强劲的对手。与前世的历史不同，因为大汉皇家海军的出现，这支南遣舰队的实力要强的多，苍龙、飞龙、凤翔和瑞凤号航母都是自本土的第一航空舰队中刚刚调到台岛不久，也许，日本人也正在策划对苏比克湾的空中突袭吧！

公瑾号舰岛指挥室中的龙洲少将嘴角轻裂出一丝残忍的微笑，“先下手为强，后下手遭殃。”几个小时后的黎明时分，舰载机就将起飞，然后……这样阵容强大的日本南遣舰队还会有多少战舰可以继续浮在水面上呢？

不是狂妄，而是自信。龙洲从没想过陛下亲自参与制定的偷袭计划会失败，况且这次行动并不是只有北部舰队这一拔攻击，想想陛下的后续手段，龙洲也不由为之感叹：选大汉做对手，日本……没戏了！但小鬼子也没什么遗憾的，民族强大之路，就像雨林中的树木争长，只有长的最快最高的那一棵才可以自由享受阳光。

“这片天空就这么大，中华民族要崛起，大和民族……还是乖乖的继续伏首称臣吧！”龙司令做了最后的总结，抬手看看了表：凌晨两点四十分。按照计划，再有一个小时就可以抵达预定海域了，一切都很顺利。日军的陆基侦察机和水上侦察机都没有夜间飞行的能力，而这个海域的潜艇？嗯，有很多，但都是大汉的狂风级。普遍排水量在一千多吨的日本潜艇在与狂风级的海下对决中，吃尽了苦头，一个多月以来，沉在巴士海峡与南海的日本潜艇达到了二十三艘，海军部已经禁止日本各级潜艇私自进入南海，并开始积极研究更先进的潜艇以制衡狂风级。

凌晨四点，太阳还未升出海面，海面上只是有了些微光的时候，在距高雄不足二百海里的中华南海东沙群岛以东的海面上，北部舰队各舰铃声大作，航空母舰上的备航命令在三十分钟前就已经下达，这个铃声是舰载机开始起飞和其他配属各舰做好警戒的命令。

四艘元帅级航母上携带的舰载机种类在离开苏比克湾前就做了一些调整，每艘航母上都只有一个中队的j37a-c海龙制空战斗机和两个中队的jh37-b毒龙歼轰机，多出来一个中队换成了hh6-a翼龙轰炸机，也就是说每艘航母上的翼龙都增加到了36架。提前起飞的zj-38凌龙侦察歼击机传回电报：左营港在沉睡。

海龙与毒龙都已经升空，并在母舰上空编队盘旋，笨重的翼龙也在母舰的中轴跑道上陆续弹身升空，每架翼龙上都携带了六枚五百公斤的航弹，再加上凌晨时分，光线较暗，飞行员们都比平时加了十二分的小心。

甲板上黄色马甲、绿色头盔的弹射指挥官一次又一次的屈腿，用标准的航母style，将翼龙们送上蓝天，当天空中的轰炸机编队指挥官传回编队完毕的口令后，龙洲在公用频道中下达了出发的命令：祝各位好运！

二百余架各式飞机的庞大编队以海龙为箭头，扑向台岛。另一个规模稍小的编队则是偏北一些的方向，他们的目标是澎湖列岛的马公基地。

在公瑾号指挥室中的龙洲司令与公瑾号舰长关沧海并排而立，目送着战鹰们奔向战场，直到望远镜中的机群变得越来越小，直到它们消失在茫茫海天之间。

“司令，我们会成功吧？”这是皇家海军航母战斗群第一闪执行这样大规模的空袭行动，关沧海上校难抑自己的紧张！

“我从未怀疑！”拍了拍自己的大肚子，龙洲转过头来，“沧海，给陛下发电！”

“好的，司令！”就像母亲关心远行的孩子，就算有再大的信心，关沧海也难免惦记自母舰上放飞的战鹰们！

“通信官，给陛下发电：羊！羊！羊！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第114章小泽之殇

所有由陛下命名的行动代号都是奇芭。没有人明白为什么这次突袭台岛的行动代号叫“羊！羊！羊！”陛下也没有给出什么解释，很多人猜想是因为南华大陆曾被称为骑在羊背上的大陆。但所有人都知道，这就是行动的命令。

吕宋岛北部的阿帕里和拉瓦格机场上的h36呼啸者和h37-b地狱犬轰炸机群相继起飞，圣安娜野战机场上的j36-c飞龙后掠翼制空战斗机机群则率先出现在巴士海峡上空。中程轰炸机呼啸者的目标是台岛东岸的台东机场，而远程轰炸机则是直接飞过兰屿岛上空，与北部舰队的舰载机配合形成第二波轰炸。

大汉帝国驻日大使盛文才在接到“羊！羊！羊！”电报后，准时向外务省递交了宣战书，然后在刚刚起床的日本外务大臣有田八郎不可置信的目光和“八嘎”的叫骂声中，迈着绅士步离开。

“吵吵什么？要不是要保持外交官风度，老子骂你都可以不带脏字，哪像这帮词汇贫乏的矮子们，只会‘八嘎’，再不就是‘八嘎牙路’，靠，不能换点新鲜的？”

反正已经宣战，递交了宣战书，盛大使在东京的任务就算圆满结束，打点包袱准备回家。

凌晨7时11分，第一批36架海龙舰载制空战斗机抵达左营海军基地上空，对面迎过来的是匆忙起飞的十六架96式舰载战斗机。

日本一万多吨的苍龙级和七千多吨的凤翔级航母能够在接到雷达预警后的短短十几分钟内起飞十六架战斗机，足见这个时期日本海军超强的战斗力，但在代差级科技差距面前，战斗水平和意志力已经不能成为改变结果的因素。短暂的空战后十六架96式被击落，火力、速度、爬升等所有技术指标全面落后的螺旋浆式战斗机退出战争舞台的时间已经进入倒计时。

位于南面的左营大港防空火力密布天空的时候，意味着毒龙和翼龙已经来到，高雄机场起飞的日本海军第22航空联队数十架攻击机扔掉了鱼雷，利用机枪疯狂的与海龙和毒龙的机炮对攻，更多的日军飞行员根本不顾身后，他们的目标就是笨重的翼龙。有几架hh6-a翼龙措手不及被击伤，其中一架被打中油箱凌空爆炸，还有一架是机枪子弹射穿了机舱防护罩，飞行员中弹牺牲，失去控制的翼龙打着转的坠入海水中。但更多的第22航空联队96式陆基攻击机躲无可躲，在36架海龙与72架毒龙的攻击下纷纷被击落。当庞大的翼龙轰炸机利用自己的高速爬升至更高空，让开空战区后，性能上的巨大差距顿时显现了出来，不要说海龙，就是万能型的歼轰机毒龙也能够在狗斗中轻松摆脱身后96式的追击，然后利用速度和优异的俯冲能力将对方套入瞄准镜中。

这场空战结束后，打出82：4优异战绩的皇家海军飞行员们不约而同的承认，如果是驾驶性能差不多的战机，他们不是日本飞行员的对手。

战场对于对手最大的尊重，就是击败他！具体到海军，那就是击沉！当天空仓促起飞的日军战机越来越少，当大港内日军战舰生火启锚，准备逃离的时候，毒龙们的第一拔轰炸已经开始！50公斤和100公斤的小型航弹如雨点般自空中划落，他们的目标并不是金刚级战列舰，而是航空母舰。日本的这几艘航母，无论是号称世界上最先完工的专用航母凤翔号，还是苍龙级的两艘航母，共同的特点都是防护力差，更不要说那搜自潜艇母舰改装而来的瑞凤号，就算是50公斤的小型航弹砸在“海上平原”上，都可以炸出一个洞，毒龙歼轰机携带的小型航弹都送给它们，不求击沉，只求破坏航母的起飞甲板，阻止舰载机继续起飞。当然只有四艘航母，狼多肉少。多达70架（空战中被击落两架）的毒龙分出一半，直扑左营小港内的小型船只。

左营军港本是小型商港，日军护建后分为南大北小两个港口，小港因为水深较浅，仅可以停泊驱逐舰级中小型船只。也正是因为左营军港特殊的地型，致使在遭到攻击后，防空火较强的驱逐舰队不能及时赶到大港，变相减轻了轰炸机攻击航母的难度。

50余架毒龙冒着驱逐舰队的防空火力，打开腹部的投弹仓，日本南遣舰队第十一、十二、十九驱逐队的九艘驱逐舰，在第一拔攻击中就被击沉了三艘，分别是拂晓、初雪和暴风雪号。但这还不是致命的，当左营港上空再也看不到日本战机后，一直在高空盘旋的翼龙们开始降低高度，500公斤甚至是一千公斤的巨型航弹带着刺耳的尖啸声，宣布真正的地狱召唤已经到来。到早上八点钟时，金刚级雾岛号、比睿号战列舰相继发生爆炸，大火将巨大的舰身笼于其中，水兵们纷纷跳入海中——被淹死也比被烧死或炸死强吧？

航母们的命运较之战列舰更加悲惨，日本人自称世界第一的凤翔号主甲板直接被一枚五百公斤炸弹砸出了一个大窟窿，然后穿透二层机库才爆炸。这艘七千多吨的航母直接断了成了两截，带着还未来得及起飞的三十多架飞机一起沉入海底。算上英国竞技神号，两艘都号称世界第一的航母都毁于大汉空军之手。

飞龙号因为刚刚入列，锅炉都是新的，启动比较快，是所有大港中的战舰唯一启航移动的，但恰恰是它的率先启航，断送了大港内所有战舰的逃生之路，两枚五百公斤航弹和一枚一千公斤的巨型航弹，让这艘满载两万多吨的日本海军最新入列的航母将出港的航道彻底封住。至八点四十分所有的翼龙和毒龙投弹完毕，编队返回母舰时，盘旋警戒的海龙们开始低空飞行——用机炮射杀水面上煮饺子般的小鬼子水兵，也是一件很有乐趣的事。

但他们的欢乐没有持续多久，战斗机机群的指挥员高剑上校就在通话频道中大喊，“拉起编队，别玩了，继续警戒，三头狗们来了！”

三头狗，是海航的飞行员给空军远程重型轰炸机h37-b起的绰号，因为h37-b的代号是地狱犬，这个绰号的始作俑者就是高剑。当初高剑还在空军时，就是首先飞的轰-五，后来因为用轰炸机打掉五架老式双翼机，成为大汉空军的第一个王牌飞行员，被陛下特批去飞歼-五，海军扩编时，又被调到海航试飞j37-a，也就是海龙的原型机。所以，高剑一直对空军的轰炸机部队有特殊的感情，不时还回“娘家”混混，当然，也少不了被空军的飞行员一顿“暴揍”，谁让他嘴欠，把相当牛气的地狱犬变成三头狗了？

不过在战场上，纵是老熟人见面，也没时间贫上几句了，与地狱犬机群的指挥员沟通了一下，高剑就指挥着海龙们就继续爬升担负起护航任务，没闲心听这帮战斗机飞行员们贫嘴，96架地狱犬飞行员打开了电子瞄准器，其中48架负责掷弹的地狱犬则是三千米高度水平投下五百公斤航弹，瞄准的正是那些在冒烟的负伤战舰，这其中就包括日本南遣舰队旗舰金刚级战列舰的首舰金刚号。其实日本在最初设计金刚级时，是按战列巡洋舰的参数设计的，但后来因为《限制海军军备条约》等原因，金刚级四艘姊妹舰经过数次升级和现代化改造，变成了高速战列舰，但因为先天的不足，比起日本其他著名战列舰如长门、陆奥等，在装甲防护等方面的差距还是很大，严格说起来，金刚级顶多也就算是准战列舰，相当于大汉皇家海军的大将级重型巡洋舰。

南遣舰队司令长官小泽治三郎平日整洁的白色海军服已经如大汉近卫军的迷彩服般，花花绿绿的还带有几处烧孔。这场近乎于没有抵抗能力的战斗让小泽中将几欲发狂，“八嗄，开炮，给我开炮，击落那些讨厌的飞机，帝国海军的荣耀不能毁于我们之手！”

是的，日本海军，甲午年曾拼死一战击败了北洋舰队，对马海战时东乡平八郎军神指挥联合舰队又击败俄罗斯舰队，奠定了日本海军的不败神话，可如今……看看左营大港内的帝国海军半数主力，居然落得如此惨败，如果不是想寻机为帝国海军保存实力，保住宝贵的战舰，小泽将军早就剖腹以谢天皇了。

小泽有成仁之心，可惜大汉空军没有助其成仁之意。已经移动起来的金刚号发出最猛烈的炮火阻拦着地狱犬们对它的羞辱，但依然再中两弹，382毫米两联装的主炮完全被摧毁，前甲板冒出的大火让水兵无法靠近。

指挥室中的小泽治三郎用绝望的眼光目送拼死保护旗舰的三隈号重巡，和第三水雷队的旗舰川内号轻巡被重型航弹送进了海底……下一个会是哪艘战舰呢？小泽中将的眼中在不觉中已溢出泪水！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第115章空袭澎湖

战斗并不是仅限于左营军港和台岛北部重镇高雄，澎湖列岛位于台湾海峡的南部，64个岛屿加在一起有126平方公里，因澎湖最大的本岛与中屯、白沙、西屿三岛相衔似湖，外侧海水汹涌澎湃，湖内波平浪静，澄清如潮，故而得名。

澎湖列岛是中华东海与南海的天然分界线，从这里出发，往北可抵达马祖列岛、大陈岛和舟山群岛，往南可去东沙群岛、南沙群岛，并可通往菲律宾和东南亚各地。澎湖列岛居台湾海峡的中枢，扼亚洲东部的海运要冲，被称为“东南锁匙”。这样的战略要冲怎可控制在日本人手里？更何况驻扎在马公基地的还是恶行累累的第五舰队。

伯言号上的舰载机没有加入大队机群，而是单独编队，他们的目标正是位于澎湖列岛本岛上的马公海军基地。

日本海军第五舰队司令长官细萱戌子郎中将刚刚率舰队自海口返回马公军港。海南岛战役中，第五舰队协助第21军台湾混成旅团在澄迈和三亚两地登陆，在舰炮的威胁下，海南岛守军被迅速击溃，广东省第九区（海南岛）师管区司令王毅率领残军退入五指山，坚持游击战。台湾混成旅和海军陆战队分别攻占海口和榆林，顺利控制海南全岛。

日军攻占海南岛之战被蒋委员长称为太平洋上的“九一八事变”，意为日本欲以海南为跳台，图谋南洋诸地及太平洋上的重要岛屿。呼吁在太平洋上有重要利益的英、美、汉等国出面干涉日本人的侵略行为。

对此，美国政府重申了自己的中立政策，而正被小胡子折腾的焦头烂额的张伯伦则是不痛痒的发表了一个声明，表示将会坚决守护大英帝国在亚洲的利益，香港、新加坡、马来亚是不何侵犯的英联邦属地，为此，大英帝国将在近期派遣一支强大的远东舰队，进驻新加坡基地。

只有大汉帝国没有任何回应——那时的钟义正忙着准备“羊！羊！羊！”计划，哪有功夫跟蒋光头磨牙玩。

率先抵达马公基地上空的依然是海龙编队，十二架j37-c海龙歼击机在澎湖列岛上空呼啸而过的时候，货轮改装的圣川丸号水上飞机母舰，才刚刚将飞机吊放入水中。螺旋浆刚刚转动起来，正蓄力起飞的水上飞机成了海龙最好的猎物，没有携带航弹的歼击机们对付战舰没有办法，但20毫米机关炮打这些木制外壳的水上飞机还是相当轻松的。十几分钟，在毒龙与翼龙的混合编队到来之前，海龙们解决了第五舰队仅有的八架水上飞机。有五架是在水面上就被击沉，两架是在水面滑行即将腾空的那一刻，被打成了一团焰火，唯一成功起飞的那一架，还未来及的按下机枪开关，就被后面早已盯住它的海龙一串炮弹击中，惨遭菊爆。

比起来，空袭马公基地的舰载机们，任务要比左营军港那边轻松的多，习惯了水上飞机慢腾腾的速度，第一次遇到喷气式飞机的高速突防，第五舰队的水兵们忽然觉得眼睛不够用了，高射机枪的转轮还没人家飞机飞的快呢，根本瞄不上，这怎么打？而且第五舰队防空能力薄弱，就连旗舰多摩号轻巡洋舰上也只有四门快炮和六挺高射机枪，像粟田丸号和浅香丸号那几艘用货轮改装成的特设巡洋舰，更是只有两挺高射机枪。防空？人家在三千米高度就开始投弹了，用机枪打三千米高，连鸟都打不下来，更不用说金属外壳的飞机了。

稀疏的防空火炮更像是在为翼龙们指示目标的信号弹，没有了地面的危胁，轰炸机飞行员们稳稳的驾驶着飞机，以便投弹员可以更精准的瞄准猎物。最先中弹起火的是木曽号轻巡洋舰，在舰载机飞行员们看来，也就木曽号和多摩号这两艘轻巡洋舰够料些，其他的那几艘大舰，一看就是货轮改装的二道货，那艘水上飞机母舰圣川丸号的前身居然还是条油轮。也只有日本这种变态国家，明明穷的不行，军舰都造不起，还非要装大款，弄出一帮民用船只来充数。

七点四十分，澎湖列岛东边海面上的那轮红日刚刚完全跳出来的时候，伯言号舰载机编队已经开始在打扫战场了。木曽号轻巡洋舰爆炸沉没；多摩号带着熊熊大火侧翻在海面上，正在下沉；圣川丸坐底，甲板以上的建筑被全部炸平；粟田丸号和浅香丸号特设巡洋舰更是在几次剧烈爆炸后，变成了漂浮在马公港里的碎片。所谓的打扫战场也不过是俯冲后追着水中扑腾的水兵们打上几炮，或者找那些没有任何抵抗能力的小船练练投弹准度。

至于马公港的岸上设施，舰载机飞行员们并没有蓄意破坏，行动前陛下曾紧急下了一个命令：台岛的港口和机场设施要尽量避免破坏。大伙都明白，陛下的意思是：以后那都是咱自己的，好好保护下也是应该的。

不过载着航弹回母舰降落是一件非常麻烦的事，虽然马公港内已经没有什么特别有价值的轰炸目标了，但翼龙飞行员还是不约而同的再次打开投弹舱。不用瞄准，水面上哪里有能动的就往哪投呗，不管是船还是人，这造成了第五舰队人员大量的伤亡。据日方的事后统计，“五?五灾难日”中，马公基地的阵亡人数甚至还要超过左营军港，汉国海军无耻的屠杀了已经跳舰落水的海军士兵们！这是严重违反《日内瓦公约》的******事件，大日本帝国全体国民将誓与邪恶的汉帝国斗争到底。

大汉外交大臣威尔森对此的回应是：《日内瓦公约》？啥时签的？咋没人找我们呢？对于其他国家私下签署协议，却没有通知我方的行为，大汉帝国表示严重抗议。另解释一下：我方舰载机飞行并未故意屠杀战俘，那些漂在海面上的日军海军并未举起白旗或通电表示投降。对于日本招募不会游泳的水兵，并导致他们大量溺亡，我方表示遗憾。

被气疯的日本外相有田八郎称威尔森是史上最没有风度的外交部长，一派胡言。这一次，站出来反驳的是中华国民政府外交部长王宠惠，王部长在《新民日报》发表署名文章“最低劣的民族，最无耻的外相”，详述日本民族困于海岛而养成狭隘与自私的本性；在水一方而形成的嫉妒和偏激的心理……

洋洋洒洒数万字，分三期连载。此文一出，重庆纸贵，《新民日报》卖至脱销。与中华国内同仁素有往来的主编邹韬奋也在《南华报》上转载了这篇文章。

未央宫金华殿内的陛下斜靠在冷美人身上享受着颈部按摩，一旁的小妖精则是用字正腔圆的……东北腔读报，内容正是王部长的那篇大作，钟义听的津津有味，不时还赞一下王部长是高人，是雅士！但那篇文章的最后一段让中华国人最振奋的几句话，却让汉皇陛下不爽了，“尼玛，谁告诉他我们一定要与中华结盟的？老蒋想脚踏两只船，给咱飞着眼弄虚的，然后又同时去大洋那边搞什么夫人路线，咋？欺负咱没媳妇呀……啊~！雪儿，你轻点呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第116章南遣末日

马公海军基地上空的舰载机编队开始返航的时候，左营军港的空袭也到了最后时刻，地狱犬六吨的携弹量比翼龙还要多一倍，大港中还在苦苦坚持的苍龙号航空母舰和金刚、榛名两艘战列舰都已身中数弹，围拢在它们周围以求形成密集防空火力的熊野和最上两艘重型巡洋舰上也都燃起了大火，数道烟柱直冲云霄，也给地狱犬们的轰炸造成了很大的影响，飞行员不得不在烟雾中躲避更浓的烟柱，而掷弹员根本看不清海面上敌舰的位置。

这让小泽治三郎重新燃起了为帝国保住这几艘战舰的希望，在小泽中将的指挥下，大港内还能动的战舰统一向军港出口移动，战列舰与重巡的大口径主炮猛轰阻塞在航道上已经失去动力的飞龙号航母。只要打通航道，余存的战舰就可以开到南海广阔的海面上，更自由的规避空间也足以让它们撑到周围其他机场支援的到来，大汉的海军必然会因为弹药和航程的原因撤退，这是唯一可以避免南遣舰队全军覆没的机会。

但小泽司令官犯下了一个致命的错误，统一行动的确可以让大火引起的浓烟和故意施放的烟雾，挡住上空水平轰炸的地狱犬们的视线。只是日军忘了，大汉皇家空军的第二拔攻势中，并不仅仅是这四十八架地狱犬，还有相当一部分的地狱犬携带的并不是航空炸弹，他们的弹药舱中挂载的是更可怕的鱼雷！

蓝鳍金枪鱼是基地实验室出品的最新式鱼雷，包括水下式和空投式两种，前者的体积较小也比较轻，是潜艇专用；而后者就是为飞机空投设计的了，总重一吨、光弹药部就有五百公斤的蓝鳍金枪鱼-b型，是专门为敌方大型水面舰只准备的美餐。只不过，与大汉美食蓝鳍金枪生鱼片相比，b型鱼雷的味道太过血腥了一些。

小泽治三郎指挥舰队猛轰飞龙号的时候，这些一直盘旋在高空等待时机的地狱犬们悄悄降低了高度，在大港南侧，朵朵小伞如美丽的蒲公英宛然在天空中展开，随着海风轻轻摇曳。小伞们施施然落入水面，被飞溅的浪花打湿，让残酷的战场多了一份难言的凄美。可在日本南遣舰队的水兵看来，那是什么凄美？那根本就是凄惨。无数声惨呼同时响起——“鱼雷！”

金刚号上正在观察航道情况的小泽中将，听到水兵们惨呼声时，身子一歪倒了指挥室中。

“将军、将军、快醒醒将军！”随员们连掐带喊将司令官弄醒，但小泽宁愿继续昏迷，在他刚刚重新站到指挥台前的那一刹，就被连续两声巨响震的耳朵里只有嗡嗡的声音，看到参谋们的嘴在动，但却什么也听不到！

听不到不算什么，要是什么也都看不到该是多么幸福？护卫在金刚号两侧的熊野号重巡与榛名号战列舰发生了剧烈爆炸，吃水线下边的部位被鱼雷击中，就是战列舰也吃不住的，更何况被三、四枚鱼雷同时命中。锅炉的爆炸和弹药库的殉爆更是致命的，这将让舰上的水兵们没有任何逃生的机会。

小泽治三郎痛苦的闭上了眼睛，“给联合舰队司令官发电，汉军飞机先进，南遣舰队全体殉国，望帝国加紧研发喷射式战机，望山本司令官来日能一血海军之耻！”

没有人知道这封诀别电报是否发出了，因为在稍后的第二轮蓝鳍金枪鱼的攻击中，日本南遣舰队最后的希望苍龙号航空母舰和金刚号都是直接被炸成了数截，南遣舰队全军覆没。结局最好的是坐底的轻型航空母舰瑞凤号，舰上人员得以全部撤离，地狱犬们客气的扔上了两枚航弹，将这艘由潜艇母舰改装而来二道货送上末路。

空军地狱犬轰炸机编队的指挥官在头盔上的通讯话筒边喊了一句：“老狼，给指挥部发电报，目标全部搞定，让海军不用来了！”

“收到，对了，发几个羊？”

“几个？你看着办，没啥有价值的了，发一群吧！”

电报“羊！”代表轰炸顺利，羊字的个数代表击沉击毁的敌舰数量。数日后陛下看到了左营军港空袭后的照片，点了点头，“空军的电报没有水份，的确是一群羊！”

地狱犬编队开始撤离，得到指挥部命令的北部舰队航母上，再次装弹完毕正准备起飞的舰载机们，紧急停了下来——第三拔空袭被指挥部叫停，甲板上的翼龙被推上起降机收回机库，摆上来的是四架凌龙侦察机。

忙活半天，最后被空军吃了独食的龙洲少将有点不爽，下令返航前，仍然命令放出四架凌龙——不能光听空军那帮家伙白话，得咱自己去看看。

半个小时后，凌龙传回消息：想炸大船是没有了，救生艇倒是有很多。

大肚子司令骂了一句：“败家玩意，那东西值一枚航弹的钱吗？”

龙洲没意识到：救生艇的确不值钱，但艇上的水兵却是无价的。如果按照原计划，再次起飞的舰载机们形成第三拔空袭，左营港的水兵死亡比会大大增加，将给日本舰队的重建造成极大的阻碍。

现在，大汉帝国从上至下，都沉浸在空袭成功的喜悦中，连钟义也没意识到，南遣舰队的舰载机飞行员们，因为来不及起飞，在空袭中并没有死亡太多。大汉海军错过了一次将日本海军死死摁在脚下的机会。

但不管怎样，日本海军南遣舰队除一艘重巡洋舰铃木号在空袭前出航幸运逃过一劫，其他大型战舰全军覆没，马公基地第五舰队全军覆没。联合舰队在这次空袭中失去了一半的主力战舰，最新式的苍龙级航空母舰苍龙和飞龙号的被击沉，以及第22航空联队的全体“玉碎”，让海军航空部队大伤元气。日本海军界称这次空袭为“五?五海军灾难日”。

此役过后，两军战机性能上巨大的差距，使日本坚定了淘汰螺旋桨式战机，加速发展喷射发动机的决心。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第117章第二阶段

大汉帝国向日本宣战，皇家海、空军联手空袭日本海军南遣舰队的消息，就如同晴天炸雷，响辙了全世界的每个角落。

重庆，委员长在得知此事后，“哈、哈、哈”大笑三声，“天不亡我！”

而远在大洋彼岸的罗斯福总统则是轻拍了一下轮椅的扶手，与国务卿科德尔?赫尔对视一笑，“只是一个菲律宾而己，值了！”

延安宝塔山上，太祖重重的吸了一口烟，面色沉重的遥望着山下点点灯光，“星星之火，燎原不易喽！”

欧洲方面，唐宁街十号，张伯伦默然无语，许久后才说出一句：“告诉他，只要他不与德意志结盟，转让香港的事可以谈。”

最有魄力、决策也最迅速的还是要属小胡子，柏林威廉大街73号，德意志总统府，小胡子对身边的戈林与海因里希吩咐：“一定要搞到那种重型远程轰炸机的资料，我们的me262战斗机已足够强大，但在重型轰炸机的技术方面还需要时间。立刻终止与日本方面的所有谈判，德意志的盟友不应该是那群海岛矮子，独占整块大陆的大汉雄鹰才是我们称霸世界的最佳拍档！另外，重启与中华方面的军事合作，告诉那个光头，只要他们可以打开交通线，教官、武器装备都可以有！我们可以有偿帮他们训练二十……不，五十个德械师。还有，告诉里宾特洛甫外长，我需要一个藉口，访问南太平洋。”

钟义没有时间理会这些乱七八糟的事，能撇开的全部撇开，实在推不掉的，也有总理大臣桑德拉和外交大臣威尔森顶着。一场空袭下来，战果喜人，但暴露的问题也是多多。

卫青阁内，战时军委的七位委员全部都在，龙洲少将作为一线的指挥官也被特许列席。而会议的第一项内容就是听取龙洲的战役总结。

空袭左营行动，消灭了日军南遣舰队及澎湖列岛的第五舰队，计航空母舰四艘、战列舰四艘、重型巡洋舰3艘、轻巡4艘，驱逐舰13艘，另有日本特设巡洋舰两艘，医疗船和工程船各一艘，其他运输船只和小型船只若干。击落日本飞机92架，随航母落海飞机若干。击毙日军人员13212人，其中左营军港6032人、马公基地7190人（人员为日方公布数字）。

我军在行动中损失了两架翼龙、两架毒龙和一架地狱犬，另有多架飞机受伤返回。牺牲人员为11人，其中5名飞行员。

虽然早已了解，但再次听到这些数字，军委大佬们还是很兴奋，只有端坐正中的陛下有些淡然。用先进的飞机、航母还是以偷袭的方式进攻，这样的战绩也就是马马虎虎了！倒是日本第22航空联队冒死一击，击落击伤多架翼龙的事，让陛下很是警惕。用落后的攻击机还能击落翼龙，这证明日本飞行员的技术一流，胆识一流，敢于牺牲的战斗意识更是超一流。日本的零式战机已经开始量产，未来的空战中，绝对不会再如这次空袭中的轻松。

不记得那神奇的住友金属是啥时生产出超级铝合金了，时间上应该也差不多了，如果使用了喷射发动机的零式战机上，用的就是那种超级铝合金的话，那零式的性能将会会大大超出外界的预期。以皇家海、空军目前装备的主力制空战机海龙和后掠翼飞龙的性能来看，被零式压制倒还不至于，但全面领先的局面一定会被打破。

如果军方的将领们还躺在左营空袭的战绩上沾沾自喜，如果海、空军的飞行员还以为像过去一样，喷气式战机天下无敌的话，那一定会是要吃大亏的。

日本海军的指挥员们绝不是白痴，那位山本司令也绝不仅仅是一个疯狂赌徒那么简单。缩小了战机性能的差距，接下来的战斗，还可能如之前一样一帆风顺吗？当然，皇家海军也并不是没有优势，至少在航母方面，元帅级的各项指标让小鬼子也只能是望其项背。日本海军中现在那几艘航母必须要经过改造，才能起降喷气式战机。

在这段时间内，联合舰队依然无力与皇家海军抗衡。

“趁你病、要你命！”这是老祖宗留下来的至理名言，钟义也根本没有打算给小鬼子机会，你以为这真是玩红警呢？商量好了对爆坦克，然后玩坦克大决战呀？

“知秋，可以了！”钟义没有直接打消大家高兴的劲头，而是示意叶知秋发言！

叶总长敲了敲桌子，打断了海、空军两位司令孩子般的争功抬杠，“下面，我们来讨论下第二阶段的作战计划。”

“哈哈，这回该到我们陆军了吧？”全国林憋了半天气了，自己这个前进基地的司令到现在还是工兵司令呢。

被打断发言的叶知秋没有说什么，只是微笑着忘着大嗓门的全中将。全国林也意识到这是帝国最高级别的军委会议，偷偷斜眼望了望陛下，果然，陛下也是面沉如水。全中将卖个萌吐了下舌头，连忙挺身坐好。

叶知秋停顿了几十秒，见全国林认错态度不错，这才不紧不慢的站了起来，走到钟义身后的全息图边，全息地图上显示的正是西太平洋地区的海图。

“第一阶段，我们的目标是要沉重打击日本海军，北部舰队及空军联合执行的左营空袭已经出色的完成这个战略目标。那么第二阶段，我们的目标将是攻占西太平洋上的所有具备战略价值的岛屿，包括台岛。将战斗推到日本所谓的的国防线上，为第三阶段进攻日本本土作好准备。同时，这一阶段的战役目标还包括尽最大可能的杀伤日军的有生力量，我们不看重一岛一城的得失。下面，请大家来发言，讨论下具体的作战计划。全司令，你不是很着急吗？要不你先来说说？”叶知秋简单介绍完，立刻把矛头对准了全国林。

眼看陛下严厉的目光也随之扫了过来，全国林连忙告服：“别、别，叶总长，老全认错了还不成，我服从陛下和军委的安排。保证指哪打哪，不打，我就继续当好俺的工兵司令。”

“哈哈……”这个活宝让会议室中的军委大佬们无不大笑，钟义故作深沉了半天，这时也忍俊不禁，“你个老全，下次再敢扰乱会议，工兵司令都没的干，直接扔哪个小岛上看灯塔去！”

“别、别，陛下，我这都不认错了吗？您要真想扔，就把老全扔本州岛上去吧，我看那狗屁天皇的宅子还不错！”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第118章清剿共和

战时军委会议并不会制定具体的作战计划，那是总参的活。叶知秋在会议上提出来，是要捉弄下全国林，以维护其总长的权威。

军委大佬们负责的是战略层次上的决策选择，就如这次会议讨论的结盟问题。

欧洲开战的态势已经愈加明显，估计只有张伯伦一个人还在为他带回“一代人的和平”而兴高采烈。

德国数次撕毁协议，兼并了奥地利、入侵捷克斯洛伐克，轴心集团的另一个国家意大利已经将非洲的埃塞俄比亚揽入怀中，而对领土的野心永远都得不到满足的老毛子，也对小兄弟芬兰提出了割让领土及拆除边境要塞的无理要求。

在这样的乱世，独善其身已经成为一种奢侈，是选择与英法为伴还是与德意结盟建立第三轴心？这是个难题。至少对于卫青阁战时军委会议室内的几位大佬来说，是个很大的难题。很罕见的，除陛下之外的六个人分成的两派引经据典，据理相争，到了最后甚至是面红耳赤、互不相让、互相指责。这让第一次列席最高级军委会议的龙洲少将大感惊奇！

陆军司令蒋云志是绝对的挺德派，水晶之夜前汉、德两军在很多方面的交流都是相当愉快的。德意志军人严谨与绝对服从的铁血做派很对蒋黑脸的味口，尤其是埃尔温?隆美尔，担任过德意志元首警卫部队指挥官的隆美尔，在陆军指挥方面有很深的造诣。经钱志豪介绍后，这位与钱队长职务相当的德国将军和蒋云志结下莫逆之交，甚至在多次沙盘推演之后，惺惺相惜的两位将军差点斩鸡头、喝血酒，八拜结交。通读隆美尔所著的《步兵攻击》一书，也及多次去德军访问的经历，让蒋云志很深刻的感觉到了德国陆军的强大。抛开武器装备，三百万德国国防军的训练绝不逊于大汉皇家近卫军。蒋黑脸甚至判定：如果开战，欧洲其他国家的军队顶不住德军六个月的进攻。

陛下频频点头表示赞赏。钟义当然知道，蒋云志的判断相当准确。单论陆军，也只有德、日堪有一比，一个是在亚洲无敌，一个是横扫欧罗巴。区别就在小鬼子的陆军装备实在是寒碜的够呛，亚洲也实在是没有什么其他象样的军队。但陛下也承认，如果给日本皇军也配上豹式、虎式，其他部队不清楚，老毛子的灰色牲口指定不是小鬼子的对手。

想到这陛下突发奇想，将来要是占领了日本，给小鬼子们弄点靠谱的装备，再扔到西伯利亚跟老毛子对掐去，一定很好玩。反正小鬼子和老毛子的人口都挺多，就当给地球减减负了！

让人有些意外的是全国林居然与蒋黑脸持相反意见。这一段时间，经常和王以哲等原东北军军官混在一起的全司令，听他们说起英法广博的殖民地资源和美国工业的巨大潜能，加之德国地理位置上的先天不足，持久战德国必败论也让全司令深以为然。

对于全国林的发言，陛下也是不住的点头，眼睛中饱含赞赏。没办法，老全同志说的也是事实。

可其他人就有点蒙了，陛下这到底是啥态度呀？

警备司令汉斯对英国的感情极为特殊，在英国读过军校的他一直视英国为第二祖国，“向英国宣战？噢！上帝，难道我是要疯了吗？”

不同于蒋、全二人以事实为依据的分析，汉斯完全发自于内心情感的站队，让陛下的目光突然变冷，“汉斯将军，你觉得这是你自己的想法还是帝国大多数白人的想法？”

迟疑了一下，汉斯还是让坚定的目光迎向汉皇，“陛下，我相信这是绝大多数白人的想法！毕竟，英国作为这片大陆的宗主国，存在了近两百年，而且，我们大多数都是英国裔的移民后代，虽然大家也都热爱现在的这个国家，但谁也无法否认内心中对英国的特殊感情。”

汉斯将军是老臣，在黄金城卡尔古利加入红警军团的他，绝对是帝**方的元老级人物，否则也不会以白人身份加入战时军事委员会，成为军方巨头之一。

看着汉斯与陛下的目光在空中交错，其他人都似乎看到空气中碰撞的火花，但汉斯一直没有回避。随着帝国的日益强大，汉人的人口逐渐增多，在民间已经出现了一些排斥其他肤色人种的苗头。甚至在东部的豫州，出现了一个名为洪帮的黑帮组织，专门针对富有的白人绑架、抢劫。汉斯有些怕，很怕再这样下去，帝国的白人会像那些犹太人一样，被陛下排斥。看看欧洲那些犹太人的惨状，汉斯觉得自己应该要做点什么了！

但陛下率先收回了针锋相对的目光，扭头将土著妞秘书喊了过来，听不到陛下对薇薇安的耳语，但汉斯忽然有种不好的感觉。

其他人也觉得有点跑题，这是军委会议，怎么搞起帝国内政来了？而且还是最敏感的种族问题。

会议室一下子由刚才争执时的剑拔弩张陷入了让人瘆的慌的安静，汉斯显得有些坐立不安，难道……

他的预感很准确，不一会，薇薇安急步走了回来，手里拿着一个厚厚的文件夹。轻轻放到会议桌上，然后安静的站到了陛下的身后。

没有人敢多瞧几眼薇薇安的美妙身姿，大家都知道，那是陛下的禁脔。但这一次，自打土著妞走了进来，大家就一直盯着她不放……呃，是盯着她手中的文件夹不放。

没人知道文件夹里面装的是什么，更不知道这么重要的军委会议开到一半，为什么会跑题了。

陛下并没有打开文件夹，而是目光依次在会议室中的每个人脸上扫过，最后停在了汉斯与众不同的西方面孔上，“汉斯将军，可以告诉我自由民主党的事情吗？”

一句轻柔柔的问话，让汉斯立刻陷入了半崩溃状态，“扑通”一声，慌忙间身后的靠椅摔了出去都顾不上去扶，站起来的汉斯犹豫了一下，才哑声说到：“陛下，我没有加入自由党！”

钟义笑了，久违的王者之笑！

“不用紧张，汉斯将军，而且我相信，对这个自由民主党，你甚至没有我了解的清楚！”没有理会惊讶得张大了嘴的众位军中大佬，陛下翻开了文件夹，独自读了起来：“1938年11月5日，德意志水晶夜之后第四天，自由民主党在扬州悉尼市歌剧院中成立；十天之后，得到了来自英国内阁的首批赞助款，金额是十万英镑；目前自由民主党的主要组织人员为：党魁：总理大臣桑德拉；副党魁：安迪?劳森，来自于英**情局的上校军官，负责南太区的情报工作；另一名副党魁原定是警备军团司令汉斯将军，括弧，已拒绝；主要人员有帝国政府中的各级官员和商界人士十二人，称为十二圆桌代表。目前已在白人中秘密发展党员七千余人，主要活动资金来源为两部分：英国内阁的赞助款和党内的政治捐款。共和党的建党纲领是：致力为白人谋求社会主体地位，维护白人的政治权益和经济权益。最终目标是在南华大陆建立真正的君主立宪制国家，走向民主，走向……”

已是满头大汗的汉斯走到钟义的跟前，“陛下，请宽恕他们，我愿辞去一切职务离开军界去做个普通农场主！”

钟义饶有兴趣的抬起了头，认真的望着汉斯脸上滴答的汗水，“你辞职？宽恕他们？这有什么直接联系，你拒绝了他们！你是真正的军人，帝国合格的将军，你为什么要辞职？”

“陛下……”

“不要说了，我把这个读给你听，并不是要你辞职！大敌当前，我却要逼军方重要的将军辞职，这不成笑话了？读给你听的意思，是想向你询问一下：由警备队承担对自由民主党的清剿，你觉得能胜任吗？”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第119章道是无情

“啊？”惊异声并不仅限于汉斯，“清剿？陛下说的是要清剿？”

大佬们你看看我，我看看你，每个人都在对方的眼中看到了惊讶和一丝……兴奋，除了已面如死灰的汉斯将军。

是的，没错，就是兴奋。在这些红警士兵出身的将军们心中，一直对白人有一种说不清、道不明的恶感。谈不上厌恶，就是看内阁中有那么多的白人，而且还往往给军方制造各种掣肘，动不动还要谈什么民主、自由的不舒服。

“民主你个头呀！”脾气火爆的全国林就曾指着桑德拉的鼻子大骂过，“整个南华大陆都是陛下买下来的，现在交由内阁全权管理，这尼玛还不够民主吗？你知不知道，咱大汉历代帝皇都尊崇一句话：溥天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。这天下都是陛下的，让你当宰相你就老实当着，再整天民主东民主西的，老子毙了你！”

也正是因为这事，全国林被陛下大骂一顿，并因此没有当上陆军司令，甚至被派到了纳土纳当了这么久的工兵司令。

如今见陛下终于下决心清剿这些心存反意的家伙，全国林一冲动直接跑到汉斯面前，“老汉，你要是为难，这活交给我，我这个司令给你当。”

陛下不知道这货是不是故意的，但经他这一搅活，会议室内的让人窒息的紧张气氛终于缓和了下来。

钟义两眼一厉，“给我滚蛋，这是争来争去的事吗？”

全国林根本不惧，嘻皮笑脸的拍了一下汉斯的肩膀，“老汉，你是好样的！跟陛下好好坦白就指定能从宽！”

钟义也实在忍俊不住，“痛快滚蛋！”

刚刚刻意弄出来的气氛被这家伙破坏殆尽，“汉斯将军，我只是询问，并不是命令，更不会勉强你。”

“陛下，汉斯愿意为陛下效忠！只是……我想问一句，陛下您……会怎么处理那些自由党党员？”

“怎么处理？”钟义笑了，开心的笑！“怎么处理不是由我说的算呀？帝国有**官，还有司法大臣，违反了帝国的《党锢法》，自然由他们去负责审判。私自结党者不得进入政府为官，身为政府官员，我想他们自己也知道违法的代价！”

“我愿意，陛下！我愿意率领警备队完成对自由党的清剿工作，谢谢您，谢谢您的仁慈！”

这意外的回答，让汉斯将军的话有些混乱！但会议室其他的大佬们都听明白了，为老汉舒一口气的同时，怎么还会有一点小小的……失望呢？

全国林表达的更是直接，“审……判呀？陛下，要我说，叛国者还要什么审判？直接……”

“闭嘴！”陛下的话语十分严厉，“他们只是一群自由结党者，而且还是政府官员，才违反了《党锢法》，我们的帝国，并不禁止组织民间团体，我钟义也不是什么暴君，既然我们建国时就承诺过多元化、平等化的种族政策，就要一直坚定的执行下去！我们是民主的国家，法制的国家！”

全国林咧着嘴笑了，帅气的面孔笑得多了一丝邪气，“是，是！陛下说的对，我们是民主的国家，我们是法制的国家！”

陛下也笑了，看看其他人的表情，钟义知道，全国林听懂了他的话，也只有全国林听懂他的话。如果钱队长能在，他也一定能懂——每当陛下大义凛然的阐述种族政策或者是民主法制时，那意味着有一些人要倒霉了！

“汉斯，那个为英**情局服务的安迪?劳森例外，他涉嫌刺探帝**事情报，一定要交由军方处理，逮捕他的事就交军情局去办吧！”

擦完了汗刚要坐下的汉斯又是一紧张，听到是那个安迪?劳森的事，连忙应“是”。在汉斯的心中，也恨死了这货，要不是他的蛊惑，桑德拉大人岂会如此糊涂，差点走上不归路。要不是陛下仁慈……汉斯有点不敢往下想了，无论哪国，这种涉及到政权和统治的事，死个万八千的人，还能算事吗？如果陛下真起了杀心，自己就算搭下性命也救不下那么多人的命了！可是，那洪帮的事，还要不要跟陛下提提呢？

汉斯偷偷看了下陛下的脸色，不算很好，还是算了！再找机会吧！——不知不觉中，陛下龙威渐重，如汉斯这等军中大佬，也只有观其色、察其言，方敢与君谈了！当然，如钱队长、全司令之流那是全然不怕的。

全然不怕陛下的，还有个金华殿中的小妖精。结束了军委会议，有些疲惫的钟义刚走进寝宫，就被海妮搂住了脖子，“陛下，你答应爷爷的事啥时实现呀？苏禄苏丹国和摩洛王国都已经开始筹建了，只有我们的犹大王国还没个影子！”

“你们的？”此刻的钟义变得异常敏感，“海妮你在未央宫已经呆烦了吗？要去吕宋做你的公主了吗？”

“啊！哪有？人家哪有说烦了，呜……”知道自己说错话的小丫头情急之下哭了出来，“呜……人家只是呜……帮爷爷问下啦，呜……我哪里也不会去的，我会永远留在未央宫呜……永远做陛下的……小妖精！”

“是吗？”又哭又闹又有些难为情的表白，并没有打动陛下，不置可否的耸了下肩，陛下转身向里屋走去！

“无情最是帝王家，可有谁知道，帝王每天都要面对和防备各种各样的背叛，又怎会有情？呵，道是无情最有情，遍催万树暮蝉鸣。听来咫尺无寻处，寻到旁边却不声。”宋代诗人杨万里的《初秋行圃》，钟义背错了最初的两个字，也许是故意！

关上门，陛下再无汉皇的威严，仰身自由落体般将自己扔到大床上——与主基地的大床一个样式的。“容易得到的，总不会珍惜。得不到的，才是最好！”轻轻的呢喃了一句，大床上的钟义就再无言语，仰望屋顶的目光涣散无神！那洁白的屋顶仿佛如主基地的全息屏，重复着上演穿越后的一幕又一幕，如果不是在失落时想起，似乎那已经过去了很久很久……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第120章我是汉人

最后时刻，陛下还是拒绝了军情局局长沐雨的大清洗计划，自由党的十二圆代表们在办公室中被“请”进了警备队，包括帝国权力机构中的第二人，名义上仅次于陛下的总理大臣桑德拉。

听说老爹被军队请去喝茶，赫巴尔第一时间冲到了金华殿。陛下并没有避而不见，依然如往常一样张开了双手，“欢迎你，我的哥儿们！”

赫巴尔的反应与汉斯在卫青阁时的一样，无比紧张的帝国内阁殖民大臣见到陛下后，第一句话就是：我可以辞去所有职务，斯莫尔贡家族也可以退出政界，安心经商。

陛下的回答是：“why？”

赫巴尔没有再说话，而是抬起了头默默地注视着钟义。很多人都知道，在红警军团最初崛起的时候，赫巴尔就以降将的身份加入。但很多人都不知道，为什么身为白人的赫巴尔可以得到钟义最大的信任，甚至是以哥儿们相称。不仅仅是陛下，军方的很多大员，比如钱志豪与蒋云志也同样与赫巴尔呼兄唤弟。

钟义咧嘴笑了，就如同当初主基地的围墙下，第一次拿着缴获的红酒邀请战利品的原主人喝酒时一样，“哥儿们，你知道当初我为啥选择你吗？”这个问题似乎与今天的会面毫无关联。

“知道，因为你那时候别无选择！”赫巴尔也苦涩的咧了下嘴，父亲被抓，他哪有心思在这闲聊天，可偏偏聊天的人却是唯一能决定父亲生死的人。

“bingo，答对了，可是没有奖品！”陛下忘了这是哪个主持人爱说的台词，“赫巴尔，还记得你骗你家老爷子，说我绑架了你，然后给基地的坦克唬弄来油料的事吗？”

赫巴尔脸上的苦笑更苦了，“那是我这辈子第一次欺骗父亲！虽然，我与父亲的理念有很多分歧，可他是一位合格的父亲！”很明显，殖民大臣没有聊天的心情，抓住一切机会把话题引向桑德拉。

“好吧，赫巴尔，看来你今天真的不想和我一起好好叙叙旧了，那我们换个时间好了！”显然赫巴尔也是一位合格的儿子。“既然你很关心你的父亲，那我就破例使用下特权，提前透露一下关于自由党一案的宣判结果”。

无视赫巴尔扁嘴的样子，“如果桑德拉认罪态度良好，他会被宣判免除帝国内阁总理大臣的职务，并判处有期徒刑三年……”陛下转身坐回了书案后面的椅子上，然后才说出了最后几个字：“缓期两年执行！”

“呼……”赫巴尔很想说：陛下咱不带大喘气的行吗？

能够听到这个结果，已经大大超出赫巴尔的预期，他以为，至少也要是终身监禁或流放孤岛了。刚想要说些什么，就见陛下捏了捏鼻子，“桑德拉应该庆幸，他有个好儿子！赫巴尔，你执意反对成立自由党的行为，至少为你的父亲减刑十年。然后，谁让我们是哥儿们呢？皇帝哥儿们的父亲被关进监狱，总归不是一件太光彩的事，所以你要请我喝酒——为了这个缓期，我可是与沈**官大吵了一通。要知道，我们帝国的司法**可不是假的，沈钧儒那老头不太给我这个皇帝面子！”

“谢谢，陛下！谢谢……哥儿们！”赫巴尔的眼睛有点湿润，无论陛下说的是真是假，但陛下对桑德拉手下留情了，这绝对是真的！缓期执行，那就是连监狱都不用进了。要知道，南印度洋上那几个监狱小岛的生活可不是轻易能熬过的。

望了望红着眼圈的赫巴尔，钟义再一次咧着大嘴笑了起来，“帮你这么大忙，你家酒庄那点压箱底的可不能再小气了吧？蒋黑脸可是惦记好久了！还有，内阁出了这么大的事，你可不能在这时候摞挑子，我已经提名帝国银行副行长张嘉璈为临时内阁总理大臣，你们是老朋友了，他也要求由你出任临时内阁的财务大臣，你们要在这个关键时刻要把帝国的内政撑起来，至少不能给军队拖后腿。”

赫巴尔重重的点了点头。

自由党案，十二圆桌代表除桑德拉因为各种原因而被轻判，但也避入帝国西部益州的天鹅湖酒庄再不见客；而那位副党魁来自英**情局的安迪少将，刚是被他的同行大汉帝**情局秘密收押，直到两年多以后，才再次出现在世人面前——那时的他正是引起汉、英宣战的导火索。其他的十位前帝国政府官员，皆被重判十到二十年的有期徒刑，官越大刑期越长，那位副部级的大汉石油公司的总经理，甚至被判为终身监禁，也不知道他所服刑的那个小岛周围有没有海底石油，能让他的专业发挥一下。

七千名自由党党员并没有受到太重的责罚，拘役或称劳动改造六个月是法不责众的结果。沈**官对此也表示无奈，但这批自由党员在服刑期间到底做了些什么，在帝国史上一直是个迷。就连战争结束重新出现在世人面前的当事者们，也对曾经的那段经历避而不淡，这其中就包括帝国第四任内阁殖民大臣犹太人阿尔伯特?爱因森。在日本四岛上可以止儿夜啼的冲锋队也因此而埋没在历史的长河中。

大汉帝国第二届临时内阁在新总理张嘉璈的组建下正式上任，但是他们的任期只有一年多。在明年的七月份，将进行帝国第一次的正式内阁选举，同时也会在民间取消严禁营私结党的限制，《党锢法》将仅在军队中实施。也就是说，只有军人不得加入党派，从政的则可以自由结党，只要这个党派得到了陛下的认可，就可以参加内阁选举。这被认为帝国在走向民主的重要里程碑。

“老爷子，你是急的什么劲呀？”在新内阁首次会议上，听到陛下宣布此消息时，新任帝国财长赫巴尔摇头苦笑，一年后，类似于自由党的组织就是合法的，而现在……

赫巴尔还是没有看透，钟义将党派选举执政制度足足推迟了数年之久，针对的就是白人主体的社团党派，建国后的这几年，移民们组织松散，根本无法与白人竞争。但现在则不同了，以七君子和张嘉璈等高级知识份子和汉人有产阶级为首的各种团体已逐渐成形，放开党锢政策的时机已经成熟。说穿了，就是陛下并不想让这个国家掌控在白人手中，在种族、********充分淡化之前，大汉帝国是汉人的国家，这一点绝不容改变。大汉不是美利坚，就算是标榜自由的美国，排华法案也一直存在吧？

“我可以是独裁者、也可以是暴君昏君，但我是汉人！”

这是秦映雪在为小妖精求情时，钟义的回答。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第121章跳岛战术

诗经云：维天有汉，监亦有光。“汉”字的本义是宇宙天河，后引申至华夏后裔、炎黄子孙。

“我立国号为‘大汉’，正是取其本义，顺其本源。我等皆为华夏同宗，炎黄后辈，自当手足相助，相互扶持！”

面对着大搞夫人外交、全世界飞来飞去的宋美龄，钟义感觉有一点点小压力。无他，只为蒋夫人在后世的鼎鼎大名。

“早就听闻汉皇陛下年少英才，经纶天下。如今一见，美龄大感荣幸，古之汉武唐宗，也不为如此吧？罗斯福总统就曾公开称赞陛下是‘themanofraregiftsandboldstrategy’雄才伟略的男人！”蒋夫人是个才女，但一个接受西方传统教育，动不动就冒出几句英文的中华第一夫人，总是让钟义感觉有点不舒服。

“蒋夫人，恕我冒昧，您这次在美国，得到了罗斯福的承诺了吗？”钟义不打算继续给她留面子了，第一次去美国就惹恼了美国第一夫人埃莉诺，又因为排场大，被人家从白宫轰了出来。虽然在国会的演讲大获成功，但并没有使美国改变中立政策，中华需要的军事援助亦没有实现，只是获得了一些经济上的优惠。对于委员长来讲，这次夫人外交的最大收获，就是他的夫人成了美国人心目中的女神，一个如纽约第五大街名流般的风华绝代的第一夫人。

现在，得知大汉向日本宣战之后，老蒋又连忙指示“女神”夫人改变行程，美国中立可不用理他们了，有大汉的支援，一样可以打败小鬼子。

所以蒋夫人来了，费了九牛二虎之力，辗转多次，才最终获准在夏威夷直飞长安。本来，钟义对这位颇有美名的第一夫人还很有好感，可一次会面以后，才知道网络骗人，传言不实，大大破坏了他心目中的“女神”形象。

加之钟义对中华国内的事，本就没打算涉足太深，合作打小鬼子可以，想拉上大汉狐假虎威，那就免了吧！

第一次礼节性的接见之后，陛下干脆将蒋夫人扔给秦映雪接待了，秦主任作为事实上的“第一夫人”，二者也算是身份对称。

卫青阁再一次召开战时军事委员会扩大会议——参战的各个军团长全部列席。

帝国内部的事有军情局沐局长在，折腾不出啥水花来，处理完自由党一案，钟义继续把内政都扔给了新内阁，皇帝不干涉政务，这是建国时就定下的政策！

打败小鬼子，才是皇家三军总司令的正事。

全息屏前，叶总参谋长手持可擦笔在地图上走画江山，参战的各支部队长官都目不转睛盯着行军路线，不时在小本本上写写画画。

陛下也是相当严肃的望着叶知秋正在演示的进攻计划沉思，这一拔攻击，不会是像左营空袭一样见好就收，利用日本新式战机还未投入战斗的有利时机，拿下战略要地，逼迫日本在没有准备充分的情况进行海军决战，摧毁日军的战略进攻力量。

台岛登陆、北马里亚纳逐岛争夺、以及稍后进行的大规模中华登陆，这是扫清日本外围阵地，逼近日本“绝对国防线”的必经路线，可是钟义总觉得差了点什么？

差什么呢？叶知秋讲的很详细，可陛下却走神了！

“跳岛！”陛下突然喊出了两个字，把正在讲解的叶总长和其他聚精会神的军团长们吓了一跳，叶知秋瞪大了眼睛，这要是换成别人打断他的讲解，早就急了。可是陛下……陛下这是又要玩什么呢？

看到大伙都转过来的目光，钟义也有些不好意思，不过这不是谦虚的时候。战役前的作战方案就将决定了战争的走势，目前的情况来看，这样按部就班的与小鬼子逐岛争夺并不是最佳方案。

“知秋，打断一下！我有个建议让大家讨论！”既然已下决心，钟义就当仁不让，替下叶知秋的位置。“大家看！”陛下将全息屏上的地图切换到西太平洋全景地图，“刚才叶总长介绍的是总参制定好的逐岛争夺、稳步逼近方案。这是一个在目前我们双方军力对比的情况下，相当稳妥的作战计划，但是，日军的武士道精神，会让他们的守岛部队充满了斗志，就算是陷入绝境，也极少投降。这就要求我们在每个小岛上都要投入巨大的精力，甚至是一个山洞一个山洞的掏老鼠式作战，会大大增加了我军的伤亡。”

会议室内的将领们纷纷点头，尤其是正统带两洋舰队的海军司令张峥更是深有体会。在第一阶段的战斗中，自万鸦老军港出发，进攻帕劳群岛的海军陆战队第一旅，就遭遇了很大的伤亡。在拥有海空火力支持的情况下，攻占仅有一个大队守军的巴伯尔图阿普岛，居然付出了近五百人的伤亡。大家都清楚，第一旅绝对是海军陆战队甚至是整个大汉的精锐部队，夷州平叛、强取南洋，历经百战！但这次在弹丸之地的巴伯尔图阿普岛上了栽了一个不大不小的跟头，二十二辆海象两栖坦克和云豹装甲车被日军击毁，连鱼鹰武装直升机也被日军的火箭炮打下来一架。日军在便于登陆的地段设置障碍物并配置部分兵力，纵深山地重点设防，并利用岩洞构筑纵横交错的坑道和地下工事，给登陆后的第一旅带来了很大的麻烦。直到陛下亲自下令，舰载轰炸机在岛上地型复杂的地区投下大量燃烧弹，否则第一旅的伤亡将不只于此。

之后，因为伤亡过大，不得不放弃攻占帕劳群岛全境的计划。

如果第二阶段计划攻取的每个岛屿上的日军都是这样的战斗力，可以预见汉军的伤亡绝对不会少。

“所以，我有个想法！”见大家都点头赞同，陛下也更坚定了自己的决心，“只要我们的海军能再次决胜，打掉联合舰队的主力，然后用潜艇封锁日本本土，我们就不用与日军逐岛争夺，而是采用蛙跳战术。即全力攻取具有战略意义的地点，跳过日军重兵防守的岛屿，用我们的海空优势孤立封锁，饿死他们。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第122章也整一个

“蛙跳？”叶知秋的眼睛一亮，对陛下否定总参集体制定的作战计划的小小不满也抛到了脑后。“避过日军大量屯积物资，准备长期坚守的据点，改在防御薄弱的岛屿登陆，再利用我军便捷的运输能力和物资供应，快速地建立前进机场和港口，再对绕过的日军据点进行海空封锁。这样不但避免直接攻坚的损失，还可以快速地前进。日军空有坚强据点，被封锁后天天遭受空袭，补给就成了问题，让他们的精兵无作作为、自消自灭，而我军就可以省下攻坚战斗的巨大伤亡和时间。高！蛙跳，哈哈，陛下实在是高！”

经过叶知秋的这一具体分析，众人也都明了陛下所说的蛙跳是什么意思，在西太平洋中的哇跳，陛下还真是有才哈！

一片称赞声中，钟义难得的有些不好意思起来，倒不是被这帮家伙拍马屁拍的，而是盗用麦克阿瑟的跳岛战术有些不好意思，之前还刚刚将人家从菲律宾轰走滴，貌似军情局的情报说，那货登船离开前大喊“我会回来滴！”

擦！你以为你是灰太狼呀！

见陛下的建议获得了大家的一致赞同，叶知秋决定第二阶段的作战方案推翻重做，总参的青年俊彦们接下来的任务就是在西太平洋众多的日占岛屿中，找出蛙跳的着陆点。当然，这需要海军侦察机和军情局的情报配合，叶知秋已经准备再一次连续作战——上一个逐岛计划就已经让叶总长三夜未眠了。

蒋夫人还没有走，别着一股劲，似乎只要汉皇不答应帮助****收复失地，就不走了，天天在未央宫拉着秦主任和小丫头聊护肤美容、聊香水时装、聊相夫教子。

“尼玛，自己都下不出一个蛋，还教别人呢！难不成你还赖在我这了？”陛下对此怨念颇深，秦主任风情万种的白了一眼，“这哪像一国之君说出来的话？”

钟义嘿嘿一声，“雪儿，要不咱生一个，气气她？”

“不要，你去找海妮生吧！你不是说她们家遗传基因好，生孩子能更聪明吗？”秦映雪是真心想帮海妮，虽说是情敌，可是相处这么久了，小丫头最近又处处讨好，冷美人的心就软了！可是，说完半天，也没听到钟义的回音，放下手中帝国银行的文件，秦主任袅袅的走到陛下身边，“哟！你看你这脸，都快追上马里亚纳海沟了！”最近经常听陛下叨咕马里亚纳。

“别生气了，陛下，海妮年龄还小，再说她是无心的……”

“哼！”钟义仍是余怒未消，“你以为我是生小丫头的气吗？要不是看在她的面子上，我早就把那贪心不足的老头子扔回美国了！”

“陛下……”

“别说了，雪儿，这事你不要掺合！第六帝国？哼，如果他们再不识趣，我不介意去德国找小胡子请教下集中营的管理条例。”

卡罗德这是次是真的惹恼了钟义，在里应外合（还是将计就计？），成功逼得美军放弃菲律宾后，军情局计划在菲律宾拆分为三个国家，分别是南部群岛上的苏禄苏丹国、棉兰老岛上的摩洛伊斯兰王国以及答应送给罗斯柴尔德家族的吕宋岛，卡罗德打算在吕宋岛重建犹太正统的犹大王国。钟义默认了他的计划，并且将并州军团派遣到吕宋，全力协助红盾家族的建国大业。

可卡罗德犯了一个致命错误，他将数个同济会的小伙伴也拉了过来，与他共同建国，并许诺册封他们为公爵，这也没什么，你就是封几个一字并肩王钟义也没啥意见，反正就那么点的地方，还是困在大汉殖民区中间，随便折腾呗！可军情局五处送回来的一份最高级加密情报，让陛下彻底火了！

《美、犹共同防御条约》，内容为犹大王国成立后，此协议自动生效，任何一方若有需要，另一方将会提供国防援助。

“尼玛，老子这是弄了条白眼狼放眼皮子底了？”在后世那个年代，老美就弄出了什么美日、美菲共同防御来掣肘中华，现在这罗斯柴尔德家族还没建国呢，就早早把这玩意弄出来了。“咋？咱汉人就是专养白眼狼的命？”

外间的海妮听到水杯落地的声音跑了进来时，正好看到了陛下的怒目圆睁，“出去！谁让你进来的？”

从来没有见过陛下如此粗暴的对自己，海妮委屈得哭着跑了出去。

沐雨望着陛下，轻轻的把右手抬了起来，做了一个割喉的动作。气的陛下又是一声怒骂：“擦，你心里阳光点行不？”

军情局局长苦笑，做我这行的，阳光的起来吗？“陛下，我的意思不是指海妮小皇妃，我是指吕宋……”

“她是屁的皇妃，老子和你一样，还单身呢知道不？”钟义被气的要疯，“军情局也要改变工作心态，不能一味的用杀人解决问题，咱大汉帝国是讲民主**制滴！”

得！沐雨扁着嘴在心里暗暗为罗斯柴尔德家族悲哀、为那些大老远的跑来吕宋，做着公爵梦的美籍犹太人悲哀——陛下又开始大谈民主和法制了。

沐雨也有点为自己悲哀，“连陛下都说我有点心里阴暗了，谁还敢嫁我？”

女人是不缺，帝国副总参谋长兼军情局局长，还能缺女人，可是想找一个可以弄回家做媳妇的，还真挺难。主要是沐局长看谁都像间谍，看哪个对自己有好感的女人都像是人家带着目的，没办法，职业病！有时，沐雨都挺羡慕中华的那位同行，人家戴老板还包养了一个小明星呢，“要不咱也整一个？不能比戴老板差了，那个在悉尼的福克斯影业公司就有不少女明星，改天去坐会，以那个公司的老板威廉?福克斯对自己的殷勤，挑小明星包。养一个，他应该会很开心的。当然指定是找不到小皇妃这种档次滴，那个主演《澳洲乱世情》的贝蒂?嘉宝就不错，屁股大，好生娃。成个家先，省得陛下没事就寒碜咱单身，没人要！”

特务头子暗暗下了决心。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第123章孔二小姐

对于吕宋的乱局，钟义只是有点烦，并没有放在心上。

以现在的局面，只要打败日本，西太平洋就根本没美国啥事了，跟世界杯上的咱中国人一样，消费、围观、看热闹，球场上没你的活。

至于卡罗德和罗斯柴尔德家族，钟义也明白那老头的心理，要不就说犹太人是贪心的民族呢！犹大王国还没建立呢，他就惦记摆脱大汉的控制，不肯做个傀儡国王。没关系，不要以为这世界上只有犹太人聪明，咱汉人也不差不是？顶多就是没犹太人那么贪，咱汉人讲究仁义礼信，比较实在罢了。要讲内斗、算计，没哪个民族能比得上咱汉人吧？

吩咐沐雨，在吕宋北部适当支持一下窝在山沟里的菲共，援助点淘汰下来的迫击炮、火箭筒啥滴，再把并州军团主力调到纳土纳岛，号称准备登陆海南，应付下赖着不走的蒋夫人。

“嘿嘿，将吕宋一分为二，这尼玛算一箭三雕不？”陛下很是为自己的小聪明自得。“对了，蒋夫人还要求对中华援助武器、援助物资，以共同抗日。”这也没啥，手足相助的话咱都说出去了，“那啥，沐雨，仓库里56式枪族的枪支还有很多吧？再加上那些80迫击炮和100毫米的重型迫击炮，要不也是要扔到精炼厂的货。都拿出来，让龙洲给运过去。对了，加一个条件，这批十个师的装备，必须有三个师是给十八路军的……啥？委员长不能同意？那就拉倒，告诉他，不同意就得拿钱来买。他以为咱是没地方送呀？土耳其的伊斯麦特伊诺努总统哭着喊着要买呢。”

“对了，沫雨，还有个事，蒋夫人一直和雪儿说要跟咱们联姻，我想来想去，也只有你和志豪比较合适，你看看你是啥意见？”

军情局长刚要离开，就又被陛下喊住了！沐雨脑门上真冒汗，钱志豪说陛下能看穿人的心思，难不成是真滴？咱这刚动了心思惦记嘉宝，“那啥，陛下，您……那个蒋夫人要把哪个女人介绍给咱们呀？”

“哈哈，什么叫介绍给咱们呀？你要是同意，那就是你媳妇，听说是她的外甥女，孔家的闺女！”

“啥？孔二小姐？那啥，陛下，我紧着去操办给中华的援助物资，这事您还是找钱志豪吧！”

连军礼都忘敬了，帝国上下人见人怕、人见人恨的特务头子仓惶而逃，出门时还差点撞在了秦主任身上，让秦映雪好生奇怪，“沐将军这是怎么了？平时不是这么毛愣的人呀！”

陛下闻之哈哈大笑，“原来这民国第一混世魔女真有这么响的名头呀！”

听了钟义给沐雨做媒的事，秦主任不禁掩着樱桃小口“哧哧”直笑，“陛下，你可太坏了，蒋夫人明明说的是孔家大小姐，那个爱穿男人装的孔二小姐，人家蒋夫人自己宝贝着呢，咋会舍得嫁人？”

“咋？咱们帝国的将军还配不上那假小子？跟你说，雪儿，她就是嫁咱还不要呢！这些兄弟们怎么滴也得娶个贝蒂?嘉宝那样滴，老祖宗不是说：屁股大，好……哎哟哟！”

陛下怪叫连连，秦主任这一边施展二指神功，一边撇着小嘴：“看来这《澳洲乱世情》还真是风靡全国了，连陛下也喜欢嘉宝呗？要不要我哪天把嘉宝请进宫里来给陛下好好瞧瞧？”

“胡闹！”陛下的脸色瞬间变为正气凛然，“闲杂人等怎么能随便进宫，你这个侍从室主任还不清楚未央宫警备条例吗？”

“呃！”冷美人讪讪的松开了手，哪舍得用力掐陛下呀！“可是……陛下，我也真的好喜欢嘉宝耶！我还喜欢电影里益州的那个大草场，陛下我们改天也去那里骑马好不好……”

钟义用力一拍自己的额头，刚才还要打要掐的呢！

“永远不要低估女人嫉妒和脑残粉的潜力！”这是陛下在无奈许下n个承诺后总结出来的一句话。

不过，暂时是没有时间陪女人游山逛水了，帝国的电影、电视等文化事业飞速发展也都是好事，可这些在战争面前，都变得无足轻重了！

对日宣战后第二阶段的战斗即将打响，台岛、北马里亚纳群岛、海南岛甚至是中华大陆；中华南海、菲律宾海甚至是整个西太平洋，都将是硝烟弥漫的战场，都将是你死我活的不休之地。

这一战，是民族命运之战，是国家未来之战。

倾全军之力，举全国之志，消灭日本人的野心，抢得全球战略的先机，这是陛下现在唯一的专注点，至于其他……

钟义突然想起了曾经看过的一个电视剧，拍的就是抗战时期徐州会战的故事，剧中那个叫唐婕淑的****女联络官说话的声音和模样，“嗯，和雪儿都有点像哈！”

那首叫做《无名花》的主题歌歌词也不错，钟义轻轻搂住了秦映雪，嘴里哼哼着：

英勇的魂魄，无言的战歌

用生命点燃，黎明光和热

雄鹰展翅飞过，风雨身边穿梭

跨越了天河，乌云被消磨

挥豪情，树壮志，天雷地火

寒风锥刺骨，热血比炉铁更热

我愿变成白鸽，抒情如画山河

忠诚，让我永生守家卫国

……

“雪儿，待我戎马归来，陪你游遍山河！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第124章香港顶账

“第一路，以海军张峥司令统带的两洋舰队为主，掩护海军陆战队第一旅、扬州军团第27军攻占帕劳群岛中的佩莱利乌岛，因为这个岛上有着日军在南太平洋上最大的机场。驻扎在三鸦老空军基地的第32轰炸师地狱犬机群，随时可以为支援你们。”叶知秋总参谋长正举着迷彩色的长筒笔在全息屏的地图上画出了第一个红色的箭头，箭头的起点是棉兰老岛摩洛伊斯兰王国的首都三宝颜，终点则是菲律宾海东侧七百公里外的帕劳群岛。

前一阶段的战斗中，张峥指挥海军陆战队第一旅已经攻占了帕劳群岛的主岛巴伯尔图岛。在这一次的跳岛攻击中，日军重兵防守的科罗尔岛、贝里磺岛都将被跳过，帕劳群岛中唯一需要攻取的是日本在一战后，就在此修建了飞机场的佩莱利乌岛，为此，总参不惜投入了一个军的部队。这也是陛下的意思，陆战一旅全员由红警士兵组成，那是陛下的心尖子，都浪费到残酷的夺岛战中去，陛下是会发脾气的。

“第二路！”扬州军团的军团长董承斌点头示意明白后，叶知秋又在全息屏上画了一个更长的红色箭头。箭头的起点是纳土纳岛，这一点在座的人基本都能猜到，两路进攻，第一路以海军为主，蛙跳逼向日本所谓的绝对国防线，第二路就一定是纳土纳基地攻向台岛了。可是，就仿佛如星爷那部《大话西游》中的紫霞所说的一样：……我猜中了开头，却没有猜到结局。

叶知秋画出的第二个箭头的方向并不是指向地图上树叶般的台岛，而是径直向上，到达了台岛与海南岛中间的大陆地带。

“第二路，由王以哲将军率领并州军团横渡南海，北部舰队为其运输船队护航，你们的目标……”叶知秋突然停了下来，拿起墨绿色的水杯，喝了口水。

“嘘——我去，叶总长你这是要急死我们呀？”下面一群瞪大眼珠听得认真的将军一片嘘声，这种一到关键就断章节……一到关键就大喘气的行为是很遭人恨的说。

看到众人的反应，陛下与叶知秋相视一笑，“以哲，这个任务叶总长心中另有人选，我可是动用特权为你争取来的，你要请我喝酒！”

王以哲猛的站了起来，“陛下，您是说……”

叶知秋潇洒的在中华广州的下方划了一个圈，“香港！”

“香港？”热血上涌激动不己的不只是王以哲，会议室中的原东北军将领不少，何柱国、于学忠、董承斌都在，大家伙一下子全站了起来，望向王以哲的目光满是羡慕嫉妒恨。

董承斌更是直接大嗓门叫了起来，“总长，你这是偏心呀，凭啥让老王带并州军去呀，我们扬州军完全可以胜任这个任务，要不换换，让并州军去那个什么什么岛，我们去中华！”

倒是蒋云志等都比较冷静，“香港？那不是英国人的地盘吗？难道真要对英国人宣战？”

汉斯则是显得比较紧张，虽然心里已经明白，有了自由党那码子事，再加上马六甲海峡那多事之地，汉、英翻脸是迟早的事！可是真到了眼前，还是有点难以接受。

“胡说八道，什么英国人的地盘？那本就是我们汉人的地盘，现在只不过是拿回来我们自己的土地而己！”陛下一边喝水一边神在在的嘟囔。

“承斌，军人要服从命令，总参的计划是根据全盘制定的，牵一发而动全身，这可不是换来换去的事！”一样是大嗓门捣乱，陛下对董承斌和全国林的态度完全不一样。挨骂的那都是嫡系，混过****的董承斌更加明白这个道理，连忙敬礼表示服从——陛下和言悦色的解释，算是给自己面子了。

“陛下，急死我了，您快说呀，到底是不是对英国宣战？”敢这么说话的，不用看就是全国林。

钟义呵呵一乐，“宣什么战呀，张伯伦不是欠我几顿酒吗，这战火连天的也没机会还，就打了个电话，把香港转让给咱算顶账了！”

……正一边喝水一边立着耳朵的蒋云志差点被呛住，“咳……咳……”

陛下不愿详细解释，叶知秋也就敢忙制止了大家的胡闹，“并州军作为北集团的先锋北上接收香港，随后装甲第77军、幽州军将陆续加入北集团军序列，统一由王以哲将军指挥，你们的对手就是日军侵华的华南方面军。”

听说有77装甲军的份，于学忠也来了劲头，只有没捞着任务的何柱国急的抓耳挠腮。

日军侵华之华南方面军司令长官：安藤利吉中将，参谋长根本博少将，副参谋长佐滕贤了大佐。下辖：近卫师团、第5师团、第18师团、第38师团、第104师团和**混成第19旅团、第1**步兵队，总兵力为25万人。总部设在广州，直属于日军大本营。

钟义点点头，总参的这个布置还是不错的，并州军12万犹太人，加上幽州军与77军，总兵力将近三十万，如果只对付日军的华南方面军还是绰绰有余。但诺门坎冲突后，日本已经与苏联签订《日苏互不侵犯条约》，号称日本陆军第一精锐的关东军随时可以南下，仅仅是幽、并两军加上77装甲军，并不足以应付中华大陆方面的战斗。委员长那边虽然已答应派遣精锐德械、汉械部队出川组织会战，但陛下没打算把希望寄予在不靠谱的****身上，一旦战事扩大，日军增兵，皇家近卫军团将随时准备加入战斗！

倒是十八路军那边，委员长迫于大汉方面的压力，将大汉援助的三个师装备交给了他们。土枪换炮的十八路军倒是战力可期，可……

钟义有些矛盾，扶植了一个菲共纯属是给罗斯柴尔德家族添添堵，顺便在吕宋岛弄出一个敌对势力，让卡罗德时刻保持清醒。现在登陆中华，真的要与延安合作……倒也没什么，只是日后再与老毛子翻脸时，总归是个麻烦，算了！让近卫军出发时，带上兖州军好了，中华内部的事，让他们自己折腾去吧，这次给十八路军弄了些装备，也算对的住了！

不论欧洲如何，不论小胡子的“巴巴罗萨”啥时开始执行，钟义都没打算放过贪婪的老毛子，陛下抬起了头，望向了中华地图的上方，“拿了我的，给我还回来！吃了我的……”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第125章大中华联盟

1939年7月7日，中华抗日战争爆发两周年，重庆的委员长发表《告全**民书》，并宣布中华民国加入大中华联盟，与大汉帝国、苏禄苏丹王国、摩洛伊斯兰王国、犹大王国结成抗日统一阵线，重申将与盟国一起抗战到底，直到打败日本侵略者。

宣言一出，举国振奋——与中华同祖同宗的大汉帝国终于要出兵，汉皇的军队终于要登上中华大陆痛击小日本了。两年来，中华已经丧失了大部分的国土，沿海经济发达地区全部沦陷，东北沦陷、华北沧陷、华中沦陷、华南沧陷，国民政府所能控制的地域不过是大西北而己，如果没有蜀道天险阻挡，后果早已不堪设想。就是这样，重庆、贵州等仅余数座大城也是天天笼罩在空袭的阴影之中，连英国驻重庆大使馆都被日军的航弹炸成了废墟。包括****将领的大部分人都已对战争失去了信心，委员长的这个宣言无疑是一针强心剂，避祸重庆的大学生们纷纷走上山城街头庆祝，游行队伍的横符居然是“汉皇忠义、炎黄再雄起；大汉中兴，中华有希望！”

这让军统头子戴局长很是不满，好容易把那帮亲共分子在重庆一扫而净，这又冒出来这么多亲汉分子！汇报给校长，准备采取行动时，没想到校长大发雷霆，“娘西屁，你个蠢才，这才学生都是民国精英，打几个横符你就要采取行动？怎么行动？都抓进监狱？你准备在这关键时候惹怒汉皇？还是准备让你的军统特工去对付日本人？”

戴笠惺惺退下，挨骂倒没什么，戴老板就是纳闷校长今天怎么转性子了？以前明的暗的，那些亲共的学生少收拾了？

同日，大汉首都长安未央宫钩弋殿，戴局长的同行沐局也挨训了——越是嫡系越经常挨骂，这一点大汉与中华一样！

“你这个军情局长是怎么干的，军情二处的都是一群饭桶吗？日军在深圳河北岸增兵一个师团，这么重要的消息居然是蒋光头告诉我的！我告诉你沐雨，你立刻给我亲自去香港，整顿军情二处，如果再出现这样的事，你就直接跳南海游回来吧！”

这一次的确是二处失职了，因为一名军统特工被日本抓到，这货受刑不住，居然祸水东引，把二处在上海的通讯站供了出来。沐雨低着头挨训，一言未发，听了陛下的命令，敬了个礼，掉头就走。“戴雨农，王亚樵大哥的账还没找你算，你居然又欺负到老子头上来了，欺负老子手下算什么？你想玩，老子亲自来陪你玩！”

好在，左营空袭后日本海军根本不敢进入南海地区，连他们的潜水艇也不敢越过台湾台峡和巴士海峡一线，如今的中华南海是北部舰队的后花园。

这一次护送并州军团接收香港，龙洲司令拍了拍又有些渐增的大肚子，对着北部舰队旗舰公瑾号舰长关沧海大校挥挥手，“沧海，通知各舰，全军出动！”

两大航母战斗群加上战列舰分舰队，不算水下的狂风级海狼们，光水面大小舰艇就有近百艘，离开苏比克湾军港后与三十艘炎黄轮组成的运输船队在黄岩岛汇合，龙洲拉着关沧海举起胖手指，哈哈大笑起来。

关上校有些莫名其妙，司令这是笑啥呢？顺着手指的方向一看，也乐了！能载运2000人的炎黄轮运输船，将并州军全部运送上香港岛，船队需要跑两趟，可北集团军司令王以哲为了早日反攻……早日与侵华日军开战，又征用了民生等几家大型远洋运输公司的民用船只，将十二万并州军一次全部装上船。这一下，自纳土纳岛出发的运输船队一下子变成了杂牌军，军用运输的炎黄轮、民用的游轮和货轮，甚至是南洋殖民区的大型渔船，都被王以哲弄来了。

“也好，这样咱们就不用来回跑了！”龙洲倒觉得省事了，“沧海，命令所有的凌龙全部起飞，警戒二百海里以外；所有鱼鹰直升机也轮流起飞，与潜艇部队一起防范日军的小家伙们！”

关沧海一笑，被龙司令称为小家伙的是日军潜艇，听说日本已经研发出不小于狂风级的涡潮级潜艇，在巴士海峡与狂风交手，不分上下，这次护航任务倒是大意不得。

误打误碰，王以哲将军的心急，将并州军一次性运往香港的举动，倒是弥补了军情二处的失误。在接到总参的急电，获悉日军增兵之后，王以哲与并州军团司令古里安乘雌鹿运输直升机与北部舰队司令部一起，重新制定了登陆计划。

“港督”罗富国及驻港英军司令莫德庇都还在忠实的履行他们最后的职责，在得到张伯伦首相向大汉皇家军队移交香港防卫的通知，他们并没有任何的不满，而是长舒一口气，“终于要解脱了！”

与日军隔深圳河对峙的这一年来，罗富国多次向国内建议，将香港列为不设防的中立城市，但遭反对。英国内阁认为香港虽然地处南中华，孤城一座，易攻难守，但保卫自己的海外殖民地，关系到大英帝国的颜面，所以港英政府迅速通过了《紧急条例》，规定英藉成年必需入伍义勇军，又通过条例港督可随时征用市民财产，主要包括楼宇及汽车。

但香港无险可守，又处于日军包围中，罗富国与莫德庇都清楚，守是守不住的！或许死战香港，保住日不落帝国的荣耀，是二人唯一的选择了！可突然伦敦就与汉皇达成了协议，将香港防卫移交给大汉皇家军队，所有原驻港英军撤回新加坡。这让港督大人和驻港英军司令喜出望外，有什么会比死里逃生更值得高兴的呢？

罗富国甚至在半岛酒店的最顶层准备好了酒会，在移交仪式结束后，好好庆祝一下！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第126章保卫香港

“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，此事古难全。”

如果罗富国港督也稍懂些唐诗宋词，那他一定会在此时吟起苏轼的《水调歌头》。

就在驻港英军司令莫德庇接到电报：汉军皇家舰队已抵伶仃洋，一个小时后将进入维多利亚港的同时，另一个电话彻底让这位英军少将的心情瞬间掉落了九重天：深圳河北岸日军开始抢攻大埔广福桥。

“**！”平日经常自诩为绅士将军的莫德庇脱口而出，“这世界还有比日本矮子更阴险的民族了吗？”再有一个小多小时就可以移交完毕，然后你们要打要杀都不关我们英国人的事了，可这些日本矮猴子偏要挑这个时候进攻。

“坚守！莫汗，快通知第二皇家苏格兰营、旁遮普第十四团二营暂停撤退，坚守驻地。”真要是在这最后的一个小时将香港丢了，莫德庇的军人生涯也就该结束了，头扎着白色包头巾的阿三通讯兵看到了将军脸上的焦急，一改平时的懒散，大步跑去给九龙防线的英军指挥官打电话。

“上帝保佑，希望还来得急，希望已经接到通知准备回家的士兵们收拾背包没有那么快。”莫德庇不停的在胸前划着十字祈祷。

不过，今天的上帝显眼很忙，没有听到莫德庇的祈祷。九龙北面山地被称为醉酒湾防线上的五千英印军和少量的加拿大炮兵，早撤出了阵地，正兴高采烈的列队出发，前往香港岛上的码头登船。能够离开这随时可能开战的鬼地方，无论是阿三们还是英籍的士兵，都很是开心！倒是由香港本地人和因战乱避入香港的华人们组成的义勇军依然坚守在阵地上。另外一个好消息就是那些加拿大人大方的将三门笨重的榴弹炮留给了义勇军，这三门105毫米榴弹炮随时可以开炮。

由英军军官统领的旁遮普营首先接到了莫德庇的命令。军官们命令立刻丢下背包，全营跑步返回城门棱堡阵地，但日军38师团228联队的先头部队已经突进城门棱堡，见英印军返回，立刻开枪，打了旁遮普营一个措手不及。日军士兵准确的枪法，让头扎包头巾的阿三们瞬间倒下了一排，乱作一团。英军九龙指挥官卢斯准将大吼着将士兵们重新组织起来，架起了维克斯机枪猛烈的还击。

来自五条河流域的旁遮普营，在印度士兵中算是比较能打的，卢斯准将也算是合格的指挥官，英印军在度过最初的慌乱之后，稳住了阵脚，攻击线逐渐展开。日军228联队的先头部队只是一个中队，根本无法守住四面接敌的城门棱堡阵地，在几挺机枪火力和迫击炮小组相继被打掉之后，英印军逼近了战壕线，日军中队长狼嚎一声：上刺刀！

“轰、轰”几发榴弹炮像是忍受不了他难听的声音落在阵地的外面。是的，加拿大炮兵留在昂船洲的几门榴弹炮，在义勇军几个二杆子炮手的操作下，准确的打到了城门棱堡阵地，即将攻上阵地的英印军在炮火中死伤惨重，而躲在战壕中的日军则毫发无伤。

趴在地上的卢斯狠狠的捶了一拳，嘴里骂骂咧咧的，不知道是不是说的：不怕神一样的对手，就怕……

英印军夺回阵地的最后一线希望被义勇军的榴弹炮轰飞了，旁遮普营乱哄哄的撤了下来。这种情况下，卢斯也没什么办法，咬咬牙，跟着败兵们一起撤向香港岛。

日军228联队主力赶了上来，稳固了城门棱堡阵地后，随即向金山发起进攻，阵地上的义勇军抵挡不住，三十分钟后，金山失守，醉酒湾防线全线被突破。金山阵地上英勇抵抗的一千余义勇军被包围后遭到日军屠杀，无一人生还。

新界失守，九龙失守，九龙塘英军司令部被围后，罗迪逊准将率部投降，英印守军和其余的义勇军全部退回油麻地一带，莫德庇亲自上阵指挥，在尖沙咀火车站组织起了一道防线，掩护逃出来的人们退回香港岛。

日军第38师团230联队尾随逃难的人群追杀而至，英印军藏在沙包后、建筑中英勇阻击，230联队因为急行军追击，没有携带重型武器，在尖水咀防遭遇激烈抵抗后，留下了数十人的伤亡，后撤退出了战斗，等待落在后面的炮兵们。

莫德庇少将率领的英印军付出了上百人的伤亡，终于暂时稳住了九龙半岛上的最后一道防线。但少将也知道，这防临时拼凑起来的防线并不稳固，等到日军的重型装备运上来，下一次的进攻一定会更猛烈。而且，日军还可以召唤飞机支援，附近数个机场的日军轰炸机距香港的路程都不会超过一个小时。

支撑莫德庇坚守下去的信心是他相信，汉军绝不会坐视日军攻城而不管。如果他们在得到消息的第一时间就起飞航母上的舰载机支援，算算时间，也差不多该到了。尤其是大汉皇家海军是有强大的战列舰存在，北部舰队进入维多利亚港，战列舰上的舰炮绝对可以让那帮阴险的日本矮子魂飞魄散。

所以只要尖沙咀火车站还在英军的手中，就代表英国向大汉移交的是完整的香港，这与战斗无关，这是莫德庇必须要保留住的大英帝国的尊严。

可下定决心坚守尖沙咀的莫德庇万万没有想到，一件比日军再次发动进攻还要让他绝望的事情，差点将英勇奋战的英印军送上绝路：一个开着敞蓬车打着白旗的日军送来了一封信。

在闻知日军越过深圳河发动进攻的第一时间，罗富国港便孤车前往日军38师团部表示抗议，但随着战斗的继续进行，罗富国被日军扣留。这个日本军官送来的就是他的亲笔信——港督大人下令驻港英印军全部向日军投降。

“**！”绅士将军已经不记这是今天第几次说脏话了，理论上港督是港英政府的军政最高指挥，莫德庇也必须服从港督的命令。难道付出巨大伤亡守住的防线就这样丢掉？难道只要再坚持一下就可以等到的体面移交，就这样放弃？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第127章暗影之剑

多年以后，曾担任过英国国防大臣的莫德庇在自己的回忆录中这样写到：那一刻我几欲放弃，军人以服从为天职，身为香港驻军司令的我，必须要服从港督的命令。是汉国的军人挽救了我滑向深渊，让我有时间纠正我的错误——卑鄙的日本人伪照了港督的笔迹，那是一封没有港督印鉴的无效信件。可惜当我回到国内的时候，英汉之间已进入战争状态，两**人已是刀兵相见。我没有机会再去感谢那些汉国的军人，但我知道那支部队的名字叫“暗影之剑”。

“暗影之剑”直属于大汉帝国皇家三军总参谋部，最高长官为总参副总长兼军情局局长沐雨。

这就是一支隶属于军情局的特种部队，与声名在外的草原狼相比，暗影则显得低调的多，其成员也复杂的多。他们没有自己的专用驻地，非任务时其成员就是军情局的宪兵和军官，甚至是普通的政府官员，只有在接到任务命令时，暗影们才会去位于未央宫南阙端门外的期门卫报到。没有人知道暗影们的对外身份，更没有人知道暗影们的准确人数，小的任务三三俩俩，大的任务成群结队。就如这一次，在陛下那吃了瘪后痛下狠心的沐局长，召集的暗影行动队人数达到二百之众，而且他们并不是随运输轮和北部舰队同来的，运载暗影们的交通工具是三艘潜艇——东风级常规动力运输潜艇，可以搭载70名全副武装士兵的东风级，排水量两千八百吨，只装备两具鱼雷发射管，大量的舱内空间都被节省下来，它的设计理念就是水下秘密投送。

原计划暗影们是要等炎黄轮全部抵达维多利亚港后，再混于其中登陆的。可局势突变，鬼子第38师团抓住了英国移交前守军混乱的这个节点，突然发动进攻，奉先号战列舰上的沐雨急电已于一个小时前悄悄驶进港口的东风级潜艇，命令暗影之剑立刻登陆，协助英军守住尖沙咀，保证港口安全。

就在莫德庇手持港督下令投降的信件犹豫不决之际，这支暗影之剑行动队的负责人已率队在皇后码头表明身份，并乘渡轮快速通过维多利亚湾，来到了尖沙咀火车站英军的最后防线。

汉军的出现，虽然只是一支小部队，但还是让莫德庇长出了一口气。与暗影之剑指挥官敬礼握手，表示英军将尖水咀阵地完整移交给汉军，然后英军指挥官对送来信件的日本军官两手一摊，“您看见了，我们服从首相的命令，这片阵地现在归属于汉军了，所以我们没办法再执行港督的命令！”

“八嗄……砰……”小鬼子信使的骂声被一声枪响生生打断，钢盔正面多出来的枪洞，让他带着不可置信的目光仰面倒地。

“哪那么多废话！”暗影之剑指挥官把大口径沙鹰手枪又插回枪套。

莫德庇翻了个白眼，嘿嘿一声，“这太不绅士了！”

……

火车站附近的沉寂并没有持续多久，日军230联队没有看到想像中的英军投降，连信使也是一去不回，遂不再等待。75毫米的加榴炮中队已经就位，几发试射后，调准了炮击诸元开始猛轰火车站阵地。

英军早已迫不及待的登上渡轮后辙至香港岛，阵地上的守军只有二百余人的暗影之剑，好在莫德庇发扬绅士风度，将数挺维克斯重机枪留给缺少重火力的汉军，这在很大程度上弥补了暗影之剑装备上的缺陷。但日军的小口径加农榴弹炮始终是个大威胁，已经有几个沙袋和木料围成的火力点被掀飞，幸亏暗影们还没来的及进去驻守。

暗影指挥官一把抢过了喊的声嘶力竭的通讯员手中的报话器，“我是暗影，呼叫毒龙、呼叫毒龙……”

“毒龙收到，请说出你们的坐标！”一直滋拉拉的耳麦中终于传来了舰载机飞行员的语声。

“擦，你们再不来，我们就要被小鬼子的炮火轰没了，这里是36。132，重复一次坐标36。132，请求支援，请求支援。”指挥官有些火大，大汉军队啥时打过这样的仗，居然被小鬼子的火力压制，从来是都是咱海陆空立体攻势压制敌人的。

毒龙舰载歼轰机来的很快，两个中队的八架毒龙发挥了jh37-b优异的俯冲能力和超低空稳定性，雨点般的五十公斤小型航弹瞬间覆盖了日军的炮兵阵地，巨大的爆炸声是加榴炮旁边的弹药箱殉爆的声音。

230联队高桥大佐在连串的爆炸声中心疼的闭上了眼睛，“地主家也没余粮呀！”整个联队就那六门加榴炮，一波轰炸全部报销。“通讯兵，呼叫师团部，请求空军支援！渡边，开始进攻！”

“哈依！”渡边中佐拔出指挥刀，“牙西给给！”日军的一个大队嗷嗷叫着向汉军阵地发起万岁冲锋。

看不到暗影指挥官的脸色，07式钢盔外面还套着只露出口鼻眼的灰色头套。但是从动作中可以感觉到，这位中校很沉着，手中加装瞄装镜的dh-37突击步枪搭在沙袋上，单眼紧闭，另一只眼则通过八倍的瞄准镜仔细的观察日军的动静！直到日军已经冲到100米线上，才举起了右手狠狠的切下，“打！”

英军制式的维克斯-马克沁特有的闷响声“嗒嗒嗒”连续响起，汉军制式的dh37自动步枪清脆的“啪、啪”声并不密集，但杀伤力更大，暗影之剑全员装备的八倍光学瞄准镜，可以让这些精锐的特种兵们清松的射杀数十米内的日军，而且大多是标准的爆头。日军自称为铁帽的劣制钢盔在这种距离上根本不起作用。

密集的冲锋受阻，渡边中佐意识这不是之前遇到的一击即溃的****，也不是那些枪法糟糕的义勇军。稀里哇拉的喊了一通，日军立刻改变了攻击方式，数个歪把子机枪组全力实施火力压制，掷弹组瞄准了维克斯重机枪火力点，而其他的步兵则是寻找隐蔽点，分组突进。

这个年代的日军几乎都是老兵，枪法有相当的水准，平日间持枪负重移动瞄准的训练成效也在这时体现了出来。当几个重机枪火力点在日军掷弹筒的打击下哑了之后，暗影们的伤亡逐渐增大，日军在快速移动中的射击，居然也可以打中露出掩体的暗影士兵。

看到熟悉的战友们一个接一个的倒下，暗影之剑的所有成员都明白，他们别无选择，“坚守最后一道防线，直到并州军团开始登陆！”这是暗影的最高指挥官沐雨将军直接下达的命令。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第128章千年狐狸

阵地战并不是暗影之剑的特长，这样的一支特种部队也绝不是为了这样的场合而存在。装备上和训练上的先天不足，让尖沙咀火车站的军情局特工们守的异常艰苦，指挥官视线内就已经有六个“暗影”被“三八大盖”的子弹洞穿。

带着薄皮手套的右手狠狠的捶了下身前的掩体，这仗打的真是郁闷之极。指挥官意识到，必须要向上级汇报，日军的战斗力不能轻视。

人数少，火力单薄，只能依靠dh37突击步枪的连发火力压制冲锋的日军，子弹也消耗的很快。就在指挥官考虑是不是也要下令准备拼刺刀时，通话器中终于传来了滋拉滋拉的声音！

“呼叫暗影，呼叫暗影……”

指挥官激动的将刚拔出来的刺刀随手甩在掩体上，侧翻滚至通讯器前，“我是暗影，我是暗影……”

“请通报你的准确坐标，然后在三分钟内率队撤回码头，我军将对日军进行地毯式炮击。重复一次……”

得，要来狠的了，暗影指挥官立刻组织队员们交叉掩护，依次退出阵地。回头看看，日军已迅速占领了火车站阵地，指挥官竖起右中指，恶狠狠的说了一个字：擦

北部舰队的炮击很准时，手表上的秒针刚刚转了三圈，奉先号战列舰上380毫米主炮便率先发出了怒吼。因为暗影之剑行动队提供的准确坐标，所以并不需要什么试射，每一发炮弹落地都会形成一个上百米的无人区。兴霸号、子义号重型巡洋舰相继开炮，数量众多的驱逐舰上155毫米口径的速射主炮，更是将整个尖沙咀火车站地区打造成了人间地狱。

高桥大佐眼睁睁的看着刚刚冲上阵地的渡边大队被炮火覆盖，“巴嘎！”在这样的饱和炮击下，很难有存活的生物了。“给伊东师团长发电，汉国海军炮击尖沙咀，渡边大队英勇攻占火车站阵地后，在炮击中全体……玉碎！请求师团长战术指导！”

但高桥不知道的是，他的师团长伊东武夫已经无暇指导他的230联队了，整个名古屋师团的各处阵地都已经遭到了北部舰队舰载机的轰炸，并州军30军已经于香港岛登陆，28军顺珠江口上溯至深圳河北岸登陆，去抄断38师团的后路。29军则是登陆昂船洲，直插九龙的肋部。被日军屠杀的义勇军们的牺牲和暗影之剑的坚守，为并州军登陆并直接包围名古屋师团赢得了足够的时间。

刚刚前移至九龙塘的38师团部也遭到了空袭，一枚炸弹将指挥部的三层小楼炸掉了半边，伊东武夫幸运的在楼的另一侧，躲过一劫。但他的幸运也仅限于此了，229歧阜联队失去联系，228联队城门棱堡阵地失守、金山阵地失守，连屠杀义勇军的现场都没来的及处理。屠杀战俘，这会给大日本帝国在国际上的声誉造成影响的。但伊东中将哪还有心思考虑这个，命令230静岗联队放弃尖沙咀，撤回九龙塘与师团部一起行动，汇合228联队残军一起打通沙头角交通线，尽快与104师团合兵一处。

但28军迅速攻占沙口角一线，使伊东武夫的美梦彻底破灭。北集团军司令王以哲中将与并州军团司令古里安随30军军部在皇后码头登陆，30军所属第八十九师进驻已被舰炮夷为平地的尖沙咀火车站，迅速组织起攻势，追击仓惶而退的230静岗联队。

整个九州半岛几乎处处响起喊杀声，只有新界地区陷入了非正常的沉寂。伊东武夫联系不上自己的229歧阜联队，王以哲和古里安也在纳闷29军在搞什么名堂，到现在还没有发起进攻？

数封电报住来之后，明白了缘由的王以哲狠狠的砸扁了手中的不锈钢水杯，“畜牲，小日本就是一群畜牲。”

新界红磡火车站，上万的香港市民被日军名古屋师团歧阜联队关进候车室等房子内，日军又在这些房子外倒了许多油料，扬言只要汉军敢发动进攻，就让这上万的中华平民同归于尽。

攻击新界的29军投鼠忌器，只好先将红磡站团团围住，向北集团军指挥部请示。

“这群畜牲，他们还配称军人吗？”香港岛半岛酒店内王以哲气的破口大骂，一旁的古里安也是深皱眉头，“在国际上最讲礼节的日本人原来这么不要脸！”但这事还真就难办了，日军挟持上万人质，如果并州军冒然进攻，岂不成了变相的凶手？涉及众多华人的生命，古里安明智的选择沉默。这事弄不好会招致汉皇大怒的，而最近汉皇明显看犹太人不太顺眼。犹太军团长本以为并州军充当北集团军的先锋，可以在陛下心中挽回些分数，可谁知道碰不上不要脸的日军，摊上这么一宗难事。

其他地区的战斗已渐进尾声，新增援深圳的104师团，在沙头角外与28军激战一番，扔下数百具尸体后撤。也不由日军不后撤，深圳河上空的空战在半小时内就结束，日军老式螺旋浆飞机根本无法匹敌海龙舰载机，没有制空权，更不要提珠江口还有汉军皇家舰队的战列舰，104师团长滨本菩三郎中将明智放弃打通交通线，营救38师团的想法，再打下去，不但救不出伊东武夫，连自己恐怕都得扔进去。

现在的名古屋师团已成瓮中之鳖，插翅难飞了，唯一需要解决的，就是新界的那个229联队，用王司令的话讲，就是：一群臭不要脸的歧阜人。

不管怎么骂，古里安装哑巴，王以哲也不敢在这件事上独断专行，看看了目无表情的沐局长，虽说两人同为总参的副总参谋长，但王司令清楚，整个帝**数百万人中，如果单论与陛下的亲近度，沐雨指定会排进前三，敢与其一较上下的，也就是皇家卫队的钱志豪队长。这件事，还是得请沐局长拿下主意了！

“沐总长，您看这事……”

“王司令，不用客气，陛下曾说过，北集团军之事宜一切以王司令为主！”

擦，都是千年的狐狸精呀！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第129章佩岛血战

“狮象搏兔，皆用全力！”

张峥凝望着舱壁上黄色丝绢装裱的横幅，这是在两洋舰队出发前，钱队长派人送到莫尔兹比港来的。字是陛下亲手所写，标准的柳体瘦骨字。

张峥慎重的将其挂在旗舰奉孝（郭嘉）号航空母舰的指挥室内。海军司令明白陛下的意思，虽说现在的两大洋舰队实力远远超出日本联合舰队，但海军决战将决定战争走势与未来的国运，容不得半分轻敌。

就如同二十海里外，厮杀正酣的佩莱利乌岛。不足十平方公里的小岛上，日本关东军十四师团第二联队加上一些朝鲜劳工，总共一万一千人的驻守部队，居然将四万余人的扬州军第27军挡在西南部飞机场外的海滩上数个小时之久。

在此之前，两大洋海军的四艘战列舰：公路（袁术）号、文节（韩馥）、公绪（孔伷）号和公山（刘岱）号；四艘重型巡洋舰汉升号、孟起号、文远（张辽）号和文谦（乐进）号；和八艘轻巡洋舰在小岛上倾泻了上百吨的炮弹，两大舰队的八艘元帅级航空母舰上的舰载机轮流起飞，在击落了数十架96式攻击机后，其他的上百架日军飞机甚至都没能起飞，就被炸毁在机库内——机场上的跑道被公绪号战列舰的410毫米舰炮轰出了几个深达数米的大坑。

取得了制空权后，舰队火炮延伸炮击，近海岸的障碍物、海滩上的地雷阵、水泥工事几乎被一扫而空，翼龙舰载机群又将一千多枚五百公斤的航弹扔到所有可能修建工事的地点，岛上唯一的制高点乌木尔博古尔山上，更是重点投放了数十枚航弹。

轰炸行动负责人海军少将印度洋舰队司令毛石英向张峥报告：佩莱利乌岛上已无值得继续打击的目标，随时可以展开登陆行动。

但事实证明，海军轰炸最大的成果，只是那个飞机场里的日军飞机。在其他地方，翼龙和舰炮只是炸掉了地表的建筑物，绝大部分日军完全没有遭到任何伤害，他们正躲在掩体和工事下等待着汉军的登陆。

海军陆战队第一旅二团在北部白滩佯攻登陆，以牵制日军。而27军79师235团和237团则在中部和南部的橙滩登陆。当登陆艇接近海滩时，日军打开掩体铁门，霎时间重型火炮齐鸣。海岬上的日军对准抢滩中的汉军不断发射47毫米反坦克炮和20毫米双联机炮。

佩莱利乌岛西南海滩的北部尽头有个9。1米高的海岬，正好俯览下面的登陆滩头。就在这块小小的海岬上，日军架设了一门47毫米反坦克炮和6门20毫米双连机关炮，并堵上入口，仅留一条作为机枪口的狭小缝隙。

这样一个小小的“点”，就让第一旅损失了十几辆海象两栖坦克和云豹装甲车。士兵们被压制在沙滩上进退维谷，阚爱国上校在通话器中直接破口大骂：“这就是没有值得打击的目标？翼龙的飞行员们都是带着眼屎去轰炸的？”

237团在南侧也遇到了类似的火力点，他们的两栖坦克在登陆前就被击毁，登陆艇被打翻，士兵们在深至胸口的海水中被日军用机枪狠狠地犁了好几遍。伤亡率高的吓人，勉强活着爬上岸的士兵中有很多人把枪械装备都丢掉了。

相较之下235团的战绩最好，因为他们离左右翼的重型炮火最远。当他们推进到机场外围的时候才遇到日军指挥官中川州男大佐组织的第一波反击。日军坦克冲过机场迫使235团后退，但很快就遭到了正被骂的满腹怨气的毛石英的痛击，舰炮、翼龙轰炸机和登陆部队的坦克、榴弹炮轮流轰炸，中川不多的豆丁坦克和随行步兵很快就被消灭。

到了天色渐暗的时候，235团与237团占领了两公里宽的海滩，并从南向北推进了一公里的纵深，初步建立了登陆场。

但陆战队一旅就没这么轻松了，他们被“点”上猛烈的炮火打的挪不了窝，未进一步。

当日汉军三支登陆部队共伤亡1100人，200人战死，900人受伤。这已经是对日宣战后，大汉军队一次战斗中最大的伤亡数字。

张峥召集各部队长官，在奉孝号上召开了紧急会议。海军司令在会议上大发雷霆，手指着那张八字横幅，痛斥印度洋司令毛石英少将，“你的眼睛长后脑勺上去了吗？还说什么‘再无有价值打击目标’，那些小鬼子的工事是从地下冒出来的？战前陛下一再重申不得大意轻敌，甚至送来了御笔以警醒我等，结果呢？结果是两个团被打残！”

阚爱国的眼里都要冒出火来了，如果不是张峥在场，老阚得冲上去把毛石英掐死。一百多人战死，三百多伤兵，陆战一旅二团被彻底打残了。最可气的是，根本就没摸到小日本的边，被人家一个“点”就给压制了几个小时。

“明天凌晨，除负责舰队警戒的数架凌龙，其余侦察机全部升空，引导战列舰队的火力，给我打掉小鬼子的火力点！毛司令，再有差错，你跳海游回摩洛王国，去向陛下请罪吧！”

“是，坚决完成任务！真再有差错，我也不用跳海跟陛下请罪了，我直接当陆军去堵枪眼去。”毛石英少将别提有多憋屈了，他这个印度洋司令丢脸都丢遍两大洋了！

当夜，日军派出突袭小分队，对235团滩头阵地进行袭扰，但白天吃了个大亏的汉军各级指挥员，早已没了对日本人的轻敌思想，甚至设计了一个小陷阱，全歼了来犯之敌，这多少让首日战斗被打的灰头灰脸的汉军挣回了点脸面。

正在三宝颜进行国事访问的钟义也接到了首日战报，张峥并没有隐瞒指挥上的失误，并请求将伤亡较大的陆战一旅换下战场。

陛下将战报反复看了三遍，突然叫过身边的侍从，“佩莱利乌岛有没有什么别名？”

“有的，陛下！”这个侍从是原菲律宾土著，对于菲律宾海域很是熟悉，“当地渔民习惯称佩莱利乌岛为贝里琉岛！”

“我……”陛下差点爆出粗口，挥手遣退了侍从们，喊来钱队长，“给张峥发电，陆战一旅为帝国荣耀之师，断没有一战而退之理！如战事继续焦灼，允许启用特种航空炸弹！”

“贝里琉……”钱志豪已经离开，钟义还在重复这三个字，佩莱利乌岛这个地名不是很熟悉，可如果早就知道那里就是贝里琉岛——前世二战中，美军陆战一师的伤魂之地，那还搞什么呀，直接烧掉完事！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第130章决战在即

第二天，27军其他部队在首日付出重大伤亡才建立起来的登陆场上成建制登陆，并沿着235团打开的机场路线向岛内纵深突进，但遭到了日军地面炮火的阻击。

日军在佩岛北侧的纳开斯霸斯小岛上布置了很多的地面炮火，而岛上密布的石灰石山洞天然掩体，让飞机很难直接轰炸到这些榴弹炮阵地。必须攻下这个纳开斯霸斯小岛，否则27军的进攻部队将直接暴露在日军的炮火之下。

率先攻占佩岛南部机场的235团再一次临危受命，但日军守军在连接佩岛的海堤上布置了交叉火力，235团团长李勇中校认为如果强突海堤，将会给日本提供一个屠杀的机会。于是，他选择了岸对岸两栖登陆。

这一次的炮火准备非常成功，在十六架凌龙侦察歼击机的空中引导下，各种口径的舰炮准确的摧毁了日本的滩头机枪阵地，毒龙舰载机也开始起飞俯冲扫射，还有不时投下的特种航弹——固体汽油弹，岛上的植被燃烧殆尽，日军的隐蔽火力点一一暴露，随后便遭到毒龙俯冲轰炸，定点拔除。

235团登陆后，仍有一些洞穴较深的日军火力点在继续射击，但面对巨大的伤亡，汉军已收起了恻忍之心，喷火器、火箭筒纷纷派上用场，小岛的上空，飘浮着一丝淡淡的烤肉味！

日军的地面火炮群很快被摧毁，235团再次立下大功，以40人的伤亡，全歼500名日本守军。团长李勇在佩岛战役之后，被晋升为上校旅长，其所在的27军79师也在休整后改编为海军陆战二师，换装了大量的两栖装备，以投入之后更惨烈的夺岛战役中。

但号称与近卫一师齐名的海军陆战队第一师第一旅却在继续着他们首日的噩梦，带给他们耻辱的“点”仍在不停地喷射出子弹。倔强的阚爱国上校，命令换下二团的陆战旅三团，必须拔下这个“点”。

但居高临下的特殊地型，让三团付出一个排的敢死队，也没有摸到敌人的火力点。掩护突击的海象又被击毁了三辆。一个连长献计使用登陆时的烟幕弹，掩护火力小组靠近日军的掩体，这个办法取得成效，靠近后的陆战队员们用枪榴弹打掉了日军的一个又一个据点，当6个20毫米双联机炮被摧毁后，一名排长用烟幕弹“弄瞎”了47毫米反坦克炮所在的山洞，随即一名士兵从山洞的缝隙中扔进了一颗手雷：手雷引爆了堆在一起的炮弹，迫使洞里的日军冲了出来，但瞬间就全部倒在了突击步枪的扫射下。

见重要防守点有失，中川大佐迅速组织炮火覆盖，又命令部队反击，力图重新抢回宝贵的据点。

陆战队突击连在日军的炮火伤亡惨重，但整个连队死守据点，一直坚持到后续部队赶了上来。日军火炮阵地也没有嚣张太久，盘旋在南部上空的凌龙们很快将坐标传回舰队，毛石应命令战列舰将暴露的日军火炮阵地打成了一片火海，总算可以在阚爱国面前直起点腰了。

但为了这一个“点”，陆战队一旅再次付出一百余人的伤亡，拿下据点之后，突击连仅剩下不足五十人仍在战斗。

第二日的战斗，日军在佩岛周围的火炮阵地被消灭殆尽，几十辆豆丁坦克也在双重火力的打击下损失一空，中川大佐再也无力组织起反击，只好命令日军放弃外围阵地，退守乌木尔博古尔山由500多个石灰石山洞构成的立体工事。这些山洞彼此有通道相连，洞口还安装了滑动式装甲铁门，以架设机枪和火炮。两面悬崖的地型让这个被中川称为蜂巢式系统的内岛防御链，变得更加易守难攻，中川为山上的制高点起名为“血腥鼻头岭”。

27军事81师负责攻占佩岛日军最后的、也是最难的阵地。242团快速通过了陆战旅攻占的“点”，向“血腥鼻头岭”推进。但在两条山脊间，日军在两侧的火力点形成了交叉火力，将242团困于其中。日军采用的战术是并不盲目开火，但只要242团组织突围就立刻开火，当汉军的伤亡逐渐增多时，枪法奇准的日军开始阻击抬担架的汉军士兵，——他们知道，只要一个倒下去就会有新一个补上来，这样就可以慢慢消耗对方的兵力。除此之外，日军还趁夜偷袭散兵坑。242团只好挖掘可以容纳两人的散兵坑，这样就可以轮流休息、放哨。

241团的一个营从侧翼进攻，以打开242团被困危局。在进攻一处高地时，久攻不下。一位连长率队绕过高地，准备两而夹击，但他们错误的走进山脊日军交叉火力范围内，全连在敌人数十挺机枪的压制下，奋勇还击，牵制了日军的火力。掩护了营主力在另一侧攻上了高地，但战斗结束时，这个连只剩下了29个活人，包括连长在内的101名大汉军人全部牺牲。战后，这个高地上被命为101高地，并竖起了一块石碑，以纪念这个英勇的连队！

“血腥鼻头岭”的战斗持续了五天，张峥终于无法忍受巨大的伤亡，再次动用了固体燃烧弹，翼龙轰炸机在乌木尔博古尔山上投下了十数吨的特种航弹，大火燃烧了一整天，“血腥鼻头岭”上的石头都被烧的通红！

最后时刻，中川州男少将——守岛战役中，他已被通令嘉奖，晋升为少将，给大本营发出诀别电报：“樱，樱！”（意为万名士兵战死，犹如樱花飘落），并烧掉军旗后，剖腹自杀！

大汉第27军和陆战队第一旅将近五万人的部队，在占尽海、空优势的情况下，终以1498人阵亡、伤6000多人的代价全歼佩莱利乌岛守军12084人，无伤员俘虏！

虽付出惨重代价，但张峥所率两大洋舰队攻战了帕劳群岛上日军唯一的机场后，利用佩岛上的飞机场，起飞岸基飞机，封锁其余各岛的运输线。而舰队主力则直逼北马里亚纳群岛，也就是日本在太平洋上所谓的绝对国防圈！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第131章不要俘虏

钟义收到张峥的战役总结时，已经到了马尼拉。卡罗德知道了自己与美国签订的秘密条约被汉皇尽悉后，表现的非常殷勤，努力的修补着红盾家族与汉皇之间的裂痕。

随行的小妖精也是极尽讨好，乖巧的有如一只波斯猫般，让钟义逐渐心软了下来，当然也是因为对日本的作战，陛下无心过多考虑这些事情。

攻下佩莱利乌岛，日本再无可起飞轰炸机威胁大汉本土的飞机场。虽说伤亡数字有些吓人，但钟义也深知，刚刚成军不久的扬州军能将最为惨烈的夺岛战打成这样，也实属不易。有皇家海军占据了全面海、空优势的原因，更是因为27军将士的英勇无畏。

客观的说，这个时代的日军老兵居多，在单兵战术素养上，汉军与其相比，差距不小，佩岛战役的结果，足以证明这一点。

但更让陛下纠结的是香港方面。日军屠杀义勇军战俘的事就已经够惨无人道，而新界挟持平民的行为简直……钟义刚接到这个消息时，都已经无力吐槽，这尼玛还是一支军队吗？这就是一群节操无底限的流氓呀！

不过，想想日军在中华其他地方制造出来的种种暴行，38师团能做出这种丢人现眼的事也不足为怪。

“对待非人当以非人之道，君子向善，恶亦为善！”

这是陛下给王以哲的回电。现在的陛下愈发擅用趋人之术，多说些是是非非、模棱两可的话，让下面的人自己去猜，是上位者保持必要神秘感的好办法。

王以哲将军收到这句回电时可就犯了难，陛下这到底是啥意思呀？新界红磡车站的29军已经与日军对峙了三天，小鬼子们天天叫嚣，但29军真就是没啥好办法。其他地区的战斗都已结束，日军38师团除了新界的这帮畜生之外，已全军覆没，师团长伊东武夫中将剖腹自杀。并州军28军也越过了深圳河，溯珠江而上，直逼广州。

驻广州日军华南方面军司令长官安藤利吉中将组织日军第5师团、18师团和104师团在东莞一带布防，日军近卫师团则固守广州，同时紧急向大本营求援。

要说在华南方面，日军的兵力还是远远高于北集团军的，但香港一战，日军入侵中华后首次出现整个师团被歼灭。华南方面军参谋长根本博少将认为以目前华南的日军，不足以挡住汉军北上的步伐。

华南方面军的报告得到了东京大本营的足够重视，陆军参谋总长闲院宫载仁亲王亲自下令，调动刚刚在上海登陆的第十军归华南方面军指挥。刚刚编成不久的第十军包括第6师团，第19师团和第114师团。尤其是第6（熊本）师团，与第2（仙台）师团并称为日本陆军中最强悍最有战斗力的两支劲旅。淞沪抗战，正是熊本师团在杭州湾登陆，迫使在上海的中国守军全线崩溃。之后的南京保卫战中，又是熊本师团率先攻进中华门。南京大屠杀后，沾满中华人民鲜血的第六师团，又在武汉会战中，在师团长稲叶四郎的率领下，单独一个师团沿长江北岸北上，在李品仙、李延年两大军团十几个师的内外合击中，强夺半壁山、田家镇要塞，砸开了武汉的大门。

这一次，熊本师团作为第10军的主力南下支援，稲叶四郎狂妄的喊出自己的第六师团要单挑大汉第一劲旅皇家近卫军。

听到这个消息的近卫军军团长蒋云志，黑脸上少见的露出一丝笑容——被气乐了！这个稲叶四郎是要把无知当成个性呀！单挑近卫军？大汉皇家近卫军团全员二十几万人，光战斗部队就有十几万，就第六师团那两三万人还想跟近卫军玩？也行，既然人家喊出来了，近卫军要是不应战，倒让小日本笑话咱了！

蒋司令去了趟金华殿，回来就命令近卫军第一师整装待发，前往中华加入北集团军。第一师师长霍路与蒋云志一样，是陛下最初的那个警卫班成员，听到这个消息，乐得差点蹦了起来！早就想与小日本过过招了，可最近两线作战都没有近卫军的任务。

“等抓住那个叫什么四郎的小鬼子，一定要好好感谢下他。”霍师长被这意外的惊喜刺激有点口不择言。

第二批登陆中华的作战部队是幽州军团，现在又加入了近卫军第一师。天子亲军的待遇就是和普通部队不一样，连炎黄轮都是专门从帝国东部的造船厂调过来的，又因为近卫一师是装甲部队，坦克装甲车等重型装备就足足装了二十艘炎黄轮，加上人员和其他装备，一个师的部队就独占了运输船队的一半规模。

护航的北部舰队龙洲司令“嘿嘿”的笑着，“沧海，稲叶四郎那个小鬼子是狂妄的没边了，彻底惹怒了陛下，连平时最宝贝的‘天下第一师’都派了出来！”

“小鬼子第六师团的好日子也算到头了！”公瑾号舰长关沧海对近卫一师的战力十分推崇，要知道这可是陛下打江山的部队。从当初的西澳州一直到墨尔本、堪培拉，可以说大汉帝国的江山就是近卫一师打下来的！

龙洲对此也深以为然，当初墨尔本一役，英、澳联军近十万人，面对蒋云志指挥的装甲集群，还不是一战而败？小鬼子这是水井里的蛤蟆——不知道天高地厚！真以为打败了中华的军阀部队他们就是天下无敌了？

两位皇家海军军官似乎已经看到了近卫军狂虐小鬼子的场面，但他们不知道的是：真正激怒陛下的并不是那个狂妄的熊本师团，而是另一个地方的小鬼子，那个小地方的名字叫歧阜。

日军38师团229歧阜联队并没意识到他们的行为，日后为家乡带去的是什么，他们也没有机会看到家乡在世界第一颗原子弹的爆炸中，变成了废墟。在新界红磡火车站数日的对峙中，歧阜联队的无理要求一直没有得到满足，大汉北集团军最高指挥官王以哲唯一的要求就是他们必须无条件投降。王以哲还命令将香港所有的日侨都抓到了新界，与歧阜联队交换人质，这就是他所理解的“对待非人当以非人之道……”。

既然小鬼子到处干不是人的事，那咱也别装绅士了，你敢抓中华平民，我们就可以抓日本平民。不过王以哲还是低估子日本人的无耻，歧阜联队根本不在乎其他日本人的生死，扬言若不答应放他们离开香港的要求，就要杀死火车站中那上万的中华人。为示他们的决心，丧心病狂的小鬼子将几十个人质拉了出来，假意放他们离开，然后在身后以机枪扫射……

这一幕，是当着王以哲和其他北集团军军官的面发生的。嘴唇被咬出血都不知的王以哲将军，铁青着脸下达了命令：强攻！死难的同胞就用小鬼子们的头颅祭奠！

“我们不要小鬼子的俘虏！”

这是王以哲交待的最后一句话，也是北集团军在与日军作战时坚决贯彻的一条原则！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第132章没有俘虏

新界红磡车站的战斗，歧阜联队被全歼，被扣为人质的香港平民也在战乱中死伤数千之多，其中一半为英藉，一半为中华籍。

这件事并没有大肆宣扬，战斗前就已预料到会有大量平民死伤的王以哲，命令部队发动攻击时提前清场。战斗的经过与结果在军方刻意的遮掩下，只是以一条日军38师团229联队被歼，大汉北集团军全面收复香港一带而过。

平民3211的死亡数字被如实报到了未央宫，陛下对此没有任何评价，只是没头没尾的问了一句：歧阜县那地方多大？有三十万人口吗？

在得到了秦主任肯定的回答后，陛下只是撇了撇嘴，轻声说了三个字：那够了！

什么够了？

杀百人，偿一命！歧阜联队造的孽，三千多平民惨死，用三十万歧阜人偿命，够了！

对于凶残而又贪婪的日本人，钟义已经认识到，大汉在其他地区实施的文化经济逐步同化政策，根本不适用于那个明显精神人格分裂的民族。以暴制暴，以牙还牙才是最适合日本人的。

当你足够强大时，日本人就是温驯的宠物狗；而当你虚弱时，他们就会马上变身为凶残的恶狼。

大汉帝国不在乎多养条狗，但没打算姑息养狼！

近卫一师与幽州军团并没有在香港岛登陆，那么大点地方，一个并州军就已经够拥挤了。这一次，他们选择的登陆点是大亚湾——日军攻占广州时的行军路线。

一年前，日军的第18和104师团，正是从澎湖列岛的马公基地出发，于大亚湾登陆后，攻取惠阳、增城，广州守军余汉谋部不战而退，日军轻取中华南部最主要的城市广州。

而现在，大汉帝国幽州军团也是在大亚湾登陆，当初日军登陆时的护航舰队第五舰队早已在空袭左营时，被伯言号的舰载机炸沉在马公港内。现在的中华南海，是皇家海军北部舰队的天下，日本海军无力阻止汉军在中华南部的登陆行动，他们的联合舰队正在北马里亚纳地区，与皇家海军的两大洋舰队捉迷藏玩呢。日本的几艘航母都还没改装完毕，无法起降最新的零式舰载战斗机，联合舰队司令长官山本五十六认为没有零式舰战，日本海军就根本没有能力与大汉皇家海军决战。所以他下令联合舰队隐藏在更靠近本土的北马里亚纳海域，既可以在岸基飞机的支援下与大汉皇家海军作战，又可以阻止汉军攻占北马里亚纳，守住日本的“绝对国防线”。

可以说，山本的策略虽有些无赖，但效果相当不错。对此，皇家海军司令张峥的两洋舰队没有什么好的办法，日本的岸基零式战斗机性能先进，在与海龙舰载战斗机的纠缠中不落下风。一个月的战斗下来，零式被海龙击落了上百架，但j37-c海龙也被人家打掉了五十架！张峥不得不命令两洋舰队后撤至帕劳群岛，这被日本方面吹嘘为“国防线大捷”，零式战机击退汉国海军。而零式战斗的设计者、三菱重工飞机工程师崛越二郎则被称为大和雄鹰，裕仁天皇亲自为其颁发旭日勋章！

不过，因为产量的原因，侵华日军还没有能够得到喷射型的零式战机，中华南部的天空仍然是海龙毒龙遍地飞、嚣张翼龙随便炸的局面，日本的中岛式和96式螺旋浆式战斗机根本不敢升空。这也让幽州军的进攻轻松了许多，惠州之战，幽州军团35军全歼日本守军104师团。狡猾的滨本菩三郎在深圳河北岸嗅到了危险的气味，扔下了38师团独自逃生。但在惠州，还是没有躲掉被全歼的命运。

大汉十三州军团，每个军团都包括三个军，而这个军级编制的人数远远超过日本的师团级编制。第35军四万余人，在北部舰队翼龙轰炸机连续三个批次轰炸日军阵地后，一战功成。早晨开始的攻城战，到了午后，惠州城的枪炮声就已经停了下来！在被日军占领了一年多之后，被称为“粤东门户“、又有“半城山色半城湖”美誉的惠州终被解放，但市政厅上换下膏药旗的却并不是青天白日旗，而是大汉金龙旗。

不过，这并没有让惠州城的百姓们有什么不适应，在他们看来，幽州军与其他的中华部队并没有什么区别，他们中的大多数本就是中华移民。如果非要说幽州军和****有什么区别的话，那就是……****打不过日本人，而他们在半天的时间，就打死了一万多鬼子！

是的，老百姓们没有说错，是打死而不是俘虏！王以哲将军在新界红磡的那句气话，被士兵们忠实的执行着。日军的伤兵？哪有药给畜生用，补枪，打死；日军的降兵？没看见有投降的呀！扔了武器举手那个？小心，小鬼子身上有炸弹，开枪，打死；汉奸？你是说跟日本人混在一起，会说汉语的那些人？拉倒吧，那哪是中华人，那是一些软骨头狗，这年月哪有闲心养狗？枪毙，打死！

然后？然后就是发到香港的战报中，让王以哲将军嘴角不停抽搐的那一句：解放惠州，打死日军一万四千人，括弧，没有俘虏。

近卫一师师长霍路大校最近这几天有点不爽，装甲部队别的都好，就是这越海运输太费劲。人家幽州军都在惠州那开打了，可近卫一师的猛虎坦克还没卸完呢！这个野战码头太小，只能同时靠岸两艘炎黄轮，再加上这里又没有本土港口的那种大型起重机，三十多吨重的猛虎式坦克只能在铁板搭成的便桥上小心移动，每下船一辆，都得需要十几二十分钟。这速度，看得霍师长这个……蛋疼，可还真就急不得，之前一个有点毛愣的驾驶员就因为油门踩猛了，将便桥压翻，坦克掉进了海内。

猛虎可不是海象那种两栖坦克，海水浸泡以后，根本打不着火了。气的霍师长破口大骂，“晦气不？这仗还没打上，先尼玛非战斗减员了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第133章大幕拉开

幽州军26军越过惠州，沿广惠线推向捍卫广州东侧的军事要地增城。

一年前日军攻占华南的时候，驻守增城的两万多****曾被日军一击而溃，也正是因为增城失守，广州失去了东面的最重要的屏障，余汉谋才决定弃城而逃。

日本华南方面军，安藤利吉中将与参谋长根本博少将制定的战术就是要在增城拖住汉军，以待正日夜兼城赶过来的第十军三个师团全部汇合后，再以优势兵力对登陆的汉军发起反击。所以在增城，日军抢修了大量的工事，构筑了三道防御阵地。而最外边一道，是由伪军去充当炮灰。

民国美男汪兆铭在与委员长决裂后，公开宣布与日本合作，与周佛海、李士群等在南京建立所谓的“国民政府”，但不为中华人民所承认，被大多数人称为汪伪政府，其旗下军队也自然被称为伪军。

不过，无论是幽州军在增城城郊与日伪军的鏖战还是并州军强攻东莞，都没吸引太多人的目光，这一天的头版头条无人能争，绝对的属于德国小胡子，属于欧洲！

上午10时，阿道夫?希特勒兴奋的向国会宣布帝**队已攻入波兰，德国进入战争状态。他宣称，“从现在起，我只是德意志帝国的一名军人，我又穿上这身对我来说最为神圣、最为宝贵的军服。在最后的胜利之前，我决不脱下这身军服，要不就以身殉国。”希特勒的演说激起了议员们一阵阵狂热的欢呼。

战争的进程超乎所有的人意外，100万人的波兰军队被伦德?施泰特率领的德国国防军打得溃不成军，波兰的骑兵面对德国的机械化部队，发挥了勇敢和坚强的战斗精神，但马刀和长矛刺不穿德国一号坦克的装甲，坦克炮和机枪却成了骑兵们的噩梦。机枪扫射、履带辗压，波兰人想像中的骑士对决变成了一场大屠杀。波兰军队最高统帅斯米格威-罗兹元帅，面对德**队的“闪电战”茫然无措，战争思想停留在一战时期的老帅原以为，战争还会如以往一样慢慢展开，先是轻骑兵侦察，然后才是重骑兵冲锋。对德军大量使用的飞机、坦克毫无准备，仅仅五天，波兰军队主力在古德里安第19装甲军高速大纵深的穿插后，在“波兰走廊”地区被包围，波兰政府仓惶搬离首都华沙，战局已定，“剩下的只不过是打一只兔子，从军事角度看，战争已经结束！”这是希特勒最信任的侍从副官冯?伏尔曼上校的话。

但远在南半球大汉帝教长安的汉皇陛下却不这么认为，钟义在得知德波战争如期打响时，一直忐忑不安的内心才平静了下来。二战标志性的起点事件没有变化，证明自己这只小蝴蝶改变的只是亚太这边的局势，对于欧、美等地，并未涉及太多。这是一个好消息，只要自己的先知还没有失效，那么钟义就有把握让二战的步伐走进自己设计的套路。改变二战，改变民族命运，就不是一句空话。

德国小胡子打赢了第一场闪电战，接下来就是与苏联那个贪婪的大胡子共同瓜分肥肉波兰了。英法联军在西线战场的不作为坚定了小胡子继续战争的决心，可如果没有自己这个小蝴蝶，德意志第三帝国将在四年之后走向灭亡。

那么，有了自己呢？本应该是美国重要盟友的澳大利亚变成了大汉帝国，本应该成为第三轴心的日本在各条战线被全面压制，战争的走势还会和历史上一样吗？

“1941年12月7日”，钟义拿起笔写出了这样的一个日期，虽然已经改变了很多，但有些事情终究还是会发生的！

“这是个什么日子？”马尼拉之行，好不容易得到陛下的再次宠爱，海昵显得十分珍惜，宁可顶着秦主任吃味的眼光，也要多赖在陛下身边一会。

“呵呵！”爱怜的抚摸着小妖精炫目的金色长发，“这将会是一个很重要的日子，将会被很多人记住的日子！”陛下的回答很神棍。

“呃……”小妖精将浑圆的小屁股放在了陛下的腿上，“难道会是《澳洲乱世情》续集公开上映的了日子吗？那嘉宝可真是太没良心了，都没告诉我！白帮她找机会认识沐局长了！”

“噢？”床上的小妖精绝对是个魔女，但平时她还是单纯的小丫头，这句话中的一些信息引起了陛下的注意？“海妮，嘉宝主动要认识沐雨？”

“是呀！”见陛下对这个感兴趣，小妖精一边淘气的在陛下怀里扭来扭去，一边咯咯笑着，“嘉宝为这件事，特意请我吃火锅表示感谢呢！”

能够腻在陛下怀里，开心不己的小妖精没有看到，钟义的脸色已经变了……

“全面调查福克斯电影公司以及其他一些有美国背景的企业！”

沐局长在第二天被叫到金华殿，莫名其妙狠狠挨了一顿批后，接到了陛下亲口下达的命令。

最近有点诸事不顺呀，这已经是这个月沐局长第二次被陛下训斥了！尤其是这次，刚从香港回来，累得要死，还没来得及休息就再次中枪。

“福克斯……美国……”职业的敏感性很快就让沐雨抓到了陛下发脾气的关键，应该是跟小皇妃和大明星嘉宝吃的那顿饭有问题了。可小皇妃最近又重受陛下宠爱了呀，老卡罗德也圆了他的国王梦，对罗斯柴尔德家族，陛下近期应该是没啥想法的！那问题就是出在嘉宝身上了……美国？

突然想到问题严重性的沐雨感觉自己背上都湿了，“尼玛，还以为是哥们最近要走桃花运呢！”

负责美洲事务的军情局五处被前所未有的重视起来，南华本土的军情一处也秘密开始了调查。无论是皇家汉飞公司还是通用汽车，无论犹太人还是其他美裔的企业，只要是稍有美国背景的，都在此次拉网排查的行列。

调查的结果可以说是触目惊心，沐雨在拿到一处的调查报告后，再次出了一身冷汗。

fbi美国联邦调查局，忠诚勇敢正直？钟义拿起这份报告时并没有感到意外，反而是带着玩味的笑容望向沐局长，“你们军情局的口号是什么？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第134章为了赚钱

“口号……”沐局长被打了个突然袭击，不是正在汇报这次排查行动的情况吗？怎么突然问起口号来了，就如那个美国联邦调查局似的，弄了个“忠诚勇敢正直”的口号，可他们干的事，哪一件是跟正直贴边的？

抬起头看看陛下眼中的笑意，沐雨突然明白：陛下问的并不是什么虚假的口号，而是在暗示军情局工作的失误。这一次若不是嘉宝过于心切的接近自己这个军情局长，而被陛下看穿，那岂不是会遭致大错？不到一年的短短时间内，fbi居然已经南华大陆上发展了如此众多的眼钱，但军情一处没有任何反应。沐雨感觉脸有点发热，与其他国家的同行们比，自己这个特务头子有些失职了。

“陛下，我……”

陛下并没有过分苛责沐雨，帝国也不过才建国数年，各方面的底蕴都无法与传统列强们相比，若不是曾经看过一篇罗斯福提前数年安排人研究希特勒性格的文章，钟义也不会因为海妮的一句话，就意识到嘉宝是间谍，这次算是蒙正道了！

“罗瘸子想研究我有什么用？除非……”钟义打发走了羞愧难当的沐雨，“嘿嘿”暗笑，“老子不是小胡子，更不是什么偏执狂，还尼玛早早就往我这安插间谍，老子有基地，就可以爆死你个美国佬！”

对于美人计用在沐雨身上，陛下有一种被忽视的感觉，再想想那个绝对女神级的性感尤物居然是个女特工，钟义就更加怨恨起罗瘸子了，暴敛天物、不解风情……

风靡世界影坛的《澳洲乱世情》因为嘉宝入狱，其续集是指定看不到了，同时入狱的还有三十多人，全是为美国联邦调查局服务的间谍。为此招来了美国方面的抗议，美国认为这些拥有美国国籍的在汉工作人员，应该享有治外法权，汉国应该将其遣返。

当这份抗议书被外交大臣威尔森送进金华殿时，陛下看完乐了，“谴词用句都很是恰当，威尔森，把这抗议书好好保存，以后涉及其他国家纷争时，把这当个范本！至于美国那边……拖拖吧，告诉他们，帝国正处于战争状态，有些事，等打完了仗再研究。”

是的，打完了仗再研究！这句话最近这些天，陛下说的相当顺口，委员长和延安那边，还有英法德意几国，钟义都是这么回答的。

大汉帝国及其大中华联盟所有成员国，将尽全力打赢与日本的战争，对于欧洲的战争，大汉帝国将保持中立态度。

这个态度是钟义之前与英国首相张伯伦协议移交香港时所承诺的：只要大汉帝国保持中立，不与德意志帝国结盟，英国将无偿将香港的管辖权和租借权移交给大汉帝国。

这被视为张伯伦绥靖政策的又一标志**件，邱吉尔讽刺为：我们诚实的首相在向德国人低头后，又一次在汉皇的面前弯下了腰。

不过现在的英国民众还是将钟义与小胡子区别对待的，德国闪击波兰，英法被逼宣战，但汉皇却再一次重申对欧战的中立态度，张伯伦也称自己的朋友汉皇是个守信的绅士。

对此，钟义表示出了一贯的谦虚：诚实守信是中华民族的传统美德，是每一个汉人都应该做到的事！我们热爱和平，更不会主动去侵略其他国家，只有在我们的国家、我们的民族受到侵略时，才会拿起手中的枪，去反抗侵略！

英国影响力最大的《卫报》引用了汉皇的这段话，然后在后面标识：同样的热爱和平，同样的为了反侵略而战，也曾同样沐浴在十字旗的光辉之下，为何不结成同盟，为世界和平而战？

未央宫金华殿内，越来越诱人的小妖精趴在陛下的肩膀上，也在问着同样的问题。但钟义并没有直接回答她，而是举起了报纸了，点了点在一旁噘着嘴生闷气的秦主任，“雪儿，你来给海妮解释下，我们为什么不与英国结盟！”

钟义的办法很有效，这个问题成功的转移冷美人的醋意，秦映雪可爱的歪着头想了一会，清脆的声音才缓缓施言：“第一，我们的南华大陆曾被英国殖民统治二百来年，与英国有太多的牵扯不断，陛下不与英国结盟，是为了斩断与英国的联系！”

“呃？”秦映雪居然首先想到了这一点，钟义的兴趣也被逗上来了，看来自己的女人不光容貌能力超一流，这智商也是相当的不差呀！

“那第二呢……哎呀，映雪姐，你快说呀！”刚满二十岁的小丫头还是个小孩子性格。

秦主任微微一笑，看着陛下有瞬间失神——都说自信的女人才是最美，而最美的冷美人自信起来，又岂是美丽二字堪以形容。

“第二，我想陛下就是不想让其他国家加入到我们与日本的战争中来，因为战场上我们已经取得了相当的优势，打败日本只是时间问题！”

秦映雪侃侃而谈，海妮蓝色的大眼睛中满是崇拜。

钟义也是频频点头，足不出未央宫的冷美人能想到这些，已是相当不错了。

“噢……还有第三，”小妖精突然出声，看来是不愿风头都被情敌抢去！

“嗯哼？”陛下饶有情趣的望着魔鬼与天使综合体般的小妖精，“咱家的小丫头也有自己的见解喽？”

“哼，瞧不起人，我早就看穿了，陛下不与他们结盟，是因为你要赚钱！”看到钟义有点吃惊的表情，海妮得意的笑了，“你刚才还签署了增加出口德国钢铁的文件呢！还有前几天，你跟张伯伦首相偷偷摸摸的打了好久的电话，然后就笑的很奸诈的样子，肯定又骗了英国不少钱！”

……陛下假装吃惊得张大了嘴，“不愧是罗斯柴尔德家族的小公主呀！对赚钱的事最为敏感。”逗得二女哈哈大笑。

陛下身边的俩个女人都不简单，在帝国上下是公认的！也就是在陛下面前她俩才表现的很单纯罢了！

有一句话在有资格进入未央宫的帝国大员们中流传得很广：大皇妃重公，小皇妃重私。意为办公事，得找秦主任，冷美人面冷心软，只要是正常程序之事，大皇妃一般都不会为难。而小皇妃天真烂漫，从不自恃身份，朋友闺密甚多，走个后门求个私情的，得找海妮公主。

此话，钟义也有所闻，但一笑置之。不过今天二女的这段分析也着实让陛下吃惊不小，她们所说的也正是陛下心中所想，当然还有更重要的一点，她们猜不到，也不可能会猜到。这个世界也只有钟义自己明白：未来的敌人不是英国也不是德国，真正决定世界命运的，将是大汉与美利坚的胜者！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第135章近卫一师

增城并不为人所熟知，因其占据了广州通向粤东各地的交通要道，所以在广州城的防御体系中，占有重要位置。

这些天，增城的周围汇集了汉、日双方近十万的军队，鏖战厮杀，寸土必争。双方的指挥官都明白，增城的得失在某种程度上就决定了羊城广州的归属。

一方是志在必得，另一方是死守不退，小小的增城成了汉、日两军针锋相对、死战之地。幽州军26军血战两日，也只是攻下了增城外以伪军为主的第一道阵地。靖威军列兵出身的幽州军团长万福麟亲自上阵，指挥27军换下伤亡惨重的26军猛攻以壕沟、暗堡为主要工事的的日军第二道阵地。人称万半拉子的万福麟中将也是前东北军将领，在张少帅的手下曾任黑龙江省督办、辽宁省政府主席等职。中东路事件时，万督办未看清国际形势和苏军实力，轻率陈兵，招致惨败，民怨四起。芦沟桥事变后，万福麟担任第五十三军军长。西事政变和平解决，东北军集体退役，万军长也脱下了****的将军服，随船来到了南华！

大汉军改时，万将军被陛下任命幽州军区司令员，军衔为陆军中将。这让其非常开心，古汉时期，幽州就是指中华塞北地区，万福麟当上了幽州司令员，自号重掌东北军，回到了老家！

这一次率队出征中华，万半拉子是憋着一股劲，要打出点名堂给委员长看看：咱东北军的爷们走到哪都不是孬种。可是在这小小的增城，幽州军硬是被生生的挡住，让年过半百的万司令大发雷霆，不顾手下拦阻，愣是带着27军亲上一线。不过，增城之战，并不是士气问题，日本守军也皆是精锐之师，万军团长亲自指挥，也没有取得太大进展。战前日军大抓特抓民夫挖掘的纵横交错的壕沟阵，变成了幽州军难以逾越的天堑。

增加进攻部队，扩大战场切面，但日军也早有准备，侧翼的壕沟一点不少。增城就仿佛是一个刺猬般堵在了广州的东大门。

东莞并州军的情况也好不哪去，日军最简单也是最实用的堑壕战将汉军两路大军都挡在广州的防御圈外。

发自香港北集群司令部的战场简报上显示，益州和凉州军团已经成功在台湾岛南部登陆，并在一周内就连续攻克台湾北部重镇高雄和台南，直逼台湾中重镇嘉义。摩洛伊斯兰王国与苏禄苏丹国联合组建摩苏军团，也在与皇家海、空军的协同作战中，越过巴士海峡，血战都兰湾，成功登陆台湾东部。台湾方面军的总指挥全国林中将甚至已向陛下立下军令状，一个月内解放台湾全境。

相比之下北集群这边丢大了人了，幽、并两大军团登陆后，连个广州都拿不下来。战事不利，王以哲将军心急如焚，刚刚给于学忠发了电报，第77装甲军正在装船，一时半会还是指望不上！一连抽完三颗烟，实在是没什么好办法，王以哲拿起电话，“给我接惠州近卫一师！”

近卫一师是北集群军目前唯一能动用的装甲部队，虽说这支天子亲军让王以哲在使用上投鼠忌器，万一要是有个散失没法跟陛下交待。不过现在这种情况也是没办法了，即使是冒险也要试一试，否则增城那边就得打成绞肉机式的战斗。26军已经打残了，新上去的27军也是伤亡颇大，老伙计万半拉子急得嗓子都肿了。

与总指挥的犹豫不决不同，近卫一师师长霍路大校是快憋疯了。好容易将坦克和装甲车卸船完毕，撸起袖子准备大干一场霍师被通知驻守惠州，等待命令。这一等就是十来天，明知道增城那打的热闹，可就是没近卫一师的事，每次给香港北集群司令部打电话，总指挥总是回答原地待命，养精蓄锐，决战熊本。

小鬼子第六师团肯定是要打，可稲叶四郎那家伙慢腾腾的还在长沙转悠呢，****第九战区将日本的增援部队挡在了湘江北岸。关麟徵指挥第十五集团军步步抵抗，极大的杀伤了日军。连日军自己都承认，首次长沙会战，惨烈程度甚至超过与苏军之诺门坎。

“连**都打不过！”霍路撇了撇嘴，就这货还要单挑近卫军呢，再说，等这个熊本师团来了，近卫一师的坦克不得上锈了呀？

终于等到了总指挥电话，从猛虎坦克里跳出来的霍师长高兴的连装甲帽都扔掉了，“是！坚决完成任务！嘿嘿，你就擎好吧！”

电话对面的王以哲苦笑不己，这帮近卫军的军官都是这样，嬉皮笑脸的，也就是见到陛下和蒋云志才能有个正形。希望这次，近卫一师的战斗力也能如他们的名声一般，名符其实吧！

惠州城外，近卫一师驻地，团以上军官一个不落，围坐在一张破八仙桌旁，坐不下的干脆就抱着个水杯站在外面！正当中的霍师长早已没了接总指挥电话时的嬉皮笑脸，“都给老子提起十二分精神来！这是咱一师也是咱们整个近卫军在中华的第一场战斗，大伙都清楚，咱出来了，不仅是代表咱们自己，还代表着咱帝国第一军团，代表陛下的脸面。谁要是在战斗中掉了链子，就算日本人打不死你，我也要毙了你！出发前蒋司令跟我说过，一师要是在中华丢人现眼了，咱们就得开着坦克钻南海去。要我说，真要是给陛下丢脸了，咱也别浪费那些坦克，咱直接换支步枪跟小鬼子拼刺刀完事！敢不敢？”

“敢！”众人齐声怒吼，差点吼穿了屋顶！

“好！”霍路拍桌而起，“都说咱一师是借了陛下和蒋司令的光，今天，我们就让他们看看，什么才是天子亲军？为什么只有我们才配得上‘天子亲军’……”

四个小时之后，驻守增城的日本第十八师团长久诚纳一中将在发给大本营的诀别信中，用了这样的一句话形容近卫一师：狂妄至极但的确是有资格狂妄的一支部队！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第136章陆地猛虎

以22辆装甲车、坦克被击毁击伤和114人的伤亡，换来四小时内突坡日军堑壕阵地，而且是号称铁血久留米师团的阵地，王以哲就算是再挑剔，也不得不为近卫一师的战绩击掌叫好！

编成地在久留米的日军第十八师团，下辖三个步兵联队和一个炮兵联队，共有兵力3。2万人，兵员中含大量日本军方收养的孤儿，嗜血悍战，以凶顽闻名，算是日本陆军的王牌部队之一。

增城这一战，十八师团更是将闻名于一战时期的堑壕战发挥的淋漓尽致，以少守多，十万幽州军被挡在增城外十余天，未进一步！沙场老将万福麟重登故土，欲一战扬名的美梦被生生扼杀。在这十余天的堑壕战中，双方的损失比达到了1：2，即每死伤一个日军，幽州军都要付出两倍的代价。

但面对近卫一师的装甲集群突击，堪称生猛的十八师团只低抗了不到四个小时。更准确的说是只坚持了一个多小时，其余则是近卫一师“猎杀兔子”的时间。

日军十八师团火力并不算弱，幽、并两军登陆后，日军就开始为抵御汉军大规模坦克集群做准备，尤其是德国闪击波兰，古德里安率19装甲军将大纵深穿插战术玩到了出神入化，百万波军几乎是毫无反抗能力的被分割包围。

战报传来，原以为自己就是天下第一的日本陆军看的是目瞪口呆，与中华****的几次大型会战跟人家一比，简直跟小孩玩过家家似的。不过小鬼子的情报不错，很快他们就弄清了，古德里安的装甲战术来自于大汉，汉皇建国时的最早一支部队就是装甲部队，英澳联军也正是败在了汉军的坦克和装甲车之下。

不过，就算认识到了装甲的大威力，日军也没有能力一下子改进他们的小豆丁坦克，不是没技术，是没办法一下子造出那么多。小胡子自与大汉建交，汉德两军加深交往时，就听从了隆美尔的意见，利用鲁尔工业区发达的制造业，大力改造他们的1号坦克。并且仿大汉的59式，制造出了装甲更厚，安装75毫米克虏伯榴弹炮，重达三十三吨的2号坦克，元首为其命名为豹式坦克。

但日本就不行了，三菱重工的97式奇哈坦克在动力系统、悬挂系统等重要指标方面也算比较先进，就连奇哈特有的短管57毫米火炮也是可发射榴弹和穿甲弹等多种炮弹，堪比世界一流。但这款被日军称为中型坦克的重量仅为15吨，比大汉的轻型猛士坦克还要轻不少，更不要说与近卫军装甲部队制式的猛虎中型坦克相比了。

这个致命的缺陷不是日本人小气，舍不得在坦克上多投入，而是日本费尽力气弄来的那点钢铁都扔到海军战舰上去了。英、美、汉三国在南洋掐断了日本的进口渠道，使小鬼子在钢铁、石油、橡胶等战备物资方面捉襟见肘。但爱耍小聪明的日本人并没有坐以待毙，面对可能的大汉钢铁洪流的威胁，他们制造了更多的27毫米反坦克炮，配发各个甲级师团中。还想出了多种单兵炸坦克的方法编成手册，下发到所有部队，意思就是用**包、手雷和小鬼子的血肉之躯去阻挡汉军的装甲力量，并美其名曰：菊攻战法。

所以，当幽州军久战不下，近卫一师登场后，威武的猛虎式坦克和猎豹步兵突击车出现在战场之上时，师团长久城纳一中将并没有慌乱，指挥日军集中所有反坦克炮，躲在堑壕中抵抗，但效果不佳，猛虎坦克正面的装甲厚达100毫米，小口径反坦克炮很难对其造成致命伤害。而且日军的反坦克炮小组，只有一次发射的机会，火力点显露，就意味着死神降临。

所谓的装甲突击，并不是步坦协同，少量坦克分散掩护步兵冲锋。在皇家近卫军的眼中，那根本就是小打小闹。集群，装甲集群突击才是装甲战术的精髓所在。

霍路师长在正面阵地就布置了三百多辆猛虎和两百辆猎豹，从本方阵地开始出发，整个装甲集群突击到日军的堑壕阵地前只需要两分钟，两分钟的时间，第二道防线内的鬼子士兵都来不及撤出，就被坦克在头顶上轰隆隆的压过——没有反坦克经验的日军，堑壕太窄了。

倒是有些头系白布条的菊攻队员抱着**包冲了出来，但他们成功的机会实在太小。车身转圈都是枪口的猎豹步兵车防的就是他们，被打的满身枪眼或是被一枪爆头的菊攻队员都算是幸运的，最惨的是怀中的**包被打爆，“轰”一声瞬间化为碎片，不带走一丝云彩。

当然，他们并不是没有战果，履带被炸坏的坦克多是菊攻队所为。但这种自杀性攻击并不足以挡住近卫一师突击的洪流，车载机枪成了比坦克炮杀伤还要大的强力武器，堑壕中的日本士兵举着三八大盖或砸或砍，在绝望中显示他们最后的“武士道”。而近卫一师的回应则是雨泼般的机枪扫射，将他们送回天照大婶的怀抱。

随后攻击的幽州27军士兵见到堑壕中的惨象，齐刷刷的弯腰……狂吐！战场上死人绝不少见，可不至于都打成碎肉吧？——猛虎式坦克上的安装的是12。7毫米口径的重机枪，这玩意近距离打死人的方式就是……撕碎。

近卫军根本不用理会打扫战场的工作，前进再前进，突击再突击，才是装甲部队的激情所在！第二条防线的突然崩溃，让久城纳一中将根本来不及加强第三道防线，所谓的机枪工事、暗堡在汉军的装甲面前，都成了摆设，让幽州军恨到极点的堑壕阵亦变成了日军的坟场。将近一人深的壕沟不是那么容易爬上来的，很多鬼子都是蹬着罗圈腿在壕沟边被打伤，又被履带辗进沟中。侥幸爬了出去的鬼子，轮开小短腿狂跑，碍事的三八大盖早就扔到壕沟里。

于是，战斗开始的一个多小时后，“猎杀兔子”比赛开始……

远在长安的陛下，在听说了近卫一师的首战经过之后，兴致大发，吩咐小妖精研墨，挥毫书下八个大字：陆地猛虎，近卫一师！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第137章屠夫元凶

这段时间，战事繁密！中华大陆、宝岛台湾，两路大军衔刀猛进；秦岭横亘、玉山险峻，空军雄鹰殊死搏击。但更让陛下惦记的还是大洋硝烟、海军对决！

张峥中将率领的两大洋舰队在北马里亚纳群岛附近遭受了不小的损失，被迫后撤，返回巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港修整。

日军零式战机的出现，让海军航空兵的j37-c海龙歼击机的绝对制空优势不复，虽然无论是狗斗还是大机群混战，海龙也还都不处劣势，但航母携带战机的数量毕竟有限，而日军依靠本土空军基地，补充迅速。

迅速逼近日本本土，取得陆上基地，成为对日战争的首要任务。全国林指挥三个军团在台湾东、北部的登陆战役正是基于此项战略目标。攻取台湾，将大汉皇家空军的前进机场推进到台南，就可以将琉球和九州纳入攻击范围内，让太平洋上的北马里亚纳防线失去作用。

但攻下台湾不能解决全部，日本是个海岛国家，将战场推到日本本土，最终还是要依靠海军，海军对决才是决定战争走势的大决战！钟义可不想像小胡子那样，被几十公里宽的不列颠海峡挡住而功亏一篑。

当然，拿下台湾还有另外一个战略作用，那就是控制中华大陆的延海，在中华开辟第二战场，切断日本在中华与本土间的运输线，让小鬼子无法将在中华掠夺的资源运回本土的军工厂。

为了这个目标，钟义已经命令龙洲率北部舰队与海军陆战队攻占澎湖列岛马公基地，并起飞舰载轰炸机对嘉义、彰化日军在台湾中西部的机场进行轰炸。而北部的花莲、宜兰、台北、基隆等地的机场也被空军的地狱犬们光顾个遍。而唯一驻扎了零式航空联队的桃园机场上空，更是引发了大汉皇家空军自宣战以来，规模最大的一次行动。

空军司令云九亲自策划和指挥了这次行动：一百三十六架呼啸者h36中程轰炸机在高空突破了台北与宜兰的防空火力，直扑更西边的桃园机场。因为远离东海岸，处于台湾日军防空火力的中心地带，桃园机场受到轰炸机的威胁相对较小，所以，刚刚从本土飞到台湾的零式都被布署到了这个。呼啸者机群突破防空圈，并没有在台北投下炸弹，那目标肯定是桃园！

桃园军用机场接到示警，汉军轰炸机再度空袭。驾驶零式飞机的日军飞行员不顾长途飞行的疲劳，再度起飞。在太平洋与大汉皇家海军的舰载机海龙和毒龙已经有过多次交手，日本飞行员从一开始对大汉飞机的恐惧到现在信心满满，之前汉人只不过倚仗性能先进的飞机。零式升空，他们就不是大日本帝国空中勇士的对手了！而且，空袭的机型是呼啸者，这种笨笨的轰炸机怎可能是灵活的零式战斗机的对手？

可当零式起飞后编队完毕，准备狂虐敌人的轰炸机群时，日军机场地面雷达指挥官突然发现，呼啸者们转向了，“敌人要跑……咦，怎么空中又出现了机群？”

云九的拖刀战术成功了！呼啸者在七千米高空突防，而皇家空军的另一群飞机则隐藏在八千多米的高空之上，精密到小数点后的速度控制，让这群密集编队后掠翼飞龙战斗机与呼啸者们在雷达中重合在了一起。日面在台湾岛南部的数个雷达站与观测点都以为这只是一个没有战斗机护航的轰炸机群，之前汉国的皇家空军也这样干过，欺负日军螺旋桨式老飞机追不上他们的喷射式轰炸机。

这一次，他们大意了，桃园的零式战斗机联队大咧咧的离开了机场防空火力的保护圈，用最大速度追击这群不知天高地厚的轰炸机。可师从大汉文化的小鬼子忘了一句中华谚语：螳螂捕蝉……

96架在性能和火力上都有较大改进的j36-e型飞龙战机，便是那捕蝉的黄雀。当零式全速追击时，在云端后突然的飞龙战斗机机群，让日本飞行员一阵慌乱。汉国空军怎么会懂得利用零式机载雷达的盲点？没有人会告诉他们为什么，新型飞龙战机的优异性能加上偷袭，再次让日军其他飞行员们的信心沉入了谷底。

46比7，皇家空军的飞龙战机在混战中被击落七架，而50架零式只有四架逃离了战场，其余46全部被击落，台湾的天空再次成为大汉皇家空军的天下！

当作为诱饵的h36呼啸者在返航途中，投下航弹轰炸台北松山机场后，吕宋岛上数量众多的野战机场上起了1200架各式轰炸机，从嘉义到基隆，台湾日占区的所有重要城市全部遭到惨烈的轰炸，数日后，日本军方宣布在轰炸中丧生人数为十一万四千多人。

此举让云九荣幸被请入金华殿，享受陛下专为他一人准备的……破口大骂，“败家玩意，你炸弹多的没地方投了？台湾一共才有几个小鬼子，有本事你投到东京去！”

台湾人也是华人呀，虽说被日本统治了很多年，很多人都弄不明白自己是中华还是日本人了，可一下炸死这么多，陛下还是有点……“咱们是讲民主**制的国家，咱们怎么能搞大屠杀尼？”

云九诺诺称是，心里一边骂着全国林，一边寻思是不是搞个轰炸东京，在陛下心中挽回下影响！

将空军忽悠了一次大型轰炸后，台湾方面军的全司令现在爽了，挥军北上，一路克嘉义、取云林、彰化，益、凉两大军团兵围台中；另一路以摩苏军团为主，战力也颇为不凡，台东登陆后，沿着东海岸攻击，已经逼进花莲，用陛下的话说来就是：没想到这些黑猴子也挺能打的！

“老九，你别急，再给老子几天时间，我搞下台北，捉了那什么宫什么王的老鬼子，然后你就可以去年轰炸东京了！”全国林的大嗓门，让整个司令部的参谋们都知道，空军司令云九在陛下那挨了骂，来找他算账来了！

而全司令口中的那什么宫什么王，是指新任台湾总督，日本裕仁天皇的叔父朝香宫鸠彦王，此人曾接任松井石根，担任上海派遣司令官，南京大屠杀的命令皆出自他手！知道这事的全国林司令，念念不忘打到台北，活捉这个屠夫元凶！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第138章一路向北

台湾战役进入关键时刻，日本方面十分清楚，一旦台湾失守，战场就将推进到日本本土。但台湾的制空权已拱手让给汉国皇家空军，唯一能与汉军飞机对抗的零式，产量还供不上消耗。而在本州岛的东海岸地区，又必须要保持一定的数量，以威慑琉璜岛和马里亚纳群岛方向——汉国最强大的两大洋舰队一直在对马里亚纳群岛虎视眈眈。

能够用在台湾的先进飞机太少了，在中华的各个方面军中，甚至还未列装过一架零式。“拆东墙补西墙”，这恐怕是日军大本营的高官们最想表达的一句话了。失去了南洋航线和对中华南海的控制，日本想得到一些重要战争资源已经越来越难了。

“必须要想一个办法，否则不用汉军攻过来，我们自己都要坚持不下去了！联合舰队因为燃油短缺，已经降低了训练强度！刚刚上舰的新式舰载机飞行员们，只能在模拟机前练习起飞和降落，这如何让帝国的勇士们去与汉人做战？”海军大臣米内政光之前就是联合舰队司令官，对于海军的情况也是最为关心！

“要不是你们海军占用了太多资源，以至于陆军根本没有足够的钢铁制造重型坦克，在中华和台湾我们何至于节节败退？”陆军大臣板垣征四郎与其针锋相对。

虽说日本的陆、海军不和，是有着相当久远的历史渊源，但帝国生死存亡之时，见大臣们依然执守门户之争，裕仁天皇实在是听不下去了！“战局如此不利，诸卿不为帝国分忧，陆海军之间总是不能戮力同心，一旦局势不可控制，汝辈安能独存？”

谈话间使用大量汉文词语是裕仁的习惯，可就是这样一个深受汉文化影响的日本皇帝，发动了侵华战争，恶奴欺主，恶子弑母。

在“神威”压制下，日本海陆军难得的形成了一致意见，全力提高日本飞机的产量，争取在一年内生产出五万架先进的喷射式飞机。

这个意见被当成激励士气的手段，传达到了日本本土的各个工厂，也被当成了一份重要情报被大汉军情局特工们传回了未央宫。钟义看到这份情报时，哑然失笑！五万架？小鬼子以为他们也有红警基地呢？军队的最高指挥机关居然能弄出来这么一份东西唬弄百姓，看来小鬼子也真是要黔驴技穷，走向末路了！

随即，陛下在卫青阁战时军委扩大会议上喊出“1941年结束对日战争”的口号，这被视作对日本发动总攻的信号。

叶知秋总参谋长时隔三年，随77装甲军再次来到了中华，同北集群司令王以哲一起组织第二次长沙会战。

第一次长沙会战，****第九战区在薛岳将军的指挥下，与日军第十军拼得无比惨烈，但最终长沙还是落入敌手。这一次，大汉北集团军近三十万人越过南岭，解放彬州、耒阳，并在交通重镇围歼了日军中被戏称为“商贩师团”的大坂第4师团，而这个第4师团的师团长正是赫赫有名的山下奉文，不过在这个世界中，他再也没有机会成为马来之虎。作为日本陆军中不多的机械化战争倡导者，他在剖腹前终于亲自领会到了真正的机械化战争！

以原东北军将士为主组建的装甲77军，是大汉陆军中除近卫军之外的唯一一支军级机械化部队。在衡阳围歼日本大坂师团的战斗中，于学忠指挥77军大范围机动，在机械化工兵的帮助下，五个小时内全军抢渡涞水，于南兵衡山脚下掐断了汉粤铁路，堵住了大坂师团最后的逃亡之路。

第四师团被围之后，山下奉文还打算组织部队退入衡山，但残酷的现实让他彻底明白，多年前在东京陆大、在参谋本部日本军官所讨论的机械化战争是多么的幼稚。第77装甲军的装甲集团冲锋，真正让他见识到装甲部队的威力，但需要付出代价的是他的整个大坂师团。

步兵遇到装甲，剧情各有不同，但结局千篇一律。日军再一次重演了增城外的惨剧，只是这一次的主角由近卫一师换成了77军。山下奉文中将最后时刻在诀别电报中写上了这样一句：如果帝国也有如此劲旅，杉山君三月征服支那计划必能成功！

幽州军团长万福麟将军没有实现的梦，第77装甲军替他圆了！被日本关东军赶出老家的东北军，又回来了！虽然他们的番号已换成大汉帝国陆军，虽然他们的军装已染成了墨绿色。

衡阳之战结束，平日间十分老成的于学忠将军聊发少年狂，手握着山下奉文的“御赐”指挥刀，爬上了一辆坦克，对着秀丽的南岳衡山撕心裂肺地大吼了一句：“一路向北，打回老家！我——于学忠又回来了！”

这一声，尽释数年之久的压抑，吼出了数万东北爷们的勇气和决心！不久后，有77军军官弄了一幅特殊的小红旗插在了坦克炮塔之上，旗上用金线绣出于军长吼出的那八个字，一时惹得全军仿效，77军有近半的坦克和装甲车上都插上绣着“打回老家”的小旗，倒是让衡阳城里的裁缝铺小发了一笔。

于学忠见此景象颇有感慨，虽觉有些不妥，但也随之任之，没有过于深究。可就在北集团军挟大胜继续北上，逼近湘东重镇株洲，准备再次发起长沙会战时，于学忠接到命令，第77军全军原地待命，其作战任务由近卫一师接替。

正打的兴起的于学忠如同被浇了一盆凉水，一个电话打到北集团军总指挥部，火气冲天的就找总指挥王以哲，没想同是东北军出身的王以哲拒接了这个电话，只是让叶总参谋长代了一句话：服从命令，等待调查。

“调查？”于学忠将军被这个词吓了一跳，战场上被调查，那不就意味着……，在中华国内时，跟着少帅入关后的那几年就受尽窝囊气，于军长对这个词太熟悉不过了。难道……于学忠突然意识到，一直备受陛下重视的77军，在战场突然接受调查，也就只能是坦克上的那些小旗惹的祸了！

“哎！”重重的一拳击在坦克车身上，都不知道疼的于学忠悔恨万分，年轻的士兵们容易冲动，可自己从军二十多年，难道还不明白军中最忌将有二心吗？士兵们的这个举动，自己没有阻拦甚至是默许，真的是犯了军中大忌了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第139章坦克心声

面对王以哲撕破脸皮的怒吼，军情局沐老板一直面带微笑，或者说是冷笑！

同在广州北集团军司令部的总参谋长叶知秋有些不知如何插手，准确的说，这俩位都是自己在总参的副手，手心手背都是肉，偏颇谁都有点难以出口。

从王以哲的角度看，于学忠本就是无心之错，更何况大战在即，日军已经集中了在华的战车师团，欲在湘赣地区与大汉北集团军打一场规模空前的大会战，临阵换将，实在太伤士气。

但沐雨身为军情局局长，总管帝国内部安全事件，专为此事飞来广州，77军出现这种事，于学忠难逃其咎，叶总长没打算去亲自发电去找陛下求情。这一点也是钟义最欣赏他的地方，叶知秋十分清楚什么是该做，什么是不该做的。

“我亲自回长安去觐见陛下，我就不信，这么屁大点的事，就必须要把老于拿下？”平素甚是注重形象的王以哲中将，今天算是豁出去了。

沐老板神在在的吸着雪茄，一副“随便你”的样子，让叶知秋看着也是好笑。“好了，老王，都是军中大员，你俩跟个小孩子似的吵，成什么样子？再说，回什么长安呀？陛下的脾气你又不是不清楚？沐局长既然亲自来了，就肯定是带了陛下的意见，你着什么急呀？现在只是调查，又没说撤职！”

这个事叶知秋还是得处理，否则真闹到陛下那，大伙都不好看不是！

“打回老家”旗事件，在北集团军引起了很大反响，尤其是总参军情局介入后，军长于学忠被勒令停职，返回广州司令部接受调查。

战力强大的第77装甲军一下子变得人心惶惶，在湘东小镇八斗原地待命，无所事事的中下级军官们聚在一块发起了牢骚。

“陛下这也太狠了吧，当初老蒋也不敢跟咱们东北军明着来吧？”

“别胡说！”有精明的四处望了望，才重新坐回来，“宋胡子，你咋还管不住你这张嘴呢？什么咱们东北军？你忘了于军长因为啥被停职调查的？”

“咋？我宋胡子参军十多年，跟着大帅和少帅征南闯北，想想家咋了？当初……你别……唔……”口水四溅的宋营长突然发现其他军官全部凛然站起，挺胸拔腰，平日里跟他关系最好的林参谋还在努力给他使眼色。

“你们这是诈啥尸……啊，陛下……”钟义曾数次巡察装甲军的训练，大多数77军的军官都认得陛下的模样，而且北集团军总指挥王以哲和帝国三军总参谋长叶知秋都跟在其身后，这份架式也只有陛下亲临才担得起吧！宋胡子嘴粗心不粗，连忙立正敬礼，暗到一声“坏菜了！”

“少校，告诉我你的名字！”上来就被陛下点名，屋子里的军官们都被宋胡子捏了一把汗，王以哲的嘴动了动，但什么也没有说出来。

“报告陛下，第77装甲军230师11团2营营长宋小宝向陛下敬礼！”伸头一刀缩头也是一刀，认怂等死不是宋胡子的性格。

“精气神不错，呵呵！”刚刚还一脸严肃的钟义突然笑了，“宋营长，为什么我听见其他人管你叫胡子呢？你不会是跟你们张大帅一样，也是绺子出身吧？”

陛下的这句问话让大伙很是意外，虽然不知道陛下怎么会突然出现，可这个八斗小镇距株洲前线不过是百十来里，陛下能亲自来这里看望大伙，77军的军官们都很是激动。

“回陛下，当初家里吃不上饭，就是跟着混了一年，然后就跑下来参军了！”被羞的不成样子，但又不敢不回答陛下问话的宋胡子，如大姑娘般扭捏着挤出来一句，彻底让大家让忍俊不住，陛下带头哈哈大笑，屋子里传出一阵军营爷们特有的爆笑声。

宋胡子发现，被陛下撞破自己发牢骚时的紧张也随着这阵大笑渐渐消去，再想想关于陛下的各种传说，似乎，看似高不可及的汉皇，并不是那么不接地气。听说陛下经常与近卫军团的那帮人一起吃食堂，甚至一起在训练场摸趴滚打，那咱也跟陛下说说心里话，陛下不会怪罪吧？

很快，不只是宋胡子，所有闻讯赶过来的77军官兵们，都领略到了陛下的平易近人，见人越来越多，钟义干脆站在了一辆坦克上，掏出坦克车载的喊话器，讲出了一段流传甚广的话，这段临时兴起的演讲在后世被称为《为民族崛起而战斗》，与邱吉尔的《我们将战斗到底》和林肯的《葛底斯堡演说》并称为世界十大演讲。而在帝国三军中，将士们更愿意称其为《坦克上的心声》，“那只是汉皇陛下与我们聊聊心里话而己！”

“在民族崛起的路上，注定会有强大的敌人，但我们无所畏惧，我们就是梦魇，我们就是大自然降诸于敌人头上的雷鸣与死亡……古有卫青扬鞭远征龙庭，‘犯我强汉者虽远必诛’！今有大汉北征军痛击日寇，洗我大中华百年耻辱……我们是雄鹰，无惧风雨依然展翅高飞；我们用忠诚，守卫龙之后人传承之地。但我们也是普通人，有爱有家有父母。爱国无罪，想家不是错。富贵不还乡，如锦衣夜行，但我愿与你们共扬热血，点燃天雷地火；杀倭灭寇，还我大好河山。然后才风风光光回东北，回老家……”

“我与你们一样热爱那片黑土，因为那也是我的老家……”这是陛下站在坦克车上的最后一句话，也许他还有更多的想要说，但却被警卫们连劝带拉的弄下了坦克。前线雷达站已传来讯息：日军机群沉寂了多日后，再次出动。

“这个雷达站记大功一次！”叶知秋和王以哲被吓的都快魂飞魄散了，真要是陛下在这里出点什么意外，二人死都不足以谢罪。

“打回老家”旗事件因为汉皇的“御巡前线”而被轻轻压下，但于学忠还是被调回广州司令部，转任北集团军参谋长，第77军军长落在何柱国的头上，转了一圈，老何终于还是心愿得偿，有机会再次登上装甲军军长宝座，直面日军调集的精锐战车师团。

装甲军的副军长由近卫军团三师的师长左守担任。卫青阁战时军委发出的任命书上，这一行字被写下了最下边，可何柱国知道，谁都可以忽略那一条，只有自己不可以！并不仅仅是因为这是关于自己副手的任命，更因为在何军长接到任命出发之前，左大胖子就已经随陛下到了前线。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第140章长沙会战（1）

钟义只是在八斗小镇勿勿露了一面，就离开了。直到皇室专机金龙一号与护航机群已经回到南华，重庆和延安两方面才知道汉皇亲抵中华湖南前线。错过一次大好的会面机会，委员长扼腕痛惜，少不得把戴老板叫过来斥责一番。又吩咐第九战区司令长官薛岳：务必组织好全部军力，配合汉军，打好湘赣鄂大会战！

延安方面则是更关汉械装备的运输工作，北集团军拿下广州，北进衡阳，再现打通粤汉线的希望。只要再攻下长沙，解放长江以南地区，并非不能实现。延安方面命令新四军积极加入会战，并希望以此获得南华的更多援助。

日军方面，除湖南地区的岗村宁次中将所率十一军加紧备战，日本机甲军中，唯一归属中华派遣军方面的第三战车师团也进驻湘潭，以对抗汉军的装甲部队。该师团装备了97改式中型坦克也就是三菱重工的哈奇改进型战车和九式五轻型坦克，还有一个炮战车（自行火炮）和维修中队。但能够实现机械化的也只是这一个联队，第三战车师团的另一个联队被称为机动步兵联队，下辖3个大队，每个大队有3个步兵中队，1个重机枪中队，联队还直属1个山炮中队；另外配属搜索队、机动炮兵联队、防空队、工兵队和整备队等，总人数达到一万三千八百多人。这样的一支部队，在芦沟桥事变后，日军全面侵华的两年多来，打遍天下无敌手，徐州会战和武汉会战中，都是由第三战车师团来突破城墙阵地。中华多处千余年以上古城皆毁于其手。

不过，当这份日军战车师团人员装备的情报送到皇家近卫一师霍路的手中时，霍师长嘿嘿一笑，“沐局长，你确定这真是日军最牛气的战车师团？而不是装甲兵学校的训练团？”

看霍路的得瑟样，已升任为第77装甲军副军长的左守接过来，扫了几眼，也跟着“嘿嘿”了几声，便把情报递给了何柱国将军。

何柱国之前一直在本土海岸警备队任职，之后又被陛下召进首都长安的装甲兵指挥学院任院长。这次接任于学忠担任装甲军军长，算是心愿得偿，不过有“打回老家”旗事件的前车之鉴，行事比较谨慎，不像霍、左二人那样得瑟。

沐老板对近卫军团这帮小子的德行再熟悉不过，也没跟他俩一般见识，脸上依然是面无表情，“这份情报来之不易，军情局二处有三名同志为此牺牲！”

“靠……”左胖子收起嬉笑，正容说到：“沐局长，放心，我们会用小鬼子的整个战车师团为他们偿命！”

霍路一边点头一边走近还在仔细看情的何柱国，“何军长，这次你不能跟我们近卫师抢，小鬼子这几辆狗屁战车是我的！”

“凭啥呀？陛下说过我们要集中优势兵力打歼灭战，以消灭小鬼子的有生力量为主！你们一师才几辆坦克？还能比我们77军多？”何柱军没吱声，左胖子先不干了！

“我不管你们谁上去，我要用鬼子师团长山路秀男的指挥刀，来祭奠我那几位兄弟！办不成这事，你们就等着我们军情局请你们喝茶！”

沐老板说这话时脸色显得更加阴森，霍路和左守都不禁打了个寒颤。军情请喝茶？这可不是闹着玩的，哪个被弄到军局情的，不得脱层皮才能出来？能出来的还算是好的呢，那证明你没啥问题，真要是有问题的……二人互相看了看对方，霍路立正敬礼，“请沐局长放心，近卫一师保证完成任务。”

整个湘赣鄂大会战，持续战斗了三十七天，日军参战部队达36万，占侵华日军总数三分之一之上，集中第三战车师团、熊本第六师团、仙台第二师团等侵华日本陆军最精锐的部队。

大中华联盟方面，参战部队的总人数则达到了70余万人，光****第九战区薛兵部就集中了十六个军三十多个师四十万人。而自南方北上进攻的大汉北集团军，幽、并两军团，加上装甲77军、近卫一师等部队，人数也近三十万人。

如果再算上新四军南方游击队等地方武装，盟军方面的部队人数将更为可观。

货真价实的百万大军于湘北鄂南、湘东赣西展开了殊死搏杀。在江西奉新和会埠一带，日军106师团和101师团与****第19集团军进行了反复的阵地争夺战。在一个叫石鼓岭的山坡阵地，一日之间就数次易主，被打红眼的日军丧心病狂的使用了毒气弹，****第32军的一个加强团惨遭毒杀。盟军指挥部迅速命令在周边机场起飞h36呼啸者轰炸机，在石鼓岭阵地上投下固体汽油燃烧弹，将正洋洋得意的小鬼子长友联队罩进火海，重新夺回阵地。

在湖北省南部，日军第33师团依泊罗江建筑工事，****第15集团军在麦市与桃树港展开激战，在空军的支援下，稳步逼向南江桥日军的第二道防线。

更激烈的战斗发生在湘北新墙河，日军精锐第六师团据河而守，盟军的空军部队数次轰炸，但狡猾的小鬼子将炮兵阵地分散隐藏。待****的52军强渡新墙河行动开始之后，半河而击，山炮、野炮、加农炮，甚至是自行榴弹炮百炮齐鸣，河面漂满了中华勇士们的尸体，新墙河变成了一条血河。同时，战前刚刚被任命为第六师团长的町尻量基中将，命令鹿儿岛联队在泊罗江口附近的营田登上北岸，对52军开成夹击之势，湘北****全线败退。委员长闻之后狠狠摔碎了最心爱的明代紫砂壶，“娘西屁，给我告诉我薛兵，必须死守新墙河一线，将日军赶回南岸！”

只在黄埔读过军校小学的薛岳与其他天子门生不同，很少遭校长斥责，这一次见电报上言辞语气颇为严厉，也自觉无光，连忙督促十五集军反攻泊罗江与新墙河北岸。

而这时，株洲、湘潭一线的战役已经渐入尾声，大汉皇家近卫一师大败日军第三战车师团，并依靠工兵部队强大的机械化架桥能力，顺利渡过湘江，兵锋直指长沙！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第141章长沙会战（2）

想像中让人热血沸腾的坦克大战、装甲对决，在真实的中华战场上，并没有那么精彩，甚至是有些……索然无味。

倒是在河网密布，大河过万的芙蓉国，想将大集群的装甲从容展开，可不是一件容易的事。好在近卫军团后勤保障部队也是长期受到陛下的重视，近卫军团各部队的组建一直是以战斗人员和工程人员一比一的比例来征召，基地中的各种工程车辆更是应有尽有。这曾让盟军司令部中重庆方面的军官目瞪口呆，也深刻理解了汉皇曾说过的“打仗打的是经济、是后勤”这句话——一个装甲的补济保障，足足顶得上两个步兵军的后勤。

近卫一师与日本第三战车师团的装甲对决发生在号称湖南煤城、湘莲之乡的谭家山一带。为避开泥泞的水田区，霍路为近卫一师选择的路线是沿衡山山脚一路北上，渡涟水、绕湘潭，顺着湘江西岸直插岳麓，威胁长沙。负责保护其侧翼的部队是幽州军团第25师，在增城之战中，幽州军26师几乎被打残，原地修整，并在重庆国民政府的帮助下，就在补充兵员。这让王以哲笑称：我们是唯一一支在国外打仗还可以就地补充的部队；我们是唯一一支非委员长嫡系，但却让重庆主动补充兵员的部队。

叶知秋对此微微一笑，王以哲冒出点怪话也是正常的，西安政变前，东北军跟着张少帅入关就是一群后娘养的孩子，军饷都发不全，更不用说装备和人员补充了。甚至，委员长曾有数次命令干将陈诚布置武力解决东北军，最后虽都未执行，但足见其对东北军的忌惮。

王以哲如此笑谈重庆帮幽州军补充兵员之事，目光还是太过狭隘，陛下评价东北军“一流身板、二流勇气、三流素养、胡子作风、女人之见”还真是恰当。

委员长是个高人，对于盟军登陆中华，是既欢迎又害怕，深怕狼未打走，虎又进门。陛下看穿了老蒋的矛盾心理，所以接收香港时，派的是以白人为主的并州军团，而不是一心请战的幽州军团。无非就是想给委员长吃个定心丸：你谋你的“攘外必先安内”，我打我的小鬼子。

但钟义还是小看了中华国内的抗日浪潮，尤其是汉军登陆以后，“团结一致、共同抗日”的呼声越来越高，连国民政府内部许多高级将领也对委员长的政策开始不满。所以，委员不得不倾全力，派出自己的嫡系看家部队加入会战，在湘北、在赣西打得精彩的几乎全是德械师——小胡子对汉皇的示好，居然都便宜了委员长，这不得不说也是个让人啼笑皆非的事。

但不论德国援助再多，委员长也不敢私自答应与其结盟，这中华的事，敢点头决断的人，在南半球呢！

谭家山，湘潭以南五十公里的一个小镇，盛产煤炭、耐火泥、石灰石等地下资源。也因为煤矿众多，道路情况是整个湘潭市最好的地区。

后世以第二次世界大战亚太战区第一次，也是最大的一次坦克大战发生于此而闻名。

相对于北线****数十万人的进攻，日军更看重的还是南线汉军装甲洪流。光近卫一师就有近千辆坦克和差不多同等数量的装甲车，在岛国矮子们看来，这就是不折不扣的土豪呀！要是中华也有如此装甲力量，打死也不敢发动侵华战争！

还有那规模更庞大的77装甲军，虽说是一群关东军的手下败将，可如今人家鸟枪换炮，实力当然不可再与九一八事变时同日而语。

长沙南线日军总指挥岗村宁次中将，被日本大本营认为无论在统率或是作战方面都是罕见的名将，“兼备明智、卓见、果断、意志坚强等品质”，在日本陆军中率先实施装甲力量空地联合突破，深受裕仁天皇的赏识。

但巧妇难为无米之炊，心中纵有万千谋略的岗村，面对日军侵华空军近乎瘫痪、汉军装甲近乎无敌的局面，还能有什么办法？仅存的飞机连起飞的勇气都没有，万顷潇湘湛蓝天空，尽是汉国雄鹰盘旋；惟楚有才斯盛之地，皆是南华猛虎嘶吼。还谈什么装甲力量空地联合突破呀？谭家山一战，日军装备的最先进的哈奇改进型坦克，在汉军的猛虎式面前，如小娃娃玩具般被轰毁撞烂，岗村宁次手中现在就拿着一张情报人员拍回来的照片：一辆汉军的猛虎坦克击毁了一辆97式后，推着它撞向另一辆95式轻型坦克，杯具的95式一炮未发，直接被撞进了路边的矿坑，摔了个底头天！

“八嘎，未免有点太欺负人了吧？”岗村悲愤的将照片撕碎，“此战，非战之过，帝国对不起山路君，对不住战车师团玉碎的勇士们！”

谭家山战场上，霍路钻出所乘的指挥坦克，嘴里还骂骂咧咧的，因为冲的过猛，这辆指挥坦克被日军命中了三发炮弹，其中一发还是穿甲弹。如果不是指挥坦克上加装的反应装甲起了作用，霍师长刚才就已经壮烈了！

这让好面子的霍路觉得很丢人，仗打成这样，虽说全歼了小鬼子的战车师团，可要是本师长被人家搞了，那可就丢人丢到太平洋里去了！

“咱搞了几辆？”出来呼吸些新鲜空气的霍师长扭头问挤在一旁的同车炮手。

“嘿嘿，师长，太过瘾了，打断履带的不算，打成火球的就有五辆。梁老三是个笨蛋，他要是开的再快点，咱指定还能多捞着几辆！”

……还快？再快咱就真得上西天了！这货是真打上瘾了。霍路咧着嘴无视他，钻进坦克内部，拿起通讯器，“我是指挥一号，各旅速度打扫战场，保障车队很快就会上来。车内还有炮弹的，转一转，找找看还没有没能动的小鬼子火柴盒，补一炮，别给25军的步兵兄弟们留麻烦。”

火柴盒是近卫军装甲兵们给日本的哈奇坦克起的新绰号，意为方方正正，擦上一炮就冒火……

“对了，都给我好好找找小鬼子师团长的战刀，谁要是给压折了，我就送你去军情局找黑心木去喝茶！”霍师长突然想起另一件重要事，跟人家沐局长立了军令状的。打了胜仗再被弄去军情局喝茶，那可真成了笑话了。

黑心木，是这帮装甲兵们搞出来的另外一个绰号，目标当然是……佛曰：不可说、不可说也！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第142章长沙会战（3）

南洋是明、清时期对东南亚一带的称呼，是以中华大陆为中心的一个概念。包括马来群岛、菲律宾群岛、印度尼西亚群岛，也包括中南半岛沿海、马来半岛等地。

对于南华大陆来讲，这个“南洋”应该叫“北洋”才对。但钟义没有太在乎于这些东西，说穿了，大中华联盟还是华人的联盟，虽然现在因为政体、经济、军事方面的实力差距，整个联盟的主体是大汉帝国，但在钟心的心中，未来的大中华联盟必然是个两极同盟。中华不可能永远如此孱弱，打败了小日本甚至是击败……赢得了二战以后，中华必然会赢来一个快速发展的时机。

“最勤劳的民族、最肥沃的土地，中华不富强，天理难容。也许，我们看不到，但这样的时间一定会来到！”

或许二十几岁就开始感叹世间沧桑，不是一个好习惯，但与秦映雪在一起时，俩人特别喜欢一起憧憬未来。陛下做词做曲的那首《最浪漫的事》，就是秦映雪最喜欢唱、最喜欢听的。这首歌甚至被选为电影《澳洲乱世情》续集的主题曲——因为美国的持续交涉，嘉宝等******被得以释放，但大汉帝国也因此取消了对双重国籍的承认，这在后世，被认为是汉皇在位数十年间不多的执政败笔之一。

令人意外的是这些******中最受人关注的大明星嘉宝，在出狱后居然选择放弃美国籍，申请加入大汉帝国。此事在南华大陆引起了很大的社会反响，要知道不管是白人还是汉人，甚至是在全世界嘉宝都是一位深受喜爱的演员，最后汉皇亲自特批准许嘉宝入汉籍的命令，是皆大欢喜。只有沐局长躲了起来，趁没人时内牛满面：就这点事，费了多大劲呀？要不是小皇妃也为闺密求情，指不定还得挨陛下多少骂呢！

但总算是苦尽甘来，沐老板抱得美人归，福克斯公司也可以把电影的续集拍下去，两位皇妃也可以和全体南华人民一起继续期待美女农场主阿什利，是和粗野牧人德沃尔在一起还是选择了汉人土豪刘根？

钟义对此有些无语，推行了那么多利民政策，都没人念叨陛下的好，可释放了嘉宝居然有那么多人山呼万岁，连宫里大小俩位美女都对自己又亲又抱的。他喵的，还真不能小看偶像的魅力效应。署名犯必诛的那首剽窍歌曲换来了数万汉元，不过钟义没好意思留下来，当初哼出来只是为哄冷美人开心，没想到……在秦主任的建议下，转赠给了教育部的希望基金。

今天是位于巴厘岛上的南洋大学建成后的第一次开学典礼，教育大臣史良邀请在建校基金中，捐赠最多的十位爱心人士出席，这其中就包括陛下，当然这个功劳来自于那首《最浪漫的事》。

陛下很愿意参与这种既亲民又能利民的活动，很开心的答应教育大臣将准时到场。虽然在未央宫内，甚至是全帝国人民口中，都以大、小皇妃称呼秦映雪和海妮，但这样的公众场合，一般都是由小妖精陪同陛下出席，秦主任很出现于未央宫之外。

这也是让犹大王国哈曼太子殿下比较扬眉吐气的事。这次筹建南洋大学，犹大王国王室依然是最大的金主，只要有汉皇陛下参与的事，罗尔柴尔德家族从来都不惜一掷千金。

不过在陛下看来，声势造的轰轰烈烈的南洋大洋，比南华本土的多所名校相比，也就是一般，只不过选址在巴厘岛的特殊优势，让诸多海外华人为之振奋。倒是那个福克斯公司全资捐助建的电影系，让陛下眼前一亮：美女真多呀！

但眼睛享福却是与身上遭罪并发并生的，见陛下的眼珠不时转向那清凉装的电影系学生，海妮娇嗔大发，二根白净的手指就没离开过钟义腰间的细肉。

直到离开乘机离开巴厘岛，在前往坤甸的路上，金发小妖精还一直嘟着小嘴，闷闷不乐。钟义没有理她，这脾气不能惯着，后宫吃醋实为帝王家大忌。再加上新任的副总参谋长陈庶康一直在介绍新编成的南洋军团情况，陛下也实在无法分心哄小丫头开心。

南洋军团，是在帝国南洋殖民区内招收兵员而组建的新编军团，在对日宣战之前就开始筹建的这个军团，作战任务非常明确，那就是登陆中华。本来北集群幽州军在大亚湾的登陆就是要由这个军团实施的，但陈庶康副总长认为部队训练不足，加之南洋军团的士兵普遍个子较矮，不适合登陆作战。

这一条理由曾被陛下无数次吐槽：尼玛，还能比小鬼子的罗圈腿更不适合登陆吗？

但对于总参制定出来的计划，一般都是予以尊重的，用陛下自己的话就是：专业的活得找专业人士来干。加上幽州军万福麟求战心切，钟义考虑很久后，才批准了幽州军加入北集群登陆中华。

这一次，参加南洋大学开学典礼，在钟义看来，纯属顺路作秀，此行的主要目的当然是坤甸。南洋殖民区这么黑猴子，不让他们去跟小鬼子火拼，难道还让竟流咱汉人的血呀？

长沙会战胜利，日军在江南的精锐损失一空，接下来北集群的任务就是清扫残余，至于政府治理和恢复经济，那是****和那边的活。两边都在紧着给叶知秋和王以哲递飞眼，但钟义之前就有话：人家哥俩吵架的事，咱别掺乎。

谁腿快，谁就能抢到被汉军解放的地盘；谁受当地百姓的拥护，谁就留下。尽最可能消灭日军有生力量，才是汉军要做的。而叶知秋在两天前给陛下发回电报：时机已到！

所谓时机，即继续登陆中华，开辟第二战场之时机。中华大陆太大了，77军的坦克就算不打仗，一个劲的赶路，恐怕也没几辆能从南方开到东北。所以，选择北方的登陆点，开辟第二战场，成了总参优先考虑之事。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第143章长沙会战（4）

在长沙南门口举行的入城仪式中，王以哲并没有乘车，也没有骑马，而是与幽州军团25军的士兵们一起，步行进入长沙。纯步兵入城，连一辆坦克和装甲车都没有，这让围在大道两边，等着看汉军铁甲怪兽的老百姓很是失望。

有年龄稍大些的嘴里啧啧，“这就是那些打败了小鬼子，汉皇的天兵神将？我咋觉得还不如小鬼子们精神呢？”

的确，虽然在谭家山之战，近卫一师全歼日军战车师团，但接下来的战斗并不如想像一样轻松，连续的战斗让25军将士们身上的军装都不是那么齐整。

岗村宁次是百战名将，南线日军也尽是精锐之师，仙台第二师团与熊本第六师团齐名，加上从广州战略撤退，实力未损的东京近卫师团，两个日本陆军番号前两名的师团，与幽州军、77军和近卫一师，在湘潭、在株州，甚至是在无险可守的莲花、易家湾寸步不让，连番血战。岗村在错误使用战车师团、羊送虎口之后，改变了策略，采用梯形防守，宁可牺牲一部分步兵，也要用火炮消灭突前的汉军机械化部队。

用一个中队，甚至一个大队，来换取后方炮兵进行集中火力覆盖的时机。很多日军士兵并不是被敌人打死，而是被本方的炮火与汉军的坦克一起殉葬。这种残忍的战术堪称将“武士道”精神发挥到了极致，但再好的战术也无法弥补双方军力上巨大的差距，就如同侵华战争初期时，****前赴后继却依然无法抵挡装备更先进的日军一样。在皇家空军的24小时监控下，日军的火炮阵地全部变成了一次性物品，见光即死！

偶而的一次，日军梯形防守成功，将突击的77军装甲部队吸引到较小的进攻范围内，然后防守日军召唤炮火对阵地进行覆盖，给予77军坦克和装甲车极大杀伤的同时，布置在周边机场的h36呼啸者中程轰炸机就会及时起飞，摧毁在炮击中显露位置的日军炮兵阵地。而让岗村宁次更加绝望的是另一次汉军部队——101空中骑兵师，其前身是黄金城卡尔古利时期组建的警备队101团，警备军团军团长汉斯的起家部队。

这是汉军中第一支装备wz-10猎鹰武装直升机的部队，为了这批专用武装直升机的归属，近卫军军团长蒋云志和汉斯还曾闹了个大红脸。最后仍是陛下决断，陆航部队优先在警备队中组建。

到目前为止，wz-10猎鹰也只装备了这一个师，非基地出产的武器都面临着同样的问题：产能和改进。

尤其是专用的武装直升机，这种在全世界也只有大汉帝**队装备的新型装备，设计完进入工厂总装后一直是问题不断。但猎鹰上首次出现的新式武器——蜂巢式火箭弹威力强大，无论是穿甲式还是霰弹式，都让蒋云志口水大流。只不过钟义的心中，基地武器只装备红警军团，其他正常研发武器优先普通部队的原则一直没有改变，除非……除非战事真的不利到必须打破这个原则的时候，蒋云志很清楚，那种时候很难出现。

警备军团101师加入北集团军，还是最近的事，叶知秋看的明白，陛下这是要把中华战场当成武器实验场。各种没有经过战场检验的新式武器，都将逐渐出现在中华战场上。但这对于已经心疲力竭的小鬼子们来讲，绝对是个灾难。

在树梢高度突袭的wz-10，就如猎鹰扑兔般，让日军的所有平面工事失去效用。就算是轰炸机俯冲还得有个命中率的问题吧？可猎鹰武直的火箭弹有鹰眼导航般，连单兵坑都可以准确命中，更不要提什么地堡壕沟了，每架猎鹰可以携带的四十枚火箭弹，让日军吃尽了苦头。

“装甲近卫一师、101空中骑兵师，巴嘎！人家南支那的部队才是真正的空地联合突破。”扶了扶眼镜，憔悴许多的岗村宁次羡慕死了对面汉军的指挥官。身为三羽乌之一，在见识方面岗村还是远超其他日军指挥官，“若无迅速提升装备之捷途，我帝国陆军已无与汉军一战之力。支那战争的败局已非人力可更，望大本营早做决断，如继续拖延，帝国勇士在支那鲜血撒尽，则满洲堪忧、朝鲜堪忧。”

岗村宁次犹豫半天，还是没有在给大本营的电报的最后写上那四个字：本土堪忧。

南线全线溃败，仙台师团已被101空中骑兵师打的魂飞胆破，小鬼子连趴在战壕里开枪时，眼睛都盯着头顶。只是他们不知道，武装直升机攻击力强大，但维修保障的工作量更大。一次全面进攻后，工程师们至少需要数日忙碌才能保证猎鹰再次飞起来时，不会突然掉下来，就如野外的猎鹰，每一次扑食后也都会浪费它大量的体力，需要蹲在山尖上休息好长时间。

但就算岗村宁次知道汉军直升机的缺陷，他也不敢再赌，用长沙地区余下的二十多万日军的性命去赌。株-湘防线被突破，死守长沙已无意义，一旦被困，以汉军绝对的制空优势，日军将逃无可逃。

收拢部队，趁汉军的装甲部队还未穿插后方之际，集中力量攻击较弱的****防线，打破包围圈才是明智之举。

南京的中华派遣军司令部也同意岗村的突围计划，授权其全权指挥长沙周围所有日军部队。

快速击败如钉子般楔进湘鄂之间的重庆第15集团军，攻占岳阳，打通粤汉线北段，是能将长沙周围的日军撤回武汉的最佳路径。但岗村能看到的，叶知秋和王以哲看不到吗？第九战区司令长官薛岳看不到吗？

王以哲在长沙未破、25军血战莲花之际，就已经以中华战区盟军总司令部的名义发电给委员长，要求****调整布防，全力增援岳阳，将日军堵在潇湘境内。

抗战胜利在望，委员长也来了精神，急命手下最得力干将陈诚火速调集精锐德械师、汉械师，顺江而下，取道公安，过江陵不入，星夜急弛，增援洞庭湖畔的岳阳市。

又电令薛岳：抗战数载，终遇大胜。望伯陵戮力，坚守湘边，勿不能使日寇逃脱！

薛岳回电：文夕往事，不敢忘记！我辈军人，不能御敌于境外，害百姓流离。今朝大仇有望，岳自当率九战区全体将士，坚守阵地。良心血性、誓与岳阳共存亡！

——文夕往事：1938年11月13日凌晨发生在长沙的一场人为毁灭性火灾。因应日寇的进犯，国民党当局采用焦土政策，制定了焚烧长沙的计划。但在计划正式实施之前，一系列偶然因素却让这场火灾变得完全不受控制，最终导致长沙30000多人丧生，全城90%以上的房屋被烧毁，经济损失约10亿元，2000多年历史的长沙古城毁于一旦。

这场大火使长沙与斯大林格勒、广岛和长崎一起成为第二次世界大战中毁坏最严重的城市。是中华抗战史上与花园口决堤、重庆防空洞惨案并称的三大惨案之一。

（文夕大火这一段引自网络，我很纳闷，三大惨案没有南京？？？？还是说惨案是专指自己**害自己人的？）

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第144章空中焦土

在报道长沙之战获胜、幽州军可以称为寒酸的长沙入城仪式时，《南华报》的随军记者引用了王以哲将军的一句话：我们是来解放中华的，我们不是侵略者，我们不需要耀武扬威，我们同为炎黄后代，我们同祖同宗。

“赞！”陛下在未央宫，拿起报纸大喊着为王总指挥点了赞，将嘴里的牛奶喷出去不少，引来秦主任的风情白眼。

“民族之魂——记大汉帝国北集团军总指挥王以哲将军”，这是重庆的中央日报在长沙解放当日的头版头条，不知道委员长看到是何感想，不知道仍被囚禁的张少帅是何感想？

在记者们要求采访时，叶知秋已经飞回了马尼拉。北集团军战事顺利，接下来的围歼战盟军指挥部足够应付，功成即退是叶总长的一贯作风。

与陈庶康一起研究新的登陆点，确保第二战场的万无一失，才是叶知秋现在的心中所想。

为了开辟北方战场，总参准备再次投入三个军团，并且将派出近卫第三军——又一支强力装甲大集群部队。

但这将近四十万大军的投送问题让在马尼拉的总参军官们愁白了头发，为此，叶知秋电令台湾方面军全国林，必须尽快肃清台湾日军，确保台湾岛再无一处日军可以使用的机场，再无一个可以停靠日本军舰的码头。

同时，命海军张峥司令在菲律宾海绕过马里亚纳群岛那个日本所谓的绝对国防线，率两洋舰队直接威胁琉球，确保中华沿海运兵线的安全。

两份电报，接到命令的人表情各不相同，全国林大嘴一咧，“给总参回电，告诉老叶，咱们已经拿下新竹，先头部队益州31军接近桃园，不日将开始扫平台北外围阵地。

而张峥拿到电报时，则是摇头苦笑，“叶总长的胃口也太大了吧？除非联合舰队不再跟咱玩捉迷藏，否则，不能歼灭日军的海军，怎么威胁琉球？”

“司令，既然山本不敢跟咱们决战，咱们为什么不逼他决战？”上次在佩岛战役中，挨了骂丢了面子的印度洋舰队司令毛石英突然来了一句。

司令部中的所有人都有些诧异，好久没听到毛司令在这种会议上发言了！张峥眼睛一亮，海军的作战陷入两难有一段时间了，相比于陆军的跃马扬鞭，海军好长时间寸功未立。虽然没有人说什么，但张峥知道，陛下对于海军的期许，是远远要大于陆军的。

这个时代，说白了就是海洋主权时代，谁拥有强大的海军，谁就是世界之王。皇家海军不能再沉寂了，张峥迷缝着双眼，“老毛，你有好办法逼迫日军与我们决战？”

“司令，各位！”消沉了一段时间的毛石英将军这一次显得相当自信，“在日本南遣舰队被我海军北部舰队消灭之后，联合舰队就一直避而不战，山本五十六的意图不外乎是怕决战失利，日本海军覆灭，再无保护本土的海军战略力量。只要有这只联合舰队的存在，我们就不能对日本实施本土登陆，就如刚才张司令对于总参的命令犯愁。”见大家纷纷点头，认同自己的分析，毛石英将军干脆走到海图前，“大家请看，我们现在的实际控制范围包括菲律宾海在内的北回归线以南大部分海域，即便是日本控制的马里亚纳附近海域，只要我们控制了塞班岛等有限几个机场，日军除了死守孤岛外，对我们还有什么办法吗？”

张峥的目光紧紧随着毛石英的手指移动，不住的点头，之前大家的思维的确是有点太拘泥了。

得到众人的鼓励，毛石英的战术讲解变得更加清晰，“与日军相比，我们最强大的是什么？不是陆军，也不是我们海军，而是空军。日本唯一能与我们对抗的零式飞机，它一天能产几架？当初我们的两洋舰队被迫后撤，是因为我们在海上没办法补充舰载机。但现在就算美国仍不允许我们租借关岛，有帕劳群岛的飞机场，我们仍可以无限轰炸塞班岛、提安尼岛上的机场，我们的飞机航程足够吧？”

张峥点头，“不光是帕劳群岛，犹大王国的东海岸机场也可以起飞地狱犬，轰炸马里亚纳！”

“对，司令说的对，还有卡坦端内斯岛的比拉克和潘丹，都可以修建野战机场。这些都是针对马里亚特群岛的，当然如果这么打，空军一定要承受相当的损失，陛下未必会同意。”

“嘘……”司令部内响起一片嘘声，说半天还是个陛下可能不会批准的打法，那有屁用。

不过毛石应知道，大家的起哄并没有恶意，刚才的那些分析已经得到包括张峥司令在内的所有人的认同，“大家别急，接下我就要说可能得到陛下认同的战役计划，也就是刚才我跟司令所说的，逼迫联合舰队与我们决战的办法。”

“呃？老毛你还真有办法了？”

“快说，别打岔……”

“咣！”张峥狠狠的一圈捶在会议桌上，看样子有点捶疼了，海军司令呲牙咧嘴的吼了一声，“都给老子闭嘴，听老毛说！”

会议室内立刻鸦雀无声，毛石英对于这种效果相当满意，“嘿嘿”一声，找了一支笔，直接在琉球和台湾岛中间的海域划了一个圈，“就在这里，我记得这里有个叫钓鱼台的无人小岛，可以建立雷达战，然后就在这个小岛周围的海域，我们开始实施空中焦土战！”

“空中焦土战？那是神马战法？”

“老毛，你妹的，你直接说咋逼出联合舰队……”

群情激抑，毛石应下意识的缩了下头，得！不能再卖关子了，要不容易引起众怒，“所谓空中焦土战，就是派出大量轰炸机，对航程内的所有机场实施焦土轰炸，然后我们的战列舰队沿各岛对其进行炮击，只炮击，不登陆，这样即使联合舰队出动，我们没有运兵船，就不会有太大的人员损失。如果它不出动，我们就继续向日本四岛轰炸、炮击。当接近日军沿海的工业城市时，你们说，日本大本营会怎么决定？”

毛石英的问话，没有得到任何回应——大家都陷入了沉思，这是多么大胆的作战计划呀！利用岛国的缺陷，抛开陆军，只用海、空军逼联合舰队决战！甚至，是消灭联合舰队之后，攻上日本本土的作战依然可以沿用这个计划，只是……

其实大家都想到了，皇家空军的损失帝国能承受吗？日本的飞机产量供不上消耗，那咱大汉的轰炸机产量能跟得上吗？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第145章天龙地狱眼

“炸，为什么不炸？”空中焦土战计划被送进金华殿，钟义仔细看完当即拍板，如果说这个世界敢于实施这种大规模空袭计划的，除了工业能力巨大的美国，另一个就一定是大汉帝国了。德国那个不算，海狮计划中凑出来的两千多架轰炸机是小胡子用了几年时间偷偷攒下的。而且，因为钟大蝴蝶的翅膀扇动，世界提前进入喷气时代，德国还能凑出那么多喷气式战机吗？小胡子不会疯狂的用do-17那种淘汰货去轰炸英国吧？

德国不可以，但大汉可以！未央宫皇家直升机小队好久没热身了，“大袋鼠”再次出动。皇后区主基地再次迎来最高指挥官。

熟悉的基地大厅，熟……稍又有点陌生的女主播声音，“欢迎长官回到基地！”

“哈，鸟，好久不见！”

……

这次回来，钟义重点察看的是飞行器界面，海军那方面提出，需要大量的远程重型轰炸机。这玩意换个国家还真不好办，可咱还能缺吗？更何况晋级上将的任务本就与日本有关——攻占东京！

嗯，不是因为大家都看日本人来气，是基地这个任务逼着这么干。好在任务的时间要求还是比较宽松，1945年实现就可以。但最高指挥官同志给自己订的目标是1941年前搞掂小日本，1945年？真到那时，黄瓜菜都凉了！而且，欧战结束后，列强们还会坐视大汉灭亡日本吗？现在的战争就是跟时间赛跑，谁能先在战争中抽身而出，谁就可以占据有利的战略位置。而且，虽说有基地支持，咱不怕美国巨大的军工业潜力，但总不能让美国赚钱没够吧？所以无论是为了任务，还是为了抢到战略优势，都必须要尽快打败小日本，又不能浪费太大的军力，更残酷的战斗还在后面。

众说周知的是，日本人这个民族，是不打疼不知道痛的，崇拜强者而又蔑视弱者是他们的天性，狼……狗一样的天性。毛石英提出的这个空中焦土计划，正中钟义下怀。轰炸日本本土，最大的破坏他们的工业能力，也是结束战争的必然阶段。

实验室最近的成果不少，在扩军完毕，帝国的非基地军工产业得到蓬勃发展之后，基地生产的装备并不是很多，只是小批量生产了一些最新式的装备提供给近卫军测试。最近一阶段基地资金的消耗主要还是海军，大汉湾中的帝国第四皇家舰队已经进入了实战前的训练阶段。

飞行器界面出现了五个彩色新图标，这代表着实验室又有五种新式装备的研发成果得到了基地的认可。

飞行器名称：j39（天龙）

飞行器类型：单座双发全天候空中优势重型战斗机

最大航程：2500公里

最大时速：1300公里

实用升限：12000米

起飞距离：1100米

建造资金：150000

建造时间：4小时

说明：全金属半硬壳式机身，采用翼身融合体技术，悬壁式中单翼，翼根外有光滑弯曲前伸的边条翼，双垂尾立式布局，楔型进气道位于翼身融合体的前下方。携带武器为配弹500发的双管20毫米机炮，八枚hhd39-b型黄眼企鹅有线制导空空导弹。装备红外线预警雷达。

空空导弹？如果说楔型进气道让钟义一下子想起了大名鼎鼎的苏-27侧卫战斗机的话，那空空导弹的出现简直就是……幸福不要一下子来那么多好不好？更那不要说还有红外线预警雷达了，有此二利器，j39完全可以在进入狗斗距离之前就击落对方。

不过，没经过实战，这年头的那什么有线制导空空导弹的性能还有待检验。貌似德国在1944年也就是三年后也研制出了x-4有线制导的空对空导弹，只是还没来得及投入战场，苏联红军的坦克海就将柏林淹没了。生产一批，看看咱这黄眼企鹅实战效果咋样，就拿小日本的零式练练手吧！

看完第一个新图标j39天龙战机的介绍，钟义感觉自己有必要站起来活动一下，平静下心情，否则一会再看到其他的惊喜，要是激动过度……那可就成了全世界最大的笑话了！

飞行器名称：h40（地狱眼）

飞行器类型：远程战略重型轰炸机

最大航程：6400公里

最大时速：950公里

巡航时速：790公里（航高5000米）

实用升限：12400米

最大起飞重量：93750公斤

建造资金：1000000

建造时间：6小时

机身：33。5*8。5米

说明：装有六台涡喷发动机的远程战略喷气式轰炸机，飞行的速度超过这个时代大多数的战斗机。但高昂的造价，使其只能装备战略性威慑部队。武器装备为20毫米口径航炮和9000公斤的普通航弹和特种航弹。

h40地狱眼的数据参数并没有让最高指挥官再次激动，反倒是有些不好意思。能研制出天龙战机那种变态，实验室再出这种战略轰炸机并不足奇，这仔细看一下地狱眼的数据，这让还需要数年后才会出现的b47“同温层喷气”情何以堪？可是转念一想，尼玛老美的b47不也是在德国人后掠翼轰炸机图纸的基地上研制出来的吗？这年头，谁先弄出来是谁的，有啥不好意思呀？就是这造价……尼玛，连基地自己的说明都写出来造价高昂，钟义再一次站了起来，绕着基地二楼控制室转了好几圈。咋算也是一天四架就得四百万，抵下一艘元帅级航母了，要是造够轰炸日本所需的上千架，那得……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第146章日本娘们

围着控制室再转三圈，钟义突然怪叫一声，好在基地控制室没有其他人。

“那也得造！勒紧裤腰带，也得造飞机。了不起，派近卫军出去抢地盘、捞黄金……捞黄金？”最高指挥官突然想起来，凭啥就挖南华这点矿产呀，地球上值钱的东西多了去了，要说最值钱的矿产，南非这地方指定得算上吧？黄金占世界产量一半以上，还有金刚石、宝石……对了，还有缅甸，中南半岛那地方值钱的矿产也不少呀？

不过，这些地方目前都是英、法等国的殖民地，还需要耐心等一段时间。欧战那边，法国已经投降了，德国的me-262喷气式战斗机与英国的流星战斗机，正在不列颠海峡上空酣战，据军情局六处发回的情报，两款都是仿制于歼五的战斗机，因为德国在梅226中融入了大量自行研发的技术和安装了动力更强大的涡喷发动机，而占据了一定的优势。因此准备发起“海狮计划”以入侵英国本土。

这与南华正在准备中的“空中焦土计划”有异曲同工之妙，都是以空军轰炸为主。只是钟义很清楚，因为小胡子之前一直不重视远程重型轰炸机的发展，“海狮计划“中的主力轰炸机群，无论是享特尔-111还是容克-88，都因为载弹量的问题而不能达成计划中的轰炸效果，使得“海狮计划”仅执行了三个月，便因为德国空军轰炸机群损失严重而流产。倒是梅-262喷气式战斗机的出现，使德国解决了护航战斗机的问题。

美国也开始了修改《中立法案》允许英国以“现购自运”的方式购买军事物资和装备，其中就包括美国海军基地中封存的驱逐舰，这更加大了英、德之间的海军差距。

“嘿，要不咱卖德国点轰炸机？”最高指挥官有化身腹黑男的趋势，“地狱眼肯定不卖，把空军现役的地狱犬给小胡子弄去千八百架的，就够邱吉尔那大胖子受的了！”

因为二战的爆发，绥靖政策彻底失败，再加上挪威战役的失利，温斯顿?邱吉尔取代了张伯伦，成为了英国新任首相。大汉建国时期，钟义就一直与邱吉尔对不上眼，如果说诚实绅士张伯伦还能算得上朋友的话，那邱吉尔在汉皇的心目中就是披着绅士皮的英国无赖。

能够给邱吉尔添点乱，还能顺便黑小胡子点钱，绝对是最高指挥官愿意干的。

“陛下，皇家卫队长钱志豪上校在一楼大厅找您！”耳边突然传来女主播的声音，二楼的控制室，钱队长是无权进入的。

刚走出圆型电梯，钱志豪急步走了过来，“陛下，台湾方面军全司令急电！”几个军区司令的电报都是要第一时间送交陛下的。

钟义也很重视，正颜打开。

启奏陛下：我部已于今日攻取桃园。凉州36军逼近台北龟山、大溪防线。已协请空军轰炸日军阵地，我部不日将全面发起台北战役。

另：随我部行动之草原狼突击队，在突袭桃园机场一役中，俘获两名日本女子，已派专机送回长安，请陛下笑纳。

“靠……”这次秦主任没有同来，陛下和钱志豪也不用忌讳粗口了，“这全国林搞什么鬼？弄回来俩日本娘们，还……还让我笑纳？我笑纳他妹！”

这种级别的电报都是密封的，除了陛下没有人可以提前看到内容。接过陛下递过来的电报，钱队长扫了几眼，也是忍不住哈哈大笑竖起大拇指：“陛下，知您者，全司令也！”

“滚蛋！尼玛老子在你们眼中，就是那种好色之徒、无道昏君？”

“不、不、不！”钱上校连忙摆手，就算是也不能由咱嘴里说出去，这几年被俩位皇妃穿的小鞋不少了，再惹急了陛下，还有自己好果子吃？

“陛下，您绝对是英明神武、文成武德、晟睿修洁、旭尧高杰的好皇帝……不，千古一帝呀！”

……陛下以前就没发现，钱队长有当内阁大学士的潜质！“那啥……志豪，你确定你姓钱？祖辈上跟和珅没有啥亲戚关系？”

“啊？”钱志豪满脸悲愤，“陛下，臣三代单传，还是单身呀！古语说：不孝有三……”

钟义一下子被气乐了，“你个没文化滴，人家和大人是内阁大学士，一品大员，又不是让你当太监。话说志豪，沐雨都把嘉宝骗到手了，你这单身问题也该解决下了。要不我再找蒋夫人联系下？”

“别、别！可千万别呀，陛下，志豪认错了！你可千万别把这差事扔给我呀！”一提起这事，钱志豪差点把沐老板恨死，他倒是泡个大明星脱身了，那宋美龄就盯上钱队长，非要华、汉联姻。

“其实找个孔祥熙那样的老丈人也不错，至少你不缺钱花，中华第一夫人还是你小姨，你就不在考虑下？”钟义也觉得好笑，人家孔大小姐模样不错，家世更不用说，可这帮小子就是不干。

闹了半天，钟义也挺好奇全国林到底送回来俩个啥样的日本娘们，要是小扁脸罗圈腿，一定得把这小子再扔到非洲去，正好惦记南非那片地盘呢！

给天堂鸟下令全力生产天龙和地狱眼，另外一种j40蛟龙舰载战斗机，用以替换j36海龙也相当不错，无论是航程还是雷达方面都有很大提升，尤其是蛟龙同样可以携带空空导弹，进行制导攻击，更是会使舰载机的格斗和制空能力有了质的翻跃。还有一种是天龙的低配型，j38虬龙，在钟义看来，如果只是低配型，那现在的后掠翼飞龙战机也完全胜任，没必要重复生产，要是和平年代，倒是可以考虑将虬龙当作外销型出口。

但基地的生产速度是个大问题，这几种飞机投入战场的时间，将在很大程度上决定结束对日战争的时间，考虑一下，还是优先地狱眼和天龙，海军的优势还是很大，蛟龙舰载机可以稍等一等。

主基地一百公里的范围已经不够用了，为了保证基地的保密性，皇后区的占地要大大增加，钟义开始考虑，是不是找个更容易隐秘的岛屿，将主基地迁过去！

在南华大陆的转圈找一找，北面的南洋殖民区岛屿过于密集，南面与南极之间又没什么大岛。要不就新……西兰？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第147章明步妹妹

因为作战半径达三千公里的h40地狱眼的出现，只需要在台湾和中华大陆东海岸的机场起飞，就可以轻松轰炸日本全境，“空中焦土”计划被要求重新修改，空军也新成立了轰炸机司令部，专门负责执行此项计划。

龙啸天空军少将被任命为轰炸机司令部的首任司令长官，司令部驻地暂时设在了马尼拉克拉克空军基地，待台湾方面军攻占全岛后，将转移至台北。首批生产出来十六架h40地狱眼被用来当作训练机，第六和十三空军师，两个驻扎在本土兖州和荆州的轰炸机部队奉命转场犹大王国。

加入克拉克空这基地的还有一批非红警军团的人员，他们是来自于长安的皇家空军学院的首批毕业学员，经他们自愿申请，陛下特许，得以加入战略轰炸机部队。

一切准备就许，克拉克空军基地的轰炸机飞行员每天都要至少起飞地狱眼一次，投弹员的训练更是刻苦，他们被要求熟练应用笑翠鸟投弹瞄准器，及格的标准是在六千米高空，将训练弹的落地误差控制在三百米内，而领航员们则被要求熟记日军的各处地貌，以及在夜间辨认日军各大城市的方法。

地狱眼战略轰炸机的机组共有八名乘员，分别是正副驾驶、两名领航员、投弹员、通信员和两名侧翼炮手。他们在克拉克基地中，连睡觉都是在一个房间，这被美其名曰培养默契，此举招致空军指战员们的一致口水，每天高强度的训练后，碰上房间中有个打呼噜的，简直能把人逼疯！

不过，龙啸天司令坚持严格执行训练条例，空中训练、地面训练甚至是生活检查，一丝不苛。因为这支部队主飞的h40战略远程重型轰炸机的代号是地狱眼，所以龙啸天也被士兵们起了个绰号——地狱司令。

地狱司令的地狱训练是卓有成效的，很快，各个机组就已经能够熟练操作地狱眼轰炸机完成各项训练指标。训练还要实战来检验，当基地生产出来的战略轰炸机列装了第一个飞行团后，64架地狱眼在龙啸天的亲自指挥下，执行了一次轰炸台北的任务。

在皇家空军拥有绝对制空的台湾地区，飞行高度在一万米以上的h40甚至不需要护航，如入无人之境般，潇洒的轰炸了事先侦察好的台湾总督府、台北松山军用机场以及日军城外要塞等军事目标，当然这是大汉军方的说法。

台湾总督府总务长官小林济造则宣称：汉国空军对台北进行了野蛮的大规模轰炸，总督府被航空炸弹直接命中，新任台湾总督朝香宫鸠彦亲王在轰炸中不幸罹难。另有一万多平民在此次轰炸中丧生，数万间房屋被毁。大日本帝国对于不顾平民人身安全的野蛮轰炸表示震惊，并将对杀人凶手汉国空军予以坚决反击……

“尼玛，还敢说咱们是凶手？这个朝香宫鸠彦王就是南京大屠杀的真正幕后凶手，就这么让他死了，倒还便宜他了！要是落到咱们手，我就把他送到燕子坞点天灯去！”金华殿中的陛下边看报纸边骂骂咧咧。

和大人……是钱队长，站在一边不住点头。最近钱队长通读了一遍《和珅秘传》，总结了一下皇帝身边的近臣们升官发财的窍门，其中“顺应圣意”当为首要！

“可是……陛下！”这事说不说，钱志豪犹豫了一下。“这个什么小鬼子的亲王就是钩弋殿那俩位的亲爹吧？”

陛下一拍大腿，“坏了，吩咐下去，告诉他们不许传播台北的消息，同时严禁把报纸啥滴送到钩弋殿！”

钱志豪嘿嘿一乐，“陛下，那二位早就知道了，俩位皇妃都是去那安慰去了，要不您以为金华殿能这么消停？”

“谁这么多嘴呀？不过……”钟义转念一想，自打全国林把朝香宫这俩位郡主送过来，金华殿就已经打翻了俩醋瓶子了，可咱真没那心思呀，就算是想找女人，这南华大陆上啥模样的没有？啥色皮肤的没有？咱至于去找日本娘们吗？虽说那个朝香宫纪久子和湛子一对小姐妹长的都挺容易让人想起“电影”明星啥的，可咱真不是对她们有啥想法，留她们在宫中，只是因为突然想起以后占领日本时，另有大用。但这话说出去愣是没人信，就连钱队长也是嘴上说信，心里指不定嘀咕啥呢？算了，女人们之间的，雪儿和小妖精爱怎么处理就怎么处理吧，咱身正不怕影子歪……不过，话说那个小的朝香宫湛子真的很像明步妹子哈！

睹人思岁月，钟义看到两个日本小妞时，真的想起了自己的大学生活……

少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休。欲说还休。却道天凉好个秋。

贵为汉皇，非要去想那下贱的女优！钟义晃了晃头，却看到旁边的钱队长猛的把头扭过去，恢复了立正姿势。

“你在搞什么？”怎么看钱队长都有点鬼头鬼脑的。

“报告陛下，没有！不过……陛下，您真不去钩弋殿看看？海妮小皇妃的脾气可不是很好，万一……”

靠，就知道没有好话，“滚蛋，再胡说八道，就把你扔非洲去！”

……

虽然有个小插曲，意外的炸死了台湾总督、日本亲王，但这更表明了地狱眼的强大威力。将近一万公斤的携弹量，三百公斤的大型航弹都可以装载三十多枚，五十公斤的小型航弹，那简直就如下饺子一样！加上飞机一万两千米的实用升限，让日本的战斗机很难形成有效拦截，地面的防空炮火就更不用说了，就当那是欢迎的礼花。而这次，还仅仅是一个飞行团六十四架地狱者，如果是两个飞行师，如果是上千架h40，如果这不是台北而是东京……钟义越想越美。

不过，这还不够料，小日本轰炸中华时，用是不是普通航弹吧？而且日本四岛是地震多发带，民居多以木制板房为主，“志豪，通知龙啸天，让他增加投放燃烧弹和凝固汽油弹的训练。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第148章龟山要塞

一次测试性质的轰炸居然炸死了新任的台湾总督，皇家空军的运气不可谓不好。但朝香宫鸠彦王之死，更开心的是台湾方面军全国林司令，攻下桃园之后，台北已经失去了最重要的外围据点，日军只能沿龟山丘陵和大坑溪一带布防。

临时修建的土木工事在汉军猛烈的炮火下不堪一击，亲王之死更是让日军人心惶惶。因为海上航线被汉国的潜艇威胁，亲王的两位郡主在轰炸之前本欲在桃园机场乘飞机回本土，可运输机被汉国空军拦截，被迫返回了桃园，结果……

要知道纪久子和湛子都是东京有名的皇室女神，居然落在了汉皇那个好色之徒手里，日军士兵们大呼悲愤的同时，又不得不为自己的命运担忧——连郡主想回本土都回不去了，我们还能回得去吗？

汉人古语讲背水一战、破釜沉舟，日本驻台日军台湾守备混成旅团在失去最高长官和退路被封的情况下，反而爆发出了强大的战力，小鬼子们偏激的心理让其更加疯狂。

驻守龟山防线的波田支队在海拔仅三、四百米高的小山丘间进行了顽强抵抗，简陋的工事并不足以阻挡士气如虹的益州军，但在数条小河沟和繁密的竹林间，日军化成了多个小分队，在当地高砂族人的带领下，神出鬼没，偷袭益州军的运输队，破坏交通线，大大迟缓了汉军严重依赖机械化运输的行军速度。

大栋山是整个龟山丘陵的最高点，海拔405米，日军在405高地上经营多年，修建了大量的连环暗堡，倚为台北南部最强壁垒，一个大队的日军驻守于此。

针对日军的破袭战，全国林命凉州军团全力保护交通线，对于部分日军隐于村落，昼伏夜袭，以及一支高砂义勇军的出现，全司令下令格杀勿论！

自1895年《马关条约》台湾割让给日本之后，日本殖民统治者先后在台湾发起造神运动和皇民化运动，妄图使台湾内地化、本土化。很多台湾人甚至已经忘记了闽语和客家语，而专说日语了。与中华大陆不同，一部分的台湾人视汉军为侵略者，而不是解放者。全国林率台湾方面军登陆高雄之后，每解放一城，遇到不仅仅是当地民众的欢呼，还有仇恨的目光，但像这种明确拿起武器针对汉军作战的情况还是头一次。

高砂义勇军多为台湾原住民，熟知丛林气候，能于无路之丛林穿梭侦察，也可以分辨远处声音，从事伏击。他们还精于狩猎，明悉丛林生活窍门，熟悉丛林中的各种可食动植物。而且意志坚定，枪法奇准，给汉军的运输补济造成了很大麻烦。

这些不穿军装的敌人，甚至比真正的日军士兵还要更难对付。凉州军想出的办法是设置隔离带，将道路两旁的村落强制移民，并派出步兵战车来回巡逻，凡是进入军管地域的一律射杀。

这个方法激起了一定程度的民愤，留下了一些后遗症。但交通线顺畅了许多，高砂人缺乏重型武器，三八大盖无法对装甲车造成威胁，倒是有相当数量的蛮勇者被战车上的机枪打死在路边竹林间。

虽然，波田支队以及自认为日本国民的高砂人所采取的袭扰战给台湾方面军增加了许多困难，但终究是无法阻挡大军的前进，尤其是当草原狼突击队加入战斗后，竹林便不再是他们的隐藏地，装备先进通讯、瞄准工具，同样熟悉丛林战的特战队员们，不是猎户们所能匹敌的。高砂义勇军被重点打击，其首领日本人和鹰知二在虎头山被击毙后，他们已组织不起成规模的袭扰行动，遂与波田支队残军一起退回到大栋山405高地。

大栋山，成为了进军台北的最后一个阻碍。

称其为山，实际上大栋山只不过是一个小高地，两面环水，通往台北的公路顺山脚而建，使其成为了要冲之地。

益州31军93师并没有对大栋山要塞发动强攻，因受大坑溪河所限，山前的河谷仅有百余米宽，并不适合大部队展开。加之汉军向来没有强攻的习惯，当地面火力和空中优势巨大之时，没有指挥官愿意用填人命的方法去冲击敌人阵地。

105毫米榴弹炮炮营，连续轰击，打光了一个基数的炮弹。要塞正面的许多半掩体工事都被掀开了盖。但红土结构的壕沟反而是没有受到太大的损害，一个营的试探进攻很快被打退，壕沟中凶猛的火力似乎在嘲笑着汉军的炮兵白费了半天的力气。

要塞的仰角过大，坦克是派不上用场的，特殊的地型让汉军放弃了绕过要塞的想法，想在这个方向进军台北，大栋山必须拿下。

第二轮炮击依然未能取得应有的战果，超过四十度的坡角和在岩石层中修筑的壕沟，让榴弹的着弹点变得非常的狭小，炮击时虽然是碎石乱飞，声势震天，但其实对躲在数米深防炮洞中的守军，杀伤甚小。而益州军进攻时，不但要面对壕沟中的枪林弹雨，就连不时滚落下来的石块，也成了莫大的威胁。居高临下的日军，随手甩出的手雷，就可以扔出近百米远。汉军这边则根本不敢扔手雷——扔出去，弄不好滚下来还会炸到自己人。

三轮攻击，93师的两个先锋营伤亡比较大，只好后撤。情况被上报到了桃园的司令部，全司令大嘴一咧，“那还等个屁，呼叫空军呀！那群大爷们天天吃好的、喝好的，这时你不用他们，啥时用？”

司令部的参谋抿嘴一笑，司令敢这么说，他们当然不敢，打通电话，客气的请求空军协助。

皇家空军的呼啸者轰炸机出动很快，这些日子台湾的日本空军根本不敢起飞，陛下又有令，对于台湾南部的城市设施不能大规模轰炸，基隆港倒是有不少目标，可要是炸了基隆港，估计海军那边也得急。这么一弄，空军除了每天起飞数架飞龙战斗机，对台湾实施禁飞封锁后，其他人都闲了起来。全大喇叭的陆军攻击不顺，可把这帮子轰炸机飞行员乐坏了。h36呼啸者中程轰炸机有很强的俯冲能力，干这种活最合适不过。不过当一个飞行中队的呼啸者赶到大栋山时，发现根本没有他们发挥的余地。迎着山峰俯冲，那除非是飞行员疯了！侧翼俯冲，河谷地也过于狭窄，没有拉起的空间，无耐，只好进行水平轰炸。可连炮击都没效果，这水平轰炸能起到多大作用可想而知。

勿勿扔下航弹，呼啸者无功而返！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第149章火烧大栋

益州军自高雄登陆后，在台湾的战斗一直顺风顺水，台湾日军的守备旅大多为二线部队，精锐的第十二军三个师团又在高雄登陆时基本被打残，从台南打到台中，再到新竹、桃园，31军不说是所向披靡，也是克敌无数。

这一次在龟山大栋山要塞受阻，心高气傲的31军军长武卫有些挂不住脸了，刚刚跟全司令保证一周内攻进台北，结果这第一天就受阻于一个小山包，93师损兵折将，副营长都牺牲了一个，可还是寸步未进。

一个电话打过去，武卫将93师师长徐晋大骂一顿，“是不是没有了炮兵和空军，你们93师连仗都不会打了？”

徐师长也很憋闷，这破地方简直是一夫当关之地呀，这么大的仰角，爬上去都费劲。真不是我军不给力，实在是……

可军长下了死命令，必须要在今天拿下要塞，徐晋与手下参谋长、几个旅长研究后，决定采用弹幕并进。即在炮击的同时，步兵冲锋，接近敌人阵地，虽说误伤是难免的了，但与其让部队在敌人的机枪火力下挣扎，倒不如一鼓作气拿下大栋山。

这一次的炮击规模更大了，93师三个旅的榴弹炮营都被布置在大栋山要塞的正面，更接近战场的地方，则是团级配属的重型迫击炮连一溜排开，徐晋几乎拿出了93师所有的重火力对要塞进行炮火压制。

又是一个营的益州军冲了上去，炮火梯次延伸。高弧度的弹道，使得数量众多的迫击炮更能威胁到壕沟中的日军，见汉军冒着炮火攻了上来，本欲冲出防炮洞对拼勇气的日军，也被直接落入壕沟内的迫击炮尾翼弹炸的东倒西歪。突击部队趁势再度逼近，为避免更大误伤，榴弹炮已经停止了射击，只有更精准的迫击炮群仍在努力的压制壕沟中的日军。

二十米、十米、五米……举着望远镜的徐师长振臂一挥，“冲上去了！”

壕沟中，已经是短兵相接，虽然死命一搏的日军在拼刺刀技术稍占上风，但汉军手中的dh-37式自动步枪在近战中更具优势，壕沟中的局面逐渐倒向益州军，徐晋刚准备挥手命令投入后续部队时，壕沟中墨绿色军装的汉军士兵却突然倒下了一大片，举着三八大盖穿着土黄色军装的日军一下子夺回了阵地。

徐晋大惊失色，望远镜向上抬高，这才发现在山坡上的第二道阵地中，一群没穿军装的人在刚才双方混战时，准确的阻杀了冲上阵地的汉军。

又是高砂义勇军，“这群数典忘祖的王八蛋！”徐师长恨恨的跺脚，付出一个营基本被打残的代价，才好不容易冲上壕沟，居然被一群汉奸破坏，或者他们根本不认为自己是汉奸，“就不该在移村时手软！”

天空中再次传来嗡嗡声，士气有些低迷的汉军传出一阵欢呼。这个时候敢于出现在台湾上空的飞机只可能是大汉皇家空军的，虽然士兵们也清楚在这个特殊的地型中，轰炸机也拿陡坡上的阵地没什么好办法，但刚刚经历一次失败的进攻，让空军们狠狠的轰那些小鬼子也是好的。

呼啸者们再次出动，并不是打算再次水平投下些无关痛痒的普通航弹。被全司令骂急了，空军的指挥官突然想起了弹药库里还有一批特种航弹呢！虽然上面有命令要尽量避免在台湾地区使用这种航弹，可那是指城市人口密度较大的地区，大栋山这种纯军事要塞不在此项之例吧？

这种特种航弹正是汉皇陛下要求加紧研发和增大产量的凝固汽油弹。凝固汽油弹，英语翻译为napalm，由哈佛大学教授路易?菲塞所领导的化学研究室研发，是铝盐与棕榈酸的英文混合词。这种炸弹爆炸时能产生高温火焰，内装用汽油和其他化学品制成的胶状物，爆炸时向四周溅射，发出一千摄氏度左右的高温，并能粘在其他物体上长时间燃烧。

在后世，使用凝固汽油弹被认为是不人道的，包括美军在内的军事强国也都销毁了大量的库存。

但对于日本人，钟义不认为使用这种炸弹有什么不好意思的，地狱眼战略轰炸机部队被要求加强投掷凝固汽油弹的训练，准备用于日本本土的轰炸。这一次，驻台湾的空军率先将其使用在大栋山要塞。呼啸者轰炸机投下的航弹在要塞正面阵地的石头上，燃起了一米高的蓝色火焰。

“凝固汽油弹爆炸后飞溅到人身上的凝固汽油就像猪油膏一样，粘稠耐烧。如果人用手去拍打越拍火越大，如果在地上滚动灭火会弄得全身是火。而且一旦在人身上着火较多，边上的人要尽量远离着着火者。因为着火者的奋力挣扎很容易把燃烧油块甩到旁人身上形成二次杀伤效应。如果出于人道主义考虑，建议最好还是用枪结束着着火者的生命。因为凝固汽油弹的受害者，可以说死是最大的解脱。”

这一段是徐晋师长向上面汇报燃烧弹的使用效果时，所阐述的一段话。铝盐与棕榈酸产生的化学反应，将汽油凝成胶状物，燃烧后沾附到任何东西都会燃起大火，甚至是水面。

日军精心修建的山体要塞，防空防炮，可就是没防火，其实也不是没防火，山坡上的竹林全被砍空，形成了很大的开阔地。但凝固汽油弹这种在石头上都可以燃烧的特性，可以说是防不胜防，沾到火的日军固然是凄厉惨嚎，躲到防空洞内的也是难逃磨难——炸弹中的一些化学物质燃烧时产生大量的毒烟，会让人在短时间内窒息而亡。

费了九牛二虎之力在山石中凿出的防炮洞，这时倒成了日军的活棺材，跑又跑不出去，壕沟中到处是可以将石头点燃的魔火，留在里面，毒烟越来越多，日军士兵似乎已经看到了死神的笑脸。

惨不人睹！

几个小时后登上大栋山的益州军士兵们，不约而同的想到了这四个字。一堆堆扭转的黑炭，看不出那就是日军的尸体，而防炮洞中被毒烟熏死的则更加恐怖，脸上的狰狞让人想到他们临死前的痛苦，都不寒而栗。遇到还在哀嚎的日军伤兵，补枪时，都可以看到他们脸上感激的表情。

徐晋没有过多检查要塞中的情况，这样的惨状会增加士兵们对于战争的恐惧，命令工兵在防炮洞中安装**，大栋山在轰隆隆的巨响中，海拔降下来数十米。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第150章战略选择

迈过龟山丘陵，台北盆地内再无险可依，益州军团兵分两路，33军偏师淡水港，控制台湾日侨撤回本土的唯一商业港口。而另一路31、32军则是在军团司令部的指挥下直扑台湾第一重镇台北。驻守台北的日军台湾混成旅团残部饭田支队，与步兵第47联队紧急编成了48师团，并调基隆要塞重炮联队弛援，以孤军之势构筑了台北的城市防线。

其实就连日军的指挥官，海军将军出身的小林济造也很清楚，海、空交通线被全面封锁的台湾，失守只是时间问题，48师团孤军困守台北，也只是大日本帝国皇军的荣誉之战。目前汉军还未发起总攻，无非是顾忌台北人口众多，分布密集。否则以汉军的炮兵火力，再加上空军轰炸，以台北守军单薄的兵力，根本无从抵抗。

的确，全国林也真的是在考虑这个问题。高雄登陆之前，陛下就一再重申，尽量避免在在台湾过多伤害平民，这里以后将是帝国重要的战略要地。但之前的一系列战斗中，都表明现在的台湾人并不欢迎汉军，尤其是高砂义勇军的出现，让全国林知道，大汉帝国想将台湾变成自己的领地，并不会是那么轻松。甚至，如果台北战役打到巷战阶段，台北的平民会不会反戈一击，帮助日军战斗都是不可预知的。

攻占台北不是问题，如何把台湾岛上这最后一仗打的漂漂亮亮的，是全司令要考虑的。

台湾的战斗也的确是到了最后阶段，沿台湾东海岸进攻的摩苏军团，在海军的配合下，占苏澳，攻宜兰，一路上也是势如破竹。因为日军在台湾的主力几乎都在西海岸，东边只有几个港口驻扎少量的二线部队。面对着悍不畏死、急于立功的摩苏军团只能做出一些有限的抵抗。东海岸港口花莲、苏澳甚至是东部最重要的空军基地宜兰，相继落入汉军之手。更适应丛林高山等复杂地型的摩苏联合军团已经绕过三貂角，向台湾第一军港基隆进发。

海军北部舰队以澎湖马公港为基地，进入中华东海，沿海岸线炮轰福州、潮州等日军，协助并州军团收复失地。

拿下台湾，战争的局势一下子变得大大有利于盟军一方，再次飞回香港的叶知秋不再是孤身前往，而是几乎将整个总参谋部都搬了过来。

长沙会战的胜利，让中华大陆第二战场的开辟更为迫切，一旦能够威胁北方日军的生命线，那么日本本土的战争潜力将进一步被削弱。在后世就有学者论述，侵华战争刚开始那几年的日军，实力远远比不上太平洋战争全面爆发后的日军，主要原因就是日本在侵华后，如玛璜般吸干了中华的血，增强了日本的工业实力。可以说，二战中日军的强大，是建立在中华为其输血的基础之上。

在大汉帝国内部，对于北上开辟第二战场的计划也有持反对意见者，代表人物就是蒋云志。蒋黑脸认为，与其在中华近海北上江苏甚至是山东辛苦登陆，不如在东海上右转弯，逼近朝鲜，断了日军的陆上运输通道；或者干脆直接逼近日本本土四岛，这样的运输补济路线甚至要比登陆中华北方更短更容易。

但叶知秋认为进攻朝鲜或日本，军事上冒的风险要更大！帝国陆军本来就是远征，再孤军深入，直接****日军势力的中心地带，一旦海军战事不利，交通线被掐，那就是个死局。

叶总长这话一下子惹毛了海军方面，什么叫“一旦海军战事不利”呀？没看到我们追着日本联合舰队捉迷藏呢吗？是山本那胆小鬼不敢决战好不？

卫青阁中的这番争论还是动摇了陛下的决心，是进入黄海，开辟第二战场，稳扎稳打，拿下平津后向东北步步逼近？还是在东海右转弯，进攻日本的核心地带？

二者的利弊都被将军们分析的很清楚了，这其实就是一个战略选择问题。钟义考虑了很久，迟迟没有拍板。最后只得按原计划，叶知秋率总参先行飞赴香港，与重庆方面的人员一同制定开辟第二战场的“北斗星”计划。

散会已经很久，大家都已经离开了，连蒋云志也驾驶着最新型的wz-40海东青武装直升机离开了玉堂小机场。

wz-40海东青是上一次钟义回主基地发现的五个新飞行器图标之一，武器挂架上两个发射器可以发射48枚空空或空地航空火箭弹。基地出品的海东青武装直升机相比于wz-10猎鹰，不仅在火控系统上大大增强，在飞行稳定性也有很大的差距。这也是基地出产装备的一另个优势——坚固、稳定。

海东青武装直升机是准备装备给近卫军陆航部队的，但因为基地的飞行器工厂正在全力生产地狱眼战略轰炸机和天龙战斗机，所以海东青武直只是生产出来数架，以供近卫军陆航测试训练。当然，有新式直升机，尤其是武装直升机，蒋云志肯定是不会错过的，这个坏习惯已经被陛下骂过几次，但蒋司令每次都是虚心接受，坚决不改。

会议室中，钟义盯着全息地图已经好半天，直到身后传来的“咔、咔”的高跟鞋声。不用回头看，一定是薇薇安，其他人根本不敢在这时惊动陛下的沉思。

“陛下，小皇妃来接您来了！”

“呃？”钟义转过头来，故意装作没有看到土著妞说这话时，眼中的幽怨。抬起左臂，腕表上的指针已经指向晚六点，“噢，原来已经这么晚了！好吧，我这就回去，薇薇安，你也早点休息！”逃跑似的离开会议室，心里暗暗叹息一声：酒醉鞭名马，情多累美人，不是哥无情，只是最近哥也很闹心呀！金华殿大小俩美妞，虽然嘴上不敢说什么，但却聪明的用盯紧陛下行踪的方式来宣示主权。这不，连来卫青阁开会，晚回去一会，海妮就亲自来接了，尼玛，不就是无意中夸了那日本小娘们一句吗？

还没出走卫青阁门口，小妖精就亲昵的迎了过来，抱住陛下胳膊问冷问暖的同时，还没忘用蓝色美眸斜了女秘书一眼。

钟义看着有些好笑，望了望空旷的停车场，“车呢？”

“呃！陛下，人家是……人家……在玉堂小机场呢？”

“啥？”刚走个蒋黑脸，又来个小妖精，这才几步道呀？还弄个直升机来？

“哎哟！陛下，你别生气吗？人家是刚刚考下了飞行执照，而且，人家心急来接你吗！”

甜声蜜语，又抱又亲，这是小妖精哄陛下开心的不二秘诀，钟义明白，这招要是不就范，接下来就该是梨花带雨了，直升机就直升机吧，开了一天会，也真是有些累了！但是此风不可涨，堂堂帝国皇宫上空，尽是直升机飞来飞去，成何提统？再说，汉皇的女人没事开着直升机乱转，这不成天下奇闻了？

“哼，我警告你，下不为例！”

陛下故作严肃的样子，吓不住小妖精，精明的海妮早就明白这样的事，陛下是不会跟她真发脾气的，腻声应是，还一边扭头狠狠的瞪了站在一边的土著妞一眼，气得薇薇安差点掉下眼泪，“这关我啥事呀？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第151章浴火北市

两大洋舰队的战列舰分舰队进驻基隆，台湾岛未解放的仅余台北一座孤城。另外，战报中表明，台北守军抵抗顽强，加之有当地市民帮助，巷战中我军伤亡较大，全国林司令申请动用重型猛玛坦克加入巷战。

“嗯？”一直在低头认真听蒋云志汇报的陛下突然抬起了头，“猛玛？测试下重型坦克的巷战性能倒也不错。云志，你的意见呢？”

“陛下，全司令说当地民众对日军的帮助很大，甚至……有平民拿起武器对我军开火！”蒋黑脸从来不是个善人。

果然，闻听此言的陛下微微点头，脸上露出了一丝邪笑。金华殿中熟悉陛下的那几位都知道，发脾气的陛下并不可怕，这样的表情才表示汉皇是真的怒了。

“黑寡妇的性能还没有经过实战检验吧？”

“啊？”黑寡妇三个字一出，就连向来冷血的蒋云志也不禁为之动容。他可是亲眼见过那种武器的可怕之处，多达16管的车载火箭炮，能够在数秒钟之内倾泻而出。虽然这种火箭炮准确度低，而且装填时间较长，但如果用来炮击大面积的目标，最适合不过，尤其是打击敌人的步兵阵地，绝对不愧于它“寡妇制造者”的称号。但把台北作为它加入实战的测试目标，那岂不是要毁了台湾岛上这座最大的城市？

“台湾的原住民做日本人的顺民已经太久了，他们已经忘记谁是他们的祖宗，谁是他们的根！既然那些人已经视自己为日本国民，那么，台湾岛上就不该再有他们生存的空间。”陛下的声音有些低沉，又无比坚定。“台北的日本文化氛围太浓了，不适合再作为宝岛的总督府所在地，破而后立，浴火重生，对于它来说，是比较好的选择。”

陛下说出了这样的话，蒋云志除了默默点头还能说什么？高砂义勇军的行为也实在是让人不耻。

“云志，告诉全国林，猛玛可以有，黑寡妇更是有很多，让他好好测试下新武器的性能，摸索下新武器的使用规律，本州岛上，像台北这样的大城市有很多……”

在现在的大汉帝国，只要是汉皇的决定，执行的效率都很高。不到一周，台北前线的台湾集团军就拿到了三百辆车载多管火箭炮，士兵们更喜欢称它为黑寡妇。

重达60吨的猛玛重型坦克运输比较慢，全国林也不等了，那支神秘的轰炸机部队已进开始进驻桃园，天天嚷嚷着要再次空袭台北。让那帮子空军出手了，还有陆军的事？命令益州31军退出巷战，炮兵阵地上四百多门105毫米、155毫米口径重炮同时扯开了炮衣，瞄准事先确定好的坐标。在更突前一点的空地上，三百辆迷彩涂色的重型卡车一字排列，车后厢上已经抬起的上下各八根的黑色铁管微微抬起，这就是实验室根据汉皇的创意而研发出来的、臭名昭著的“黑寡妇”多管火箭炮。当然现在的“黑寡妇”还是籍籍无名，但有了世界大战这个舞台，它将注定不会再沉寂。

集中了益州军团所有的重炮，再加“黑寡妇”的出现，这恐怕是出兵台湾以来规模最大的一场炮击了。阵地上的炮兵指挥员有些紧张，又有些小期待，电话铃声突兀的响起，让这位略显年轻的指挥员有些手忙脚乱。电话里的声音很大——全国林的大嗓门在全军都是很有名的，“我命令：浴火行动——开始！”

传说中，凤凰是人世间幸福的使者，每五百年，它都背负着积累于人世间的所有不快和仇恨恩怨，投身于熊熊烈火中燃烧自己，以生命和美丽的终结换取人世的祥和和幸福。同样在**经受了巨大的痛苦和轮回后它们才能得以更美好的躯体得以重生。

故事的结局相当的美好，很多人都会为重生而欢呼，却忽略了浴火的痛苦。当接到命令后的短短数十秒钟内，就已打完第一拔所有火箭弹的黑寡妇，载着它的纳拉伯重型卡车开始转移时；当更多的榴弹炮刚开始装填第二发炮弹时，被当地人称为北市的台北正式步入了浴火之中。

从外围的日军阵地开始，三百辆“黑寡妇”每隔半个小时，就会在台北的地面上制造出一片一公里宽的地狱空间、无人地带，就如同恶魔的脚步般，一步一步走向新厅舍——1919年建造完毕的日本台湾总督府。

与其相比，命中率更高、破坏力更大的榴弹炮群几乎被人无视了，还活着的日本人和……“日本人”，都在煎熬中等待，恶魔火的下一次降临会是哪里？

炮击持续了五个小时，当天色微微发亮，持续了半宿的炮声也渐渐稀疏，台北的人们庆幸自己熬过恶魔夜之时，最后一轮火箭炮覆盖在了凯达格兰大道上的一座红楼之上，将这座已经坍塌了一角的巴洛特式建筑彻底抹平。也许，你还可以在废墟之中找到一些这座建筑统治过台湾的痕迹。

当桃园机场和基隆港的士元号航空母舰上起飞的侦察机飞抵台北的上空时，两架飞机的观察员不约而同的说出了一个词：妈呀！

这片黑乎乎的废墟就是台北？整个市区再没有一座高三层的完整建筑，到处是断壁残垣。人们的脸上，麻木与恐惧同在；城市的四周，火苗与黑烟齐飞。再想起昨晚炮击行动的代号：浴火，难道这片人间地狱般的场景，就是浴火重生所要付出的代价吗？

当炮击后的照片传回到台湾方面集团军司令部，全大喇叭盯着照片默默无语。随后命令31军进驻台北，是去进攻炮击残留的日军还是去清理废墟？

31军武卫军长同样默默的敬礼，领命返回部队。

与31军同时进驻台北的，还有许多后勤部队的工程车，台北不是斯大林格勒，武军长无法漠视如此多的生命在他眼前消逝，哪怕这些高砂人已经背叛了自己的祖先。

海军也在第一时间用专机将照片送回了未央宫，陛下在二女的惊呼声中，缓缓的走进了内室，关上了房门。

一个小时后，皇家空军轰炸机司令部龙啸天少将，接到了陛下亲自下达的命令：后羿计划开始执行！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第152章后羿计划

《山海经》云：尧时十日并出，尧使羿射十日，落沃焦。

《楚辞章句》：尧时十日并出，草木焦枯，尧命羿射十日，中其九日，日中九乌皆死，堕其羽翼，故留其一日也。

中华上古的神话传说，千奇百怪，帝尧大羿也好，太康后羿也罢，总之，后羿是因射日而出名的。当龙啸天将重新制定的空中焦土计划报送上来，并请陛下为其命名时，钟义脱口而出：后羿计划。

战略轰炸机部队与后羿干的是一个活，都是看“日”不顺眼了，要搞一搞它，差别就是一个是用射，一个是用轰。

马尼拉克拉克空军基地中的四百余架地狱眼分布在南洋的六百架地狱犬全部转场至台湾南部的各个空军基地，为了实施后羿计划，在台中至基隆港之间，一共又新修建了六个野战机场，其中包括在台中展开的一辆分基地车，这也是分基地首次布署到台湾地区。全国林已经被任命为东洋总督，分基地就是总督府。当然他这个东洋总督现在能管辖的地盘，也只局限于台湾。

“想管更多的地方？自己打去。日本、朝鲜、琉球，地方多了去了。”这是陛下在电话中的原话，如此一来，全总督更有劲头了，天天催着海军进攻琉球。

率先发起进攻的，当然是轰炸机部队。总部设于桃园的皇家空军轰炸机司令部，在第一次行动就起飞了八个机场的一百九十二架h40-a地狱眼和三百八十四架h37-b地狱犬，为其护航的是64架j40-a天龙战斗机和128架j36-c飞龙战斗机。近八百架飞机的庞大陆基机群将在台湾东南部的钓鱼岛海域与两洋舰队汇合，利用海军舰载雷达超远的搜索距离为空军增大安全圈。

此举即是为空军保驾护航，也是逼迫联合舰队决战。空有强大海军，却无法掩护陆军登陆日本本土，张峥被急疯了！现在终于拿到了台湾的海军基地，那就意味着决战时刻即将来到。

四艘元帅级航空母舰在出港前便将j37-c海龙舰载战斗机摆在了甲板上，舰队中巡洋舰上的反潜直升机也组成了编队前出侦察，护航舰只中数量最多的驱逐舰也是雷达全下，尤其是新型的磁力反潜雷达，全力搜索着日本紧急制造出来的那几艘涡潮级潜艇。

面对如此庞大的进攻力量，日本的岸基空军最先作出反应。琉球岛上众多的军用机场中起飞数百架的战斗机拦截皇家空军机群。但这些飞机五花八门，老式的螺旋浆飞机占了很大的比例。日军的喷射型战机零式在东海岸布置了一部分，能够布置在琉球的也只不过一百多架。

海军的雷达早已发现日军机群，轰炸机机群开始爬升高度，而天龙与飞龙则是提高了速度，前出迎敌。海军也不甘寂寞，四艘航空母舰上的海龙舰载机纷纷弹射起飞，准备加入空战。

一千三百架飞机的混战，也许不是史上规模最大的空战，但一定是最血腥的。皇家空军的轰炸机群并没有遇到太多的威胁，零式的数量太少，大多与天龙和飞龙纠缠在一起。而日军老式螺旋桨飞机又很难追上六台发动机，时速可超过800公里的地狱眼，更何况地狱眼飞行的万米高空，本就让其望而生畏。

倒是地狱犬出现了一些损伤，不过与日军的飞机相比，不值一提。日军飞行员娴熟的操作技术，弥补不了战机代差级的差距，两百多架日本老式飞机在开战后不久就开始如下饺子般坠落，凌空爆炸的，多是被天龙战机的黄眼企鹅空空导弹所击中。相对速度更快的零式，速度较慢的老式螺旋桨飞机成了空空导弹最好的试验靶机，就算是天龙战机的飞行员第一次在实战使用黄眼企鹅，命中率还是能达到百分之八十以上，打空的都是能够快速闪躲的零式。因为住友金属的出现，零式在俯冲和转弯时的性能甚至要超过飞龙。

太多的战机集中在不大的空战区域，天空很快被染成了灰色，机炮弹拖曳出的流光织成了密密的渔网，飞行员们不仅要注意自己的对手，还要防止友机的流弹击中，甚至是在翻滚与爬升时，避免撞上其他战机。

“这是一场绝对的混战，能够活下来，不仅仅要有高超的飞行技术，运气也必不可少！”钓鱼岛空战后，打下八架日机的飞行员梁添成如是说。梁添成是皇家空军中第一位非红警战士的王牌飞行员，祖藉广东，后移居南洋。在帝国打败荷兰殖民统治者，建立南洋总督府后，考入皇家空军大学，不久前毕业加入皇家空军，被选拔成为第一批驾驶天龙战机的飞行员。

如梁添成这样在第一次战斗中就由菜鸟晋升为王牌的幸运儿极少，皇家空军在此战中被击落的二十六架战斗机中，就包括五名刚毕业的学员飞行员，其中有三名跳伞成功，被海军潜艇救起。

虽然钟义在努力的培养普通人飞行员，但皇家空军依然是以红警空军战士为主力，他们有着良好的心理素质和优秀的驾驶能力，再加上战机性能上的领先，很快日本老式战机就被清理一空，日军想要利用老飞机搅局的计划被打破，还白白搭上了两百来名优秀的飞行员——钓鱼岛海域是皇家海军潜艇部队的天下，日本的先进潜艇涡潮级由于数量太少，无力对抗大汉帝国的狂风级海狼群们。被黄眼企鹅击中的日军飞机固然是“空中打火机”，以炫目的大火球结束旅程，被机炮打中侥幸跳伞的日军飞行员也是难逃一死，海狼们就如同嗅到血气的鲨鱼群一样，疯狂掠食着。艇员们坐在上浮到水面上的潜艇脊背上，手持着dh39-b水下冲锋枪如打鱼一样，瞄准着还来不及割断降落伞的日军飞行员。

天空中的追逐仍在继续，飘浮的硝烟如天宫中的云雾，不时闪出的绚烂花火就如被后羿射落的九日，在生命的最后时刻，绽放出最灿烂的光茫。

空空导弹的出现，让冒着黑烟在尖啸中砸进海面的坠机少了许多，黄眼企鹅的使命是击爆，而不是击落，这让半天没捞着开枪机会的潜水艇艇员们有些不满。

轰炸机群已经没有了影子，被围攻的日本零式机群也开始下达了撤退的命令，但群龙聚首的空家皇军紧追不舍，仅余三十架不到的零式在撤退过程中，还被衔尾追来的黄眼企鹅击毁三架。

航程有限的天龙、飞龙、海龙战斗机们开始了返航，浮在水面的那艘潜艇见没热闹看了，也悄悄的开始了下潜，他们的目标，是来往于黄海和东海之上的日本运输船。那么，已经突破拦截的轰炸机群们的目标又是哪里呢？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第153章轰炸东京

一百九十二架h40-a地狱眼重型战略轰炸机与三百多架h37-b地狱犬大型轰炸机分成了两个飞行层，一万一千米高空的是地狱眼，而在下面稍低些的是地狱犬。庞大的轰炸机群如黑云压顶般飞过了九州岛、飞过了四国岛，日本的重要城市广岛、神户、大坂、京都、名古屋也都是一一闪过，轰炸机群放过了这一系列大城，只因为他们的目标是飞过富士山，轰炸东京！

前世在军校时，钟义就曾看过了好几次“杜立特空袭”。为了鼓舞士气，16架b25米切尔轰炸机在距东京一千多公里的太平洋上起飞，完成了一次战争史上奇迹般的空袭行动。只不过，那只不过是给小鬼子挠挠痒，没有太大的实际效果，就算是数年后的东京火旋风，也没有让小鬼子投降。众所周知，日本无条件投降缘于那个淘气的“小男孩”。

现在，就算是战争提前了数年，就算是大汉帝国拥有世界领先的科技和军工，就算是作弊器般的基地可以提供更多的支持，钟义也没打算去勉强完成美军上万吨燃烧弹都没能完成的任务——利用战略轰炸逼降日本。

后羿计划的目标是要最大程度的摧毁日本的工业基地和抵抗意志，为登陆日本本土作战扫平一些障碍。但无论如何，有机会策划这样的一个战略轰炸行动，有谁能抵挡轰炸东京的诱惑？

在大汉对日宣战之前，日军为打击委员长的抵抗决心，也曾数次对重庆进行无差别大轰炸，甚至还造成了校场口大隧道窒息惨案，一万多平民丧生。如今风水轮流转，钟义毫不犹豫的指示龙啸天少将，第一次轰炸的目标集中在东京地区，在此之后，具体的轰炸计划未央宫将不再干涉，由轰炸机司令部根据战场情况来制定。

护航战斗机在钓鱼岛空战击败日军拦截的战斗机后，就已经返航。没有护航的轰炸机群则一直保持在万米左右的高空，日本的战斗机除了零式，没有其他战机可以爬升到这个高度。

但钓鱼岛海战的消息早已传回了日军大本营，东海岸的零式战机已经紧急起飞，轰炸机群的第一次轰炸之路注定不会太平坦。

飞跃富士山并没有什么特殊的感觉，在万米高空上的飞行员们眼里，三千多米高的日本第一高峰不过是一个顶着白帽子的稻草人罢了。只是在伊豆半岛上起飞的零式机群终于在这里截住了轰炸机群，一百余架零式战机，面对没有护航的轰炸机，如虎入羊群般凶猛扑食，地狱犬上两侧的机枪手用12。7毫米重机枪予以还击，但效果甚微，二十几架地狱犬被击落，另有十数架被击伤。机群指挥官无奈下令，就地投下航弹，轻装返回，为避免更大伤亡，指挥官还下达了解散编队的命令。三百余架笨重的地狱眼在富士山脚下的静冈胡乱的投下了近两千吨炸弹，然后各自逃散。饶是如此，百余架零式依然击落了七十三架地狱犬，这也是世界空军进入喷气式时代以来，日军第一次击落如此多的大汉皇家空军飞机，堪称大胜。虽然下面的静冈市被炸了个稀巴烂，但能够在距首都仅二百公里的地方将汉军飞机拦截，零式的飞行员们都是满面笑容，甚至已经在期待落地后的嘉奖了。

殊不知，“地狱犬”只是地狱中最初级的魔物，更高级的恶魔在他们与地狱犬混战的时候，已经在更高空呼啸而去，其实，就算他们能发现，零式也没办法追上全速前进的地狱眼，六发的强劲动力，可以让地狱眼在万米高空飞出八百多公里的时速。

就在零式们洋洋得意的返航之时，东京的上空h40-a地狱眼战略轰炸机机群中，一个浑厚的声音回响在各个机组成员们的耳边，“宝贝们，这里就是东京——非人类生物最大的聚居点！”所有的飞行员们都知道，喜欢称呼他们为宝贝的，只有他们的司令龙啸天少将，这一次，他亲自架驶导航机带队，“宝贝们，接下来是我们的表演时间了！各自寻找目标，注意不要降低高度……噢！你们看，下面的烟火是多么的漂亮！”

地狱眼的驾驶舱在机首，是透明的密封舱室，飞行员们只要轻轻侧身，就可以清楚的看到飞机下边的场景。

“噢！这群非人类生物的欢迎仪式真的太热烈了，可我们不喜欢！是吗？宝贝们，但是我们依然会送给了们一些礼物的……开始投弹！”

通讯频道中传来了哈哈的大笑声，对于这位地狱司令的唠叨劲，飞行员们在克拉克基地时就早有体会，时间久了，每次执行任务时，不听龙少将唠叨几句，大家反而不适应了！至少，刚才的这段玩笑，让很多年轻的飞行员略显紧张的心情都平静了下来，没有什么可紧张的，东京又如何？地面的高炮根本打不到，唯一能威胁他们零式战机已经被甩在了后面。正如龙司令所说，到了我们表演的时间了！

装载近十吨航弹的弹药仓被陆续打开，恶魔的礼物成堆的出现在了东京的上空，并带着来自地狱般尖锐的呼啸声飞向地面。

防空警报已经响过好半天了，但东京的人们根本没有进行过防空演练，甚至对警报声还产生了怀疑，“这不是哪个冒失鬼搞的恶作剧吧？不是说我们的陆军一直在中华打胜仗吗？不是说我们的空军每天都在轰炸中华的陪都吗？怎么我们的首都还会受到攻击呢？”

大街上满是带着疑问的人群，没有人去躲避，也根本不知道去哪里躲避，“天皇陛下也在这里，东京怎么可能遭到攻击呢？”

这样的信心带给他们的是永生难忘的记忆，或者是生命的终结。硕大的航空炸弹呼啸而来，接连的巨响与爆炸掀翻了日本人的小木屋……和街上的迷惑着的人群——剧烈爆炸的航空炸弹给了他们最好的解答。

他们所信仰的天皇并不是神，所谓的神之地更不能庇护他们的生命。当这群卑鄙肮脏的岛国矮子们激怒了龙的传人，他们所要承受的惩罚终将来到！

因为东京上空复杂的气流，万米高空上的地狱眼，虽然有精密的笑翠鸟瞄准器辅助，但投下来的航弹依然是漫天飞。连投手们也不知道自己投下的炸弹会落到哪里，这一次轰炸的效果并不是很好，东京的中岛飞机厂、港口和工业区都仅仅是命中了少量的炸弹，没有达到毁灭性的效果。更多的炸弹反而随着气流摇摇晃晃的落到了皇宫以东的生活区，爆炸引燃了木板建成的民宅，大火和浓烟成了飞行员最好的目标指示器，更多的炸弹投了下来，多处的火势汇集在了一起，火苗冲天。

龙啸天命令通信员拍了些照片，满意的下达最后一个命令：“宝贝们，回家喽！祝大家一路顺风！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第154章得失之间

这一次的轰炸行动，在轰炸机部队内部被认为是不成功的。七十多架轰炸机被击落，近四百人阵亡，这是皇家空军参战以来，最大的一次损失。龙啸天在战役总结中，并没有回避，而是直言指出了陛下强制性命令轰炸东京，是这次行动损失过大的主要原因。

当然，地狱司令还是比较会做人的，耿言直谏后，语锋一转，“虽然空军的损失较大，但从战略角度上考虑，轰炸东京鼓舞了盟**民的士气，表达我们战胜敌人的决心和信心！从这方面来看，轰炸东京还是一次比较成功的行动……”

“狗屁成功！”看到这份总结时，钟义将战报狠狠的摔在了书案上。“我又不是罗瘸子，需要牺牲飞行员唤起民众信心。鼓舞个屁的士气呀，这么大损失，四百来名飞行员，都是因为我的虚荣心而死。轰炸东京算什么？炸死了裕仁也低不上我这四百名飞行员的命。都怪我呀……”

自责，深深的自责，就不该听信书友……不对，是就不该为了满足自己的虚荣心，胡乱插手轰炸机部队的指挥，那么多的军工城市不炸，非要长途飞到东海岸去轰炸东京，创世小说看多了还是电影看多了？

战争离开不死亡，胜利必须要付出牺牲，但这一次的牺牲是如此的不值。一将无能，累死千军！

一整天，钟义都将自己关在了书房中，俩女纠结许久，才乍着胆由冷美人敲了敲房门，结果里面一个水杯砸在了门上，吓得秦映雪缩手掉泪，再不敢靠近书房。

叶总长在香港；钱队长见风头不好，早就躲得远远的。还在帝都的又能在陛下面前说上话的，也就只有蒋司令和财政大臣赫巴尔了。海妮边抽泣着，边给这二位打了电话，听说陛下将自己关在屋子里，一天没吃没喝了，蒋云志开着自己那架海东青就飞进宫来，因为皇宫卫队不允许他直接降落在皇室区，还将开车迎到玉堂小机场的钱志豪大骂了一顿。

《和珅密传》中讲过，圣威不可逆，可这蒋黑脸也惹不起呀！人家摆起老长官的架子，钱队长也只好低头认栽，装出一副老实人忠厚相，把蒋司令接到皇室区。

没等车停稳，蒋云志就从车门里跳了出来，没有走玉石甬路，而是从草坪上穿了过去。看得身后的钱志豪不住苦笑，也就是这位大佬敢于这样，换个人，不用陛下说话，钱队长就直接把他拿下了！

正手足失措，不知如何才好的冷美人和小妖精，见到蒋云志的到来，可算是见到主心骨了，“蒋司令……”

“怎么回事？到底发生什么了，陛下会把自己关起来？”摆了摆手，也顾不上礼节了，海妮在电话中哭哭啼啼的，也没有说清楚。

还是秦主任比较稳重，将今天的事简要的重述了下，并把台湾发过来的战报拿给了蒋云志。这份战报蒋云志已经看过了，每个战时军委委员都有份的。看的时候并没有觉得有什么特殊的，关于轰炸东京的战役总结，蒋云志当时还击掌叫好，认为龙啸天有点大题小做，打仗吗！哪有不死人的？陛下的这个设想明明是神来之笔，轰炸小日本的首都，打击下鬼子的嚣张气焰。

没想到为了这事，陛下自责的将自己关了起来。“胡说八道，成事不足！”低低的骂了一声，如果龙啸天在跟前，蒋云志一定会上去抽他几个嘴巴，“看来，陛下之前对军中将士太过于随意和宽容，才闹出这等以下犯上之事。”

海妮擦了擦嘴角边的泪水，狠命的点头，“就是，这个龙啸天太不像话了！”

秦映雪倒是觉得这样说有些不妥，但性格清冷的秦主任也不会在这时候多说什么，只是将一双美目移向了书房的门口。

似乎是冷美人的诚心打动了陛下，书房的门居然就在秦映雪惊喜的目光中轻轻的打开了，走出来的钟义扭了扭身子，长时间的伏案让陛下的身体有些发麻。

“哟，云志，你什么时候来的？”虽然有些纳闷二女为什么都是又哭又笑的，但显然蒋云志才是应该先打招呼的！

“我……”看到陛下脸上的笑容，蒋云志有些迷糊的望了望俩位皇妃。

“怎么，还有话不好说出口呀？”陛下意识到可能发生了些他不知道的事，“那个雪儿，你去安排下，我跟云志喝点，顺便聊聊军务！”

“陛下，您这一天没吃东西了，还是先吃点东西再喝酒吧？”急陛下之所需，方可得圣眷之所意。这个时候，是该钱队长出面的时候了。这一招当然也是学自《和珅密传》，不过，钱长队明显仍未得和大人真传，这一次的圣意没有领会清楚。

“谁说我一天没吃东西了？昨天雪儿弄的那一盘子点心，吃我的直撑！对了，云志，一会你也尝尝雪儿的手意，味道真挺不错。”

……一句圣之言，满室皆无语。人家陛下撑的够呛，咱大伙急的够呛。蒋云志都不知道该说什么好了，这就所谓是关心则乱吧！

“来，云志，坐。志豪，你也别走，咱们仨儿今晚好好聊聊！雪儿，拿一瓶老赫家珍藏的嘉本纳大伙尝尝……”

“啊？陛下，我家可真的没有了！”没有直升机可开，姗姗来迟的财政大臣赫巴尔刚一进门，就听到陛下又惦记他家酒庄那几桶压箱底的。

“哈哈……”金华殿中传出的笑声，终于让殿外压抑了一天的警卫和工人们放松了心情。

这一次，钟义是真的陷入了深深的自责之中，但绝不是一下子被打击的颓废，而是更坚定了不胡乱伸手，让专业人士干专业的活。关在书房里，主要是想好好缕一缕战争的思路，拿下台湾，日本败局已定。虽然这一次的轰炸显得有些冲动和鲁莽，但也证明了对日本本土实施战略轰炸是可行的。继续执行“后羿计划”，对日本重要的几个工业区进行轰炸，日本的战争能力必然会急剧下降，一个资源匮乏的小国，一个没有纵深的岛国，当他赖以生存的军工企业全部被炸掉后，等待它的也就只有投降一条路。

钟义对此坚信不移，但……然后呢？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第155章华容阻击

中华大陆战场上，长沙会战以盟军的胜利落幕，岗村宁次率近卫师团残部等十万日军自长沙一线主动撤出，欲沿粤汉线北段取道湘阴、岳阳撤回武汉。

在岗村的心中，湖南丢了没什么，中华这么大，本就不是日本能完全消化得了的。但近卫师团和仙台第二师团不能再有闪失，他们是皇军的旗帜。

为此，狡猾的岗村制定了分路撤退的计划，近卫师团与仙台师团及两个旅团近五万人，在泊罗江边与大部队分道扬镳秘密西下，离开粤汉线，绕道南江、江陵，返回武汉。虽然这样会多走几百公里路，但可以避开重庆军囤重兵把守的岳阳防线，反倒会更安全。

而岗村自己率领第33师团、106师团和朝鲜混成旅团则是明知山有虎、偏向虎山行，大张旗鼓的登上火车，杀奔岳阳而去。

临别前，近卫师团长饭田祥二郎深深的向岗村鞠了一躬，“司令官阁下，在日本时，我们政见不和，没少冒犯您，但今日方知，您才是帝国陆军之脊梁！请司令官多保重！”

岗村宁次苦笑以对，“饭田师团长，近卫师团意义不同于其他师团，绝不容有失，拜托了，饭田君！”

不由得岗村不苦笑，聚集帝国陆军几大主力的长沙战役以失败而告终，大本营肯定要抓住一个替罪羊，以安抚国内的情绪。日军参加会战的北线部队，已经在赣西北杀出重围，作为南线的主要指挥官，这个替罪羊的名头，岗村宁次想推都推不出去，倒不如杀身取义，救出近卫师团，为帝国陆军保存一些颜面。

盟军方面，王以哲率幽州军进驻长沙，分兵三路：27军过浏阳河，解放万载、铜鼓等赣西北县市，而26军北上益阳、沅江，全面解放湘北各地；25军与装甲77军当然要顺粤汉线北上，追击日军，争取与重庆军陈诚部两面夹击，将日军歼灭在洞庭湖畔。

岳阳，古称巴陵、通衢。东倚幕阜山，西临洞庭湖，北接万里长江，与湖北隔江而望，是粤汉线上的重要中转城市。在得到驻广州盟军司令部的情报后，委员长便派得力干将陈诚亲率精锐顺江而下，组织防线，阻击日军。陈诚素有小委员长之称，是老蒋的绝对亲信，南京失守后，陈诚任武汉卫戍区总司令。同时，还奉命兼任军事委员会总政治部部长、湖北省主席、航空委员会委员、中央训练委员会主任委员、三民主义年团中央团部书记长、中央训练团教育长等职。国民党内部称其是“蒋介石的替身”、“第二号人物”。

在武汉沦陷后，陈诚将第九战区军事交由薛岳代理，自己赴渝请训。他向蒋介石报告说：“以兼职过多，不仅招致物议，抑且有误事公。请就可能，界以专职，或可无大遗误。”当即受蒋面谕：“以办理政治部事宜为主，鄂省主席则令严立三兼代。”但实际上，仍不时奉派赴湘、粤、桂等地指挥战事。这次，陈诚被委员长点名亲赴岳阳，也算是重任在肩，

第18军是陈诚的起家部队，号称中央军嫡系五大主力之一，全德械装备，武汉会战时，并未直接接敌，即全员退至湖南幕阜山一带。此番再回岳阳，18军军长黄维将一封亲笔遗书送交陈诚手中，“此战关乎抗战全局之成败，维意率18军将士将与岳阳防线共存亡。设若战死，还请长官照顾妻儿，继我遗志，报效党国！”

陈诚含泪接过黄维的家信，交给副官，“诚以18军起家，必与18军同在。绝不会弃部队而逃，此战，我们同守岳阳。”

自幽、并军团登陆中华后，攻击强势，日军节节败退，中华军人对抗战的悲观情绪也一扫而空，驱除日寇、再兴中华的信念逐渐在军中兴起，如黄维般原以死报国的铁血男儿，中华从来不曾或缺。

岳阳之战，岗村宁次指挥的日军在前有阻击、后有追兵的压力下，拼死抢攻。但在装备了大量自动化武器的18军防线前，这种万岁冲锋的队型无疑是自杀行为，甚至在有些地段，阵地中的****打的兴起，杀出阵地，对日军进行反包围。

在湘阴，第77装甲军和幽州25军击溃了负责阻击的日军联队，渡过泊罗江，紧随而来，岗村宁次所率领的日军上天无路，入地无门，已限入盟军的包围之中。

这种情况本就是岗村所预料到的，指挥33师团、106师团与朝鲜旅团收缩防守，以岳阳县城为中心，组织防线，负隅顽抗，为近卫师团争取更多的时间。

可以说，岗村的暗渡陈仓之计是相当完美的，粤汉线上的日军吸引了盟军大部分的军力，直到饭田祥二郎率近卫师团和其他日军攻占南县，王以哲和陈诚才分别收到日军偏师绕道而逃的消息。

王以哲急命在益阳修整的26军火速北上追击，又电令正在长沙修整的霍路，率近卫一师开动所有能动的战车，立刻增援。

但南县距江陵不足一百公里，能否在湘境之内堵住日军，成为了这场战役的关键所在。在湘阴的临时指挥部，第77装甲军军长何柱国展开了地图，眼睛不由一亮，手指一点，“司令，这里有重庆的军队吗？”

王以哲闻声走了过来，也不禁动容，本以为这数万日军漏出渔网，就此跑掉了。但看到何柱国手指之处，希望再起，“我马上给陈诚发电报，请他派军驻守此处。”

何柱国点头，“让小委员长想尽一切办法，一定要派出部队驻守这里，只要拖上几个小时，霍师长就可以追上日军的尾巴。”

何军长刚刚去检查坦克的保养，手上沾了点柴油，刚才手指点着地图之处，也被油迹浸污，但是油迹旁边的三个字依稀可见：华容县。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第156章古道扬名

华容，中华古之地名，以小说《三国演义》赤壁之战中，周瑜火烧赤壁，曹操败走华容，关羽念旧日恩情，义释曹丞相，使其回到江陵而名闻天下。

隋代改安南县为华容县，归属巴陵郡。说穿了，这就是个县城，中华大地上很普通的一个小县城，若不是沾了义薄云天的关二爷的光，恐怕没有多少人知道这个地名。

但历史终有其发展形成的必然性，华容县为湘北至江陵之交通咽喉，因为岗村宁次的暗渡陈仓之策，注定将再次出现在世人眼中，成为盟军及华人众目关注之地。

陈诚在接到王以哲的电话之前，就已经细查附近****的驻地，18军的作战参谋们甚至将电话打到了湘北鄂南的地方保安部队，也没有找到合适的阻击部队。为了在岳阳堵住日军，陈诚将附近****调集一空，加之之前的长沙会战，北线日军早早突围，第九战区其他部队尽数调往赣北作战，江陵至南县一线，再无一兵一卒可供其调遣。

大好良机竟如此白白浪费，陈诚急的有如热锅上的蚂蚁在岳阳指挥部团团乱转，真的放跑了这股日军，还有何脸面回渝见校长？可南县距长江仅三十公里，轻装行军的日军两个小时后就可以开始渡江，这么短的时间到哪里能找到一支阻击部队？

衡阳南岳机场以及长沙的数个机场，大汉皇家空军的后掠翼飞龙和呼啸者战机已经起飞，轰炸被日军攻占的南县；幽州26军甩掉了重型装备，跑步前进；长沙的近卫一师，在霍路师长的大骂声中，也只有一半的坦克能够发动——本来就是在检修和休整期呀。步兵装甲车倒是好一点，近三百辆猎豹全速狂奔，杀向南县。但这一切都不够，战役的关键还是华容，日军只要通过华容隘道，就可以在那里留下少量部队拖后，阻击追过来的26军和近卫一师，大部队则可以从容的过江，绝尘而去。

“全部起飞，所有能飞起来的飞机都给我去轰炸，去扫射，就算是让这股小鬼子逃掉，也要留他们一半人在长江里。”王以哲司令的脸上变得有些狰狞。

参谋们诺诺应答，其实这个时候大家的心里都很急，眼着要被围歼的日军精锐部队，居然要被逃掉了。南县附近只有一些地方武装，根本就没有****的存在。除了派空军继续轰炸，谁也想不出什么好办法来。

“司令，何柱**长电话！”一个参谋跑过来立正敬礼。

“不接，继续给我联系空……等等，老何这时打电话干吗？”王以哲黑着脸拿起了电话。

“老何，我是王以哲……”

“司令，有新情况！”没等他说完，何柱国便抢过了话头，“那边联系了我，新四军江南支队正好在南县附近，现在已经与日军先头部队交上火。”

“啊？”这个消息可谓是惊喜交加，王以哲脸上瞬间变化了好几个表情。经历了装甲军小黄旗事件，在政治敏感度方面，王司令有很大的进步。何柱国在南县附近找到了新四军江南支队，当然是个大大的好消息，可为什么新四军没有联系陈诚，而是联系了何柱国？要知道中华国内现在是国共合作期间，新四军也隶属于国民革命军行列。

这个念头也只是一闪而过，不管是什么情况，先堵住这伙日军是大事。“老何，命令……请新四军方面扼守住华容古道，绝不能放过一个鬼子。告诉他们，我们的皇家近卫师已经在全速前进，我们的空军随时支援他们。”

……

新四军的前身是长征时期，留在江南地区坚持游击战的红军。西安政变后，抗日民族统一战线成立，江南八省的红军游击队改变为国民革命军新编第四军，简称新四军。由北伐铁军**团团长叶挺担任军长、项英副军长兼政委、张云逸为参谋长。新四军成立时仅一万多人，抗战中得到快速壮大。但发生了黄桥事件等一系列内部摩擦事件，被委员长所忌惮，发出“皓电”，限令黄河以南新四军于一个月内撤到黄河以北。

新四军从抗战大局出发，服从了“皓电”，各个支队相继渡江，在苏北集结。而新四军军部及江南部队9000余人，因为长沙会战爆发，而滞留在湘北一带，随时准备参战。但未获允许，重庆方面电令叶挺军长，必须在限期内过江。无奈，叶挺率部准备由顺江而上，由鄂西向陕北集结。

没想到歪打正着，日军近卫师团攻南县，绕道而逃，与新四军选择了同样的过江路线。民族抗战，责无旁贷。叶挺并没有因为委员长对新四军的刁难而挂怀，亲率军部直属部队阻击南县日军先头部队，项英则率江南支队去华容古道布防。

饭田祥二郎将重型武器都扔在了粤汉线上，湘北河道纵横，携带重型装备根本无法高速行军。岗村宁次司令官以身伺虎，目的不就是为了吸引住盟军主力，掩护自己这支偏师突围吗？

南县中华守军廖廖，突前的第二师团高田联队，一战而下，抢占了这条通往江边的安全之路，饭田中将一直高悬的心才稍稍放下。虽然在株洲和湘潭遭到了汉军装甲部队的重创，但帝国陆军的王牌部队还是拥有强横的战力，南县的地方武装的微弱抵抗，再次让饭田找回了点横行中华时的自信。

但很快这种好心情立刻被城外的枪声破坏得一干二净。“纳尼？”饭田立起了眼珠子，汉军不可能追的这么快呀？得知是一支灰色军装的部队偷袭了高田联队，近卫师团长长舒了一口气，只要不是墨绿色的就没事，中华的杂牌军是挡不住“勇”师团的。

这支灰色军装的部队正是叶挺军长指挥的新四军特务团，因为众所周知的原因，新四军严重缺少重型武器，军部直属的特务团最强力的武器就是几挺轻机枪和缴获自日军的迫击炮，炮弹还不多。

所以叶挺指挥特务团以袭扰为主，目的就是打乱日军的布署，延迟日军渡江的进程。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第157章宝刀易折

日军第二师团的通用代号是“勇”，所以又被称为勇师团，因其在仙台编成，该师团士兵比较适应寒区气候。关东军发动“九一八”事变之时，勇师团利用中华的“不抵抗”政策，横扫东北三省。

但在入关后加入华中方面军以来，他们的好运气用完了。虽然他们的对手还是“熟悉的老朋友”——以东北军为主体改编的第77装甲军和幽州军。

湘潭一战，在汉军的坦步联合攻击中，第29会津若松联队基本被打废，只余数百伤员退了下来；第16新发田联队和第4仙台联队也在汉军空军的空袭中伤亡惨重，唯一比较完整的高田支队充当了这次战略转移的突前部队。可攻下南县，部队的意图暴露后，汉军的飞机就如牛皮糖般粘了上来，一刻不停的轰炸和俯冲扫射。而现在，中华的杂牌部队居然也敢贴了上来，高田联队的武藤大佐实在忍无可忍，“这就是中华所说的虎落平阳被犬欺吗？”

武藤拔出了刻着姓氏的祖传战刀，“牙给给！”就算是在转移的途中，就算是已经失去了重武器，武藤也要向那群中华杂牌军证明，大日军帝国的陆军王牌是不能激怒的，“武藤很生气，后果很严重。”

新四军军长叶挺是北伐名将，分别在湖南和江西大败吴佩孕、孙传芳，为第四军打出了铁军的称号。就任新四军军长后，短短三年多时间，就将新四军初建时的一万多人，发展为一支多达七万人的劲旅。

但南县这个地方并不适合打袭扰战。南县，是中华唯一一个人工围筑而成的县，大部分的南县可以用一马平川来形容，那是一种令人费解的平坦，站在土地上，没有任何障碍物，除了远方的大堤高于视野内的大片平地，这些土地，全部是浑黄的藕池河带来的长江泥沙堆积而成的三角洲。

在这样的地型，一旦发生交火，部队就很难迅速脱离，特务团的士兵们趴在黄泥地中，冷静的射击陷入疯狂般冲锋的小鬼子们，几挺仅有的轻机枪和长柄手榴弹是他们最强的压制火力。这根本不是什么袭扰，这就是对射，双方都没有战壕的对射。见伤亡较大，叶挺率领部队边打边撤，但日军已经分兵包抄了他们来时的方向，特务团只好撤向另一面黄泥地尽头那高高的大堤。

不时有士兵被打中倒地，日军老兵们准确的枪法在这时尽显无疑，特务团的撤退之路，就是一条死亡之路，灰色军装士兵的尸体从最初的伏击地，一直散躺到了大堤之下，更有伤员等到小鬼子追进，滚到人群中间拉响了手榴弹……

“大家速度退到大堤上居高射击！”叶挺咬着牙高声呼喊着，纵使身经百战，可这样的战场局势，退守大堤是叶军长唯一能起到的了。“也许，这就是大家的死战之地，但只能拖住日军，拖到盟军大部队围歼他们，我们死也值了！”

“值了，我们几百人，换小鬼子几万人，死了值了！”军心可用，叶军长治军甚严，但威名赫赫，士兵们很是信服。

特务团用悲壮的牺牲演绎着中华男儿的铁血军魂。的确，封建王朝的自闭，让中央大国在工业革命的浪潮中落伍了，但龙的传人有龙的脊梁，打不垮、压不弯！国家生死存亡、民族危难时刻，总会有人站出来，就如这一群面色菜黄、武器简陋但却铁骨铮铮的新四军。他们中的很多人，说不出什么民族大义，更不懂得什么“攘外安内”或是所谓“善邻友好”，他们只知道，家里来了强盗，就要把他们打出去，哪怕为此，需要付出自己的生命。

“宁为中华断头鬼，不做倭寇屈膝奴”的节操，从来不是那些社会精英所能理解和秉持的。

大堤上的枪声越来越稀疏，武藤大佐再次举起了家传宝刀，“他们没子弹了，牙给给！”

也许是老天都见不得小鬼子的嚣张，天空中再次传来喷气式飞机特有的隆隆声，h36呼啸者及时光临，四架轰炸机依次俯冲，20毫米航炮与12。7口径的重机枪的尖啸声同时响起。在这令人费解的平坦之地，黄色军装的日军成了无路可逃的兔子，在战鹰的俯冲射击下，如割麦子般齐齐倒下。更有甚者，被机炮直接命中，被打成碎块，在血雾中喷洒在四周同僚的身上、脸上。武藤大佐在听到飞机声音后就被身边的参谋推倒，幸运的躲过一劫，爬起来时咒骂着“八嗄！”，脸上有什么粘乎乎的，伸手一摸，“呀依？”白手套上是一只水晶体已被打破的黑色眼珠，只是不知道属于他的哪位部下。

不要说谁勇敢和胆怯，当你的四周，遍布着战友的鲜血和……零部件时，崩溃是难免的。何况在这样的地形中，面对再一次俯冲下来的轰炸机，绝望和乞求是你唯一能做的事情时，你还能足够的勇敢吗？

出身武士士家的武藤能，他勇敢的挥起了家传宝刀，砍向了身边丢掉武器，边流泪边喊着“我要回家”的儒夫，但陷于崩溃的士兵并不限于这一个，越来越多的士兵丢下了武器跪地投降，武藤怒吼着、狂劈着，他的行为早已吸引飞行员的注意，一串机枪子弹射过来，子弹的着弹点从武藤的脚下直到前胸，整个腹腔都被打碎的武藤在闭上眼睛前望着手中的断刀，他终于明白：原来爷爷说的是假的，家传的宝刀根本抗不住重机枪子弹的打击！

大堤上已打光了子弹的特务团目瞪口呆的欣赏了这一幕，目瞪口呆的当然也包括叶挺将军：原来仗还可以这么打！光凭飞机就可以将鬼子的半个联队击溃……不，是全歼。没死的鬼子知道在这样的地型中很难跑掉，全部扔掉了武器跪在地上投降了——不得不跪，飞行员们分不清谁投降了，站着的一律被射杀。这可是鬼子的王牌部队仙台第二师团呀？

机灵的特务团士兵已滑下大堤，去收集鬼子的武器了，热闹是挺好看，可赶紧弄一把有子弹的枪在手里，才更安心不是！

缓过神来的叶挺将军连忙大喊一声，“把俘虏集合看压，收集子弹！”

日本军队，并非不可打败。他们的嚣张气焰，是建立在对手的抵抗不力甚至是不抵抗的基础上。当遇到更强大的对手，他们就会立刻现出原型……伪装出来的凶悍，难掩他们骨子里的自卑与懦弱！——节选自《百战军神：叶挺传》

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第158章江南支队

“快，打扫战场，留下一个连看押俘虏，其他人随我跑步前进，项副军长那的压力肯定会更大，我们要去支援江南支队！”叶挺军长再次呼喊起来。

见地面的自己人已经控制住了局面，呼啸者轰炸机中队盘旋了一圈，在战士们的欢呼声爬升返航。特务团的战士们也算是刘姥姥进大观园——眼睛不够看了，平时哪见过这么多的战利品？

但听到军长的的话后，每个人只顾得扔掉手中的汉阳造，捡起一支三八大盖，别管顺不顺手，至少这小鬼子的步枪子弹充足呀。将那几挺没被机炮打坏的歪把子机枪抗上，特务团很快列队完毕，也没什么可说的，军情如火，那边江南支队的战友们肯定正在苦战中，多个人就多份力量，叶挺一声令下，除留守连外，其他人跑步前进，目标华容古道。

华容古道，《资冶通鉴》注释为：从此道可至华容也。这条古道就是赤壁之战曹操的逃跑路线。

长7。5公里的古道，横亘在桃花山的山凹处，至今沿途尚有子龙岗、葫芦口、救曹田、曹鞭港、鸡冠沟、放曹坡等遗迹。

古道两侧或为泥泞沼泽，难以行人；或为山石林立，陡坡险隘。项英率新四军江南支队等共七千余人的部队在此据守，挑选古道中狭隘难行之处布置阻击阵地。但匆忙上阵，古道两侧又多是黄泥水坑，很难找到合适的构筑阵地的材料。好在新四军是全员搬家，军部里零零碎碎的东西带了不少，干脆就直接在古路上横挖壕沟，取土堆成射击阵地。

这个方法得到了项英的赞赏，吩咐下去，各部每隔一段就挖一壕沟，战士们藏于其中，逐段阻击日军。在最徒的放曹坡，也就是传说关二爷义释曹丞相的地方，项英亲率一个大队构建了最后一道阻击阵地，项副军长还不忘开了个玩笑，“当年关羽为了报恩、为了义气放走了曹操，坏了汉家天下，但我们新四军跟小鬼子可没什么恩情义气可讲吧，我们绝不能放了小鬼子，让他们再继续为祸我中华！”

战士们“哗”的笑了起来，作为新四军资格最老的创建人之一，项英虽然在军事指挥才能方面略逊于叶挺，但工人领袖出身的他还是比较受战士们爱戴的。

战斗很快打响，高田联队的冒然追击让饭田祥二郎大发雷霆，当着第二师团长丸山政男的面就大骂武藤大佐蠢货。“在这等紧要关头，居然还在为一支杂牌军浪费时间！”

丸山中将倒也无话可说，稍有迟疑就会再次落入敌人包围圈，也没心思去争那口舌之利了，挥手叫来师团的主力联队第4仙台联队，“不惜一切代价，打通通向江边的华容古道！”

两支都没有重武器的部队，在根本不适合做战场的狭窄古道上的矛盾之争，一边是为了活命拼死冲锋的日军王牌，一边是意志坚定誓死不退的红色铁军。战斗从一开始就进入了白热化，项英的逐段阻击计划，在战斗的初期是非常有效果的。江南支队的战士们伏在战壕中，根本不用太仔细瞄准，就可以打到古道上一拥而上的小鬼子，平坦而又狭窄的古道，让冲锋的日军根本无可躲藏。

但再无退路的日军发起的疯狂，使得新四军火力薄弱的弱点被彻底放大。如果是汉军的自动步枪和排级火力，这样的冲锋只能是自杀，但对于江南支队装备的中正步枪来说，这种人海式战术是极为有效的，一条战壕中的战士，还没有打上几枪，就被根本不在乎伤亡的日军冲到跟着，只能是刺刀见红，短兵相接。但每条战壕中的战士多则数十人，少则十几人，而对蜂拥而上的日军，往往是瞬间被淹没在人海中。

得到汉军装甲部队正在高速接近的消息，饭田命令两个**旅团死守南县，近卫师团与第二师团轮流攻击华容古道。“要么，是我们打通古道，渡江而去；要么就是我们被困死在古道中，近卫师团与仙台师团就此除名！丸山君，拜托了！”

第七道战壕里，饭田祥二郎再次深深的鞠了一躬。这个场景被战后生还的近卫师团士兵口述记载了下来，然后被日本导演黑泽明改编为剧本，拍了一部《近卫师团殇》，与另一部描写神户大轰炸的《莹火虫之墓》并称为两在****。在战后的帝国东洋殖民区，这样的电影都是禁播的，日本人更喜欢看的是科教片，比如说男人和女人之间的世界。

电影总是要经过艺术处理的，黑泽明再厉害，也无法拍出古道上的血腥，每一步的前进，日军都要付出一具或数具尸体；每一条壕沟，横七竖八的躺满黄色或灰色军装的战士。枪声与喊杀声、骂声与惨嚎声一阵阵传入放曹坡阵地项副军的耳中，再看到周围战士们焦急的表情，项英狠狠的攥紧了拳头，叶军长曾多次直言：自己太容易相信周围的假象。

果然，因为战士们挖的壕沟自己就轻易决定分段阻击，而没有充分考虑火力强度和日军决死冲锋的可能，现在本就不多的兵力被分布在数公里长的古道之长，被日军分头击破。“是我的决定害了他们！”一手带出来的新四军江南支队战士，被日军一拔拔刺杀在壕沟里，没有人比项英更心痛。战士们是好样的，他们像钉子一样楔在了壕沟阵地中，但错误的战术导致他们无法集中火力而被鬼子挨个拔钉子。

最近的几道壕沟中的战士都已经撤了出来，项英准备在放曹坡最后一道阵地全力阻击日军。两百多米宽的放曹坡，在匆忙中挖出了三道战壕，没有合适的工具，浅浅的壕沟并不能保证藏住身体，战士们只能采取坐姿或将上半身趴在坡地上射击。

“同志们，这是最后的决战！或者我们挡住日军，将他们留在这里；或者让小鬼子踩着我们尸体而过！”项英打开了手中俗称匣子炮的毛瑟手枪保险，高声大喊。

“誓死决战！”看到那么多的战友惨死在鬼子的剌刀之下，放曹坡阵地上的战士们早已眼红。

这一段，在后世也被拍成了电影《江南支队》，项英将军指挥上的失误在电影中被艺术处理，而突出了新四军战士英勇杀敌的大无畏精神。《江南支队》在大中华联盟国家中热播，并获得了年度丹阳电影节数项大奖！

好莱坞？那是什么东东？战后最有名的电影圣地不是南华扬州的丹阳吗？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第159章放曹之坡

自古道中涌出来的，是近卫师团的第一联队，东京子弟们在北白川宫能久亲王任师团长的时代，曾在乙末战争中大放异彩，“登澳底、攻基隆，取台北”。血战狮球岭炮台，淡水遗返清军，为日本统治台湾打下了坚实的基础。

侵华战争中，近卫军团的戏份不多，武汉会战时，随第五舰队登陆南粤，驻扎广州。但血战增城，铁血久留弥师团被汉军近卫一师击败，日军弃守广州后，近卫师团撤到株江再次遭遇追击而来的大汉皇家近卫装甲师，皇家亲军之间的碰撞毫无悬念，近卫师团被汉军的装甲击溃。

此后就是一路溃败，偏师而逃。可没想到都已经躲到这种荒远小城来了，中华的部队依然如蛆附骨，堂堂大日本帝国天皇近卫军，竟如此狼狈！“八嗄！”饭田祥二郎在狠狠的诅咒着，这是帝国之耻、是日本军人之辱。就算是全体玉碎，近卫师团也不能如此窝囊的丢尽皇军的脸面。

古道上的战壕之争，虽然日军逐段拔牙，消灭了壕沟中的新四军，但第二师团的两个本就半残的联队几乎全部打空，突破中华部队最后一道阻击阵地的任务就交给近卫师团吧！

“首都的小伙子们，你们是离神最近的士兵，你们是神的守卫者。那怕是再多的敌人，也阻挡不了近卫师团前进的脚步！突击给给！”不得不承认，饭田是一个优秀的战场指挥者，在别无选择的情况下，日军士兵的荣誉感与武士道精神被其充分的调动起来。

近卫师团第一联队的鬼子们高呼“板载”，在密集的队形向徒坡冲了过来，这与什么战术无关，有的只是狂热，一种病态神化的狂热。

放曹坡上，第一条壕沟里的新四军在项英的指挥下开始了射击，密集响起的枪声如同投入沸水中的小石子，溅起几朵水花后，沉入水底。被排枪击中的鬼子或踉跄伏地、或仰面倒下，但后边露出来的日军是同样的疯狂，扭曲的面部如同最下等的地狱小恶魔般丑陋，跑动中手中的三八式步枪也依然在精准的射击，似乎身边倒的日军与他们毫无关系。

山坡上简陋的壕沟也无法为新四军战士们提供太多的保护，冲锋接进一百米后，鬼子的掷弹筒和迫击炮也响了起来，这也是日军唯一的“重武器”了。带有后翼的迫击炮蛋准确的落在堑壕周围，被炸起四溅的碎石又形成了二次伤害。这一轮炮击，让第一道壕沟中的新四军战士伤亡惨重，他们没有躲避炮击的工事，鬼子的冲锋还在民快速接进，项英高喊着，“瞄准了打，狠狠的打……机枪呢？机枪？”

屋漏偏逢连夜雨，仅有的几挺机枪在日军掷弹筒的重点关注下，全部被打哑！少了机枪的压制，光靠步枪更是挡不住日军万岁冲锋，“投手榴弹，上——刺刀！”略显嘶哑的声音是新四军副参谋长周子昆。

“老周，你怎么上来了，不是让你指挥第二条战壕吗？”项英皱了皱眉头。

“这么守是守不住的，小鬼子的枪法太准，我们又没有重火力，我带领战士们冲出去，拼他们一拨。”周子昆是广西桂林人，也是参加过北伐的铁军**团成员。

言语间，敌人已经冲过不足三十米了，连小鬼子脸上的狰狞的表情就看得清清楚楚。周子昆大喊一声，“同志们，跟我冲！”率先跃出战壕。

第一道壕沟中的战士们端着刺刀，毫无惧色的紧随着副参谋长跳出来发起反冲锋。近卫师团的鬼子们也嚎叫着退出三八式步枪中的子弹，灰、黄两色军装迅速撞击在了一起，硝烟弥漫、喊杀震天，刺杀、枪砸、踢裆、锁喉，在这样的拼杀没有什么道义可讲，也许你刚刚一刀刺进鬼子的胸膛，但刺刀还没有拔出来，另一刀就已狠狠的刺进你的身体。刺刀折了就用枪托砸，枪托砸碎了就用牙咬，不要谈什么武道侠义，这是战场，不是你死就是我活。

当最后一名新四军战士被六七个鬼子围住，身体被多支刺刀刺中，却依然双手握紧手中的步枪时，已经退到第二道战壕的项英用难听的哭腔命令“射击！”

对上近卫师团这样的日军精锐，中华军队的刺杀技术并不占优势，更不用说是在人数劣势的情况下。周子昆参谋长率领的数百新四军战士，在这一次反冲锋中全部牺牲，也只是为第二条战壕的战士们赢得了一个率先开火的机会。

机枪声响起，刺刀对决中残存下来的小鬼了成片倒地。饭田再次举起了手中的指挥刀，“突击给给”。第二拔的鬼子冲了上来，汇合第一联队残部，二十余挺俗称歪把子的大正11式轻机枪，也全部被摆在了第一条壕沟边上，凶猛的火力瞬间压过了江南支队那可怜的几挺捷克式轻机枪。

新四军政治部主任袁国平顺着壕沟爬到了项英身边，“副军长，这么打不行呀，这跟淞沪战役时那添油战术一样了，我们的人会被添光的。”

“那能怎么办？就是打光了也不能让小鬼子从这里过去！”项英喘着粗气，这仗打的太让人压抑了。

“军部还有一些制作手榴弹的**，这次转移前，我都让人带了出来，我们就在这第二道战壕里埋个土飞机吧？然后我们全部退到坡顶上去，就在上面决一死战！”老袁是个武器专家，平时就负责新四军木柄手榴弹的自制作坊。

“好！现在就埋，炸他娘的个小鬼子！”这样的战斗，项英已经没什么好主意了，只愿江南支队以死相拼，可以多拖住日军一些时间。

**包用木棍顶在壕沟里，要是上面再压上几箱子弹就更好了，可弹药奇缺的新四军，连士兵们手里都没有几颗子弹了，这种土豪主意根本不用多想。将导火索引出，袁国平举手示意弄好了，让部队撤到坡顶。

项英点头，挥手让还在射击的战士们顺着壕沟向后撤退，堑壕太浅，大家只能是蹲身半爬半走的撤了出来。

袁国平见部队撤了出去，也一边放着引线一边跑回山坡顶。但部队撤出，第二条战壕中已经没有了其他战士的火力压制，坡下的猫着腰的日军们都开始了恢复射击，袁主任刚探出了头，一颗子弹就准确的射中了他的后脑，带着飞溅的鲜血，又从前额钻出。

新四军政治部主任扒住石块的手缓缓的松开，身体倒回了壕沟之中。“老袁！”坡顶的项英嘶声大喊，幸亏身边的战士机灵的将要跳出去的副军长拉了下来，几颗子弹“啾、啾”打在壕沟边。

没有庆幸自己躲过一劫，项英的目光涣散，嘴里仍在呢喃着，“老袁……”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第160章猎鹰出击

相比于周子昆死于刺刀下的壮烈，袁国平的死让项英更受打击，在误以为自己的妻子张亮出卖翟秋白，愤而杀妻的那段时间，是老袁不断的开解，陪伴他熬过了身心俱疲的日子。

连续牺牲了数名战士，才捡回了袁主任手中的引线，“副军长，鬼子已经上来了！”

“啊？上来了？那打！”

团长叶飞摇了摇头，副军长已经受打击太大了。“听我的，准备引爆**，其他人张开嘴，爬下……”

“轰……轰……轰……”连续的爆炸声把刚决定接过指挥权的叶飞也弄蒙了，“混蛋，鬼子还没进到壕沟呢，怎么点爆了？”

“团……团长，不是我，是飞机！是汉军的飞机！”

“啊？太好了，同志们！援军来了！是盟军的飞机，是大汉的空军！”年轻的叶飞兴奋的大吼。

“嗷……嗷……大部队来了，小鬼子要完蛋喽！”这就是铁军，这就是铁血的中华男儿，阻击战打到这样，他们所欢呼的，并不是自己安全了，而是“小鬼子要完蛋喽！”在打击侵略者的战斗中，他们最先想到的，不是自身安危，而是要消灭鬼子——无论什么年代，默默的牺牲与付出，总比豪言壮语要伟大的多。

最先赶到的，当然是空军，飞龙和呼啸者不断俯冲着，用机炮和航弹吹响了盟军反攻的号角。其实近卫一师的猎豹装甲车部队已经赶到了南县，但负责断后的日军**旅团拼死阻击，在土城后、在街边、在民房中，日军如另一支打不垮的铁军般，拼命阻拦着近卫一师的前进。但，盟军的部队是有区别的，汉军不是侵华战争初期他们所遇到的军阀部队，不是一个连只有三挺机枪的中央军，不是每个人只有几发子弹的土八路。他们，是全世界最为现代化的强大军队。闻得近卫一师受阻，王以哲立刻电令益阳出发的幽州26军加快速度。

还有一支部队，王司令当然也没有忘记，虽然他们的驻地更为靠后——在宁乡修整的空中骑兵101师。wz-10猎鹰武装直升机的不稳定性，决定了它们还不能承担连续的作战任务。但紧急时刻，王以哲一声令下，猎鹰起飞，空中骑兵以更快的速度赶到了南县。

听到了通讯器中的呼叫，霍路郁闷掀开了指挥车的顶盖，看着满天的黑色猎鹰，“这里交给我们近卫师了，老霍，你们快去古道收拾要跑路的小鬼子！”

“收到，哥们，祝你好运！”101空中骑兵师的师长是霍华德，是个法裔，听说还有四分之一汉人血统，常与霍路开玩笑，说他姥爷也姓霍。

“玛的，又便宜这帮老鹰了！”霍路师长冲着半空飞过的猎鹰机群竖起了中指。

因为正在休整中，101师并没有能够全员出动，五十几架猎鹰刚刚是一个旅多一点的编制，再加上担当指挥和引导任务的四架dz-3黑天鹅多用途直升机，组成了突击机群。

华容古道的泥泞沼泽对于其他部队是难以逾越的障碍，空中骑兵师则是直接无视，超高空飞越桃花山，在曹鞭港重新完成了空中编队，上下两层横向编队的猎鹰们呼啸着扑向日军阵地。

突前的两架黑天鹅并没有降低高度，他们的任务不是杀伤，而是引导。可大白天的，满地穿黄军装的小鬼子，只要不瞎的都可以清楚的看到他们……貌似猎鹰飞行员们没有眼神不好使的。无线电中霍华德用自己些憋脚的汉语骂咧着：“特里，你妹的，飞那么高想看热闹呀？降下来，用机枪搞死那群矮子！”

“噢，师长，我知道你一直很喜欢我妹妹，其实我妹妹对你也很有意思的！”

“哈哈……”，“猎鹰”们一阵狂笑，通讯频道中有点跑题了，这让与霍华德同在一架黑天鹅里的****观察员有些不适应。这位叫做蒋纬国的****少校刚刚回国不久，经委员长与汉皇特批进入101空中骑兵师。没错，蒋少校正是委员长的次子，（其实是养子，其生父为国民党元老戴季陶，其母是一位日本护士。）蒋二公子1936年担任蒋百里的侍从副官，访问德国后入伍，进入德国陆军慕尼黑军官学校学习，毕业后曾参与过德国对波兰的闪电战。在蒋纬国的印象中，强调纪律和严谨服从的德**人才是真正的军人典范，而汉军中这些白人不管是在战场上还是训练中，没完没了的开玩笑，实在是……虽然他们也很能吃苦，很能打仗。

看到身边那位听说来头很大的****少校脸上略有不屑的表情，霍华德觉得很没有面子，“特里，你个狗娘养的，看回去了老子怎么收拾你！好了，先生们，玩笑时间结束，现在，该是我们收拾小鬼子的时间了！注意，给老子打光子弹，返航后被我发现了还有剩货的，小心我叫你好看！”

最先列装101师的wz-10还没有加装蜂巢火箭发射器，所以，这一批猎鹰的机载武器依然是20毫米机炮和机头下方的多管机枪。

猎鹰群的出现压断了日军崩紧的最后一根神经，实际上每架猎鹰上的200发炮弹和五百发子弹，就算全泼泻出来，造成的杀伤也是有限的。但直升机不同于固定翼飞机，上百挺机枪齐射的效果不是几枚航弹所能比拟。东京军团的小鬼子们就感觉无论自己躲到哪里，身后都会有嘶吼着的机枪子弹追来，而空中射来的机炮更是让人连躲的心思都没有了。自从日军第三战车师团覆灭后，猎鹰上装载的炮弹都由穿甲型换成了高爆型，每一颗炮弹爆炸后都会飞出六十四个预制钢珠，大大增加了对人员的杀伤能力。在这样的弹幕中，逃跑与卧倒的作用微乎其微，扔掉武器，跑到山坡另一边举手跪倒是个不错的选择——至少直升机的火力不会光顾那里。

错误的地点，错误的战斗方式，饭田祥二郎在这样的混乱的场面中，已经失去了对部队的控制力！狭窄的华容古道，成就了猎鹰恐怖的杀伤率，两个精锐师团的残军，居然像一群群被恶狼追咬的绵羊一样，极少有人举枪对仅仅悬停在树梢高度的直升机还击，当然他们还击也是无用功，wz-10还算不错的防护装甲对付步枪还是绰绰有余的。

这就是一个无解的死局，前有阻击后有追兵，天上还有一群杀神。躲在山角的饭田中将开始命令身边的士兵焚烧军旗，可惊慌失措的士兵反而暴露了自己的位置，一架猎鹰卖弄般做出了高难度的“滚桶机动”，紧跟就是一串机枪子弹扫向了那个隐蔽的山角，饭田身边的护卫应声而倒，近卫师团长也被打中了右臂，机枪子弹强大的撕扯力，几乎将整个膀子从他的身体上扯下来，饭田祥二郎大叫一声疼晕了过去。不过发现他们的那架猎鹰，正因为得瑟过度，在战场上做危险动作，被霍华德在无线通讯器大骂，没有再留意山角的情况，轻轻的调转机头，返回到队列中。

这架猎鹰的飞行员不知道，他错过了一生中最荣耀的时刻，而这个美丽的错误，成全了叶挺，成全了新四军江南支队。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第161章铁军再现

一路狂奔回来的叶挺将军和特务团还是错过了猎鹰机群的屠杀盛宴，等他们跑进华容古道时，只有两架小猎龙侧旋翼侦察机在古道上空盘旋，如同那贪婪的秃鹫，在等待掠食的机会。

古道中的情景让新四军特务团的战士们都惊讶得张大了嘴，一些参军时间较短的，更是忍不住跑到一边捂着肚子张大了嘴“哇、哇”几声。

血河尸海，这样的形容未免有点太过夸张，但华容古道上一路不断的鬼子尸体，还有每隔一段就有的壕沟边穿着灰色军装的战友们的尸体……让人的心情不自禁的沉重起来。可以想像出不久之前，这里发生过何等惨烈的战斗，好多新四军战士甚至在牺牲后双手还紧紧的抓在鬼子的身上，想必是同归于尽。有些人找到了相识的战友，叶挺也看到了一张熟悉的面孔，仰靠在壕沟边，身上还扎着一支三八式步枪在摇晃着。那是老顾，江南支队九团的团长顾士多，叶挺跑了过去，一把抱起顾团长。真实的战场很少有奇迹，顾士多早已气绝多时，并没有如电影般还能说上几句“我不行了，这是我的党费……”。

古道上牺牲的新四军战士多是八团和九团的，那七团呢？江南支队的三个团，没有在古道上发现七团的人，“他们肯定还在战斗！快，跟上来！”叶挺举着手中的“王八盒子”，命令部队跟上——日军大正十四式手枪，因其外表丑陋被中华军民称为王八盒子。

七、八公里长的华容古道上，二十几条壕沟中，牺牲的新四军战士就有数千余众，自曹鞭港开始，黄色军装的鬼子尸体逐渐增多，而且死状更惨，不同之前古道上壕沟中的刺刀拼杀，这里的尸体皆是被打的四分五裂，即使是完尸也是身中数弹——那是机炮预制钢珠的效果。

每走出一步，大家都要小心翼翼，生怕踩到流得满地的肠肠水水上。这得是什么样的火力才能将鬼子打成这样？在特务团战士的心目中，中华指定是没有军队能够有这么强的火力，肯定就是汉军来了，汉皇的军队就意味着胜利！不知道从什么时候开始，在大家的心目就形成了这样的一个定势，就算是部队中的政委如何宣传皇帝欺压劳苦大众，也不能够改变这样的定势，而且有些移民南华的亲戚写信回来，那边的生活比中华富裕多了，要是有这样的皇帝，也是不错的哈。

前边拐角的另一边，突然传来一阵枪声，叶挺一脚将脚边的一个鬼子头踢飞，“别磨蹭，跟我来！”

战士们也无暇顾及脚底的步鞋会被弄砸，枪声就意味着战斗还没有结束，在军长的带领下，特务团战士们握紧了缴获来的三八大盖，迅速靠近了山体的拐角处。

放曹坡前，日军虽然遭到猎鹰机群的猛烈打击，但近卫师团和第二师团的抵抗仍在继续，尤其是101空中骑兵师弹尽返航后，冲下坡顶的江南支队与剩余的日军继续展开了对射甚至是刺刀相见。虽然鬼子的人数比较多，但经过“猎鹰”们的屠杀，日军的抵抗意志大大降低，而且由于高级军官大多被优先打击，指挥系统被严重破坏，所谓的反抗也只是小股规模的抱团还击罢了。

当生力军特务团加入战斗后，新四军一方更是士气大振，也不管鬼子听不听得懂，“缴枪不杀”的喊声震天，鬼子被分割包围成小股对其对峙，倒是有些战士过于冲动，端着刺刀冲进敌群，反倒被鬼子刺杀。

叶挺皱了皱眉，这样的双方都已经失去控制的战斗实非所愿，看看周围，灰色军装的战士们不过千余人，但鬼子仍有数千之众，新四军只不过是凭勇气而战。一旦鬼子缓过神来，形势不妙呀！

这样的战斗并没有持续多久，幽州26军的先头部队气喘吁吁地在拐角处跑了出来，为了能够高速急行军，77师甚至扔掉了重机枪和迫击炮，只背着手中的自动步枪跑了过来。不过，眼前的场景吓了幽州77师官兵们一跳，这是什么样的战斗？又回到了冷兵器时代吗？刺刀对拼，砍刀抡起，甚至是拳打牙咬、踢裆踹腰。好多汉军战士举起了自动步枪，可又怕误伤新四军，拉出hh-37自动步枪前面的三菱刺刀，再看看战场中双方的三八大盖……临近的战士互相对视了一眼，“小鬼子的有那么长？尼玛咱的也太小了吧！”最主要的是汉军打仗很少有这种对拼刺刀的场景出现

战斗与大小无关，就算三八式刺刀再长，也顶不住dh-37的自动射击，战斗依然结束的很快，随着77师后续部队的赶到，小鬼子们的凶悍气焰终于被彻底浇灭。日军近卫师团与仙台第二师团全军覆没，更为罕见的是在中华战场上，第一次大批出现了日军战俘——在猎鹰的残暴级攻击中，好多的日军老兵的心理被打至崩溃，幽州77师与新四军在古道中抓到了数千俘虏。但这些都比不上一个更大的惊喜，叶挺率特务团在一个山角处发现了受伤昏迷的日军近卫师团长饭田祥二郎，还有他身边被打烂一半的近卫师团军旗。

这在中华战场上是绝无仅有的，整个师团被歼，这不稀奇，王以哲率北集团军登陆后，已经歼灭近十个日军整编师团了，但俘虏师团长级将官尤其是俘获对方的军旗，这在盟军方面是第一次，更何况，是近卫师团的军旗——据说是由昭和皇后良子亲手绣制的。

但此役，匆忙间负责阻击的新四军也付出了惨重代价，江南支队及新四军军部直属部队共九千余人，战斗结束后仍能站立的仅余千余人，死伤近八千人，其中牺牲四千多人。

一场阻击战，虽有101空中骑兵师的帮忙，但整支部队伤亡近九成，仍死战不退，古今中外，能有几支部队做到？副军长项英中流弹牺牲、副参谋长周子昆率队拼刺刀牺牲、政治部主任袁国平断后埋**牺牲……

看完战报，汉皇沉思半晌，久久无语。小妖精依偎了过来，“陛下，你都有白发了……”

钟义爱怜的抓过柔荑，颔首轻语：“国家振兴、民族崛起的路上，抛头颅撒热血之仁人志士何其多哉？”

海妮重重的点头，“我们犹太人为了复国，也是一样！”

陛下笑了，搂过小妖精的细腰，“所以，要牢记，我们在未央宫的安逸，人民在南华的祥和，是前方的将士热血奋战换来的！来，磨墨！”

见陛下心情好了许多，又来了泼毫的兴致，海妮连忙站起来，风姿摇曳的取来文房四宝，执砚轻磨。

钟义拿起了特制的“关东辽尾”，略一寻思，蘸墨挥毫，在中华徽宣纸上写出：

千古奇兵，江南一叶，民族脊梁，铁军再现！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第162章夜观天象

华容古道近卫师团与第二师团全军覆没的消息，让岗村宁次仰天长啸、扼腕叹息，“难道是天要灭我扶桑吗？”

军旗被夺，近卫师团将从此在日本陆军中除名，可这堪称耻辱的消息已经不重要了，整个中华派谴军都面临着巨大的威胁，一旦集中了日本陆军精锐的侵华部队出现闪失，大日本帝国离亡国灭族就不远了。

“我部遭盟军重兵包围，突围时机已绝，我意率帝国勇士死战成仁，以报天皇陛下知遇之恩、全帝国陆军善战之名。但我认为汉军之强大，已远超帝国之所期，战争继续进行下去，不但无法保全中华资源，满洲、朝鲜亦有所忧。盼天皇及大本营诸位阁下，早做决断！”

而对着盟军的南北夹攻，岳阳城下的岗村宁次向大本营发出了诀别电报，然后命令司令部参谋烧掉密码本，砸毁电报机——最后的时刻就要到了。

重庆十五集团军，再加上小委员长陈诚的看家老底全德械18军，在岳阳城外打的是风声水起，不仅挡住了日军33师团的冲锋，甚至还经常打出一些反冲锋。战前抱定必死决心写下遗书的18军军长黄维，根本没有想到战斗会打的这么顺利，第11师两渡资水，包抄了小鬼子的后路，将鬼子的一个联队装入口袋，经过一夜的战斗，全歼日军宇都宫联队八千多人。

委员长亲自给陈诚打电话，通令嘉奖18军，称其为抗战铁军。

在长沙的盟军总指挥部王以哲司令对此呲之以鼻，“老蒋又玩这套了，‘抑地方抬嫡系’，新四军的华容道阻击战，为全歼日军绝对主力近卫师团和第二师团立下大功，而且伤亡惨重，也没见其放个……那啥哈，这嫡系十八军打打落水狗，就通令嘉奖，还封什么抗战铁军，他也真好意思，人家铁军的缔造者叶挺还就在新四军呢！”

参谋长于学忠嘿嘿一乐，“老王你这是打抱不平呢？人家老蒋贬褒自己的部队，关你啥事，你还以为咱……”

语未说全，于学忠突然想起了什么似的，收回了话头。

王以哲当然明白于学忠忌惮什么，呵呵笑了半天，直到见于学忠脸色赤红，才慢慢说到：“老伙计，你也不用太在意，我看陛下并没有太过于责罚你的意思。陛下当初就说过，他也是东北人，东北也是他的老家。再说了，调你到我这当参谋长，是升你的官了，你还小肚鸡肠的计较个啥劲？”

“我不是怨恨陛下，看到新四军的遭遇，再想想咱们当初被老蒋挤兑的那个时候，我还能怨恨陛下吗？就是舍不得77军，再加上……”于参谋长跟做贼似的看看了周围，“不是怕隔墙有耳吗？”

“哈哈哈！”王司令实在是忍不住了，参谋长的样子太过好笑，“你呀！老于，你这是对人家沐局长有误会！人军情局才不会那么下作呢？人家想调查谁，都是光明正大滴！”

……哎！王司令还是太善良了。

大汉首都长安、未央宫、金华殿。

沐雨标直的站在书案前面，眼光似乎在望着对面的陛下，又似乎漫无边际，神游太虚。

钟义手持着文件夹，正在看一份情报，情报的最顶端，印着两个醒目的红色大字：绝密。

“这么说，叶挺只是跟中南局书记也就是新四军副军长项英有矛盾，与延安没有隙罅呗？那你觉得我们拉拢叶挺移民的可能有多大？”

“是的，陛下！延安的太祖和伍毫（总理的曾用名，不敢直呼，太过不敬！）都曾发电于项英，令其不得视叶挺为党外人士，但项英刚愎自用，伍毫曾多次亲自调解。叶挺并不是能忍之人，当初脱党就是因为广州起义受处分，同时受处分的其他起义领导者都忍了，唯有叶挺一气之下，出走西欧。所以，我认为只要破坏……”不知道王以哲如果听到了沐局长的这段话，还是否会认为其“光明正大”。

“不妥！”沐雨没有说完，但钟义已经明白他的意思。“古今成大事者，必有大胸襟、大气魄。况且你也认为叶挺非能忍之人，一旦他想清楚其中关节，反而会憎恨于我们！千军易得，一将难求。这一次，我们就堂堂正正、光明正大的求将！”

“求将？”沐雨风雨不惊的木板脸也浮出一丝疑惑，在陛下的口中也能说出“求”这个字？“陛下，你不是要弄一出三顾茅庐吧？”

“哈哈，差矣！”陛下轻摇手中的文件夹，倒真有一些羽扇纶巾的味道。“延安那边缺什么？”

这跳度有点大，沐雨一时没转过来，“他们缺什么？枪炮呗！他们仅有的几个象点样的旅、团，还都是我们支援的装备呢！要是新四军装备能好一点，也不至于在华容道打的那么惨！”

“然也！”陛下摇头晃脑的手指轻点，看得沐局长强忍着才没笑出来，“那边缺枪少炮，我们就给他们枪炮，投其所好，以求大将！”

“陛下的意思是用装备换人……换叶挺？”沐局长终于明白了陛下的意思。

“然也！”钟义嘿嘿点头，一付孺子可教的神态。

“陛下，那您打算用多少装备换一个叶将军？”

“任他们开价，你坐地还钱！俗语说买卖不成仁义在……”

看到陛下一副市井商人的样子，沐雨的眼睛都要直了，“那总得有个标准吧？”

“嗯，这倒是哈！”突然发现了一个好买卖，钟义眼中都要冒出红心来了，想想后世那些牛人能够为己所用，派到美洲揍阿瑟、西伯利亚对掐朱可夫或者登陆北非搞一搞蒙哥马利啥滴，“嘿嘿，沐雨，我给你个名单，元帅级的换一个军的装备，大将级的一个师，其他有名上将啥的，就换一个旅的。”

……此处省略五百字，有兴趣的，可自查十大元帅、十大将和开国将军的名单哈。

“陛下！”看到钟义伏在书案上写了半天，“您咋知道这些是元帅或将军的料呢？”

“这个……老夫夜观天象……”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第163章游子计划

“后羿”计划的第一次行动就遭到了些打击，七十余架地狱犬被击落。这让司令部位于台湾桃园的轰炸机部队沉寂了一段时间。

在中华大陆的盟军节节胜利之际，台湾方面军则是进入了修整阶段，用全国林司令的话说就是：好好休息下，等待机会，再跟老子去抢地盘。

这句有些粗俗甚至有些“踩线”的话被无处不在的军情局特工传回了长安，沐局长看了后咧嘴一乐，直接撕掉了。这段时间军情局的主要工作是以二处为主导，联系中华延安方面，首先是执行陛下“以求大将”之计。用一个军的步兵装备换取叶挺的提议，让那边颇为在意，太祖就差点直接答应，伍豪则是比较谨慎的提出：这要争取叶将军本人的意愿。

随着中华战场盟军的几场大胜，日军退于守势，压力渐去，中华人擅于内斗的本性又露了出来，几场政治、军事摩擦之后，抗日民族统一战线渐生隙罅，两边各揣心思，上层间的对话接近于中断。

委员长另攀高枝，罗斯福不甘被《中立法案》约束，而置于亚太利益圈之外，与中华重庆政府展开了秘密的合作谈判，试图插手中华大陆事宜。

倒是那边，因为老毛子的共产国际只是嘴泡选手，既想对延安指手划脚，又不愿意拿出真金白银来支援小弟，延安方面的日子过的挺苦。话说老毛子的日子也不好过，因为在东欧利益的纷争，与德国蜜月期的短暂有如闪婚闪离——除了自己知道，其他人都以为他们从未负距离过。面对德国强大的军事威胁，斯大林不得不中断了刚刚开始的经济建设，大力发展军事工业。

对于汉皇以装备换人的提议，延安方面主要人物的态度不一，总司令高呼这是发展自身实力的大好机会，应该加强与汉皇的合作，“毕竟是咱中华的娃子，咋也比别人强！”

秘书长不以为然，认为以大将换武器纯属抽血贴肉，其后果必然是浮肿，还在是依靠共产国际的领导，走群众发展路线。

伍豪笑笑，“太祖你的意思呢？”

“我相信叶挺同志的坚定意志，走到哪里也都是心向咱们的！总司令说的也对，汉皇毕竟是咱中华的伢子，但我们必须要尊重叶挺同志本人的意见，这方面还是要由伍豪同志去沟通下……”高壮的身躯，浓重的湖南腔，此事算是板上钉钉。

军情二处的第二个任务是收集中华北方的情报，华北伪政府的成立，是日本短期打垮重庆政府、逼其投降的战争目标破产之后，不得以的战略选择。

“战争一旦开始，最大的问题就是怎样结束！”此语出自明治时代日军名将儿玉源太郎。长沙会战后，日本华中、华南方面军精锐尽失，日本大本营考虑的不再是打败盟军，而是如何从中华体面的抽身？

此时，日本侵华陆军还有七十多万，加上关东军勉强或称百军大军，但《南洋协约》后，英美对其实施贸易禁运，日本国内重要的战略物资如石油、橡胶等都面临着断档的威胁。台湾的失守更是让其雪上加霜，大汉皇家海军步步紧逼，皇家空军已开始轰炸东京，近期钓鱼台附近空战不断，勉强可以匹敌汉军飞机的零式，数量渐少。位于神户的三菱飞机厂每天十架的产量，根本不够空战消耗的。

在这种情况下，大本营开始考虑从中华撤军，除关东军之外的全面撤军，放弃南京的汪伪政府，将华北交给其扶植的北方政府治理，再造一个与重庆分庭抗礼的北洋政府，使中华政局回到统一前的南北分裂，以华治华。然后日本再与北方政府签订“和平条约”，将其侵略成果合法化。

但日军华北方面军特务机关长官喜多诚一重点邀请的三个北方政府总统人选，皆招拒绝。靳云鹏用“礼佛有年，无心问世”的话辞谢。吴佩孚说：“我诚不能与国民党合作，但也不能在日本的保护下治国。如必须要我出山，则须日本退兵，由我来恢复法统。”曹汝霖则因与喜多及另一特务土肥原都是旧识，在日方的强烈攻势下他不敢公然拒绝，只用“愿以在野之身，赞助新政权的成立”的话与喜多周旋。正在举棋不定的时候，委员长给他写来一封亲笔信，对他说了一些勉励的话，曹这才下定决心不在伪政府担任实际职务，而思“以晚节挽回前誉之失”。

喜多诚一没有办法，只得再次拉出老牌汉奸王克敏勉强维持，王克敏还假情假意的通过宋子文，在委员长那讨得圣逾，以求大义，奉命“维持北平事”。

王克敏的出现，使董康、汤尔和、朱深、王辑唐、齐燮元等一班北洋遗老又纠集到一起，聚在北平怀仁堂开始了临时政府的筹备。

这样的举动，当然逃不过军情特工的眼目，未央宫的汉皇闻之大怒，本来北集团军登陆中华及大中华联盟的出现，可以让中华大地上林林种种的汉奸们收修敛许多，可没想到推迟了两年，这个北平伪政权还是要建立了，王克敏之流到如今仍未识明大势，心甘情愿做小鬼子的孝子贤孙。在盟军攻势如潮水般汹涌推波，在日军各条战线俱江河日下的时候，居然还敢有人跳出来做汉奸？更可气的是蒋光头居然还恬着脸发了条“圣逾”，尼玛那意思就是地盘宁可给日本人，也要先“安内”呗？与罗瘸子暗中眉来眼去，就没跟你一般见识，现在居然如此明目张胆的卖国了？

“不给他点教训，他还真以为自己还是中华老大呢？”钟义只觉得气血上涌，“蒋光头敢明的暗的跟咱玩这套，那咱们也不用客气了！”

“薇薇安，”没待蒋云志回答，陛下拍着桌子吼了一声。

“打电话给沐雨，让他马上来卫青阁。同时电令香港叶知秋，‘游子’计划开始实施！”陛下在铁青着脸，冷冷的给土著妞下令。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第164章空袭神户

“游子”，盟军再次大规模登陆中华开辟第二战场的最终计划。

经过汉军总参谋长叶知秋在香港的一番调度，大汉十三军团的豫州军、青州军和徐州军已经运抵在台湾海峡两岸，现在的厦门、泉州与台湾的台南、高雄等港口城市，大军云集，物资囤积。

北部舰队横行东海，其嚣张如视躲在日本海的联合舰队无物。

两洋舰队进驻台湾的各个海军基地，最南部的基隆距日军所控制的八重山群岛与那国岛机场公有一百一十公里，据说天气好的夜晚，都可以看到岛上灯塔。卧榻之侧岂容他人？加之近期的钓鱼岛空战，皇家空军已经占据优势，每次起飞迎敌的零式都是八架以下的小组编队，面对皇家空军的天龙和飞龙大机群，只能是游而不击，战略牵制。

张峥遂报请未央宫，发起琉球战役。陛下批复之：与轰炸机部队密切配合，摧毁日发飞机制造厂，寻机消灭联合舰队，即可登陆。

1940年9月9日，大汉皇家空军轰炸机部队在台湾的各处机场起飞了四百多架地狱犬大型轰炸机在一个飞行师256架飞龙战机的护航下，与海军翼龙轰炸机一起对琉球群岛上十三处日军飞机进行了大规模轰炸，海军陆战队第二师攻占八重山群岛中的主要岛屿石垣岛和与那国岛。

青州第16军在厦门登船，二百多艘炎黄轮满载人员及装备在北部舰队的护航下，穿过台台湾海峡，沿中华近海，一路北上。

中华长沙的盟军指挥部，也迎来了一拔重要的客人……对于汉军的指挥官们来说，叶挺将应该算是自己人了！

三万支56式枪族的自动步枪、轻重机枪，以及数量不少的迫击炮和榴弹炮，这绝对是汉军换装前军级武器配置。以伍豪为首的延安接收人员，是以盟军军事参观团的名义抵达武汉的。王以哲对此不以为然，咱汉军要想做点什么还用遮遮掩掩吗？仗打到这份上，就算是汉军明着支援延安那边，老将敢放个……那啥吗？

蒋纬国目睹了延安方面嫁……叶挺将军的全过程。

伍豪英俊的脸上也有些不安，握着叶挺的手久久没有放开。叶挺脱去新四军军装，身着西装，面无表情。

王以哲打了个哈哈，西安政变时与伍豪多次打过交道，倒也算得上是熟人。“欢迎叶将军，早闻将军北伐之铁军英名，陛下在长安虚席以待，静候大架多时了！伍先生，您也不用太过着相，说句不太礼貌的话，叶将军大才，在你们那边多少算是英雄无用武之地。想我王以哲，自认比不上叶将军寸毫，都蒙陛下错爱，恬作北集团军司令，以叶将军之能，今后必将统率千军，建功立业，直追古之名将。”

这番话说的漂亮，叶挺就算再有不满，也不得不拱手与王以哲客气一番。伍豪两眼泛红，执手相看泪眼，竟无语凝噎。

倒是叶挺抽出手来，双手抱拳，“伍先生，我早年得国父厚爱，方从军立业，又蒙贵党看重，但在下才疏力穷，不堪大任。此番汉皇错爱，叶挺一个丘八粗人，居然可以换得数万枪炮，解贵军大急，实为幸甚。请伍先生代言延安各位，与诸君相识一场，叶挺从未后悔！他日再见，必将扫地相迎，备酒治筵，共饮酣醉！”

……

王以哲在一旁摇了摇头，看的有些腻味，“有人的地方就有江湖，重庆也好，延安也罢，无非都是派系利益之争罢了。”王司令突然有些理解汉皇的规定了，军人还是单纯些好，军队只为国家、为民族而战，征讨外虏、大杀四方，方是男儿本色。至于互相推诿扯皮的事，还是交给那些政客们去玩弄吧。

“叶将军，汉军总参谋长也是您的本家叶知秋将军已发来电报，你需要先委屈下，乘军用运输机去香港，然后在香港有安排专机护送您的全家直飞长安。”

“好的，谢谢王司令。叶挺是个军人，乘坐军用运输机哪里谈得上什么委屈，不怕王将军笑话，那种超大的运输机，我还真没乘过呢！”

“哈哈！”王以哲附之以大笑，“一样一样，我比叶将军只不过早了几天，在东北军时，也是没见过啥大场面。”

叶挺，这位做过孙中山警卫营长，以团长之职晋升为将军的“北伐名将”；这位参加过南晶起义、领导过广州起义的红军创始人，终于避开早逝的命运，走上了另一条震惊世界军史的名帅之路。

当然，在9月9号这一天，叶挺加入汉军只是二战史上的一个小插曲，人们也不过是通过后世王以哲将军的回忆录才能参详一二。提起这一天，更能让人首先想起的是另一个事件，准确的说是一场空袭。

桃园的轰炸机司令部，龙啸天与空军参谋们，策划了一次瞒天过海的行动，在地狱犬机群与海军联合轰炸琉球群岛各个飞机场后，地狱眼战略轰炸机群在无战斗机护航的情况下秘密出动，在中华东海的万米上空划了一个漂亮的弧线，绕过了琉球群岛的雷达站，直扑本州岛，他们的目标是位于神户出产零式飞机的三菱重工飞机制造中心。另一个能够生产零式的是东京的中岛飞行机株式会社，刚刚在上一次东京轰炸中，生产线被破坏，这也是近期零式产量大幅度降低的原因。

神户，位于大板港沿岸，是日本最早对外开放的城市之一，在二十世纪初，曾与纽约、汉堡、伦敦并称为世界四大海运市场。三菱重工的飞机制造中心就位于神户老城的兵库区。

地狱眼战略轰炸机群在东海与黄海交界的朝鲜济州岛上空突然右转，飞越长崎，对大板湾的神户使用燃烧弹进行地毯式轰炸。装备新型电子定位系统的导航机率先在神户老城兵库区投下ty39凝固汽油弹，引发一个十字型的燃烧区，为其他轰炸机指明方位。256架h40地狱眼战略轰炸机降低高度，在五千米的高空共投下超过两千吨的燃烧弹，让整个兵库区都笼罩在了大火与浓烟之中。

“连钢铁都在燃烧，呼吸进口腔的空气都可以灼伤你的喉咙。遭遇空袭的神户，变成了真正的人间炼狱……”幼时亲自经历过空袭的日本作家妹尾河童，在其作品《少年h》中如是描写了神户大轰炸。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第165章黄金假面

“这是一次******的屠杀，是反人道的犯罪。汉皇是最大的元凶，汉国空军是行凶的刽子手。”

三天后，日本外务省大臣松冈洋右在东京举行了一次记者招待会，并在会上咆哮怒骂，指责汉国空军使用残忍的燃烧弹轰炸神户，造成近十万日本平民在轰炸中丧生，伤者不计其数。

东京皇居，昭和天皇紧急召见了大本营成员、内阁首相和海、陆军大臣，御前会议的气氛无比压抑，二次组阁的近卫文麿首相也是一言不吭。局势已经恶化到了失去控制的程度，这个时候谁一个发言，肯定是要承受天皇的怒火。

端跪中间的裕仁的确是火气顶到脑门子上了：在这些家伙口中，皇军战无不胜。可现在东京被人家轰炸，神户更是几乎烧成废墟，这就是所谓的战无不胜吗？

“告诉我，我们的联合舰队在哪里？在东京被轰炸，神户被轰炸时，海军在哪里？”没有人说话，裕仁扶了扶金边眼镜，一对鼠目阴森森地盯住了海军大臣吉田善吾。

吉田善吾皱起了眉头，海军避战不是天皇陛下您同意的吗？这时候问我来了？但御前会议上，纵有再多不满，吉田也不敢不回答天皇的问话。“陛下，联合舰队司令官山本正率全舰队在日本海东朝鲜湾进行训练。”

“训练？他们还要训练到什么时候？等东京被人家炸毁了以后才会训练完成吗？为什么我们的舰队不去攻击台湾？为什么我们的潜艇不去攻击汉军的运兵船？倾帝国之力打造的海军舰队就是为了躲在日本海里训练的吗？”

天皇的态度有些不同于往常，作为战时幕僚长官的参谋总长载仁亲王与吉田善吾默默对视。天皇未必不明白联合舰队决战必死，但汉军的轰炸，深深刺激到了天皇内心中对天朝大国的畏惧。本就对发动中华战争犹豫不决的天皇，在战事不利之时，其性格中的懦弱和胆怯立刻暴露了出来。

长期担任参谋总长的闲院宫载仁亲王明白：这场战争进行不下去了，本土时刻要面临盟军飞机的轰炸；海军连出战的勇气都没有；而一旦在华的陆军主力战败，帝国危矣！可是，这话谁敢说出口，谁先说出来，谁就将是帝国罪人、战争重犯。

载仁亲王没有这份勇气，吉田善吾作为海军大臣，连参加大本营会议的资格都是列席，更没有必要强出头，去承担战败的责任。既然天皇要求海军出击，那就将这个命令丢给联合舰队司令长官山本五十六去头疼吧！吉田顺着天皇激昂的语气频频点头，心里打的却是找个机会辞官还乡的主意——战败后，盟军方面肯定是要对战犯清算的。

三菱重工的飞机制造中心与中岛飞行机株式会社的被毁，对日本的打击是致命的，失去了零式这个最后倚仗，日本四岛的天空已彻底向大汉皇家空军敞开。虽然日本的各大飞行器公司正在加紧研究更先进的战机，并已经有几款开始生产样机，但盟军会给他们足够的时间吗？

神户大空袭后，轰炸机部队司令龙啸天与司令部的参谋们重新修改了轰炸计划，鉴于日本上空的气候条件，不适合进行日间高空精确轰炸，再加上防空火力与少量拦载飞机，对于降低高度的地狱眼能够形成一定的威胁，接下来的轰炸行动将利用地狱优异的夜间航行能力，改为高空突进、低空投弹的夜间空袭。

这样的战术，在接下来的长崎、广岛、大坂、名古屋的空袭中取得了更大的战果，日本的造船厂、炼钢厂、炼油厂甚至是农作物粮食产地，都遭到了大规模的轰炸。

日本最大的报纸《读卖新闻》在头版以质问的口刎刊登了一篇文章“日本，只有北海道安全吗？”

虽然东京未再遭到轰炸，但昭和天皇的脾气还是越来越暴燥了，他甚至亲自给联合舰队拍发了一封电报：帝国的工业区已被汉军的汽油弹焚烧一烬，难道要朕亲自己去登上长门舰与敌人决一死战吗？

东朝鲜湾加贺号航空母舰上的山本五十六接到这封电报后，右拳狠狠的捶在舰岛指挥室舱板上，一丝血迹透过白色手套在手指间渗了出来。舰队参谋长宇垣缠很惊讶山本如此的失态，在他看来，这种情绪失控的情况是不可能出现在山本司令官身上的。在日本海军中素有“黄金假面”绰号的宇垣缠，向来瞧不起没有能力却素餐尸位的人，但对山本司令官却是十分的佩服。

南遣舰队被偷袭覆没以来，只有宇垣缠最清楚山本司令背负了怎样的压力，天皇的质疑和陆军的嘲笑，就连海军内部也对联合舰队避而不战大为不满。但左岸一役，已经清晰表现了帝国海军与汉国海军的巨大差距。同样坚持航空致胜论的山本司令也对汉国的元帅级航空母舰赞赏不已，宇垣缠也坚信，如果联合舰队也能装备同等级别的航母和舰载机，凭借山本司令优秀的战略眼光和指挥能力，联合舰队一定能打败大汉的皇家海军。

曾有一次，宇垣缠实在看不下去报纸上对于海军的嘲讽，也跑过来要求司令官率联合舰队出海迎敌时，山本司令官长叹一声，“国人皆骂我未战先怯，但参谋长你也看不清吗？不战，则我帝国仍保有海军，即可限制汉国之战略态势；战，我舰队必败，帝国失去最后屏障，亡国不远矣。”

宇垣缠并非庸才，稍一寻思，即理解了山本所说之话，诚如司令官所言，舰队实力上的差距，已并非士兵苦练和指挥能力所能逆转，海军避战，实为为帝国保留最后一丝希望、一条遮羞布而己！

那一次，宇垣缠诚恳向司令官阁下鞠躬认错，可这一次呢？为何宁可担当骂名，也笃定避战的山本司令官会这样冲动和失态呢？

接过山本手中的电报纸，只扫了一眼，宇垣缠同样大惊失色，“联合舰队……完了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第166章当阳三笑

天皇御旨，联合舰队必须要服从，否则就将会被视为背叛。这在日军海军的传统中是不可想象的，更何况天皇的语气是如此的强硬。也只有在二?二六政变时，陆军拒绝执行除逆命令，天皇才有过这样的语气，那一次他说的是：难道要朕亲率近卫师团去平叛吗？

“黄金假面”明白，这一次联合舰队是一定要出战了，哪怕前方等待的是……灭亡。

不出宇垣缠所料，将自己关在舱室中整整一夜的山本五十六，在第二天召开了联合舰队联席会议。所有战舰的舰长全部乘小船来到旗舰陆奥号上，联合舰队参谋长宇垣缠向大家宣读了天皇御旨，舰长们的反应不一。

有大吵大嚷誓死效忠天皇的；有训练这么久早就淡出了鸟的；有少言寡语但却跃跃欲试的，甚少有理智分析或是反对出战的。

剃了光头的山本五十六冷眼扫过群情激愤的舰长们，暗自悲哀：都是此等鲁莽冲动之辈，帝国海军的未来何在？倒是坐在一旁的参谋长宇垣缠满脸担忧，让山本微不可觉的点了点头，跟在自己身边的时间不短了，“黄金假面”不负胜名，帝国海军的未来也只有托付给他了。下定决心的山本站了起来，“我命令！”

纷乱的吵嚷瞬间安静，舰长们笔直站立——日本海军的人员素质不容置疑。

“大家各自返回本舰后，升火起锚，第21潜水队、第27驱逐队前出警戒，其余依次序。全队驶出对马海峡，待机寻敌……决战！”说完最后决战两个字，山本像是用尽了全身的力气，不高的身材甚至是微微踉跄了一下，宇垣缠用了一个隐蔽的姿势扶住了司令官，山本望着机灵的参谋长，点了点头，“宇垣君，舰队出发后，你乘交通船返回东京，向天皇陛下复命。就说联合舰队……”

“不！”打断上级的讲话，有些不礼貌，但宇垣缠这时已顾不得了，“司令官阁下，您不可以这样，我不能临阵脱逃，那样我会内疚终身！”

山本的脸上露出一丝欣慰的笑容，但没有精力再纠缠这些了，“宇垣君，这是命令！为了帝国海军的未来，请服从命令！拜托了，宇垣君！”山本五十六郑重的弯腰鞠躬。

陆奥号作训室中还有些未离开的舰长，好奇的看着这俩位舰队指挥官的举动。

“黄金假面”这一次是真的撕去了假面，他一把抱住山本司令官，掩面痛哭出声。山本也有些鼻子发酸，但是“硬汉”忍住了，用力的拍拍宇垣缠的后背，“无论什么情况，都要记住，你必须要活下去！为了帝国，为了帝国海军！”

……

日本与朝鲜之间的朝鲜海峡被对马岛分成了两部分，靠近日本的一边称之为对马海峡，而靠近朝鲜一边则称为釜山海峡。联合舰队在避入日本海之前，在对马岛两侧布置了大量水雷，以阻止汉国海军的侦察。一艘不信邪，要强行进入日本海的狂风级潜艇就曾引爆了一枚沉雷而沉没，这也打消了大汉皇家海军进入日本海追击联合舰队的心思——扫掉大面积多种类布设的水雷区，并不是短时间可以完成的事。但对于自己布的水雷，联合舰队当然会留出安全的水道。

作战舰艇达到一百多艘的联合舰队，从规模上来看，依然是世界上数得着的大舰队。也许，将这只舰队开到地中海，它绝对是一支不可小视的力量。但在亚太，在中华海，有大汉皇家海军的存在，它真的落伍了。

联合舰队刚刚驶出朝鲜海峡，绕过济州岛，就被游弋在东海的狂风级海狼们发现了。彩虹鱼号潜艇隶属于大汉皇家海军太平洋舰队，在汉军攻占台湾，两大洋舰队入驻台湾的海军基地后，隶属两大舰队的八十艘潜艇就已经在东海撒开了一张大网，一多半来往于中华和日本本土的运输船都在海狼的狼吻下沉没，迫使日本掠夺自中华的资源只好走陆路，经东北和朝鲜再运回日本。

这样，虽然大大增加日军的运输难度，但也让这些海狼们变得无所事事，一些大胆的艇长就偷偷跑到朝鲜海峡的边上晃荡，希望可以捞到几条大鱼。彩虹鱼的艇长明显是最大胆的那几个之一，不过他们的运气不好，连不适合潜艇活动的渤海都逛了一圈，也没有发现日本的运输船，艇上的补济告急，只好撤回东海准备返航母港基隆了。

不过人生就是这样，在意的，你刻意强求却是越求越难以得到，当然将要放弃时，机会又总在不经意间来到。

当声纳员报告有信号时，艇长还以为发现日本运输船呢！可走过去的他，看到了声纳员惊讶得久久没有合上的嘴，“艇长，不是运输船，是一群……一定是联合舰队，只有舰合舰队才可以有这么多的战舰！”

“没错，兄弟，咱们可能立大功了。关闭声纳，敌人也有潜艇，驱逐舰也很多。快，下潜，反方向逃离！”

半个小时后，孟德号指挥舰上，张峥收到了彩虹号潜艇发回的电报，“哈、哈、哈”大笑三声，其音量直追张三爷当阳桥上一声吼！

“司令，你再笑几声，我就得成了被张飞吓死的夏候杰了！有啥喜事？说出来让俺老于也听听！”太平洋舰队司令于荣丰少将走了过来，很少见到张司令这样狂癫之态呀。

“老于，你快看，山本那老鬼子终于不躲了！”

“噢？”要说这些天，不光是张峥的压力大，太平洋和印度洋两大舰队的军官们也是压力山大！每次开会时，看见北部舰队龙洲那个得瑟劲，老于就来气！

不就是运气好，分配到了偷袭左营的任务吗？龙大胖子还老吹嘘什么东吴大海军，换咱太平洋舰队鬼才毒士、五子良将肯定会比东吴那帮菜货完成的更好！不过逗气归逗气，人家北部舰队全歼南遣舰队，打掉了鬼子小一半的海军力量，着实让人看着眼红。而老鬼子山本偏偏还搞出了个捉迷藏战术，到后来干脆跑到日本海那王八壳子里去了。现在听说王八终于探出头了，于荣丰司令也满是惊喜！

扫了一眼电报，于少将同样“哈、哈‘哈”三声大笑——这也带传染的。“原来是你小子呀……这回总算立了大功！”

彩虹鱼号艇长平日里就是个刺头，在于司令这里都是挂上号的。

“老于，不能大意，派出全部凌龙侦察联合舰队动向。山本既然爬出了王八壳，我们就不能让他们再爬回去。”张峥颇有大将之风，很快恢复了冷静。

“好的，司令！是不是通知北部龙司令，再发电给王以哲司令，请北集团军出动陆基侦察机协助？”于荣丰想的更加周全。

张峥击掌叫好，“对，就这么办！老于，你办事，我放心！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第167章何求生为

在考虑中华北方登陆场的时候，总参的参谋们一共划出四个登陆点：旅大、天津卫、青岛和烟台。并一一列出了理由。

这四个登陆点除了有港口、滩涂适合登陆作业、登陆后交通发达，容易调军等共同的优势之外，旅大登陆，直插日军腹地，分兵两路，攻取东三省和朝鲜，等于是断了日军的后路，但旅大自满清北洋时代就经营多年，日军占领后更是屡修工事、炮台，号称东亚第一要塞，强攻不易；登陆天津卫的好处更是不必细说，当年八国联军就是攻下大沽炮台，并沿运河直上，进逼北京的，不过天津卫地处渤海内部，渤海本就是个内海，水浅滩多，不适合大型军舰活动，而且渤海海峡比较狭窄，辽东半岛与胶东半岛如两支铁臂，紧紧扼住了进出渤海的咽喉。

基于以上考虑，叶知秋总参谋长也是偏向于在山东登陆，山东自古就是产粮大省，矿产资源也极为丰富，是侵华日军极为重要的掠夺要地。而且，侵华战争开始后，日军攻击顺利，加之中华海军孱弱，日军狂妄的将山东作为后方基地，驻军并不是很多。驻守济南的第59师团也仅是一个两旅团编制的丙种师团，全员仅有一万多人，再加上一些地方守备队，更多的则是北平伪政府组建的伪军汉奸。

长沙会战之后，侵华日军总部也意识到盟军将要在北方登陆，故此将北平地区的第26师团调至青岛地区布防，并在一战前德军修建的青岛要塞基础上，在信号山、太平山、青岛山和衙门山等险峻要地修建工事和炮台，以阻汉军登陆。

在烟台地区，原驻北平南苑的**混成第9旅团奉命与烟台守备队共同扼守胶东。并于威海、芝罘湾、蓬莱等地修建工事，构建了一道胶东防线。但总体上因为日军兵力在中华大陆上的分散，在山东地区的日军力量还是比较薄弱。也许是日军依然对他们的联合舰队抱有希望，认为盟军不敢过早北上开辟第二战场。

但无论是南京的侵华日军总指挥部，还是北平的日本华北方面军司令部，他们都小看了汉军的决心和投送能力。华北军司令多田峻中将曾放言，华北不是华南，纵然汉军在华南打了一些胜仗，但远离补济基地的他们，若敢登陆北方，华北方面军必给予迎头痛击，再振大日本帝国陆军无敌之名。

这是典型的日式狂妄，知其言不知其所以言，你都不会明白他们是哪里来这么大信心的。青州军林炜国司令以血书请命，“古之青州皆山东之地，战火初起，齐鲁男儿仓惶失地。今游子归乡，豪情万丈。鲁地登陆，必由青州军打响，方不负汉之强军！”

“游子计划”总指挥陈庶康同意了青州军的请命，青州第16军作为首批登陆之抢滩部队，与海军陆战队第一师第二旅一同登上了炎黄轮。

为了实施“游子计划”，叶知秋总参谋长坐镇香港调度，在维多利亚港、广州、湛江、汕头以及台湾岛西海岸集结了五百多艘的炎黄轮，加上中华方面帮助调集的民用船只，一次就可以运送一个军团的人员和装备同时离港。

北部舰队百余艘各类战舰倾巢出动为运输队护航，潜艇部队更是提前一个月就开始清场，不过他们收获不大，东海已经有两大洋舰队的海狼们游弋狩猎，倒是分属三大舰队的潜艇经常碰面，双方一同浮上海面，互相打个招呼聊天分烟抽——东海上根本没有日本的船只，这纯属闲的蛋疼。

烟台，地处山东半岛东部，东连威海，西接潍坊，西南与青岛毗邻，北濒渤海、黄海，与辽东半岛对峙，与旅大隔海相望，共同形成拱卫京津的海上门户。烟台因境内烟台山得名。明洪武三十一年（1398年），为预防倭寇，在今烟台山设狼烟墩台，也就是烽火台，烟台因此得名。

在古汉，烟台属青州东莱郡，“丈夫生于世，当带三尺剑”的太史慈之故乡。在近代，烟台因其重要求的战略位置和芝罘湾优良的港口，开埠通商。

传说中烟台还是仙人聚居之地，秦始皇三次东巡，寻找长生不老之药，均在烟台留下过足迹。

但传说终究是传说，传说中日本人还是徐福生带去的五百童男童女繁衍所生呢，可小鬼子依然入侵了这片美丽富饶的土地，并大造杀孽。为构建胶东防线，日军强抓劳工，并残忍迫害，以非人手段榨尽其最后一丝力气，弃之如猪狗。

林炜国中将祖籍山东曲阜，圣人之乡。此次率军执行“游子计划”，也算是荣归故里，心情难免激动，虽然游子回归为家乡带来的将是战火连天，但这是解放的战火，是希望的战火。希望赶走了侵略者后，家乡会更好，就像……南华一样！

北部舰队仲谋号指挥舰上传来了汽笛声，舰队经过的海域左方可以隐隐遥望见刘公岛——中华第一支现代化海军北洋舰队提督府所在地，也是丁汝昌等爱国将领自杀殉国之地。北部舰队子义（太史慈）号重型巡洋舰鸣礼炮向中华海军前辈致敬。

所有舰艇在甲板上的海军官兵都在向刘公岛方向敬礼，纵然北洋舰队有这样那样的丑闻，但他们中也涌现出了丁汝晶、刘步蟾、邓世昌、林泰曾等许许多多的爱国官兵，尤其是弹尽撞向吉野号的致远舰更是为汉皇推崇，汉军敬仰。

“吾辈从军卫国，早置生死于度外，今日之事，有死而已！”

“人谁不死？但愿死得其所尔！”

邓大人之言声声如雷，令人发醒。尤其是致远被击沉，邓世昌坠落海中后，其随从以救生圈相救，被他拒绝，并说:“我立志杀敌报国，今死于海，义也，何求生为！”，所养的爱犬“太阳”亦游至其旁，口衔其臂以救，邓世昌誓与军舰共存亡，毅然按犬首入水，自己亦同沉没于波涛之中，与全舰官兵250余人一同壮烈殉国。

“生当做人杰，死亦为鬼雄！”汉皇授命修建的三军忠魂祠，其中在青州东莱的海军英烈馆就命名为世昌馆。

——马革裹尸、战于边野，向来是军人的最高追求。特别是那些明知死在眼前，仍挺胸赴难者更让人倍加崇敬！向甲午海战牺牲之官兵致敬！

又逢甲午，许多年以后，后人是否有机会记得另一场甲午之战，记得钓鱼岛、记得南海呢？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第168章游子归乡

“华北威海卫海军学校”被当地的百姓俗称为练兵营，名义上是是北平伪政府设办的海军学校，但实际完全为日本人所控制，有近六百名的学员。

除此之外，在刘公岛上，还有汪伪海军华北要港司令部、日本海军辅导部等。长官为伪海军华北要港司令部司令鲍一民。

所有的日军加上伪军也不过千人左右的武装，最大的船只是“同春号”运输舰及一些交通艇等。

攻击这样的岛屿对于海军陆军战第二旅来说，实在是如同闲庭散步。伯言号上的海龙舰载机中队封锁了刘公岛与威海卫的海上通道，翼龙中队则轰炸了威海卫的滩头工事，而毒龙中队则是配合陆战队登陆刘公岛铁码头。

就是北洋提督丁汝昌当年喝掉鸦片坐等殉国的铁码头，两栖登陆舰子布号以舰炮轰碎了码头两侧的老旧炮台，然后打开船坞挡板，十几辆海象两栖坦克与云豹两栖装甲车轰隆隆的驶入浅水中，坦克炮与重机枪一齐开火，压制岸防工事的火力，而天上的毒龙则是成排的投下航弹，在轰炸之余，还顺带造成了烟雾效果，让工事中的日军根本看不清海面的情况，射界大受影响。

这一无心之举，随后被陆战队推广到全军，烟雾弹成了登陆之一大利器。

海军陆战队第二旅的刘公岛登陆，堪称杀鸡用牛刀之经典战役！北部舰队龙洲司令进高的估计了汉军在威海卫地区的防守——在日本海军已经绝迹东海之上的情况下，海军又能有多少力量来守卫一个海军基地呢？威海卫的一个联队的陆军守军根本就没有刘公岛上分配兵力，而且全部驻守在威海卫城的滩涂工事。

更让人意外的是，在陆战旅发动抢滩攻势之后，日军自乱阵脚，一部阵地的枪声依旧，但对是对准了其他工事中的日军。

“内哄？”对这份送上门的大礼陆战队的两栖战车部队当然是坦然笑纳，调整炮口猛轰那几段依然在抵抗的阵地，直到越来越多的海象和云豹开上铁码头。整个登陆的过程，耗时二十几分钟。

仲谋号指挥室中，盘子里的牛排还没有消灭干净，参谋就闯了进来汇报情况，舰队司令龙大胖子有些不满，含着满嘴肥腻的牛肉说到：“让他们等会，等老子把午饭吃完的……”

参谋来请示的，是那帮子北平伪政府海军学校的学员们，他们在战前被日军编入到海岸阵地中，结果这些来自胶东沿海的年轻人直接在战斗中反水，把枪口对准了日、伪军。码头的登陆战斗结束后，学员们要求登陆部队承认他们起义的身份，并申请加入大汉海军。

看参谋敬礼出去，龙洲一边别扭的用刀具对付牛排，一边嘟囔了一句：“还尼玛起义？跟小鬼子混吃混喝时，想什么来的？”

以铁码头为据点，海象与云豹全面突击，登陆艇上的步兵迅速控制战略要地，清剿残敌。毒龙战机的飞行员们倍感无聊，干脆掉头把炸弹都扔到了威海卫城的滩涂阵地上。

等龙司令终于吃完了牛排，发誓以后再也不用这狗屁叉子刀子的时候，陆战队第二队旅部已经顺利进驻伪华北要港司令部，这个司令部就是前北洋舰队的提督府，所谓的刘公岛最高长官鲍一民带着一众小汉奸，点头哈腰满脸谄笑的站成一排，迎接陆战队解放刘公岛。只是脸上笑容再谄媚，也难掩狂抖不停的小腿肚，还有那一身刺眼的黑色伪军服。

出乎日军意味的是，汉军并没有急着发动对威海卫的进攻，除了那些无聊至蛋疼的毒龙歼轰机乱扔的炸弹外，甚至都没有登陆前应该有的炮击。汉军似乎攻下刘公岛就满足了，“纳尼？他们要在刘公岛拜祭那些甲午败将吗？这一不科学呀？”日军联队长吉川资有点纳闷，炮火太猛了受不了，可一声炮响都没有更让人难爱呀！吉川资考虑半天还是拔出了求援电话，电话打到了驻济南日军59师团长柳川悌中将，面对数个都必须要防守的港口城市，缺兵少将的柳川悌也正焦头烂额，汉军自海上发动进攻，以胶东半岛的地型，似乎哪里都可以当作登陆点，哪里都有可能是战场。

吉川联队长的电话算是为他解了难题，柳川中将“啪”的一声，挡手按在了地图上，“哟西！就是这里，通知54联队，火速支援文登，与威海的53联队共同构筑纵深防线。再给北平方面军司令部打电话，通知多田司令官阁下，汉军已在威海登陆，请求空军战术指导。”

第54联队是整个山东境内最后一支机动部队了，59师团参谋长武部松雄大佐对师团长的这个决策感觉有点不妥，可汉军已攻占刘公岛作为前进基地，增援威海卫是必须的。武部松雄晃了晃头，什么也没有说，示意负责记录命令的参谋村上勇二执行师团长命令。

第54联队的调动，当然逃不过凌龙舰载侦察机的“千里眼”，日军利用胶济铁路连夜增援的消息传回到仲谋号上，龙大胖子放下了手中的甜饼，“大吃了俩天，撑死老子了！该干活了！通知关沧海大校，游子归乡，现在开始。”

利用日军海上力量的缺失，龙洲选择的是在威海卫虚晃一枪，只有陆战队二旅和伯约号航空母舰留在了刘公岛，当然还有龙胖子的北部舰队指挥舰仲谋号。战列舰奉先号等几艘大家伙也都留在了这边，让日军判断这就是北部舰队的主力，而公瑾号、子敬号、子明号三艘航母和兴霸号、子义号两艘重型巡洋舰与大部分的驱、护舰则继续北上，掩护首批登陆的主力部队——青州16军，他们的目标是古之防倭人而建的狼烟墩台——烟台！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第169章北斗平台

如果在飞机上向下望去，芝罘岛就如同一把支开的雨伞，默默的为烟台市遮风挡雨。又宛若一颗灵芝草，生长在碧波万顷的黄海之中。而对于烟台湾来说，芝罘岛就是一道天然的防波堤，早在春秋战国时期，转附(芝罘)就与碣石、句章、琅玡、会稽被称为五大港口。

青州军林国炜司令选择的登陆点就是芝罘岛南侧的烟台湾。

守备在烟台港的日军是第9**旅团的两个支队。当南线战事不利，日军侵华司令部判断汉军有可能在北方登陆之时，就抓来大量的中华劳工在芝罘岛上大修工事，滩头障碍与水泥暗堡无数，并布置了大量机枪以杀伤登陆部队。

三艘航空母舰上的jh37-b毒龙与hh6-a翼龙全部起飞，重巡洋舰兴霸号与子义号203毫米口径的主炮，在列强国家的海军主力舰艇中，只能算是寒酸，但用来轰击滩涂目标，绰绰有余。加上……一群驱逐舰155毫米口径的主炮，也算得上百炮齐鸣，烟台湾沿岸的障碍与暗堡被一片片清除。轰炸机的任务则是打击纵深目标，登陆总指挥关沧海大校给飞行员们的命令是：不要吝啬炸弹，把一切你认为有价值的目标都翻开看一看！怎么翻开？当然是用航弹炸翻。

日军在海岸阵地后方的两个榴弹炮兵阵地率先被“翻开”，十二架翼龙争先恐后将航弹扔在了飞行员们认为最有价值的地方。但不远处一个被树枝和杂物隐蔽起来的75毫米山炮的炮兵阵地，被大意的飞行员们忽略了。

炮击持续了两个小时，吸取了佩岛战役时印度洋舰队毛石应司令的教训，关沧海大校甚至乘凌龙侦察机在空中巡视了一圈，确认烟台湾海滩的每一寸土地都被“翻”了一遍，才通知林炜国中将可以登陆！

从著名的烟台山至玉带山之间近十公里的海滩，都成为了16军的登陆场。在香港集结时，就装备了大量两栖战车的48师144旅，乘子山（步鹭）号两栖登陆舰，率先登陆。两栖登陆舰在烟台湾这样的海域，几乎可以冲至距滩头数百米的地方。船坞挡板打开后，海象坦克几乎是在瞬间就出现在沙滩上！坦克炮精准的对炮击中幸存下来的地堡点名，后续部队的登陆艇在数千米外开始从炎黄轮下水，占有绝对制空优势的汉军并没有觉得登陆是件多难的事。

战前的紧张情绪随着登陆艇快速平稳的行进而变得轻松起来，甚至有战士趴在艇上聊了几句。

“哥们，你哪的老家？”

“五莲的，离这不远！你呢？”

“哈哈，哥们是栖霞的，过了烟台就到家了。打完这仗，我可以请你去我老家吃苹果。”

……“轰——”接连的炮击声突然响起，一发炮弹落在了登陆艇边，巨大的浪头打了过来，登陆艇突然侧翻，艇上的十多名战士全部落在了水里。

那位打过烟台就能回家吃苹果的老兄看样子是不会水的，胳膊伸出水面，胡乱抓了几下就没影了！

五莲的哥们喊了几声，可一点反应都没有，班长怒吼一声，“嚎什么，快往前游，你也想扔在这吗？”

“轰——”五莲老哥眼睁睁的看着班长消失在炮弹制造出的漩涡之中。这一次，他没有再呼喊，抹了一把脸上不知道是泪还是海水，奋力向前游去。

因为飞行员们粗心而幸存下来的山炮阵地，给登陆部队造成了不小的伤亡，关沧海抓起了通话器，接通无线电通讯之前，吐出了两个字“狗屎！”

兴霸号和子义号重巡调转炮口，三联座的203毫米主炮连续怒吼，将日军的山炮阵地“翻开”看看，没有了炮火的威胁，登陆艇的行进速度更快更平衡。凌晨6点，正是欣赏海上日出的好时间，双方士兵当然无心去看那一轮红艳的朝阳。见多了生死，再一见红的东西就有要呕吐的感觉。

青州军第48师全部登陆，并在海滩上拓开了一个宽五公里纵深两公里的登陆场，16军第46、47师相继登陆。46师横向攻击烟台港码头，47师则汇合48师继续向纵深推进，烟台山上的炮台依然有火炮在射击，并击毁了一辆云豹两栖步兵装甲车，滩头的士后通过单兵通讯器呼叫指挥舰，公瑾号的作战参谋立刻调度空中的轰炸机。三分钟后，一个毒龙双机编队连续俯冲投下多枚航弹，将烟台山上日军仅余的小口径火炮炸毁。

钟义一直推崇的信息化战争在烟台登陆战役中初露雏型，当然，也仅仅是个雏型，只是可以通过无线电通讯使多军种、多支部队之间及时沟通，联合作战。

战争实验室正在研发一套叫做北斗的指挥信息平台，可以将指挥控制、侦察情报、通信、安全保密和预警探测等功能集于一体。一旦研发成功，汉军各支部队和各军种之间的联合战斗将可以更加默契。指挥员亦能根据战场态势作出快速反应、准确判断、果断决策，并能得心应手地指挥控制部队和武器装备，最大限度地发挥各作战单元的战斗力。

不过目前北斗指挥信息平台还只是停留在纸面设计阶段，基地的第一代电子管计算机银河-39的功能还不足以负担如此庞大的信息处理量。

不怕做不到，就怕想不到。钟义很有信心，未来的几年，在基地的帮助下，帝国的科技水平将会有一个大大的飞跃，让古老而又智慧的中华民族再次屹立在世界民族之林的最高端，就如同四大发明改变世界一样，大汉中兴将再次引领全球科技潮流。

上午10时，林国炜接到48师的报告，144两栖战车旅已经成功将烟台市政府的膏药旗扯下，换上了大汉金龙旗。而这时，青州第18军才刚刚在烟台港码头上集结。

游子计划成功实施，青州军团登陆烟台，在战略上对日军的打击是致命的。多田峻为自己的日式自信付出了代价，华北不再是大后方，日军在中华的活动空间被大大压缩。

1940年9月14日，大汉帝**总参谋长叶知秋在香港宣布，中华南方的盟军部队统一改编为南方集团军，王以哲出任总司令，重庆方面的陈诚任副总司令，于学忠任参谋长。在烟台成立北方集团军，重庆方面卫立煌出任副司令，陈庶康担任集团军参谋长。

这个任命引起了各界纷纷猜测，南方集团军的任命没有问题，但北方的总司令为何空缺？可以让盟军虚位以待的又将是何等人物？

但这个吸人眼球的话题也并没有被持续热炒，因为第二天的报纸头条就换成“汉、日海军黄海大战，大汉皇家舰队vs联合舰队！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第170章瞒天过海

彩虹鱼号潜艇发现的大批声纳目标，正是日本海军联合舰队。两大洋舰队的凌龙侦察机与在南昌起飞的小猎龙侧旋翼侦察机，都发回了确认的电报。

张峥认为：联合舰队的作战目标是炎黄轮运输船队，在上海及舟山海域掐断北方集团军的运输和补济线。一旦皇家海军逼近，联合舰队即可以退进黄浦江口，依托崇明岛和吴淞口要塞展开决战。

“可是……这不科学呀！”太平洋舰队于荣丰司令皱着眉头、手指还有节奏的轻敲着沙发扶手。“司令，我们舰队现在的位置距上海420海里，而联合舰队刚驶出朝鲜海峡，距上海和我们的距离差不多。以双方舰队的航速，几乎差不多会同时抵达吴淞口，加上舰载机的航程，我们完全可以在联合舰队进入吴淞口之前发起攻击。”

“没错，老于你能想到，山本作为一个海军战术专家，不可能想不到！那联合舰队的真实意图到底是什么呢？”张峥在思考时的习惯动作是两拳相握，把指骨节弄出咯嘣咯嘣的声音。

“偷袭！”一直没出声，坐在旁边喷云吐雾的印度洋舰队司令毛石应突然张嘴冒出俩个字来，差点把他那支连天红金丝楠木烟斗掉到地上。

“偷袭？”张峥与于荣丰都是一脸迷惑！

“喃们想想黄海海战。”差点痛失心爱之物的毛石英小心翼翼把红色烟斗拿稳，走到了海图前，“甲午年北洋水师运兵至大东沟，返程至大鹿岛时，就是中了小鬼子的埋伏，连队形都没布署完成的情况下，就开战了！偷袭，使点下三烂手段，是联合舰队……应该说是所有日本人的天性和传统。所以我认为，这支联合舰队依然会采用偷袭的办法。”

“老毛说的有道理，可他们怎么偷袭咱们呀？他们的航行路线完全在咱们侦察机和潜艇的监控之下，还谈什么偷袭呀？”于司令也想到了四十多年前的那场大海战，在海军人的心目中，也不可能忘记那场决定着国运兴衰的大海战。

随着毛石英的手指在海图上点到了大东沟位置，张峥手中的“咯嘣”声也停了下来，目光盯着海图的上方一动不动。

“我明白了！”海军司令一拳狠狠的捶在了桌子上，将舰上的铁制会议桌捶的叮当乱响。“瞒天过海，暗渡陈仓？山本好算计！”

“啥？”两位舰队司令都张大了嘴，怎么感觉跟不上老大的节奏了呢！

“老毛、老于，你们看。”张峥站了起来，也走到海图前，“联合舰队现在的位置是五岛列岛一带。据我们飞机的侦察，他们的航向是上海。那有没有可能，山本五十六玩了一招瞒天过海之计，就是将联合舰队一分为二，部分舰只继续驶向上海，牵制我们的注意力，而舰队主力则会隐藏在这里。”海军司令的手指点在了朝鲜的下方——济州海峡。

“威海？偷袭北部舰队！”俩位舰队司令对视一眼，说出了想同的答案。

张峥满脸凝重的点了点头，“非常有可能！老于，联系龙洲司令，加强戒备，将侦察范围增加到朝鲜一线。”

“那我们呢？”

“留下战列舰队继续协助扬州军登陆宫古岛，其余战舰全力北上，既然山本不喜欢东海，那我们就去黄海陪他们玩！”咯嘣一声，张峥用力捏响了右手食指的骨节。

五岛列岛，日本九州西海岸外群岛，南北走向分布着福江、久贺、奈留、若松、中通五岛，盛产优质石材，旅游业兴旺。

明朝时，曾有江浙人王直占领五岛，并自封为“徽王”（日本典籍中称其“五峰船王”）。虽自立为王，但王直曾上书明朝官府，愿意接受朝廷招安。条件只是开放海禁、允许对外通商贸易，他本人只要求当一个管理贸易的小官。但朱明朝廷认为海禁是太祖遗训，是原则问题，决不能改变。招安一事不了了之，王直也只好死心塌地武装走私，抢劫夺掠，正式当起海盗。数年后，王直被骗回杭州，斩首示众。再之后八旗入关，海禁原则被满清朝廷继承，直至洋人用军舰大炮敲开国门，强制通商。

自己人商量不明白，洋人用火枪大炮能办明白，这是近代满清政府最通用的原则。

而在西方，海盗们发现新大陆，可以封官授爵，澳洲、加拿大……哪一块殖民地不是海盗们最现发现的呢？这也许就是南海——中华实际的内海，在今日却争议纷纷的原因吧？

但过去就是过去了，无论是成功还是失败。就如同五岛海域，站在陆奥舰甲板上缅怀甲午黄海海战的联合舰队司令长官山本五十六中将一样，东乡平八郎、伊东佑亨等前辈的丰功伟绩犹历历在目，那时的联合舰队与北洋舰队决战之前，也是患得患失，恐怕战败搭上日本国运。但结果是他们赢了，赢了大清国，赢了俄国，赢来了其后数十年日本的繁荣昌盛。

那么今天呢？今天的联合舰队能否能挽狂澜，再次创造奇迹呢？

“报告司令官，长崎的运输队已经赶到指定海域。”一身洁白海军服的远藤喜一笔直而立。

山本缓缓转过身来，“远藤君，拜托了！”

“哈依！请司令官放心，我必定会率分遣舰队完成任务，祝我舰队主力奇袭成功。”

……

以加古号巡洋舰为旗舰，十二艘驱逐舰和来自于长崎的经过伪装的运输船队，组成了联合舰队第9分遣舰队，他们将继续驶向上海，去“完成”掐断汉军北方集团军补济线的任务，或者说是要汉军的侦察飞机和潜艇们相信他们要去“完成”这个任务。

联合舰队的主力，加贺号、赤城号、翔鹤号、瑞鹤号四艘大型航母和龙壤号、翔凤号两艘轻型航空母舰与多艘水上飞机母舰，在多艘长门级、伊势级、扶桑级战列舰的护卫下，调转航向，目标——济州海峡。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第171章我说出发

“沧海，你说山本那老鬼子咋不早几天来？趁咱们分兵时，还能闹咱个手忙脚乱。现在来，不是找菜儿来了吗？”皇家海军北部舰队司令龙洲以减肥为名，不吃牛排改吃苹果了。

关沧海大校最清楚，那都是借口。明明是龙司令习惯了用筷子，用不好那些刀叉。

“老鬼子这是看咱北部舰队好欺负呀，沧海，咱们得好好给他们点脸色看看。”继续啃着最有名的栖霞苹果，龙胖子边吧唧边嘟囔着。

关舰长有些无语，青州军团烟台登陆后，分兵三路，数日内横扫威海卫、蓬莱、文登、栖霞、莱阳等地，16军逼近维坊，而林炜国中将则亲率17、18军兵锋直指胶州重镇——青岛。当然让龙司令最开的就是拿下栖霞了，这个小县城的苹果是全中华都有名的。

早晨接到海军司令张峥的急电后，北部舰队的十六架凌龙全部起飞，黄海附近的潜艇部队也迅速向朝鲜大黑山群岛方向集结。

侦察的结果不出张司令所料，还真就在济州海峡的青山岛附近发现了联合舰队。数架凌龙降低高度，抵近侦察时，被日军防空火力击落一架。

据返航的其他飞行员和观察员汇报，日军火力凶猛密集，舰队有多艘航母和巨型战列舰，初步判断为联合舰队主力。

龙胖子开心了，这一会功夫得瑟进去三个大苹果了。“沧海，你说咱们命咋这么好？这要是联合舰队再被咱们搞了，老于和老毛那俩家伙不得气死？”

实在受不鸟了，关大校一把抢过已经被拿起来的第四个苹果，“司令，发现敌踪了，咱得安排怎么打呀。你别忘了咱们现在可不是满编，就凭俩艘航母这一百多架飞机，你觉得咱能搞定六艘航母的联合舰队？”

“啧！沧海，你就是太实在，明知打不过还打？打不过咱就跑呀！”龙洲蛮不在乎，又趁着关沧海不注意，一把将那第四个苹果抢了过来，“咔嚓”一声，咬了一大口，边嚼边哼唧了一句：“在黄海这大澡盆子里打海战，山本他这不是点着灯笼上厕所——找屎吗？”

关大校很怀疑，说出这么恶心的话，他那苹果是怎么接着吃进去的？

不要认为龙胖子只是个吃货，在海军的指挥方面，连陛下都认为龙洲的指挥能力在整个帝国海军中无人可比，连海军司令张峥的战略战术意识也稍逊其一筹。

这一次，北部舰队的另一个航母战斗群护送炎黄轮运输船队返回华南，继续运载其他军团北上。仅余一个航母战斗群的北部舰队，面对气势汹汹倾巢出动的日本联合舰队，注定将以少敌多。所有的参谋们都认为应该迅速南下会合两大洋舰队，再寻机决战，但龙洲的选择是战斗！

“皇家海军没有避战的先例，这种丢人的事，不能落在我们北部舰队身上。我们可以凭借战舰的航速优势和舰载机的航程优势，在黄海拖住日本海军，联合舰队的墓地就应该属于——黄海！”

胖子的这句话，让关沧海一下子明白了司令的战略意图——在日本海军兴起的地方，埋葬日本海军！在心理上狠狠的击碎日本人的自信或者说自大！

刘公岛铁码头响起了一阵阵刺耳的铃声，北部舰队第一航母战斗群三十多艘水面舰艇拔锚，公瑾号与子敬号航空母舰的甲板上，各有十二架海龙战斗机排列整齐。

排水量一万三千吨的仲谋号指挥舰率先出港，然后是在拖船的帮助下才缓缓出港的两艘元师级航空母舰，满载排水量近五吨的公瑾号和子敬号在海港中，显得过于巨大而动作迟缓。接下来，奉先号战列舰、兴霸号重型巡洋舰、以及众多的将官级驱逐舰和校尉级护卫级依次出港，还有四艘不紧不慢的浮在水上，拖在最后的狂风级潜艇。

没有补济舰、油轮等其他辅助舰只，用龙司令的话来讲，这就是舰队去黄海里泡个澡，澡盆子大的地方，那有那么麻烦？

指挥舰居中，两艘航母居于两侧，其他护卫舰只围绕着三艘大船，形成了圆形的防卫圈，最外面是舰体最小的护卫舰，与第二层的驱逐舰犬牙交错，第三层防护圈侧是战列舰和重巡组成，两艘轻型巡洋舰照例突前。

大汉皇家海军的航母战斗群，已经颇有后世全球宪兵的风范。

凌龙侦察机，每隔五分钟就会传回一条电报，汇报联合舰队的最新动向。两大洋舰队那边，据张峥说，正全力赶来。而且，只要能越过北纬三十度线，黄海海域就将进入翼龙舰载轰炸机的范围。这对于本就在东海海域活动的两大洋舰队来说，只需要八个小时。

对于北部舰队的龙洲司令来说，他并不担心这八个小时太过漫长，因为还有一支可能更快到达的援军——三十六架地狱眼战略轰炸机已经在南昌转场直飞烟台。他们的航线都是取直的，在亚太这个地区，还没有其他国家的飞机可以威胁到一万两千米高空的地狱眼。

离开刘公岛的北部舰队并没有直接迎向联合舰队所在的方向，而是驶向东北方向的西朝鲜湾，虽然还没有发现日军的潜艇和飞机，但龙洲还是谨慎的避开了日军可能的侦察范围。两个小时后，离开刘公岛四十海里后，j37海龙舰载战斗开始起飞，元帅级航母的斜角甲板同样可以起飞灵便的战斗机，每一轮都会有四架海龙弹射起飞，很快24架战机就在舰队上空编队警戒。

接下来起飞的将是多面手毒龙与更笨重的翼龙舰轰，两艘航母上只各留下12架海飞作为舰为的防御力量，其余的战机将全部放飞去攻击联合舰队。

仲谋号上的龙洲司令举着一个红红的大苹果，“就算搞不死山本老鬼子，老子也要咬下一你口肉。”

“咔嚓”一声，一口就将……苹果咬掉了小一半，腮帮都被撑得鼓了起来，偏在这时，参谋手举着电报纸跑了过来，“报告司令，侦察机发回联合舰队准确坐标！”

“呼哈！”胖子好容易张开了嘴。

“啥？”参谋是真心没听懂！

“嗯……呜……”还没嚼烂就烟了下去，胖子的被噎得够呛，“我说出发！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第172章点燃加贺

严格意义上来讲，皇家海军与日本联合舰队的黄海海战在战术层面上没有什么值得点赞和借鉴的。无论是东海还是黄海，这俩个中华的边缘海对于作战半径可以达到将近一千公里，也就是五百多海里的舰载机来说，实在是太小了。

更不用提遍布东海和黄海的狂风级潜艇和侦察飞机，山本五十六本来相当高明的瞒天过海之计，在皇家海军的严密监控下，根本没有起到太大的作用。

这场战役，从一开始，就是不公平的。但战争哪有什么公平可言，日军倚仗装备先进狂虐中华军队时，不也照样是嚣张至极吗？

联合舰队的前导分队第8战队利根号与姊妹舰筑摩号重型巡洋舰率先穿过大黑山群岛，出现在中华海域，准备放飞水上侦察机，寻找汉国海军的位置。可没等想吊机将飞机放入水中，号称日本最优秀的两艘重巡洋舰就发现，一群战鹰已经远远飞来。

利根号舰长以最快的速度向后方的进攻舰队司令官近藤利竹报告了敌机出现的方向，同时利根号与筑摩号提高了航速，防空火力全开。

但空中的机群并没有开始觅食，只是有两艘重巡而己，北部舰队第一航母战斗群的舰载机群并没有将其放在眼里，他们的目标是瑞鹤、是翔鹤、是赤城……是日本那几艘所谓的大型航母。

机群在重巡的上方呼啸而过，北部舰队海航指挥官高剑只是在通讯器中哼哼了一句，“有没有对他们感兴趣的？”

无人应答。高剑嘿嘿一声，“你们这帮小子，口味都高了哈，当初老子在菲利浦湾……”

“在菲利浦湾用轰-五打下五架战斗机，还有见了英国老式战列舰都跟狼见了鲜肉似的。队长，这事你都说过二十多遍了。”一个飞行员抢过了话头。

频道中一阵哄堂大笑，高剑也有点老脸泛红，“这帮小子一点不知道尊重前辈！”不过，自从新式战机取代老式的歼-五和轰-五以后，皇家空军和海航部队中王牌飞行员成出不穷，高剑的击落敌机最佳战绩早已经被打破，最新的记录保持者是空军天龙战机部队的年轻飞行员郜双木，战绩是58架！海军航空兵部队的最高记录是36架，仅比高剑多3架，高上校这次的目标就是拿回海军第一，向全军记录发起冲击。

“等老子拿回第一的，看这帮小子还怎么说！”

“队长，发现目标，前方五十公里海面上，有大群舰只……应该还有一些飞机起飞了！”一架拆掉机炮的毒龙上装载了大功率雷达，可以有五十公里左右的搜索范围。这恐怕是全世界第一架投入实战的“预警机”了吧？

五十公里对于高速飞行的战机，只是几分钟的路程，高剑在公用频道中大声呼喊：“准备战斗！翼龙爬升，海龙加速，毒龙随后！”

这是皇家海军航空部队的常规战术，但每一次执行任务，高剑总是忍不住要呼喊一次，提醒编队，也是为战友们打气！

很快，突前的海龙战机们就已经能够在视线中看到日军的舰载机了，“是零式！”公用频道中不知道是哪位飞行员喊了出来。日军居然偷偷的发展出来了零式的舰载机型号，而且，难道日本海军也掌握了弹射技术吗？

没有时间去多想这些问题，这是战斗结束后情报部门该操心的事。九架零式自阳光的方向飞了出来，直扑翼龙机群。

不需要高剑再下命令了，海龙飞行员们都将频道切换回双机编队频道，长机呼叫自己的僚机，盯住自己的猎物发动攻击。

或许是日军的海军飞行员对于零式还不是很熟悉，高剑觉得他们比那些岸基的零式容易对付许多，在自己僚机的配合下，两架敌机的收获算是马马虎虎吧，海军记录还差一架。海龙中队以多打少，零式全灭，但三架翼龙、一架毒龙被击落，还有一架毒龙负伤返回，让大家实在是高兴不起来。

好在鬼子舰队就在前方不远，翼龙和毒龙为战友报仇的机会大把，高剑对着嘴边的通讯器吹了个口哨，“老韩，别郁闷，到你们表现的时候了！我们拉起来警戒！”

“收到，你们休息，看我们的！”老韩是第一航母战斗群轰炸机部队的长官。45架hh6-a翼龙舰载轰炸机与46架jh37-b毒龙歼轰机，编队开始准备攻击。

被发现的这支舰队是所谓的攻击舰队，其指挥官是重型巡洋舰爱宕号上的近藤利竹海军中将。攻击船队包括两艘战列舰，四艘重型巡洋舰和十艘驱逐舰，另外还有一艘航空母舰加贺号，零式舰载机正是在加贺号上起飞的。老韩指挥的翼龙轰炸机群首先盯上了加贺号，优先攻击航母，这也是海军航空兵的作战条例之一。

毒龙机群则负责分散防空火力，与那十几艘重巡和驱逐舰较上了劲，至于那两艘老战列舰伊势号和日向号，没有太多人注意它们，任它们如老牛喘气般向天空喷洒着远谈不上密集的火力。

在左岸空袭之后，日本海军对防空重视了许多，多艘在建的驱逐舰上都加强了防空火力的配置，几艘重巡洋舰也经过改装，加装了四联的高射重机枪和37毫米高射炮。而加贺号航空母舰的原始设计是战列舰，一战结束后，因为《华盛顿海军条约》的限制，日本将在建的主力舰天城号和赤城号改装为航空母舰，后因关东大地震，在船厂的天城号因龙骨被扭曲而报废，原定停建销毁的舰体稍小的战列舰加贺号接替天城号，改装为航空母舰。因其战列舰的底子，加贺号上特有的127毫米双联高射炮更加凶猛。

飞机被高射机枪打中受创后还有返航的机会，一旦被127双联高射炮打中那就一定是凌空爆炸。翼龙们采取的是1500米高空精确瞄准水平轰炸的方式进攻，这种方式攻击地面固定目标十分有效，但对于海上移动着的舰船命中率则降低许多。虽然第二代笑翠鸟电子瞄准器足够强悍，但六架翼龙的投弹，依然没有对加贺号造成致命伤害，最好的一枚的炸弹也是落到了前甲板上，将上层甲板炸出了一个大洞。

攻击未果，老韩皱着眉命令第二组继续攻击，五架翼龙尝试着降到1000米才开始投弹，但第一架就被双联高炮打中，满载弹药的轰炸机在半空中连续殉爆，落下的部件掉到了加贺号甲板上，居然引起了大火，虽很快被扑灭，但这架翼龙的飞行员并没有白白牺牲，利用加贺号短暂的混乱时间，另外四架翼龙快速降低高度，在不同角度接近，将庞大的航空母舰套入瞄准器中，十几枚五百公斤半穿甲航弹划着优美的孤线砸向加贺号。

迅速拉起翼龙轰炸机的飞行员们，听到了后舱投弹员的欢呼声，三枚炸弹命中加贺号飞行甲板的中部位置，连续的爆炸甚至削平了它所有的上层建筑，火苗伴随着滚滚浓烟穿过三层甲板，在大洞中冒了出来。

公用频道中传出来一阵喝彩声，老韩也不禁用力挥了一下左拳，“漂亮！”

中弹后，加贺号的速度明显降了下来，这艘满载排水量三万八千多吨的航空母舰，失去它在战场所应承担的任务，无论是起飞或是收回飞机，甲板中部的大洞不是在战斗中可以补救的。

毒龙歼轰机们也用他们携带的中小型航弹搞定了两艘驱逐舰，一些胆大的飞行员利用毒龙优异的俯冲能力，玩起了垂直轰炸，虽然只是一百公斤的穿甲弹，但依然给铃谷号重巡洋舰带来了极大的伤害，锅炉爆炸失去动力的铃谷号重巡立即遭到了围攻，而三架翼龙的重型炸弹则为其敲响了最后的丧钟，一万两千吨的铃谷号重型巡洋舰成为了战役中第一艘被击沉的主力舰。

大火使得加贺号上的防空火力密度大大降低，东云号和照月号驱逐舰的沉没，更是使得日本舰队的防空网出现了漏洞。

老韩在扶了下嘴角边的话筒，“金枪鱼行动！”

皇家海军的鱼雷都是以金枪鱼命名，最为著名的是蓝鳍金枪鱼、长鳍金枪鱼、黄鳍金枪鱼、大眼金枪鱼等。12架翼龙上每一架都携带了四枚长鳍金枪鱼空投型鱼雷。日军的防空网出现漏洞，就意味着空投鱼雷的时机到了。

老韩指挥着其他的轰炸机继续围攻，而携带鱼雷的翼龙们则是在日军舰队的外围悄悄降低高度投放了第一轮鱼雷攻击，重点当然是航速迟缓的加贺号。

有六枚长鳍金枪鱼命中了正在对加贺号进行灭火救援的三艘驱逐舰，还有四枚落空，只有两枚鱼雷命中了加贺号，而其中一枚击中加贺号侧部，撕开了一个大口子，更致命的是这次爆炸点燃了航空燃油仓，火苗卷起，浓烟冲天！

爱宕号上的近藤利竹中将右拳狠狠的砸在指挥台上，“加贺号……完了！”

弃船命令下达，但航母周围的三艘驱逐舰都被长鳍金枪鱼击沉，忠实的履行了他们守卫航母的职责。妙高号重巡慢慢靠近火势越来越大的加贺号，准备救援弃船的舰员们。但老韩并没有准备给他们这样的机会，“打蛇不死三分罪，纵虎归山害自家。”加贺号与赤城号航号都是侵华的海军主力，淞泸抗战，数这两艘航母上的舰载机最嚣张，放过他们，老韩自己都不会原谅自己！

“金枪鱼再来一轮，第三组水平攻击！”

为了追求单舰的威力优势，日本采取隐瞒手段建造的万吨级巡洋舰，也只是在侵华战争初期，用强大的火力欺负了一下海军力量弱小的中华，面对皇家海军的航空兵攻击，妙高号的十门双联装203毫米主炮没了脾气，一枚炸弹击中它的前炮塔引起大火，慌乱中又被三枚金枪鱼命中！救人不成，反搭上了自己，在剧烈的爆炸声断成三截的妙高号很快就沉入了黄海的海底。而不远处，加贺号上浓浓的烟柱冲上了几百米的高空，似乎在告诉妙高号的舰员们，“别着急，黄泉路等我一步，也好搭个伴！”

两艘重巡和五艘驱逐舰的被击沉，日军舰队的防空火力已经形不成体系，翼龙们放心的降低高度进行更精确的投弹，老式战列舰伊势号和日向号因为较低的航速和庞大的身躯，由无人问津一下子成了翼龙们的最爱。

一向严肃的老韩也难得的放任飞行员们自由攻击，并在微笑中看着日向号首先被命中塔台，又接连在后主炮和侧翼船弦被重型航弹击中，船体发出了难听的“咯吱吱”声，应该是龙骨不堪爆炸带来的冲力，日向号居然要解体了！

老韩的的脸上也露出了微笑，曾听说过日本的这一级战列舰设计不合理，过于强调火力，现在看来，这事是真的，三枚炸弹就让其……“老韩，母舰遭到攻击，我们和毒龙先返航，你们注意安全。”

耳机里突然传出来的声音让正得意着的轰炸机大队长脸上的笑容一下子凝住了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第173章战亦无悔

母舰受到攻击，没有人比舰载机飞行员们更明白这意味着什么？就算你消灭再多的敌人，返航时也没有地方让你降落。

但本方舰队怎么会遭到攻击的呢？加贺号也根本没有来得及起飞其他攻击机，难道……？“糟了！”老韩突然想起了一种可能！那就是鬼子使出连环瞒天过海之计，驶往上海的伪装船队是明修栈道，而自己攻击的这个舰队仍是栈道，真正的联合舰队主力绕过了雷达的侦察范围，去攻击北部舰队。

想通了经过，老韩感觉自己的脸颊上冷汗直流。看看油表，没问题，返程后还可以继续飞行三十分钟。这种时候，也顾不上马上就要被击沉的日向号了，“全部返航，金枪鱼留好你们的鱼雷，我们的舰队遭到了攻击。”

只有三十六架翼龙逐渐加入了返航的编队，战斗中有九架翼龙被击落，加上开战前被零式击落的，一场战斗下来，翼龙损失了十二架，占全队的四分之一。在这种大决战中，只凭一个航母战斗群的攻击力量，还是太过单薄了！

老韩的猜想与实际差不许多，可惜是马后炮。

山本五十六正是利用进攻舰队骗过了皇家海军的侦察，率领着五艘航母、四艘水上飞机母舰、四艘战列舰、四艘重型巡洋舰和二十几艘轻巡、驱逐舰，沿着朝鲜的海岸线，一路驶向仁川。在这个方向，皇家海军的侦察力量是最为薄弱的。而偏偏龙洲也是剑走偏锋，没有按照常规将舰队向南运动，以求更靠近两大洋舰队。

两只舰队在不足一百海里的距离上，互相发现了对方。就算是大黑山群岛已经开打，龙洲也没忘记呼叫了两架凌龙对朝鲜西海岸一带进行监控，毕竟朝鲜还是控制在日本人手中。还有两艘航母上的反潜直升机和四艘狂风级潜艇，全部撒了出去，以扩大舰队的警戒范围。这些略显谨慎的安排，给遭遇战中的北部舰队留下一线生机。

凌龙侦察机发现了来自德积岛方向的水上侦察机，并击落了它。但日军水上侦察被击落前，已经将电报发出。双方都意识到了，对方舰队就在附近。

航空舰队司令南云忠一立即派出了所有的侦察飞机，水上飞机也被一一吊入了水中，在还没有准确定位北部舰队位置的情部下，日军航母上轰炸机就已经开始起飞了。不过，怪异的是日本只有零式舰载机是比较先进的喷射型发动机，其他鱼雷机、攻击机和轰炸机依然是螺旋桨式的老式飞机。

山本五十六在陆奥号上亲自指挥战列舰队急速前进，赌性十足的光头山本，要用大口径舰炮去对付皇家海军舰队，“他们的航母战斗群已经没有飞机了，就让我们亲手将他们击沉，让他们重蹈北洋水师的覆辙，我们的海军军神东乡平八郎前辈会保佑我们！”

龙洲亦明白，苦战已经不可避免，就算击落再多的日军侦察机，舰队的位置也会暴露的。关沧海大校已经发电召回出击的舰载机，但就算他们回来，还能有多少战斗力？燃油和弹药都是问题。

日军的舰队在仁川附近德积岛方向出现，南下的路线基本被封死，北部舰队只有两条路可走，避入渤海或是继续北上。

这不是一个多选题，渤海是内海，而且水浅地狭，最主要是周边的平津地区和辽东湾都控制在日本人的手中，如此规模的舰队进入内海，无疑是给日军关门打……那啥的机会，以龙洲的指挥水准当然不可能犯这样的低级错误。

“继续北上与联合舰队保持距离，电令所有潜艇向朝鲜白翎岛方向集结，命令烟台的地狱眼飞行团立刻起飞。”一条条命令发出，龙胖子咧了咧嘴，又伸手去拿苹果，才发现盘子里已经空了。“尼玛，手里没牌的资味真不好受。”

公瑾号航空母舰上，仅余的海龙舰载机中队12架战斗机被全部摆上甲板，弹射器前两架j37处于随时可以起飞的状态。他们必须在出击的舰载机返回之前起飞，以滕出舰上的空间和人员。

舰岛指挥室中的关沧海大校面色严峻，盯着甲板上忙碌的水兵们，不知道在想些什么。

“报告舰长，备用飞机全部检查完毕，正在吊装起降机，但飞行员只有几个……实习的，您看……”

“我看什么，告诉他们，要是孬种怂货不敢升空，就换我来！老子也是有飞行执照的。”

突然的咆哮将前来报告的参谋吓了一跳！但小伙子还算机灵，反应很快，脚后跟用力一磕，“是！不用舰长亲自出马，实习飞行员要是没胆，就换我们，很多参谋人员都有过飞行经历。”

小参谋快跑离开，去组织飞行员上机，关上校的目光一直目送他出了指挥室，听到钢制楼梯上的咚咚作响，舰长的脸上露出了一丝苦笑！这恐怕是皇家海军成立以来，将要面临的最苦的一场海战了。

警报传来，敌人的机群已经出现在一百海里以内，六架备用海龙战斗机的弹射总算是在大家的提心吊胆中顺利起飞，空中的舰载机编队也达到了三十架。两艘航空母舰全力加速，驶进舰队的防卫圈最里层。

因为不清楚北部舰队的准确位置，日军的机群并不集中，首先到达的只有62架飞机，包括24架九九式“爱知”俯冲轰炸机、22架97式“中岛”鱼雷轰炸机，14架零式喷射式舰载战斗是他们护航飞机，另外还有两架97式指挥和控制飞机。单纯从机型上来看，日军舰载机的种类要比皇家海军的机型完备得多，不过，这只是因为螺旋桨式飞机战斗方式单一，不具备毒龙这种多面手的原因。

在舰队的防空圈外，海龙编队迎向日军机群，零式也加速脱离机群接战。其他攻击机则在低空突防，以求快速进入对舰攻击范围，只要能冲进去，为了避免本方防空火力的误伤，海龙就不敢再随意追击日军的轰炸机。

起飞自瑞鹤号航母上这一批飞机，飞行员明显要比加贺号的那一批飞行员老道，14架零式在与子敬号海龙中队的缠斗中，基本保持着一比一的战损。而负责拦截轰炸机的公瑾号海龙编队，因为零式的牵制，尽管击落了多架“爱知”和“中岛”，但大多数日军飞机还是成功冲进了舰队的防空圈。外圈的驱、护舰密集火神阵多联高射机枪和防空炮开始开火，海龙也不能再肆无忌惮的猎杀日军飞机了。

战斗几乎是在瞬间就进入了短兵相接，日军的俯冲轰炸机损失比较严重。九九式爱知俯冲轰炸机在日本被称为九九式舰上爆击机，是在日、德蜜月时期，由享克尔将he70的技术转给了爱知航空机公司，当然这也是因为德国正在研发更为先进的喷气式轰炸机，he70即将要淘汰。

不过，这种在主翼两侧下方配备空气煞车襟翼，号称俯冲性能最稳定的轰炸机，在遇到皇家海军的自动旋转式火炮密集阵后，也就是俗称火神近程防御系统的打击，日军引以为傲的俯冲稳定性却变成了致命的弱点。

在高速密集的防空火力下，九九式舰爆就如垂直落下的布袋般被一架架打爆，火神阵的六管20毫米口径速射炮，加上性能优异的控制底盘，可以根据需要调整旋转的速度，九九式舰爆俯冲时的稳定，正好给了火神阵炮手们一个适应的时间。被十几架俯冲轰炸围攻的子敬号，只有一枚炸弹落到了飞行甲板上，造成了近三十名水兵的伤亡。倒是日军飞行员们的自杀攻击，给北部舰队的各艘舰艇带来了不小的麻烦。被击伤的99式俯冲轰炸机，并不是退出防空圈及时返航，而是干脆直接撞向战舰，公瑾号就被一架“自杀飞机”撞在了后弦，好在没有造成致命伤。

这种极为符合武士道精神的自杀性攻击，让日军飞行员的士气更为高昂，随着第二批来自于赤城号的日军飞机加入战斗，情况变得更为不妙，水兵们伤亡逐渐增大，公奕（蒋钦）号驱逐舰被水雷击沉，文向（徐盛）号轻巡洋舰也被两枚水雷命中，船体倾斜，舰长无奈下达弃船的命令，另一艘轻巡义公（韩当）号也被炸弹命中，燃起大火，在附近驱逐舰的帮助下，控制住火势后，再次返回位置投入战斗。

日军的飞机越来越多，多艘水上飞机母舰的小机群也赶到了战场。仲谋号指挥舰上的雷达探测到了日本战列舰队的位置，他们距战场仅有三十五海里（65公里），用不了两个小时，北部舰队将面临舰炮与空中的两面夹击。

“全军覆灭！”一直坚信只要拖住联合舰队，就可以在黄海全歼日本海军的龙洲司令，脑海里第一次出现了这四个字！

“司令，再向西北一百三十海里，就是甲午海战的大东沟古战场了！”身边的小参谋倒是心态不错，仍在认真的查看海图。

“尼玛，哪壶不开揭哪壶！”胖子差点一巴掌扇过去，老子刚想到战事不利，你就给我提大东沟。

日军的飞机性能有限，虽然损失很大，但舰队还可以坚持。现在更为担心的是日军的战列舰队，拼舰炮口径，北部舰队指定不是人家的对手。就算是奉先号的380毫米主炮，也没办法跟人家长门和陆奥的410巨炮对轰！只能寄希望于潜艇部队可以更多的袭扰下，拖住他们。

“老张，你们再不来，老子就要去找邓公和林公他们到海底喝酒了！”龙胖子在这一刻的眼神依然十分坚定。“进入北黄海，就算老子全军覆灭，鬼子的联合舰队也跑不掉了！”

山东半岛与朝鲜白翎岛之间，并不比渤海海峡宽多少，北黄海其实更像是另外一个内海，张峥正率两大洋舰队全速北上，在这样狭小的海域中被堵住，联合舰队的灭亡也似乎可期。

山本五十六当然也能看清这一点，但狂热的山本赌徒已经豁出去了，“就算联合舰队全灭，也要消灭这支北部舰队，大日本帝国海军的尊严不容玷污。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第174章舰中吕布

联合舰队司令官山本所率领的战列舰队由四艘战列舰和四艘重巡洋舰组成，按照日本人的习惯，这可以称为一个四四舰队了。四艘战列舰分别是长门、陆奥、山城、扶桑号，四艘重巡洋舰分别是高雄、鸟海、那智和足柄号。单论舰艇的火力，在亚太地区这应该是一支无敌舰队，皇家海军的几艘战列舰，那根本就是钟义忽悠其他国家的产物，否则以基地的生产能力和科研实力，也不会弄出过时的380毫米主炮。而猛将级重型巡洋舰，也是更加注重防空和反潜火力，至于大口径主炮，在陛下的心目中，那都是过时的玩意，就算现在还在船厂里的大和号，那号称能打出二十公里远的460毫米主炮又如何？能比飞机飞的远？还是能比导弹打的远？

这一点，山本五十六与钟义是有共同语言的，虽然这二人永远不会有见面的机会。山本是一个海军航空兵致胜论的坚定支持者，但在全世界的“巨舰大炮理论”浪潮中，山本也未能免俗，至少现在的他就坚信，只要追上北部舰队，八艘主力舰上的巨炮就可以将那些可恶的汉人轰进黄海海底，让他们去与北洋水师的辨子军做伴去。

但大汉皇家海军航空兵们无情的击碎了山本的美梦，老韩指挥的翼龙轰炸机群丢掉了嘴边的肥肉日向号，全力返航，救援母舰，正好发现了日军的战列舰队。虽然翼龙们的燃油只能再坚持三十分钟，虽然弹药舱中的航空炸弹所剩无几，装载鱼雷的翼龙更是只有一枚长鳍金枪鱼了。老韩还是坚定的发出了攻击的命令，没有其他小型舰只，一水的主力舰，这明显就是联合舰队的主力进攻舰队。攻击母舰的日军的飞机有海龙和毒龙们对付，只有重创这支战列舰队，本方舰队的威胁就会大大降低了。

“兄弟们，降低高度瞄准了，我们没有多余的弹药和油料可挥霍。金枪鱼自己找机会，放掉鱼雷后立即返航！”

压力即动力，在母舰受到攻击的危急时刻，飞行员们都发挥出了最高水平，不多的炸弹居然比在大黑山群岛战斗时的命中率高了许多。日本舰队缺少驱逐舰的保护，加之长门级和扶桑级战列舰在建造时都是只注重装甲和主炮，而忽视防空火力的设计，翼龙飞行员们可以大胆的降低高度，在一千米甚至更低的高度投下五百公斤半穿甲航弹。长门号、山城号战列舰以及那智号先后被炸弹命中，那智号重型巡洋舰更是被命中了两枚，一枚击中前甲板的炸弹引爆了前主炮的炮弹箱，引起了连环殉爆，并威胁到主弹药库，被迫弃舰。但12架鱼雷机返航前最后的长鳍金枪鱼全部打空，没有收获，这让老韩很是遗憾，炸弹太少了，只有鱼雷才可以给厚实的战列舰带来威胁，再看看燃油，再不撤就得在海面上降落了，刚要下达全部返航的命令，海上突然传来的剧响让老韩也吓了一跳。扭头在机舱侧面的透明窗向外望去，不远处海面上的一艘战列舰火光冲天，不时还夹杂着剧烈的爆炸，让庞大的船体如同打摆子的病人般抽搐着。

“怎么回事？小鬼子发疯了，点燃了自己的弹药库？”老韩自言自语，却忘了嘴角边的话筒已经打开。

“哈哈，队长，是咱们的潜艇！”队内频道中传来了另一架翼龙上投弹员的声音，他刚投弹完毕，看的比较清楚，在鬼子的军舰专注于躲避空投的长鳍金枪鱼时，一艘狂风级潜艇在距离扶桑号战列舰五百米的地方，发射了三枚潜射型蓝眼金枪鱼，扶桑号没有躲过去，而且……看样子，倒霉的扶桑号被击中了锅炉舱。

“漂亮！”三枚鱼雷就搞定了三万多吨的战死舰，老韩也为之击节叫好，但是不能再得瑟了，燃油告急，“兄弟们，闪人，巡航速度返回母舰。”

重创日本战列舰队，有些志得意满的老韩，还不知道他和他的翼龙战机，已经无处可降。在高剑率领海龙和毒龙战机混合编队返航后，日军战机的嚣张气焰被压制了下去。24架海龙和41架毒龙加入战斗，汇合守护舰队的16架海龙，八十多架皇家海军的战机不再畏惧误伤，勇敢的杀进日军机群中。

十几分钟内，日军的99舰爆和96式水上舰攻就纷纷被击落，公瑾号的压力减小了许多！关沧海兴奋的在通讯器中吼了一句：“高剑你个臭小子，再晚回来会就得给老子收尸了！”

不怪稳重的关上校有些失态，实在是局势太危险了。公瑾号左侧后弦被日机自杀式撞击，两部火神密集阵被摧毁，尾舵受到损伤，使得公瑾号转向困难，更加难以应付日军的疯狂攻击，一枚炸弹随后便落在了甲板升降机的附近，一部升降机的传动轴被炸变型而卡住。这将导致公瑾号回收战机的速度降低一半，大大降低了航母的战斗力。虽然工程人员在紧急抢修，可战火纷飞的战场上，时间就是生命呀！

航母战斗群中另一艘航空母舰子敬号的运气比公瑾号差太多，日军的第一拔攻击时，一架俯冲轰炸机就把一枚400公斤的钻甲弹扔到了子敬号的飞行甲板上，炸弹穿过舰桥又透到第二层机库才爆炸，虽然机库中的飞机已经全部放飞，但爆炸造成了三十几名水兵的伤亡。而日军水上飞机围上来的时候，多联高射机枪击伤一架日军96式水上舰攻，受损的飞机撞到了舰岛上，造成了子敬号指挥人员的大面积伤亡，其中就包括子敬号舰长张东升大校。这是开战以来，汉军牺牲的最高级军官。

过了一会，火上浇油的又一枚炸弹炸开了子敬号的斜角甲板，两条跑道全道报销，子敬号失去了回收战机的能力。在俯冲轰炸机重创子敬号的同时，因为多艘驱逐舰和轻巡受伤或沉没，防卫圈露出很大破绽，日军的中岛鱼雷机也在不同的方向接近了多难的子敬号，一枚鱼雷击中了它的引擎部分，子敬号慢慢的停了下来，另一架99舰爆迫近并有目的地撞到了航母的一侧，引发了航空燃油仓的大火，大火漫延到了信号甲板上。

随着幸存日军飞机的撤离，两艘驱逐舰和公覆（黄盖）号轻巡冒险靠近了航母，控制住了子敬号上的火势。但天上的舰载机们只有一艘公瑾号可以回收，而公瑾号上只有一部起降机可用，舰载机不得不继续在天空盘旋，等待斜角跑道回收海龙，直线跑道回收毒龙。

老韩看着油表上一点点靠近零点的指针，心急如焚，他很清楚，翼龙的降落回收是最慢的，而且海龙和毒龙的载油量也比翼龙少，先回收它们是正确的。北部舰队司令龙洲已经下令，翼龙的飞行员和导航兼投弹员，随时可以跳伞或迫降在海面上，一切以人员的安全为重！但老韩舍不得，他的座机是装有大功率雷达兼有指挥功能的队长机，自他加入皇家海军，就一直是驾驶着这架翼龙纵横南洋、轰炸左营……他真的舍不得。老韩想再等一等，等一个奇迹，等通讯器中传来允许他降落的命令。

奇迹之所以被称为奇迹，就是因为它发生的概率很小。老韩没有等到命令，却等到了油表的长鸣，连拉起翼龙爬升到适合跳伞高度的油料都没有了，老韩的眼中含着泪水握紧拉杆，控制着hh1001号翼龙慢慢划到海面上，四溅的浪花是送给这架功勋战机的最后的鲜花。

被子璜（全琮）号驱逐舰救起的老韩站在船弦边，向随着浪涛起伏逐渐下沉的爱机敬了一个军礼！

舰队的危机并没有结束，翼龙机群回程重创的战列舰队虽然损失了扶桑号和那智号，但仍然还有三艘战列舰和三艘重巡在逼近北部舰队。龙洲无心去感伤被击沉的战舰和还在冒着黑烟的子敬号航母，日军飞机损失很多，可未必没有再战之力，公瑾号的起降机仍没有修好，战斗力大打折扣，再加上翼龙因为迫降损失殆尽，指望舰载机攻击长门和陆奥已经不现实了。战场上，本方唯一的战列舰只有奉先号，这艘陛下本意用来摆样子的君主级战列舰，在刚才的战斗中威风凛凛的击落十几架日机，不知道……龙洲摇了摇了头，明知道没什么希望，可是必须也只能派出奉先号去拖住山本的战列舰队了。

在重巡方面，上将级的兴霸号与子义号无论是吨位还是火力，都可以勉强应战，只是……战列舰方面，本方一艘，日军三艘，这是要上演三英战吕布吗？陛下难道预料到了会有这么一出，才为这艘战列舰命名奉先号的？

公覆号巡洋舰拖着失去动力的子敬号航母率先撤出满是油污的海面。公瑾号甲板上的两条跑道，已经开始一边回收，一边弹射起飞补充完毕的战机——机库放不下。几艘带着伤痕的驱逐舰如同义胆忠心的卫士，守护在公瑾号的旁边。

奉先号战列舰则率领着兴霸、子义号重型巡洋舰与舰队逆向而行，其他舰艇上的水兵们突然发现，奉先号在皇家海军金龙出海旗的旁边，又升起了黑底的血色骷髅旗，“搞什么飞机，这不是海盗旗吗？”好多不明就里的水兵满脑袋问号。

但胖子司令却是狠狠的锤了一下指挥室中的舱壁，因肥胖而显得很小的双眼中，分明饱噙着泪水。

正忙的不可开交的关沧海也听到了身边参谋们的议论，猛的抬起了头，“什么？血色骷髅？死战旗！老吕，你要干什么？”

老吕，奉先号战列舰舰长，皇家海军上校吕子明，人送绰号吕小布。

1940年9月15日，在史称第二次黄海海战的皇家海军与日本联合舰队最后的决战中，奉先号奉命率领两艘重巡迎战日军战列舰队，在战前升起标志着死战不退的血色骷髅旗，与日军三艘战列舰苦斗两小时，最终被击沉于朝鲜白翎岛附近。三小时后，皇家海军两大洋舰队的舰载机群、皇家空军战略轰炸机部队和海军潜艇部队对日本联合舰队发起了总攻。

两天后，联合舰队全军覆没于黄海北部，最后一任联合舰队司令长官山本五十六随旗舰陆奥号战列舰，被海军舰载机炸沉在黄海北部海域，陆奥号的沉没点距大东沟致远舰沉没点46海里。

这个距离在后世被称为四十六年雪耻路，一年一海里！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第175章决战在即

黄海一战，日本联合舰队覆灭，巡洋舰以上主力军舰21艘被击沉，包括六艘航空母舰与多艘水上飞机母舰，日本的海军航空兵力量被一扫而空。只有近藤利竹中将所率领的“进攻”舰队，因为在战役初期即被北部舰队舰载机群重创，提前返回日本本土港口而得以幸存。伊势号和重伤的日向号，是日本仅存的两艘战列舰，加上爱宕号等几艘众巡，日本的主力战舰已不超过十艘。

对于其他军事实力较弱的国家来说，这样的海军力量，仍然是一支具有威慑性和威胁性的强大舰队，但对于大汉皇家海军来说……呵呵。

从此，在亚太地区，日军海军，已不再是作为一支战略力量的存在。

1940年10月4日，大中华同盟联合发表声明，汉皇钟义、重庆委员长、犹大王国罗斯柴尔德?卡罗德陛下、摩洛伊斯兰王国伊斯坎达尔?沙陛下、苏禄苏丹国马京苏丹五国元首联合发出最后牒，敦促日本天皇立即无条件投降。否则，“吾等之军力，加以吾人之坚决意志为后盾，若予以全部实施，必将使日本军队完全毁灭，无可逃避，而日本之本土亦必终归全部残毁。”“现时业已到来，日本必须决定一途，其将继续受其一意孤行计算错误，使日本帝国已陷于完全毁灭之境之军人之统制，抑或走向理智之路。”

10月11日，日本昭和天皇召开御前大本营会议，联合舰队惨败后闲院宫载仁亲王引咎辞职，天皇爱将陆军大将杉山元出任总参谋长，曾放言三个月灭亡中华的杉山元重出江湖，立刻针对盟国的最后通牒予以坚决回击：大日本帝国能征善战之将士以千万计，海军一时之败并不算什么，决战之机远未到来，数百万帝**队将永远效忠天皇陛下，死战到底。

次日，首相近卫文麿召开内阁会议，内阁大臣们一致表示效忠天皇，支持军部之决议，不管盟国方面如何放言，日本政府都毫无关心的心要。政府要做的就是带领人民，始终坚持既定方针，坚决为完成大东亚战争而前进。

受军政两方鼓舞，海军惨败后就一直佝偻着的天皇裕仁终于再次信心爆棚，“朕遇汉皇，当并驱于中原，未知鹿死谁手。”

这段话出处自《晋书?石勒载记》，原文首句是“朕遇光武……”，意思就是：我石勒是英明皇帝，就算是遇到汉之光武帝刘秀，也要与他在中原一决雌雄，较量高下，未见“鹿死谁手”。鹿在这里就是比喻政权了。

裕仁的这句话被《读卖新闻》登在头条，以鼓舞日本国内军民的士气，军情局特工把这份报纸原封不动的送回了长安未央宫，陛下看完嘿嘿直乐，“小鬼子还不承认他们是汉人的偏支，这尼玛我不会日语，都能看明白日文报纸标题了。不过裕仁这老鬼子也挺有意思哈，居然自封石勒，把我与重振汉室荣威的光武大帝相譬美！雪儿，你看本帅哥像光武帝吗？”

一旁正忙于签署文件的秦主任抿嘴一笑，“陛下英明神武，勤政爱民，千古一帝，岂是那等凡俗可比！”

“哈、哈、哈！”陛下开心的放声大笑，“雪儿，你这个马屁可是拍的过头了！我可不是那个狂妄自大的狗屁天皇，咱有自知之明，什么勤政、什么神武那都跟我贴不上，倒是那个爱民和英明两词我认为比较符合事实。”

“噗嗤！”忍俊不禁的冷美人含羞带笑，绝美的容颜似乎让金华殿内都更明亮了许多。不过，如此天娇接下来的话却是让陛下有些挠头，“陛下当然是爱民的喽，连钩弋殿里的湛子妹妹都爱的不得了吧？”

“呃……，这个雪儿，你通知张嘉璈和赫巴尔，大选不能再推迟了，这帝国银行的文件天天都要朕的爱妃来签，成何提统？偌大帝国，人才济济，偏生累了雪儿，岂不是让朕心痛？”

佛曰：越美的女人醋意越大。如仙子般的秦映雪也不能免俗。钟义心中暗暗腹诽：老子是为全世界着想，为改良劣等民族的日本人做一份贡献，此心之良苦，奈何无人理解呀。但佛又曰：我不下地狱谁下地狱？明步妹子就让我来吧！

卫青阁中再一次召开战时军委扩大会议，各战区司令长官全部回国参加会议，不大的军委会议室一下子挤得满满的。陛下还没有来，军中大佬们难得有闲情互相拆台、逗逗乐子。

“龙司令，这次搞掉小日本的海军，你的功劳是大大滴有！陛下肯定会给你加颗星了。”印度洋舰队司令毛石英少将有些吃味，为啥龙胖子运气就那么好，每次大战役都会被捞着大头。

“滚蛋！你知道啥？”胖子并没有表示出太多的开心，“没当过蝉，你永远不会知道蝉的感受！”

“蝉？那下次换你来当这个黄雀！”太平洋舰队司令于荣丰也插了一嘴。这个比喻不错，联合舰队螳螂捕蝉，两大洋舰队黄雀在后。

“嘿嘿！”海军司令张峥很淡定，不管哪个舰队立功，都得算是海军的功劳吧？

龙洲撇了撇嘴，北部舰队那么大的伤亡，这帮没心没肺的居然在这抢功，正想骂几句，可门外一声“陛下到！”将军们立刻闭嘴，噼里啪啦的推开椅子，立正站好。

走进来的陛下面沉如水，对于这套所谓皇家礼仪的官僚作风很是不满：“乱喊什么呀，来就来了呗！偷偷的进来，还能听听这帮小子背后说什么。”

站的笔直的将军们差点被陛下的这句全弄趴下，胆子最大的全国林“嘿嘿”一声，“那啥，陛下您下次来还是打枪……还是让他们喊一声吧！”

钟义狠狠的瞪了他了一眼，不过这货根本不在乎，还给了陛下一个飞眼！这个全大喇叭，钟义摇了摇头，没有再胡闹，走到椅子前，率先坐下——陛下不坐，其他人是不会坐的，这也是叶总参谋长制定的规矩之一，钟义是反对有太多乱七八糟的规矩的，但叶知秋坚持：离娄之明，公输子之巧，无以规矩，不成方圆。一支强大的军队是需要严格的纪律保证的。

叶总长的拧、蒋司令的严、全大喇叭的彪、沐局长的黑。这是大汉帝**界四大惹不起，陛下也深以为然，只要叶知秋认为是原则上事，是谁也拧不过他的。无奈也只好由得叶总长在军中推行了一系列的军规制度。

当然，这些制度的实施，使得帝国三军更加正规，无论是执掌一方的大佬级人物，还是后勤保障系统中的无名英雄，都必须严格执行军队条例，依章办事，例如开直升机进宫，就被彻底禁止，蒋黑脸带头执行，谁敢不服？但无论哪一条，军队对皇室的忠诚都被排在了第一位，钟义也承认，这些军规的推行，将会使军队更加集权化和脱离政治化，效忠于帝国，效忠于汉皇的理念被深入到了所有军中条例的细节。

这不是钟义的本意，虽然穿越到这个时代已经七八年了，但在钟义的内心中，并不是皇帝老子天下第一，他依然保持了太多前世装甲兵少尉的世界观。这也是为什么他喜欢与红警士兵们沟通交流，喜欢与军中将领们聊天打闹，喜欢与可以称为朋友的那几个人喝酒长谈。

孤家寡人，能有什么快乐，就算全世界都是你的，可是你没有爱人，没有朋友，你有的也只能是孤单，贵族的寂寞与乞丐的痛苦方式不一样，但有一点相同：他们都不幸福。

这段话是陛下在一次酒后所言，酒桌上的蒋云志与钱志豪都使劲的点头，赫巴尔更是伸出了大拇指，“陛下，高，实在是高！”

蒋黑脸狠狠的鄙视了一下财政大臣，“尼玛，抢老子台词！”

……

“陛下，各位将军，这次我皇家海军与日本联合舰队的决战，消灭日军主力战舰21艘，其他小型军舰64艘，俘虏日军……”海军司令张峥被特许在卫青阁中宣读黄海战役的总结报告，这是卫青阁成为帝**总部后的第一次，这是一份无上的荣耀，古汉时，卫青直捣龙庭，霍去病封狼居胥的风光也不过如此吧？

但龙洲就是高兴不起来，白翎岛一战，北部舰队被击沉战列舰一艘、重巡一艘、驱逐舰5艘、护卫舰3艘，潜艇2艘，阵亡水兵2432人，其中飞行人员362人。子敬号航空母舰被宣布报废，公瑾号依然留在船厂中大修，第一航母战斗群共损失76架飞机，包括两艘航母上的48架翼龙轰炸机全部被击落或迫降海面。

想想这些，龙洲就有些难受，哪怕是陛下亲自为其换上海军中将肩章时，哪怕是陛下承诺很快就会有一批新战舰入列北部舰队时，胖子司令也没有露出一丝笑容。

胜利属于牺牲者，属于子敬号舰长张东升大校，属于挂起死战旗的奉先号，属于吕子明。

所以，当陛下问询龙洲还有什么其他要求时，龙司令毫不犹豫的回答：“请陛下准许北部舰队使用血色骷髅臂章！”

这个要求有点出人意料，会议室中的将军们都惊愕的望着龙胖子，但钟义正色点了点头，“金龙并非高贵，忠勇方是大义。

自此，大汉帝国皇家海军北部舰队亦常被世人称为忠勇无双、血色骷髅舰队。

得到晋升的还有龙啸天将军，空军轰炸机部队在近两个月间，组织了十二次对日本各大工业城市的空袭，近万吨的凝固燃烧弹被投放到九州、四国与本州岛。大轰炸的效果就是日本的工业能力较战前下降了百分之六十，加之在中华战场上战局恶化，陈庶康指挥的北方集团军横扫齐鲁，逼近京津；王以哲的南方集团军已越过长江，收复失地，日本能吸到的中华血液已越来越少。

国内的粮食和其他生活用品全部告急，大本营与内阁的强硬态度虽能鼓舞人心，但却不能填饱肚子，多处发生平民米骚乱，就是饿急眼的乱民打砸店铺，抢掠一切能吃的东西。

这里面当然会有军情处特工的影子，陛下已经下令，动用一切力量，打击日本的抵抗信心。对日决战，即将到来！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第176章大汉最强军

日本的内阁与军部已经正式拒绝了盟国的最后通牒，除了将战争进行到底，别无选择。这其实也正是钟义希望看到的，否则也不会在海军刚刚获胜、日本陆军无大损伤的情况下就敦促日本投降。

“投什么降呀，老子还要打到东京威风下呢！”军委扩大会议上，全大喇叭说出了陛下的心声。

中华北方除了首批登陆的青州军团，第二批的豫州军也已经运抵青岛登陆。数日前北方集团军参谋长陈庶康坐阵烟台，青州军团司令林炜国中将率领两个军的兵力取道莱阳和即墨，在陆上对青岛发起攻击。

浮山，林炜国集中了105毫米以上口径的大炮一百多门，连续轰击了四个小时，将日军孤山和浮山的一线阵地彻底炸了个稀巴烂。16军同时进攻潍县，控制胶济铁路，使青岛变成了一座孤城。

继而，海军舰炮加入炮击，驻烟台的地狱眼战略轰炸机飞行团也开始轰炸观象山和日本守军的指挥部中央堡垒，持续三昼夜的炮击轰炸之后，青州军连续奋战，攻占了太平山、贮水山和青岛山，弹尽粮绝的观象山守军举起了白旗。对于中央堡垒中顽抗的日军，林炜国亲自下令，埋下**，送他们上西天！日军全线崩溃，17军第50师进驻市区，自1987年德国以“巨野教案”为借口强占胶澳后，时隔五十多年，历史名城青岛终于重获新生。

随后，林炜国挥军北上，强攻济南，历经一个星期，在艰苦的巷战中肃清日军59师团仅余的一个联队，师团长藤田茂中将在乱军被打死。

豫州军登陆后，北方集团军的兵力达到了两个军团24万人，随着皇家空军济南司令部的成立，尤其是皇家近卫军第二军陆航师与装甲师的到来，使得北方集团军参谋长陈庶康中将信心大增，在中华北方发动大规模会战的时机已经成熟。

陈庶康派飞机在晋南运城接来了北方集团军副司令，重庆委员长“五虎上将”中的“虎将”卫立煌。北方集团军司令员空缺的情况下，卫立煌就是名义上的最高长官。

在济南，二位“虎将”商讨制定了豫州军自德州、衡水一线进攻石家庄，切断日军北逃路线，而青州军则与重庆军第二战区部队两路夹攻洛阳、郑州、开封，解放河南的计划，北方反攻战役开始。

在中华南方，第77装甲军与近卫一师在陆航101空中骑兵师的配合下，将空地联合战术发挥得淋漓尽致，打得江南日军望风而逃。王以哲并没有急着北渡长江攻取武汉三镇，而是将目标瞄准了中华最富庶的江浙地区。陛下在军委会议上就说过，当务之急，中华战场是要攻击日占的经济发达地区和矿区，尽快给小鬼子断奶。那么，解放江浙，甚至是上海，对日本的“断奶”打击，是最沉重的。

知悉了南方集团军的计划，“干将”陈诚连忙发电汇报委员长，江浙地区，那是嫡系的发家之地呀！重庆曾家岩官邸中，身着五星上将戎装的委员长正在接待美国总统罗斯福的特使威尔斯，接到陈诚的密电，光头没忍住直接骂了三遍“娘西屁”！

“王以哲想要做什么？武汉他不打，偏要去搞江浙。钟义这小子有点太贪了吧，占了台湾拿了广州还不够？还想要上海？”

“噢，总统先生请息怒！”威尔斯的中华话说的相当溜，“你们中华有句古话，人心不足蛇吞象，事到临头螂捕蝉。那位汉皇陛下贪心很大，但中华的正统在您这里，只要派军队与汉军一起行动，攻下来的城市，还不是要由中华政府的官员来管理？”

蒋光头心里暗骂：钟义那小子贪心，你们美国人就不贪了？老蒋是相当出色的政治家，脸上保持着亲切的笑容，“还是我们的军队太过落后了，这一点还需要贵国政府多多援助呀！”说别的都没用，要来真金白银的援助才是正格的。

“没问题，总统先生，只要我们两国结盟，美利坚的友谊将是无价的。物资援助，军事顾问都不是问题。这一点，我是得到了罗斯福总统的授权的。”

“那就好，只要我们的军队强大起来，中华的日军就不用汉军帮忙了，我们就自己可以将日本人赶出去！嗯，特使先生，我们需要火炮、飞机、食品、药物，如果可能，我们还需要尽快的重建海军……”

美国特使威尔斯的头上冒出了冷汗：难道这位蒋总统把我们美国当成了二傻子了吗？威尔斯突然有些理解，为什么汉皇与重庆政府的合作会出现问题了。

对于陈诚要求与汉军一起行动的要求，王以哲没办法拒绝，毕竟表面上大家还是盟军，而且陈诚还是盟军南方部队的副司令。王以哲也没打算拒绝，小委员长可是搂私货的能手，最多的时候，18军有五个师的编制，德国人支援中华的装备，有一半落入了18军的手里，再加上长沙会战中表现出相当战力的重庆第15集团军，没有指挥员会嫌部队多吧？正好江浙地区水系发达，不适合装甲集团部队运动，有了****五大主力之一当炮……嗯那啥，是先锋，王司令求之不得。

作战计划在长安时，就已经由总参制定完毕：福建的并州军北上苍南，在海军的帮助下攻占温州、丽水、金华一线；幽州军……呃对了，现在是以重庆第15集团军和18军为主力，自南昌东出鹰潭、上饶，在景德镇休整后绕过黄山，囤兵宣城，坐望东边的杭州和北边的侵华日军总司令部所在地——南京。

解放南京的前很美好，但现实很残酷。对这个计划，陈诚提出异议，“我们就这样孤军深入，兵力是不是太过于单薄了？”

早在东北军时代，王以哲与陈诚就没少打交道，知道这位委员长面前的红人是个军事上的小……渣渣，对于他的这个疑问，王司令笑了笑，“陈副司令，你说的没错。淞泸会战，你们七、八十万精锐****都不够，现在我们只有二十几万人就进攻江浙，当然会兵力不足！”

“你……！”陈诚想说，你算个什么东西，敢如此取笑我？张汉卿还在黔北阳明洞被软禁呢！不过，转念一想，这是个秘密，要是让这帮人知道了，指不定闹出啥妖蛾子，到时被校长训斥，颇为不值。但被一个当初的地方军阀部将嘲笑，陈诚咽不下这口气，抓起桌子的武装带，扭头而去。

经常与全国林和钱队长那帮人接触，王以哲也学坏了，望着陈诚远去的背影，“嘿嘿”两声，“我会告诉你，我们还有部队会在杭州湾登陆吗？”

台湾方面，因为在先岛诸岛的一系列战斗中，陆军在登陆及岛上作战时所表现出来的不适应和诸多缺陷，在总参的安排下，扬州军团全员转为海军陆战队，装备、训练全部向海军陆战队一师看齐，钟义还特意去了趟了皇后区，在主基地的控制台上搜了一圈，找到了几种适合陆战队使用的装备，以增加夺岛部队的实力。

海狮系列两栖喷火坦克是攻坚掏洞的神器；海神两栖自行榴弹炮将很大程度的提高海滩火力，为登陆部队提供更精确的支援火力；文士级两栖船坞登陆舰，满载排水量7600吨，可搭载1000名全副武装的战士、10辆坦克和四辆步兵战车以及四艘气垫登陆艇，在其甲板上还设有直升机起降场，4架武装直升机随时可以为登陆部队提供空中火力支援。

有了这些装备，扬州军立刻投入了高强度的训练。对新装备的使用，对新战术的熟悉，甚至是对新作战环境的适应。在总参编制的作训计划指导下，各项训练有条不紊的开展起来。

泅渡、负重拉练、无工事反击、小组火力压制，甚至是跳伞和单兵组装爆破，扬州军的训练已不能用魔鬼式来形容了，魔鬼会吃生肉和被浸水吗？

比训练更残酷的是淘汰，身为军人不是在战场上牺牲，而是在训练场上被淘汰下来，这是莫大的耻辱。三个月的训练过后，原本满编12万人的扬州军被淘汰的仅剩8万人，有三分之一的战士因在训练中不过关，而被强行转为后勤后种。

“我们是行走在刀尖上的部队，我们是在死亡边缘作战的部队，淘汰训练不合格的战士，是不想让他们在战场上白白送命。”与战士们一同过关训练考核的扬州军司令董承斌如是说到。经过体能、心理和作战技能方面的训练，已经年过四十的董司令黝黑了许多，也精瘦了许多，老式中华军人的味道更是消失不见，取而代之的是冷峻、冷静与……冷血！

“陛下给了我们最好的装备、最好的待遇、最好的条件，我们所能回报陛下的……”董司令在训练营结束典礼上，突然提高了声音，“只能是……”

“大汉最强军！”上万名士兵的整齐回答，如同虎啸山河，震耳欲聋。

扬州军的换装与转型，让海军司令张峥欣喜若狂，这一下，海军的短板算是补上了。越来越艰苦的夺岛战，仅凭原有的两个陆战师，实在是捉襟见肘。不过总参的命令泼了他一头凉水：扬州军团仍隶属总参直辖。

对此，董承斌司令曾笑谈，虽然我们装备的都是两栖型武器，但我们仍是陆军编制，所以，应该称呼我们扬州军为陆军海战队！

不管扬州军归属哪个部门管辖，在钟义的眼里，他们都是帝国的皇家部队。扬州军的训练完成，意味着下一步战役可以开始了！

卫青阁，军委会议室。

叶知秋总参谋长正侃侃而谈：“登陆日本四岛，有四条路线。第一条，夺取北马里亚纳群岛，直接攻击本州岛东海岸，这一条，因为我们已经攻占了台湾岛，战略价值不大！”

钟义皱了皱眉头，价值不大还说？一旁的叶为询（叶挺之改名）看到了陛下的表情，也不禁好笑。话说自从来到长安，加入大汉帝**并被任命为汉军副总参谋长后，叶将军越来越喜欢卫青阁中的气氛了，在这里，皇帝不像皇帝，将军不像将军，大家反而都更像是一群志同道合的朋友或是……兄弟，在总参，在近卫军，在警卫队，甚至是在未央宫东面，叶为询真的感觉到了兄弟般的轻松。当看到那位金发的小皇妃抱起自己五岁的女儿小扬眉时，他真的有点不敢相信自己的眼睛。这与自己在中华时那种互不信任和拉帮分派，简直是天壤之别。

“我们没有来错！来南华，这个决定可能是跟随中山先生参加革命以来，最正确的一个决定。”私下，叶将军与妻子李秀文这样说到。

李秀文表示赞同，“嫁给你就没打算享什么福，我也从没打算做个阔太太，可是在这里，生活稳定了也宽裕了许多，至少孩子们上学都正规了，连扬眉都入了幼儿园。”

“哼，妇人之见，就知道这些琐碎之事！”嘴上虽然是这样说，可妻儿能开心幸福，哪个男人不希望如此呢？

“为询，你怎么看这几条路线？”

“啊？”耳边突然传来陛下的声音，叶为询吓了一跳，想的太过入迷，倒忘了正在召开军事会议呢。

“呵呵！”看到叶为询面色泛红，不好意思的表情，陛下咧嘴大笑，“你想什么好事呢？虽说咱们帝国没有名文规定不许纳妾，但身为副总参谋长，你可不能带头犯错误呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第177章盛世年华

要求人家不能纳妾，自己却……未央宫的女人们已经有四五个了吧，就算那俩个日本女子有其政治目的，那也是三个了。在这方面上，叶知秋是坚决站在总参同僚的立场上，“陛下您这是欺负为询刚来呢还是欺负刚来的呢？”

钟义翻了个白眼，“古今皇帝，我是女人最少的了吧？再说，哥还是单身呢，知秋，你这样说我，我会告你诽谤的！”

几句打闹，叶为询也忍俊不禁，第一次参加重要会议就在陛下面前走神的羞躁也随之而去。这样的气氛中，又有什么是不能说的呢？当然有些忌讳还是尽量不要触碰。譬如陛下的后宫方面，到南华的日子不多，但叶为询没少听说大、小皇妃的事迹。求情办事这都好商量，但要是涉及到其他女人，免谈不说，还会惹火烧身的。至于说陛下单身不单身，严格来讲，没有大婚仪式的陛下的确是全球最佳王老五，不过……佛曰：不可说、不可说。

现在的未央宫，就是有这样的魔力，不论是坚持原则的叶知秋，还是木讷古板的蒋云志，甚或是刁奸油滑的钱队长，连新加入的叶为询也是一样，大家都不自觉的融入到陛下主导的那种诙谐轻松的气氛之中。

中华传承数千年的君与臣的概念，在这里被彻底颠覆，但叶为询看的出来，那些将军们对汉皇的忠诚是印刻到骨子里的。他们不需要山呼万岁去强调什么，他们的忠诚就是一种信仰。

“陛下，关于这四条作战路线，我与叶总参谋长已经沟通过。”看到陛下热切的目光，叶为询突然涌起一种士为知己者死的冲动，或者更准确表述应该是“学好文武世，货卖帝王家。”

“我并不熟悉海军作战，但我也认为，日本的防御重点还是离岛策略。日本人似乎从未考虑过来自中华大陆和朝鲜方向的攻击。也许他们认为东海和黄海都是他们的后花园，中、朝两国也无力反抗他们侵略。但现在不同，我们的皇家海军消灭了联合舰队，我们完全有能力在黄海甚至是日本海发动攻势，所以才有了知秋总长所说的三、四两条路线。可是……”似乎以自己的身份，在这种会议上否定总参谋长，不太好。可叶为询看到的陛下、叶知秋和蒋云志三人的目光都是鼓励和期待。不得不承认，这种感觉真的很爽。

在另一个时空中，能够写出“为人进出的门紧锁着，为狗爬出的洞敞开着”的铮铮铁汉，在加入堪称世界最强大军事力量的领导圈子后，似乎多了许多小儿女情绪。甩甩头，男人不可以太娘！叶为询干脆站了起来，走到全息地图前，“陛下，总长、蒋司令，我不赞成朝鲜半岛东西两侧的这两条路线，虽然单纯从军事上，这可能是进攻压力最小的，但走这里，我们需要解放鸭绿江一线甚至是东北和朝鲜全境。这样的军事行动，我们至少需要投入近五十万的兵力和海、空军的配合，时间上最快也要三到五个月吧？”

陛下颔首称是，叶知秋与蒋云志也频频点头，就算是再相信部队的战斗力，但这俩地都是日本经营多年，以关东军的实力，三五个月还是比较乐观的预期。

“那么也就是说，走朝鲜这条路线，就会给日军近半年的准备时间。而在半年中，欧战会有什么变化？美国会坐视我们灭亡日本吗？还有，不要忘记了北方那头贪婪的大狗熊，他们会坐视我们赶走日本人，舒舒服服的解放东北吗？”

“没错！”陛下拍案叫绝，“老叶这番话是说我心里了。我们的眼光就该放远些，说实话，我从来就没把小鬼子放在眼里，一群粗莽贱民，懂得什么叫大国文化？美国佬还有那头北极熊，才是我们的最终的敌人。”什么叫高山流水知音难觅？钟义没想到，红警军团数十万将士皆以日本人为敌，而叶为询却能有如此远见和眼界。想想前世在大学时，看过关于叶挺的百科，其中就有一句“是享誉世界的政治家、军事家！”果真是名不虚传呀！

这番见解，放在前世，是人人皆知的道理。就算是战后日本恢复到世界第二大经济体，也不过是依附于老美的谄媚之辈。弹丸之地，卑贱苟活，有什么可值得一提的？比较爱得瑟，没错，那是日本人劣根所在，狠狠的踩下去就完事了，打别处不长记性，那就直接踩脸。

中华民族真正的对手，是美利坚，是老毛子。对日战争，无非就是肃清后院，扫尘除残，借用委员长那句话，攘外必先安内吗！先把亚太地区的不稳定因素消灭掉，其后才是真正的世界民族之争，炎黄崛起之战。

“那依为询之见呢？”陛下的脸上笑咪咪的，钟义越想越觉得，用那一堆破烂换回叶挺，实在是太值了，恨不得现在就喊来沐雨，问问那边，“还有要换的不？”

“陛下，我认为之前我军执行的跳岛战术非常的适合攻击日本这样的岛国，而且海军与扬州军团已经攻下先岛诸岛，凭借与那国岛、石垣岛和宫古岛上的机场，我们完全可以依靠陆基飞机的支援，继续跳岛琉球群岛和种子岛，并以此为基地，拿下九州后直接跳进本州岛。”叶为询用手指在广岛地区画了一个圆，结束了自己的战役分析。

“日本人也一定会这样认为。”半天没怎么吭声的蒋云志突然插了一句。

“嗯？”钟义笑了，尼玛，这帝**队的指挥机构终于是逐渐丰满了。想起最初蒋黑脸站到主基地广场上时，头顶那个统率可成长属性，陛下可是一直没忘。看样子，蒋司令这是有奇谋可谈呀！“云志，计将安出？”

叶知秋感觉自己头上冒出了几条黑线，陛下这才是绝对的汉粉呀。大汉十三州、海军舰艇命名都没玩够，这动不动还要冒出几句三国台词，都是评书惹的祸。

蒋云志倒是早已习惯，还抬手顺势在光秃秃的下额上摸了几下，就差一把鹅毛扇了。“陛下，叶副参谋长所说，乃正途。我们能想到，日本人肯定也能想到，这一路打下去，无非是针尖对麦芒，当然，我们不怕，我也坚信我们一定能赢，可伤亡情况肯定不会乐观。我认为，对小鬼子，稳赢不输的战争为什么要打的那么惨呢？”

钟义再次点头，冲绳不好打，这是前世美国人已经证明的事，要不是基地的实验室还造不出原子弹，早就给小日本扔上去了。日本人，不是能识时务的，不打成个阳光灿烂，他们是不会知道花儿为什么那样红。

说到要紧处，蒋云志卖了个关子，举起茶杯，“薇薇安，没水了！”

“靠，水来了，你是不是还要说个欲知后事，且听下回书分解呀？”叶知秋一把将蒋司令的水杯抢了过来。最近长安城玄武商业区中，很多茶馆中都增加了说书的项目，谈古论今上下五千年，什么三国、水浒、杨家将、岳飞传……想听什么段子都有，这些留在长安的军中大佬都是那的常客。

陛下也去过，还很有兴趣，微服听评书，品味寻常乐。可是被粉丝众多的海妮给露了真身，迫不得已陛下只好再次给人家题了个幅字：悉知古今事，共赏雅俗心。店家当然如获至宝，将店名改为玉临酒楼，那个御字不敢用，改成玉，倒也别有韵味。连陛下坐过的那张椅子，也被奉为生财之道。椅子被置入一个包间内，然后将包间的价格连翻三倍，美其名曰：沾沾汉皇陛下的皇气。

钟义闻之好笑，“什么皇气，屁气倒是留了一些！”不过也因此不敢再轻易出宫，每次被人认出来，都太过于扰民了。当然，陛下也没那么多闲功去听段子，对日决战攻略已经确认，总参正在加紧制定战役技术。在跳岛登上日本本土的基础上，同时执行蒋云志的建议，另组建一支强力部队，以朝鲜济州岛为基地，攻进日本海，在本州中部日本最疏于防守的位置强行登陆，兵锋直指东京！为此，陛下批准了动用近卫军团的第三军，帝国唯一的一个空降军。蒋云志负责实施这个行动计划，陛下为其命名“遮天”——遮天不就是蔽日吗？

叶为询没有参与这次战役的指挥，陛下交给其另外一个任务，德意志第三帝国外交部长约阿希姆?冯?里宾特洛甫秘密访汉，对于这位出身军人家庭，喜欢标榜自己党卫军上校身份的外交部长，由同样军人身份，又具备超高政治能力的叶为询出面招待，在陛下看来，是最为恰当不过了。

叶为询对外的正式官职是大汉帝**副总参谋长，陆军中将，在本次外事活动中协助帝国外交大臣威尔森负责军事方面的会谈。

在前去机场迎接里宾特洛甫之前，叶中将再次来到金华殿，钟义向其最后交了底，如果不出意外，比如小胡子突然丧尽天良，要灭绝全人类之类的，那么，帝国在之后一段时间内的外交策略就是：联合德国，牵制列强。

“然后，我们将在太平洋、在西伯利亚，拿回属于中华民族的荣耀！如果有人想阻止我们……”

“陛下！”叶为询听到陛下说出让无数炎黄子孙为之魂牵梦萦的龙之宣言，忍不住站了起来，用力磕响脚后跟，“叶某原为陛下马前卒，为民族之崛起不惜伏尸流血，甘愿牺牲！”

“哈哈，我不要你们去牺牲，我要与你们共同见证华夏富强、汉之中兴的盛世年华。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第178章国庆慰问

德国外长是乘坐民航飞机秘密来到长安的，因为欧洲正处于战争状态，里宾特洛甫先是乘军用运输机飞到非洲索马里兰首都哈尔格萨。1940年八月，意大利打败英国殖民地军队，占领索马里兰。之后，又攻占埃及，控制了北非地区。战争爆发前，汉英曾经合作在索马里邦特兰盆地开采石油，因此大汉皇家航空公司开通了长安至摩加迪沙的航线，每周一班。意大利入侵北非后，英国宣布退出邦特兰油田的股份，以一英磅的价格转卖给汉国，汉国则根据协议宣布成为索马里保护国，也就是说索马里成为了大汉帝国的完全殖民地。

这样，就防止了意大利得到邦特兰盆地的石油资源。因为如果意大利入侵索马里，就意味着向大汉宣战。墨索里尼就算是晕了头，也不敢与大汉开战，那都不用大汉出手，小胡子就直接扁他了。

里宾特洛甫就是在索马里兰乘车到了摩加迪沙，搭乘涂着金龙标志的皇家航空公司dh737飞机降落在长安首都机场。dh737金色梦想客机，是大汉皇家飞机制造公司最新推出的大型宽体客/货用飞机，借鉴了霸王龙军用运输机技术的dh737装有四台喷气式发动机，可以搭载近300乘客，是世界上第一种航程超过万里的民用飞机。

帝国外交大臣威尔森与帝**总参谋部副总参谋长叶为询中将联袂出现在首都机场的贵宾通道。皇家警卫队与仪仗队都没有出现，因为是秘密访问，所以没有相应的欢迎仪式，警卫的工作也是军情局首都特勤部队来执行。总之，德国外长的此行相当低调。低调到同机而来的石油工人们都不知道，这个大个居然是德意志第三帝国的外交部长。大汉帝国的种族多元化政策推行顺利，汉人、白人甚至是土著人都很好的融入了现代版大汉文化氛围，甚至有一些富裕的非洲黑人也开始移民南华。

陛下强调过，包容与同化是一个民族走向强大的必要条件，就如一个民族必须勤劳和坚韧一样。

对于这样的说法，在大汉国内有很多不同的声音，但钟义没打算把这种口水之争流行化。一个民族强大与否，不是说出来的，所有人都要为社会做出自己的贡献。国家的繁荣昌盛需要第个公民的贡献，但没有谁是不可或缺。名人达士也好，高官富翁也好，只要其成为社会进步、国家和谐的拦路虎，等待他的就一定是军情局特工的拜访。

因为帝国逐步走向正规，钟义正在考虑将国安处从军情局中**出来，升格为国安局。专门负责情报通讯工作和打击危害国家安全的犯罪行为，皇家警卫队的副队长金瞳极有可能成为首任国安局局长。

1940年10月11日，大汉帝国国庆日前夜，汉皇陛下在未央宫天禄阁设晚宴接见了里宾特洛甫。不过具体谈话内容除了坐陪的威尔森与叶为询之外，无人知晓。未央宫的一名御厨与家人闲聊陛下点了南华黑鲍，用来宴请尊贵客人。结果，第二天这位爱唠家常的大厨就被特勤处的黑衣军官找上了门，一番审查后无罪释放，但宫里的高薪却是丢了。

1940年的国庆日，因为帝国正处于战争时期，并没有太多的庆祝活动。倒是宴请完里宾特洛甫，钟义就乘专机在空军的护航下，连夜前往台湾慰问战斗在一线的部队们，陪在陛下身边的依然是海妮，不过正如陛下自己所说，他还是单身贵族。小妖精对外的公开身份是侍从室二处副处长，帝国陆军少校。

但在陪同陛下下部队时，无论是哪一种肤色的战士，在向陛下致敬时，都不会忘了加上一句“小皇妃好！”听得海妮的蓝色大眼睛一天都是弯月型，尤其是到了台湾东部的花莲，驻扎在此地摩苏军团士兵，更是把海妮抬到了与陛下并列的高度，他们的敬语是“向敬爱的陛下和小皇妃敬礼！”

对于海妮在战士们中的受欢迎度，钟义是相当的无语，“尼玛苏禄那帮家伙，不知道海妮是犹大王国的公主吗？那群犹太人抢了你们的地盘呀！”

陛下甚至怀疑，用犹太人牵制南洋土著的策略会败在海妮身上。海妮的老爹哈曼是犹大王国货真价实的太子殿下，可他们连人家的公主都爱戴得不得了，你说这帮猴子是傻呀是彪呀还是缺心眼呀？

用了两天的时间，围着台湾转了一圈，让小妖精出够了风头，才回到位于台中的方面军司令部。陛下与同机前来的蒋云志和东洋总督兼台湾方面军司令全国林围桌而坐——与红警军团的老人在一起，钟义是从不会也不屑摆皇帝架子的。当了两天女神的小妖精乖巧的为三人摆好小吃，就悄悄的退了下去。

看了一眼海妮的背影，全大喇叭咧着嘴竖起大拇指，“陛下，我就佩服你这点，这叫什么来着？伯乐识美女！你说你当初怎么就一眼相中了小皇妃呢？”

蒋黑脸也“嘿嘿”两声，“当初我和钱志豪还以为海妮是间谍呢！”

陛下翻了个白眼，这两天够郁闷的了，这俩货还没完了，“少扯闲的，老全，摩苏军团那边的登陆训练要加紧，老蒋这边布置完毕，你们就要先开始行动。我告诉你，不要轻敌，冲绳不好打。”

“陛下，真让摩苏军团那帮猴子上呀？话说死多少咱倒是不心疼，可是别打不下来，坏了咱的名头。”全国林抓了一把卤味花生，“要不，还是让扬州军上吧，老董他们训练了那么久，不让他们上会有意见的。”

“扬州军不会留在台湾，他们会调到烟台，划到老蒋那边。你这边就是个佯攻，把小鬼子打狠了，打痛了，打不打得下来都无所谓，让日军把注意力集中到九州和琉球这边，你就算最大的支援老蒋了。”台湾的这些小吃不错，陛下也吃得挺来劲。不时还举杯相邀，如果昭和天皇知道，他的江山就将随这一盘花生几碟小吃和一瓶竹叶青，被风卷残云一扫而空的话，会不会再吐一次血？

同在台湾刚晋升为中将的龙啸天，并没有参加这一桌小吃聚会，国庆节期间，皇家空军轰炸机部队连续组织了几次轰炸行动，用龙司令的话说就是：既然咱们本土禁放烟花，那就把烟花都弄到日本去放吧。

福冈、下关、广岛、神户、大坂、京都、名古屋，这些城市的人们都已经习惯了，每隔俩三天就会有一次的轰炸频率，让防空警报都显得不是那么可怕。怕死的都早已经逃到乡下了，城市里的大多数是老人和军人，每一拔地狱眼机群都会投下数百吨的的燃烧弹，为这些城市染上统一的黑色——焦黑色，能烧着的都已经烧烬了，剩下的断壁残垣似在哭诉战争的残忍，又似在抗议命运的不公，为什么会托生为日本人？

对于这些，裕仁早已变得麻木，各地汇总上来的损失报告天皇已经没有勇气看一看。但是今天……皇居地下防空洞中的天皇实在无法视若不见，大汉帝国国庆节，他们的轰炸机依然没有休息，甚至这一次有一百五十架轰炸机飞到了东京上空。日本海空力量的覆灭，但得日本四岛的天空成了h40地狱眼的后花园，想来即来想走即走，大多数日本人根本看不到几架自己国家的飞机，而把经常看到的h40战略轰炸机称为h先生。

一百五十架的h先生在东京投下近两千吨燃烧弹，天皇的皇居被大火燃及，烧掉了数间房屋，位于市中心占地七十公顷的明治神宫惨遭破坏，整洁漂亮的绿地被烧成一块块的焦黑，像长了癞的秃毛狗一样难看。更过份的是，数架h先生故意轰炸了位于都代田区的国家神道象征——靖国神厕。

听到这俩个日本神权和皇室重地被摧毁，裕仁只觉得喉咙发甜，一口黑血喷在了良子皇后的樱花和服上，印出了一片黑迹，如同明治神宫绿地上的秃斑一样。

“汉皇，你欺人太甚！”昭和天皇颤抖着冲天竖起食指，用尽全身力气怒骂一声，枯干瘦小的身体一歪，倒在了地上！

“天皇晕倒了”，不知道谁喊了一声，防空洞中一片混乱……

远在台湾的钟义突然打了一个喷嚏，小妖精连忙把陛下的军装拿了过来给披上，“要小心呀，别感冒了！”

“没事！”拔开了海妮手，正喝的高兴呢，“尼玛谁背后说我坏话呢？老全，不会是你偷偷的说的吧？”一人一瓶竹叶青下去，陛下有点高了。

“哪有？你都答应我把那个……老蒋，陛下答应赏给我的那个日本小娘们叫啥来的？”全大喇叭的声音大，舌头也渐大。

“纪久子，朝香宫纪久子！靠，是你媳妇还是我媳妇？还得我帮你记名字！”

“对，纪久子。嘿！还是你老蒋记性好！陛下，你都答应把纪久子赏给我了，我还能偷偷说你坏话吗？不过，陛下，皇帝可都是金口御言，你也得说话算话，让我闺女当日本女天皇……陛下，为啥非得闺女呢？儿子行不？”

“不……不行，绝……对不行！我跟你说，老全，日本这个国家，男人没一个好东西，又矮又丑心眼还坏，你把你儿子扔日本当天皇，还不得学坏了？但日本女人就不一样……嘿嘿，好处多多，等攻下东京，你娶了纪久子就知道了！哎哟！海妮你干什么？”

“没干什么呀！陛下，你喝多了，我扶你去休息吧！”一提起日本女人，小妖精就醋意十足，那个湛子要身材没身材，要……那啥没那啥的。

“休什么息呀，我们这研究正经事呢！你再不老实，把你儿子扔日本去！”陛下是真的醉了。

“你……哼，我有了儿子也不会去那鬼地方，慕尼黑狮子公爵和犹大王国都等着他继承呢！”小妖精又羞又气，嘟着嘴不依了。

蒋云志一看，连忙扶起全国林，“不喝了，老全，走了走了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第179章秘书心事

偏着头一直看到陛下的专机在山东莱阳军用机场稳稳的降落，高剑扑腾扑腾的心才算是放了下来。皇室专用的金龙客机一直是由皇家空军特勤中队来负责护航的，但在离开台湾前，陛下指名由北部舰队的舰载机部队护航，这个命令可把龙胖子折腾的掉了好几斤肉。

不比打仗，为金龙一号护航要的是万无一失，容不得一丝大意。虽说东海之上已经难觅日军飞机身影，可不怕一万就怕万一呀。

公瑾号已经维修完毕，并列装了新式的舰载机，携带6枚kk39帝王鹅空空导弹和两枚喜石鹅对舰导弹的j37-e，是j37-c的升级版，不仅仅是在两翼加装了导弹挂架，对发动机也进行了改进，实验室最新的ws-5蓝山发动机动力强劲，使得新版海龙的起飞滑行距离更短、速度更快，载弹量更大。双发的重型舰载战斗机也可以如陆基飞机般可以做出许多高难的战术动作。北部舰队第一航母战斗群因祸得福，在黄海海战后因损失过大，而成为了首批换装j37-e的部队。

第一次升空后，高剑就彻底爱上了这架新海龙，“这简直就是驴子与骏马的区别！”因为这句评价，高队长被其他飞行员冠以“喜新厌旧”的恶名。可当他们都试驾完新机型以后，“尼玛，那帮小子都想要睡在飞机上了！”高剑对战友们的节操极为鄙夷。

没想到，还在熟悉和训练新飞机性能的公瑾号战斗机中队，接到了一个他们做梦都没想过的任务：为金龙一号护航。金龙一号那是什么？那是大汉飞行员心中的信仰图腾、精神支柱。

几乎全部由红警军团战士组成的空军飞行员部队，对陛下的忠诚即是信仰，代表陛下的金龙一号，就是帝国皇家空军的信仰图腾。就算是最近一年来，很多空军学院的学生也逐渐加入空军部队，但他们一入学所接受的教育和在部队的氛围，使得他们没有人敢去或是想去质疑对陛下的忠诚。更何况帝国的强大与人民生活水平的提高，都是有目共睹。也许在这些高学历的年轻人心目中，“神之子”一类的称呼那只是对陛下的尊称，但陛下的雄才大略就已足够要他们用一生去仰视。

接到任务后的飞行员们紧张中带着兴奋，而公瑾号上非战斗机类的其他飞行人员则是对其赤果果的羡慕嫉妒，恨自己当初为什么就没选择战斗机呢？

钟义没有想那么多，由北部舰队替代空军特勤中队的护航任务，并不是突发奇想。是在本次巡视出发之前就考虑好的，这是一种荣耀一种嘉奖，以表彰他们在黄海海战中的突出表现。为此，特勤中队特别出动了两架y40-c风神龙预警机，这是实验室出品的第一代预警机，风神龙是霸王龙军用运输机的变型机种，机体稍窄，背部的预警雷达天线罩，就如同一个大蘑菇。机载的大功率雷达探测距离可以达到二百多公里，可以同时引导三十架己方飞机发动攻击，但风神龙预警机敌我识别能力不强，引导能力也很有限，最致命的是风神龙的雷达数据并不能传输给航母的指挥部门，而且还不能够在航母上起飞。

对于风神龙的性能，主基地战争实验室的雷达专家们并不是很满意，正在积极研究更先进的雷达和通讯设备。但钟义对于预警机的出现还是很期待的，他只是给了专家们一些建议和设想，比如说将雷达搬上飞机，还有雷达天线罩的那种蘑菇造型，都是陛下的创意。

护航方案经过了皇家警卫队和侍从室的最终确认，金龙一号在新竹机场腾空而起，大修完毕焕然一新的公瑾号正在钓鱼岛海域待命。24架j37-e海龙战机编成了六个整齐的四机编队将金龙一号护卫在其中。专机上广播中传来了队长高剑的声音，“尊敬的陛下，我是海军航空兵部队上校飞行员高剑，谨代表执行此次任务的所有官兵，向陛下致敬。北部舰队公瑾号航空母舰海龙战斗机中队已经编队完毕，正式接手为金龙一号的护航任务。请陛下放心，我们将绝对保证陛下与小皇妃的安全。祝陛下与小皇妃身体健康，巡程愉快！”

“噢？高剑？”钟义坐直了身子，对这个高剑陛下有印象，这是空军中的第一个王牌飞行员，还是他亲自下令调到海军试飞舰载机的。金龙一号是基地特殊建造的专用运输机，外型与dh37颇为相似，但内部的装璜和设备却是天差地别。陛下接通了沙发座椅上的通讯器，“我是钟义！”

陛下并不知道，仅这四个字就已让编队中的48名飞行人员热泪盈眶，“辛苦大家了！这次护航任务是我特意要求侍从室安排的。很想看望大家，但我知道你们正在执行作战任务。黄海海战，大家打的很好！打出了皇家舰队的威名赫赫，打出大汉海军的铁骨铮铮！我为你们感到骄傲，46年前战死在黄海的邓公、林公若地下有知，相信他们也会为你们而骄傲！希望你们戒骄戒躁，再接再厉，为民族崛起，为大汉中兴，作出更大贡献！”

……

类似的对话发生在空中，发生在海上，发生在齐鲁大地。整个十月份的中下旬，汉皇陛下巡视了各大战区，在国庆节后慰问了多支一线作战部队。就在陛下抵达济南后，盟军北方集团连续攻克石家庄、洛阳、开封等多个重镇，豫州军与虎将卫立煌所指挥的重庆第二战区军队两面夹击郑州，中原大地的全面解放即将到来。

在钟义回到长安的第二天，盟国各大报纸连篇累牍的报道了汉皇出巡的消息，民族崛起、大汉中兴的字样越来越多的出现在人们的口中。委员长也在重庆官邸发表讲话:对日战争已经进入反攻阶段，他命令各战区军队，积极出击，光复国土。

“这是要开始抢地盘了！”卫青阁最高统帅办公室中的叶知秋端正而坐。

“算不得抢，人家本来就是中华正统！”论军姿，钟义就比叶总长差远了，将整个身子都扔在了沙发中的陛下对于委员长的行为不置可否。

“陛下德国那边……”

“知秋，这个事暂时你不要插手，我们与德国的所有协议都还仅限于口头上。也就是说如果小胡子敢坏我们的事，那我们就吃干抹净，瞪眼不承认。你要做的是关注老全和老蒋这两路登陆日本的战事。只要解决了小鬼子，抢先结束亚太地区的战争，我们就拿回了主动权，无论是公约国还是轴心国，都得看我们的脸色。”

“……好的，陛下！”叶知秋似乎有话想说，但还是喝光了杯里的水，起身回总参继续完善“遮天”计划。

一个月前，罗斯福与邱吉尔率两国政府官员，在大西洋北部纽芬兰阿金夏海湾的奥古斯塔号军舰上举行大西洋会议，并签订了《大西洋宪章》，也有报纸称其为《罗斯福邱吉尔联合宣言》。宣布两国不追求领土或其他方面的扩张，不承认法西斯通过侵略造成的领土变更，尊重各国人民选择其政府形式的权利，恢复被暴力剥夺的各国人民的主权，各国在贸易和原料方面享受平等待遇，促成一切国家在经济方面最全面的合作，摧毁纳粹****后重建和平，公海航行自由，各国必须放弃武力削减军备，解除侵略国家的武装。

多个被德国灭国的流亡政府均发明声明，同意宪章的基本原则。

这意味着，德国在欧洲的强势已经让罗瘸子有点坐不住了。美国参战将不可避免，这也是小胡子对钟义频送秋波的原因。钟义很有兴趣，没有日本的“虎、虎、虎”，美国还会找什么借口参战呢？有没有必要提醒德国收敛下他们的袭船战呢？

嗯，有这个必要，不能让美、英过早联手，把德国打得太惨。不过，也快了，只有能够在半年内解决小鬼子，就可以抽出手来对付老毛子了！到时汉、德两大强军东西夹进，没有了西伯利亚的战略纵深，大胡子会能顶住多长时间呢？

至于美国？谁说过没有日本联合舰队，就不会再有珍珠港空袭呢？难道你认为龙胖子还比不上那个优柔寡断的南云忠一吗？

陛下自言自语的“嘿嘿”奸笑一声，把刚进来准备给陛下倒水的薇薇安吓了一跳。身材惹火的土著妞记得很清楚，上一次被占了许多便宜的时候，陛下就是这样“嘿嘿”的奸笑着。想起了那一次，小秘书的脸蛋一下子变得通红，虽然那次自己因为害羞跑掉了，可是并不是讨厌陛下！只是觉得人生的第一次居然是在办公室中，实在是……

哪个小姑娘不怀春，土著妞也幻想过很多，漂亮温馨的新房中、浪漫优雅的沙滩上、哪怕西部益州爷爷的庄园里，就是没想过居然会在办公室……陛下太不注意人家的感受了！小姑娘想到这眼中不禁多了许多哀怨。

“薇薇安，你搞什么呢？站在那半天不动！”

陛下的声音传来，土著妞吓了一跳，连忙拎着水晶壶去给陛下换上一杯滚开的茶水。

钟义很是无语，这妞学什么都很聪明，就是这泡茶的手法，你都不用指着她能“凤凰三点头”什么的，就是温热适中都很难做到。“薇薇安，上次你说过的你爷爷那个农庄的事解决完了吗？”

“呃，解决完了！爷爷提到我……是您……的秘书，那个人就自愿将占地的费用提高了三倍！”

“噢？原来你这个秘书的身份这么值钱呀，以后我没钱花了，你得找你爷爷借我点！”拆迁占地，大搞建设，哪个国家都不可避免，南华也不例外，不过强拆拆到土著长老身上去了，就有些过份了。别的不说，这不是不给陛下面子吗？

听着陛下的玩笑，薇薇安想起爷爷在电话中说：“我一说我的孙女是陛下的女秘书，我还跟陛下喝过酒，那货立马就怂了，给我加了三倍的价钱，还可以提供另外一片土地。我要那么多地干吗？部落的人们都去城里了。”

是的，部落的人们再也不用忍饥挨饿还要担心被白人迫害，他们在城市里一样可以工作、上学甚至是当官。这些都是眼前这个有点色色的陛下带来的，如果这么想，其实……就算是在办公室把……初吻给他也……没什么哈！

嗯，只是一个吻，部落里的土著妞是很单纯的。

“其实我也是很单纯的！至少我没有书友大大们想像的那么那啥哈！推倒妹子是要一步一步来滴……”吹着开水上漂浮的茶根儿，眯着眼的陛下如是说到。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第180章济州屠杀

随近卫军团司令蒋云志中将一同抵达刘公岛海军基地的，是海军陆战队第一师第三旅，也就是犹太旅。犹大王国太子也是钟义的便宜老丈人哈曼殿下，一直是把这支犹太人组成的精兵，当成犹大王国的军官团来培养的。工资、补济、装备都不用总参操心，财大气粗的红盾家族……呃，现在应该叫犹大王族，要养活这样的一支精锐部队还是不成任何问题的。

除第三旅之外，犹大王国在建国后还组建了二十万的国防军，其中包括三万人的海军和两万多人的空军。海、空军这些技术兵种，钟义并不担心。不说海空军人才不是一时半会能培养出来的，就是刚具雏型的这些部队，其中的教官也大部分是红警军团战士。

由这些红警教官带出来的部队，钟义还真不怕他们能闹出啥妖蛾子。倒是犹大王国的十几万陆军，钟义放在了心上。你剿灭土著也用不了这么多人吧？而且财能通神，菲共内部已经被老奸巨滑的卡罗德用金元攻势瓦解的差不多了。吕宋北部的小股菲共军队只能是躲进深山老林打游击，根本无力与犹大国防军对抗。

那还留这么多军队干吗？作为大中华联盟的主要缔约国，人家摩洛和苏禄都联合组建了摩苏军团，而且屡立战功。国力更加强大的犹大王国也不能落后吧？

接到钟义的电话，哈曼在心里把这个从不知尊老的女婿骂惨了。你说我连唯一的女儿都搭给你了，你还老算计我干吗？那并州军不是我们犹太人？陆战旅不是犹太人？好在这次的要求不算高，只要求新的吕宋军团有三万犹太人即可，其他可招募吕宋土著充数。要说吕宋这地方别的不说，猴子是真多，招募个十万八万的编个军团还真不难，工资都不用给，管吃饱就成。哈曼也愿意猴子们上战场，多死点也没事。

对于老丈人要求新军团全部有土著人组成，还可以适当扩大规模的要求，钟义毫不犹豫的拒绝了。当然，钟义的理由很冠冕堂皇：土著人必须有犹太人军官来控制，这样战后才能更容易融入国防军。

犹太老帅哥当然不是这么好骗的，不过在抗议无效，甚至连海妮求情都无效之后也只好领了女婿的“好意”！

新编吕宋军团在训练了两个月后就踏上征程，他们乘船汇合自刘公岛出发的陆战三旅，在北部舰队的护航下杀奔古之耽罗国，很多人称其为浪漫之岛。在中华元朝统治时期，将其更名为济州。不过，以蒋云志为总指挥的这支犹太人和吕宋土著混编的部队，可不是来浪漫之岛观花赏景来了。

距离济州岛二十海里外，北部舰队第一航母战斗群的两艘航空母舰并排而泊。其中的子敬号是一艘全新设计的元帅级b型航母，排水量达到了6万吨，在防空火力和防沉能力方面得到了很大的加强，而加长的直线飞行甲板，也为在航母上起飞新型预警机做好了准备。排水量的增大还体现在可携带的飞机数量，元帅级a型航母只能携带80架各式舰载机，而b型则增加到了92架，提高了航母的战斗力。

北部舰队原司令龙洲已经升任为海军副司令，全面负责三大舰队的协调指挥，公瑾号舰长关沧海在晋升为海军少将军衔后，暂代北部舰队司令。此次攻取济州的战斗，海军方面就是由关司令指挥。

对这个济州岛，汉军上下都没有放在眼里。日军在很长一段时间内都视黄海为内海，视朝鲜为后方基地。拥有重要战略价值的济州岛也只是左营空袭后才修建了一些工事。但济州岛不同于太平洋上的那些小岛，并没有那么多的溶洞险地，现在物资极度缺乏的日本也没有太多的钢铁和水泥用在这个孤岛上，更何况整个黄海都被皇家海军的海狼们控制，日本本土也没有运输船能派到济州岛。

海军的舰炮火力进行了不到二十分钟，新型的hh6-f翼龙轰炸机也只是在根本没有几个人的海滩上随便扔了一些炸弹，那些造价昂贵的黑脚鹅对地导弹，翼龙飞行员根本没舍得用。这种几乎没有对手的战斗，也提不起海航飞行员们的兴趣。在得到陛下的亲自赞扬并获得为金龙一号护航的机会后，海航部队内部有一些骄傲的情绪，很多官兵都以“海空骄子”之名而洋洋自满。

两艘船坞两栖登陆舰倒是很卖力气，登陆点济州北部的下贵里海滩平缓，子布号与子山号直接冲到了距海岸仅百余米的位置，小型气垫登陆艇的一个满油冲锋，就停到了沙滩上。

跳下来的海军陆战队三旅的战士们很怀疑，“这是一次演习吗？”滩途登陆场的建立就是海军陆战队士兵们的疑问中顺利建立起来，凌晨五点开始的登陆，到六点钟时，陆战队三旅就已经拓出来一个宽两公里，纵深一公里多的海滩阵地。吕宋军团的各支部队陆续开始登陆，缺少装甲力量的吕宋军团是一支纯步兵军团。罗斯柴尔德家族再有钱，也没大方到给土著配备坦克的程度。土著们在犹太人军官的指挥下，开始扩展阵地的纵深，除零星遇到日本小股部队的微弱抵抗，军团前锋师很快逼近了济州城。

犹太军官认为，日军已经基本放弃了抵抗，济州岛仅有一个大队的日军驻扎，而盟军是一个军团的力量。明智一点的军官除了投降也别无他路。

但他们低估了日本人的决死之心，也忽略了朝鲜并不是中华，朝鲜人被日本统治了半个多世纪，他们中的很多人甚至已经改成日本姓氏，改说日语。就在先锋师的犹太军官已经开始准备入城式时，朝鲜人的自杀式袭击接连而来。心里阴暗的小鬼子，在这方面的创意永远不会缺乏。水井下毒、人体炸弹、马车炸弹、地雷等袭击手段，让先锋师应接不暇，入城式被迫延后。先锋师开始组织部队以营级为单位，分地块清理一切反抗分子，但除了小部分穿军装的小鬼子之处，大部分反抗势力根本就是当地的百姓。扔了一个手榴弹，然后往人群中一钻，让吕宋军防不胜防。

直到蒋云志率领军团司令部乘直升机登陆后，先锋师依然未能完全占领济州城。城内胶着的情况被汇报到了司令部，蒋黑脸勃然大怒，暗骂一声猴子就是废物，“为小鬼子提供掩护的人群与小鬼子有何区别？杀！抵抗逃到哪里，就杀到哪里！”

充满血腥味的命令立刻被吕宋军在济州城内忠实的执行，一个亲日的抵抗军扔了一个土炸弹，炸死了两名土著兵。追过来的士兵立刻开枪射击，扔炸弹的人躲到房屋中，迫击炮架起——轰！房子被炸开。跑到人群中，重机枪拉过来，随着金属的嘶吼，人群变成了一堆碎肉。

帮助日军抵抗的下场，就是他们的房子被炸塌，他们的亲人被屠杀。越来越多的抵抗军扔掉了武器，而被日军协迫的，也只好被先锋师的清剿部队一步一步逼进了济州岛中间的汉拿山上，一路的亡命，他们连山区中的村落都不敢进入，那些黑猴子屠起村落来，根本就不知道什么叫手软。

依靠着汉拿山斜坡地区的险要山势，日军与朝鲜伪军们终于组织起了一些象样的反击，甚至将吕宋军的一个营包围在山区中间的一个小村落中。在犹太军官们的指挥下，这个营将村子里的数百口朝鲜人屠戮一空，然后用他们的尸体堆成掩体，抵御鬼子和伪军的攻击。那些可都是同胞呀，甚至还有伪军就是这个村的，对那些同胞的尸体开枪，他们如何也做不到，可鬼子非逼他们开枪，结果……内讧了。

犹太军官们率着土著士兵观看了一节拼刺刀课，虽说这课上的有点太逼真了，伪军们全部被杀，鬼子也仅剩下了十几个人。学以致用，犹太人在这方面做的很好。几十个猴子对十几个鬼子，对拼的结果是鬼子全灭，猴子也倒下了二十几个，这让军官们很是不满，大大的将土著们训斥了一顿。

其后，在蒋云志的默许下，吕宋军对于济州岛的抵抗军进行了报复行动，济州岛整个岛屿从海岸线往内陆推进5公里以外的所有地区，全部被宣布为敌对区。起初，农民们天真地以为抵抗军跟自己没有什么瓜葛，照旧正常的打渔农耕，只是如无必要，尽量减少了外出而己。

但猴子们的血液中的暴戾被彻底激发出来，很少品尝过的战胜者滋味让他们变得更加嗜血。屠杀首先从汉拿山中部山区展开，300个行政村中有130个村子被烧为灰烬，剩余的也遭到毁灭性破坏。有亲属参与暴动或被怀疑为抵抗分子的，不分性别老幼立即枪毙，剩余的村民被强行带到沿海的村庄生活。

屠杀使得惊恐的农民纷纷逃入山区，这些人又被扣上了抵抗者的罪名，吕宋军团专门派出了一个师对汉拿山区进清剿。朝鲜人的藏身之处一旦被发现，幸运的被抓送去做劳工，更多的是被赌在山洞中、山坳里作为土著士兵们练枪的目标。

对此，蒋黑脸只是淡淡的说了一句：不要搞的太过份，尸体要处理好，我们要在这岛上呆上一段时间呢。

结果一个星期后，济州岛上的三十万朝鲜人，锐减到不足八万，还是以妇女和小孩居多。直到随军记者偷偷发回的稿件，被登在南华晚报上，济州岛上的屠杀引起了广泛的关注，陛下才在海妮的一再催促下，亲自给蒋云志发电。

陛下的电报内容是这样的：占领军应以打击抵抗势力为主，尽量避免伤及平民，尤其是在日本本土之外的占领地。

蒋黑脸接到电报后，一言没发，将电报纸直接扔给了吕宋军团的司令独眼将军摩西?达扬。年轻的达扬看完陛下的电报，明白了：日本以外的地方屠杀要隐蔽些，攻上日本本土后，就不用遮遮掩掩了！

蒋司令闻言脸上的表情依然没有变化，只是轻轻拍了达扬的肩膀，“有前途！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第181章猴鬼混血

私发稿件的记者被遣送回国，换来的随军记者大发日军及朝鲜伪军对吕宋军团的袭击新闻，有图有真相，南华国内的人道主义呼声逐渐消退。“打败小鬼子，解放全中华”的主题再次成为各大报纸的主旋律。

陛下特此召见了文化教育大臣史良，对于这位七君子之中唯一的女性，钟义一直还是很尊敬的。在这个时代有文化、有见解的女性并不多，史良无疑是其中的佼佼者。“部队在前线流血牺牲，为民族崛起而奋斗，国内不能拖军队的后腿。”

谈不上训斥的一句话，让史良阁下满腹的怨气无从出口。陛下站在了民族崛起的大义之上，可作为内阁大臣的史良远远比普通人知道的多。济州屠杀她是能够了解一些内幕的。陛下是一位明君，虽然史良并不赞成南华的君主立宪甚至是……独裁，但以帝国为主导的盟军真的打败了日本人，解放了中华的大片土地，而除了一个皇帝的称号，陛下对于南华内阁的施政措施很少直接干预。

如果，这个国家一定……要有一个皇帝的话，陛下无疑是最好的选择。但……

没什么但是的，为了照顾史良女性的身份，钟义批评的话比较委婉，可这不代表陛下会在原则问题上让步。“《南华晚报》必须查封，一个晚报消遣娱乐也就罢了，居然还敢指责国家政体，煽动群众闹事，当真可恶至极。文化部门查封其执照后，国安局会介入的。”

好吧，我收回前面的评价。无奈的望着面色阴冷的陛下，史良明白，陛下的仁政和仁慈，都仅限于一定的范围。只要是触及了他的底线，仁慈的反义词就是冷血和无情。终究，陛下是一位君主，一位年少得志，以军队起家，以汉武为志的独裁皇帝。

文化大臣施礼莲步离开，钟义微眯的双眼一直望着史良穿着旗袍的背影。谈不上欣赏，这种被外国人捧吹为最适合中华女性的衣服不过是满清存遗罢了，走个几步都得两腿紧着磨蹭！陛下想的是这些移民自中华的所谓知识分子，在掌握了权利之后，是否会真正利用手中的权利为人民服务？还是凡事只考虑他们的“清名”？这是民国时代中华知识分子的通病，无论是高声呼喊“民主”还是持笔大书“自由”，他们想的并不是这些制度适不适合中华的国情和民情，而是……纯粹就是刷存在感的。

官员对帝王来说，是统治的根基和工具。而对人民来说，他们才是决定民生的最直接载体。大汉帝国的官员，是需要一些刚正如饿死女儿的海瑞，还是需要擅治如“直上尽头竿”的张居正？

《南华晚报》事件，让钟义第一次认真考虑派红警战士入职政府官员体系。被全世界关注的南华大选也因此再次以战争的理由被推迟，张嘉璈这位代总理大臣也得以继续暂代，老爷子倒是没甚意见，多年的报复可以在南华一一实现，眼看着汉元越发坚挺，帝国经济蒸蒸日上，干的正来劲呢！

推迟大选也就意味着钟义决心未定，未来的帝国究竟需要什么样的政治体制，这不是一个简单的问题，纵观世界，没有哪国的政体是可以给南华借鉴的。钟义都在想，干脆把古汉之三公九卿搬过来算了——也仅是想想而己。

与政府方面的烦心事不断相比，盟军的一系列军事行动堪称进展顺利，荆州军在杭州湾登陆，打乱了日军在江浙一带的防御布署。王以哲称叶知秋这一招是姑苏慕容绝技——以其人之道还治其人之身。淞沪抗战时，日军就是增兵后在杭州湾登陆，迫使重庆数十万大军全线崩溃的。

荆州军加入南方集团军，虽然没有如此大功，但一下子破坏了日军南北夹击，围攻重庆军和幽州军的计划，海军炮轰舟山和宁波，荆州军一战而下，委员长的老家奉化也喜迎解放，日军倚为上海犄角的杭州危矣。

并州军强势北上，一路攻克温州、丽水，并分兵解放了台州和衢州等浙南重镇。委员长密电陈诚，加快行军，“务必使我军首先进入杭、泸。”

北方集团军陈庶康与卫立煌倒是能精诚合作，中原重镇郑州历经十余天的反复争夺，六万日军战死过半，其余弹尽粮绝，在司令官鹰森孝的带领下，于十里铺兵站投降。

在郑州南关举行的光复受降仪式，豫州军并没有参加，这个在汉军中第一个“打回老家”军团，奉命撤回古城开封，攻取商丘。皇家空军第七军已经进驻济南，隶属于空七军的第20轰炸师近三百架呼啸者和地狱犬轰炸机，在烟台转场至开封，东轰徐州、蚌埠，西炸晋城、临汾。

石家庄的青州军也并没有如中华舆论所称那样北上平津，16军与日军第22师团隔滹沱河对峙，双方都没有发起攻击的意思。倒是18军西出阳泉，，晋西吕梁一带的八路军也活动频繁，似乎汉军要抛开重庆军，与八路军合作一把，攻下太原。这一手急得委员一日三电，质问第二战区卫立煌在干什么？阎锡山在干什么？老家都不要了？

卫立煌自有苦处，攻下郑州，人家豫州军就撤回开封了，倒是空军出动蛮勤，对豫南一带日军频繁轰炸。你委员长不是告诉我要抢占城市吗？许昌、周口、平顶山、南阳、驻马店，哪个不得是一场血战才能拿回来呀？凭晋绥军的那几门可怜的火炮？一个集团军都没有人家汉军的一个师火炮多。

阎老西更着急，太原要是被汉军和十八集团军拿了，那可真是终日打雁反被雁啄。“启予（商震）你快率三十二军去晋西，与十八集团军汇合。乃个求的，天天喊拥蒋拒蒋、联共****，可这共反的，连咱们老家都要被人家抄了。”

中华战场日军必败，南北俩路大军以及八路军等中华武装的联合反攻，70万侵华日军支撑不多久。这一点，明眼人都看的出来。委员长与美国方面的联系更加密切了，“抗战之胜利，并非斗争之结束。”

委员长不是一个好的军事家，但绝对是一个目光毒辣的政治家和战略家。与美国接触正是为战后提早布局。号称情报大漏勺的国民政府，这等事情当然逃不到军情二处的眼目，代为号“谋”的军情局特工，是直属于沐局长的最高级情报人员，谋的真实身份只有陛下和沐局长知悉。此人在重庆可直达天听，委员长与罗斯福特使的一系列密谈内容，正是由“谋”传回长安。

大中华联盟，中华政府是十分重要的一环。在钟义的设想中，未来的大中华联盟将是汉、中两极领导地球，同宗同祖、手足相助共同屹立于世界民族金字塔的最顶层。

可老蒋不识时务，况且在钟义的心中，也是偏向于……延安那边多些，纵然在前世，贫富矛盾、**横流，但不管怎样，作为一个曾经生在新中华，长在红旗下的“红领巾”，那份感情不是说理智就能理智得起来的。

既然如此，与八路军的合作也就顺理成章。太原会战正是在这等背景下新鲜出炉。钟义给陈庶康的电报上明确指示：在八路军等那边所属部队没有能力经略北方的情况下，勿动平津。

为此，北部集团军最为迫切的作战任务变为了解放山西，打通正太通，接八路军出西北，问鼎中原。

当然这些都不是陛下最为关注的，虽然以山西的地型，太原一战必定是惨烈无比，但主要的正面进攻将由十八集团军和晋绥军承担，再加上豫州军和近卫军团装甲三师的协助，那个在前世的狗血抗日剧中被人熟知的筱冢义男未必能翻起多大的浪花。

当前，最为吸引帝**高层目光的当然是浪漫之岛——济州，经过一场猴子杀棒子的惨剧，济州岛更名血腥更为合适。

遮天计划的前期准备在加紧进行，皇家近卫军团第三军即陆航军已在南部西归浦登陆，大汉十三军团中的夷州军团也分作三批进驻济州，小小的济州岛，集结的部队达到了三十万之众。三个野战机场在同时修建中，人工是数万济州岛原住民和来自于南洋殖民区的土著们。编自于爪哇和加里曼丹岛的南洋军团也正在开拔中。执行遮天计划的部队总数最终将达到五十万，这还不包括海、空军部队。

在已经抵达济州军的部队中，有一支两千多人的特殊队伍颇受人注目，他们全部由白人组成，身材高大，黑色军服上的骷髅标志更让人不寒而栗。他们被称为“党卫队”，其成员就是两年前“党锢案”被抓的自由党党员，局情局给他们的承诺是加入军队，日本投降之日就是他们的自由之日。

蒋云志最近有些头疼，陛下这都是给自己塞来了一群什么样的部队呀？有囚犯、猴子，还有殖民区部队，幸好还有夷州军和自己的近卫军团第三军，再加上海、空军的支援，战力还是可以保证的。

蒋黑脸也明白陛下的心思，集结这些杂牌部队的原因无非就是走自己的路、让别人无路可走。祸害人的事，让他们干去吧，咱汉人讲究仁义礼信，屠杀灭族之类的糙活，哪是咱们汉人应该干的？猴子们愿意也适合干这个。

不过……蒋司令也有些为难：日后如果在这日本四岛上出现相当多的猴子和小鬼子的混血，这个人类的品种该怎么称呼呢？

是叫他们畜牲还是畜牲还是畜牲呢？

这问题很难！捏了捏鼻子，蒋云志“嘿嘿”一声，“怪不得陛下习惯这个动作，原来捏了以后，真的可以舒解烦恼。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第182章决号计划

“海军进展如何？”西归浦日本方面军司令部，蒋云志喝了一口“上善如水”，“噗”的一声全吐了出去，“这就是日本人最好的清酒？什么味呀，跟喂猪泔水似的。”

近卫军团参谋长水墨有些好笑，同为基地早期征召的红警战士，水墨想跟司令开个玩笑：你咋知道喂猪水的味道。可转念又觉不妥，司令部中不仅仅有近卫军团的人，还有夷州军团司令柯蒂斯·李梅将军等一众其他军团的长官。李梅也是大汉十三军团中唯一的白人司令官，丹麦裔移民，在南华生活已经是第三代。在军部高层中，李梅个相当萌的绰号叫童话司令，当然，这仅仅是那帮军方大佬们无聊时玩笑，李梅长相威猛，有着一双类似于日耳曼人的鹰眼，是一位相当严厉的军团指挥官。

“报告总指挥，海军陆战队第三旅已经攻占对马岛，顺利占领了岛上的丰玉机场。北部舰队伯珪号战列舰率十艘军舰炮轰朝鲜南部沿海。吕宋军团两个师的部队分别登陆釜山和蔚山，目前正在日本守军激战中。”蒋云志第一次离开本土督战，加上陛下对于“遮天”计划异常重视，近卫军团的班子全员出动。

“嗯！”蒋黑脸点头，目光却是望向了地图前负手而立的李梅。似乎是感觉到背后的目光，李梅及时转过身来，“总指挥，要加强对北九州的轰炸了，还有全司令那边，也要加把劲！”

“没错！”蒋云志点头称是，陛下说的没错，这个李梅是个将才。“水参谋长，给冲绳岛全司令发电，要他们加紧点搞点牛满老鬼子，派部队试探性登陆九州。再给北部舰队关沧海司令发电，要他们起飞舰载轰炸机，轰炸北九州，造成我军要在九州岛登陆的假象。还有，发电给空军轰炸机部队龙啸天司令，我不管他怎么搞，我只要求今晚他的飞机必须开始轰炸隐岐诸岛和能登半岛。”

水墨领命应答，对于蒋司令命令中的强硬语气没有一点意外。李梅轻轻的摇摇头，还是近卫军团牛呀！一顿命令下来，海、陆、空三军他全给支使了。

蒋云志倒是没作他想，他本身就是战时军委委员，还曾在总参统管全军前，担任过帝**副总司令。除了叶知秋和全大喇叭那几个红警军团老人，帝国三军上下，哪个见了蒋黑脸不得立下敬礼尊称一声蒋司令！

近五百多艘炎黄轮已经集结在朝鲜济州岛海域，神秘的帝国第四舰队大汉湾南部舰队也秘密出航，全速赶往黄海。空军第三军、第七军已经布署到中华山东各地的机场，随时可以参战。三百架霸王龙大型运输机和两百多架长颈龙中型运输机在烟台待命，只待济州岛上野战机场的加长跑道修建完毕，就将转场至岛上。

美丽的济州岛依然美丽，但花香的味道早忆被硝烟弥漫所取代。坦克的嘶吼、飞机的隆隆，还有无数卡车和装甲车，让浪漫之岛变得铁血峥嵘，外海上林立的巨舰大炮，则更为其增添几许萧萧之意。仍然有一个团的吕宋军士兵在中部的山区执行搜查任务，不时被抓住的抵抗军或是平民，在被压到海边时，都不禁会为眼前的如林巨舰所惊叹——早知道是这样，还抵抗什么劲呢？这样的大军，是日本人所能抗衡的吗？什么时候中华已经强横如斯了呢？

被殖民者以闭关和愚民政策统治的朝鲜人，甚至都不知道南华的存在。

但日本人知道，他们瞧不起中华，那个委员长都已经被打到山里去藏着了，要不是……要不是这不知道哪里冒出来汉皇搅局，中华早晚会是大日本帝国囊中之物。可现在，不要去惦记人家了，本土都面临被人家登陆。难道元朝时忽必烈都做不到的事，汉皇就可以做到吗？

“不，绝不可以！就算日本举国玉碎，也不允许中华人登陆本州！”大本营总参谋长杉山元握拳怒吼。

首相近卫文麿用近乎看白痴的眼神望向这位陆军大将，天皇爱臣，难道这些军人们只有大喊大吼吗？你就算喊破喉咙……人家汉军就会放弃登陆了？还举国玉碎？难道你要全日本不分老少，空着手去迎接人家的屠杀吗？

日本本土防卫军总司令东久迩稔彦王轻声咳嗽了一声，做为皇族大将，又是负责本土防卫军务的首席指挥官，东久迩稔彦还是相当有威望的。载仁亲王退居幕后，东久迩稔彦就成了皇族在军中的代表。

“现在的问题不是抵不抵抗，而是如何抵抗。我们在本州有十二个师团，还有二十个新编师团。军力足够，但现在的问题是这些部队大多集中在东京都周围，伊豆半岛和房总半岛，加上横须贺镇守府，就有八个师团之多。我们从没有考虑过敌人会在日本海登陆，我们需要尽快将部队调动。可海军……杉山将军，参谋本部的判断是什么？汉军将会在哪里登陆？”

杉山元没有吱声，他不是庸人，否则也不爬上如此高位。这种明显是赌人品的时候，谁出头谁就是真正的傻瓜，“东条将军，请你将参谋本部的情报向亲王汇报下！”

东条英机，现任职参谋次长，战争的进程，注定了他不会再有另一个空间中的辉煌，当然就不会被宣判为侵华头号战犯。1940年年末，还真的没有让他歇斯底里的空间。

扶了扶了眼镜，东条将一张军用地图拿了过来，面无表情的画了几个圈，“北九州、美保湾、若狭湾、能登半岛和佐岛海峡！”

“巴嗄！”东久迩稔彦顾不上皇族的忌讳，直接破口大骂，“这就是你们参谋本部的情报？这些地点，任何一个小孩子都能猜得到吧？”

“亲王阁下，我们的海军不敢出港，我们的飞机不愿起飞，我们对于汉军的动静只能凭空猜测。”东条的目光更显阴冷。

“凭空猜测？居然是凭空猜测！”这次没用东久迩稔彦王发火，昭和天皇自己就坐不住了。“大日本帝皇军的防御本土计划居然是凭空猜测？你们是不是要告诉我，朕可以去准备投降诏书了？”

“没有，陛下！”东条知道，自己的机会来了，“臣与石原莞尔、板垣征四郎等几位将军制订了‘决号计划’，我们认为，我国的现状，已经不能够再赢得战争，但我们完全可以通过决战，最大程度的杀伤盟军的登陆力量，逼迫其与我们签订停战条约。这样，即使我们输掉了战争，但我们可以赢得尊严，我们还有卧薪尝胆，一雪前耻的机会。”

“大胆，东条，你怎敢在陛下面前胡言乱语，我大日……”

“住嘴！”裕仁怒吼一声，将杉山元的话生生打断，昭和天皇很纳闷，当初就相中了这种蠢货？也许战事顺利时，自己喜欢听到阿谀奉承之言。但现在国难当头，杉山这种人是如此的讨厌。“你出去吧！”

杉山元眼睛一亮，陛下还是偏向于自己的，“东条，天皇陛下的话你没听到吗？出去吧！”

“八嗄！我说的是你！给我滚！”

能把天皇逼出脏话，杉山元也算是日本历任参谋总长中的第一人了。

“皇叔，你与东条将军，嗯……还有那几位将军一起商讨本土防守事宜吧，朕累了！”遇到难以为解决的事情，选择逃避，这是裕仁的一贯风格。

石原莞尔与坂垣征四郎被紧急召至大本营，天皇认可了“决号计划”让二人也兴奋不己，这意味着闲赋了一段时间的他们可以再次出山掌兵了。

应该说这几位还都是当代日本军中的能人，当诸多的所谓名将在中华、在海上、在内斗刺杀中玉碎之后，东条英机几人的“决号计划”还是得以顺利执行，这也与日本国内狂热的抵抗情绪。杉山元虽然愚蠢，但必须要承认他每次提出的口号总是能够很好的蛊惑人心。侵华战争初期，他叫嚣“三月灭亡中华”，最终打动了军部发动战争的决心。这一次他率先呼喊出“举国玉碎”再次激起民众们的疯狂响应。

由于日本列岛的地理特征，石原莞尔对于汉军可能登陆的方向作出了精确的判断，九州南部和能登半岛、佐渡海峡。本来登陆的最佳地点是东海岸的房总半岛，但联合舰队全军覆灭，日军失去了海上战略力量，日本海不再是后方，那么汉军就不会再舍近求远，在太平洋上绕半个弯子去日本的东岸。加之大汉皇家海军并没有强攻北马里亚纳，所以可以断定，汉军会在日本海沿岸登陆。西海岸，可以直接威胁东京都，又适合开始大规模登陆战的就是能登半岛与佐渡海峡了。至于九州，那不过是汉军的一石二鸟之计，佯攻吸引本州的师团去救援，而一旦没有救援，汉军又可以强攻而下，将九州作为他们的集结地，顺便将轰炸机的机场，向前推进了数百海里，更方便轰炸本州。

石原莞尔的一番论述，让东久迩稔彦为之惊艳，在这种时候还能这样冷静的分析，石原不愧其天才之名！再看看东条英机，军界盛传这二人相交甚恶，石原莞尔称东条英机是东条上等兵，而东条英机则亲手把石原排挤出军界。在帝国危难之时，这些帝国才俊们能够急时摒弃前嫌，为帝国操心戮力，这才是真正的皇军脊梁呀！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第183章冲绳小试

石原的“决号计划”分为了三个部分。

第一是海军。石原认为，大日本帝国海军并没有被消灭，联合舰队的覆灭让海军失去了大部战斗力，但日本还有两艘战列舰和四艘巡洋舰，小型舰艇也还有很多。虽然燃料的短缺限制了它们多过的行动，但对于沿日本海岸线行动的大汉皇家海军依然还能够给予他们足够的威胁。

另外，日本海军尚有350艘侏儒潜艇、1000枚人操鱼雷以及800艘自杀攻击艇。

“我们并不想打赢战争，我们要的是给予盟军足够大的杀伤。我们不更缺少勇士，这些人操鱼雷和潜艇、攻击艇，如果有一个好的指挥，他们一定可以击沉很多很多的汉军舰只。”

东迩久稔彦重重的点了下头，“石原君，没错！联合舰队的参谋长宇垣缠就在东京，由他指挥海军应该可以的！”

“是黄金假面？我还以为他跟随联合舰队……这太好了，有宇垣君，袭船战的把握就更大些了！”东条英机与宇垣缠是老相识。

一直没怎么作声的坂垣征四郎也点了点头，海军宇垣、陆上坂垣，二人虽不相识，但也算是英雄相惜。

“的确，有宇垣君在，我们成功的机率就又高了一点。”石原莞尔也相当认可黄金假面，“亲王，那我就继续谈，第二部分当然是陆军。”

在任何反登陆作战中，指挥人员都有两个选择——滩头防御或纵深防御。在战争早期，日军采取的都是倾全力防守滩头阵地，而不为后续战斗留一兵一卒，这在几次战斗中已经证明特别容易受到敌人海军舰炮的轰击，尤其是面对汉军这种火力强大，不拿炮弹当回事的军队，我们更应该放弃死守滩头，而是将兵力部属于易守难攻的地形区域，使登陆战变成消耗战，消耗汉军的兵力，提高他们的伤亡率。

而我们对于九州和本州诸地的防守，可以采取折中策略，即仅将防守部队撤退到离岸边几公里的地方。这样，既可以避开汉军舰船的炮击，又使其登陆部队因空间过小而难以建立有效的落脚点。反击部队的部署地点更加靠后，以备一旦战事打响可迅速支援压力最大的一侧。

帝国在九州岛上的兵力仅有四个师团，已经足够，矶谷廉介将军虽然在诺门坎输给了俄国人，但指挥这样的防守战还是可以相信的。冲绳岛上的牛岛满君是守不住的，他已经做的足够好，虽然我们的十万勇士难免玉碎，但盟军的一个军团也基本被打废。就这样打，汉国仅有十三个野战军团，一个一个添进来，这样的损失汉皇能承受得了吗？难道他会选择调遣中华的军队来吗？答案当然是不会的，我们的情报部门已经收到重庆与美国接触的消息——重庆的那点事，那会有人不知道吗？

那么我们重点要组织的就是本州西岸的防御。

“是的，在本州还有六个师团和二十个新编师团。我们还可以组织国民义勇队让汉军侵略者陷入我们的人民战争中！在中华，他们不是最擅长搞这个吗？”东迩久稔彦的信心也上来了！

石原坚定的点头，“亲王，就是这样的！”

“组织国民义勇队的任务就交给我了！”东条英机自知在军事指挥上与其他人是弱项，否则当初也不会被石原讥笑为东条上等兵了！

“好的，东条君，我们大日本帝国的国民一亿，组织起两千万的义勇队应该不成问题的！那么，防守本州西岸就要依靠石原君和坂垣君了。”

“哈依！”两个人要等的就是这时候。

关于“决号计划”的第三部队，东迩久稔彦没有要石原莞尔再做过多的解释，那几个字就足以说明一切了。

神风特攻队！这就是石原莞尔赖以对付盟军登陆部队的绝招。在第二天，昭和天皇宣布解散近卫内阁，由东条英机出任内阁首相，同时还宣布石原莞尔和坂垣征四郎出参谋本部总长和次长，协助东迩久稔彦亲王负责本土防御。

支持和谈的近卫文麿首相被宣布下台，意味着日本放弃了最后一丝和平的希望，盟军攻日的两路大军都加快了行动步伐。台湾方面军全国林司令命令摩苏军团必须在新年元旦前结束冲绳战役。

冲绳战役已经打了近一个月，冲绳岛是日本第五大岛，仅次于本土四岛。同时，在失去先岛诸岛的控制权后，冲绳诸岛和奄美诸岛已是九州唯一的屏障，日本在冲绳诸岛上部署了2个师团和1个混成旅团，约8。6万余人，以及海军基地部队和由岛上居民编成的特编团等共10万余人，由牛岛满陆军中将指挥。因为兵力的不足，牛岛满无法实施全岛防守策略。他放弃了海滩阵地，而将日军主力放在了冲绳主岛的南部地区。以首里为核心构筑有牧港、首里两道防线，在西北端八重岳、与座岳地域构筑有第3道防线。每道防线都依托丘陵地构成多层次的坚固防御阵地。

海上的防守则是交给了冲绳岛及其邻近岛屿1个鱼雷艇中队和600余艘自杀攻击艇。至于飞机……除了自杀飞机，日军还有战斗机群吗？

1940年11月22日晚，驻桃园的大汉皇家空军战略轰炸机部队大规模轰炸了九州、四国的机场以及其他军事目标。23日凌晨，太平洋舰队的奉孝、文和、文若、仲达号四艘航母起飞了翼龙与毒龙机群，对庆良间列岛和冲绳岛进行了不间断轰炸。随后，战列舰队实施预先火力准备，摧毁岛上机场和暴露的防御设施，消灭了日军近海攻击艇队。从与那国岛和宫古岛甚至是台北和基隆起飞的轰炸机陆续加入战斗，直至26日，已转型为两栖部队的扬州军团19军56师登陆庆良间列岛，取得了军团的补给基地，海空火力全部转向冲绳主岛。日军派出了仅余的十数艘潜艇，但在太平洋舰队的严密警戒下，并未取得太好的战果，除两艘夕潮级返航后，其他皆被击沉。实验室的拖曳式声纳研发成功，对日作战的太平洋舰队与北部舰队的驱逐舰，最先安装。在冲绳海域埋葬了日军潜艇最后的希望。

解除了海上威胁，盟军摩苏军团也顺利在冲绳岛中部登陆，牛岛满部署在北部地区的少量部队起到的也仅是警戒作用，根本无力抵抗盟军的推进。摩苏军团的一个军在数天之内就占领了冲绳岛半部和伊江岛。但向南突破的另外一个军刚遇到了顽强抵抗，日军充分利用悬崖峭壁、深沟高谷等险峻地形构筑起坚固隐蔽的防御工事，盟军的攻击进展缓慢。全国林及时调整部署，摩苏军团最后一个军也投入了南线战斗，12月11日终于空破牧港防线，并击败日军的反扑行动。

12月16日，日军放弃了首里防线，收缩阵地，向南部防线退却，盟军解放琉球王国之王宫首里城。这是一座建立陡峭山脊中的城市，自1879年，日军入侵琉球以来，60年后终获解放，只是它的主人还被监禁在日本，或者已经被灭族。但为了攻占这座古王宫，摩苏军团付出了近两万人的伤亡，在嘉数高地，日军的敢死队员，抱着**包自山坡上滚下，击炸毁协助作战的两栖坦克。然后再对失去坦克掩护的盟军步兵发起冲锋，盟军在日军冲击下，节节败退，死伤将近5000人，全凭后续部队的重炮和海空优势火力才将日军攻势遏制。

在那霸，太平洋舰队的文远和文谦号战列舰率四艘巡洋舰和十几艘驱逐舰，对日军阵地发动猛烈炮击，摩苏军团的近千门榴弹炮也对日军阵地射出了上万枚炮弹，接着海军和空军的数百架轰炸机还实施了航空火力准备，投下了大量的炸弹和凝固汽油弹，可就是在这样猛烈持续的火力打击后，摩苏军发起了进攻，但日军利用坑道躲避盟军的轰击，当盟军炮火开始延伸地面部队展开攻击时，才进入阵地迎战，因此盟军的攻势一次次被瓦解。日军充分显示了其顽强的战斗意志，每一个山头，每一个碉堡，每一个坑道，甚至每一块岩石，都必须经过多次血战，才能夺取下来，激烈的战斗整整进行了五天，盟军几乎寸步未进。

这仗打的，让太平洋舰队司令于荣丰想起了佩岛血战，只是这一次，岛的面积更大，日本守军更多，盟军的牺牲也更大！再这么打下去，牺牲肯定会更大，虽然死的是……可那也是盟军的力量呀！于司令致电台湾方面司令全国林，必须要向陛下申请重型坦克，才能加快突击速度！

全国林也正为这事挠头，脾气火爆的全大喇叭将摩苏军团司令阿兹姆迪骂的狗血喷头。可这事也实在怨不得这位苏禄将军，要说摩苏战士们已经够勇猛了，顶着这样大的伤亡率依然能发起冲锋。全国林也承认，换成大汉十三军团，这种情况下，也未必能打的更好。

于荣丰的电报倒是提醒了全国林，台湾的益州军那里还有很多黑寡妇呢！猛玛重量坦克也能有六十几辆，还有那种轻型的猛士特种坦克，冲着爱钻沟沟鬼子们喷喷火也不错哈。

这仗打的，陆军的装备还得要人家海军提醒，换别人指定不好意思，不过全国林是啥人呀？帝**四大惹不起全大喇叭的彪呀，全司令从不知道啥叫不好意思！给于荣丰回了封电报，就仨字：谢谢啦！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第184章喷气时代

猛玛重型坦克和猛士喷火坦克的加入，使得日军的防线变得脆弱了许多。重达六十吨的猛玛坦克，在日军的眼中简直是巨型怪物，看惯了他们自己的小豆丁，都不敢相信这么重的铁块居然也可以冒着枪林弹雨，辗过战壕，而且速度还不慢。好多小鬼子就是在惊讶的目光中被猛玛的重机枪打成碎片。更不要说猛玛的两门128毫米滑膛主炮了，每一炮轰出，都会将好长一段战壕轰塌或是将山崖上的工事打得开花。

“弄来这样的怪物对付我们，未免太欺负人了吧？”一个鬼子军官被火炮汽化前发出了这样的疑问。

其实，猛玛并不是怪物。猛玛只是由陛下命名的坦克代号，在红警主基地的操作界面上，猛玛有另外一个名字——天启坦克！

装备名称：天启坦克

需要资金：20万

满载全重：62。8吨

乘员：5人

最大行程：260千米

最高时速：45千米

建造时间：6小时

装备武器：两门128毫米52倍口径滑膛炮，一挺12。4毫米同轴机枪，一挺12。4毫米高平两用机枪。

说明：四条履带，前装甲厚达430毫米，并配有1330马力柴油发动机为其提供强劲动力的天启坦克，是一种究极坦克。

好吧，不要看其他，就看最后四个字，钟义就感觉脑子要当机了。不过每一辆高达二十万的造价以及经过战车工厂减免后依然六个小时的建造时间，都决定了天启坦克不能大批量建造。一百辆是目前帝国天启呃不，为了符合帝**武器命名原则，陛下将天启更名为猛玛，整个帝国目前仅有一百辆猛玛，给中华北方集团军运去了一个团的，其余都被运到台湾方面军。钟义早预料到了琉球群岛战役不好打，前世那小十万的美军不是白死的。

果然，在冲绳战役到了关键时候，猛玛的登场立了大功，再配以猛士轻型喷火坦克扫荡日军隐藏的坑道和山洞，鬼子终于支撑不住，防线被逐渐突破。直至12月20日，摩苏军团突破日军核心防御地带首里防线，盟军攻进了已满是废墟的首里城。牛岛率余部后辙了约十公里，退到岛南端精心准备的最后防线，这是由两座山峰构成的天然屏障，地势崎岖险峻，日军充分利用地形，筑有巧妙隐蔽的炮位和坑道工事，牛岛决心以此为依托，战至最后一兵一卒。

不过日军的顽强并没有对战局起到太大的影响。一支炎黄轮运输船队在多艘驱逐舰的护航下，来到了冲绳岛。在船上开下来的是一辆辆的卡车，卡车的车厢上是一根根黑色的炮管。

好多见识过台北市惨状的汉军战士不约而同的喊出了“黑寡妇”三个字，他们知道，这些卡车装载的是恶魔，会如魔鬼一样带给你终生难忘的梦魇。

“黑寡妇“的到来，再配合空军的凝固汽油弹，彻底粉碎了牛岛满抵抗到底的决心。一个多月的战斗，早已被磨的没有耐心的全国林命令扬州军18军一部在冲绳岛南端的喜屋武岬附近登陆，协同正面和侧翼的摩苏军团围歼日军。这次登陆成了压垮日军的最后一根稻草，被分割包围的日军明白，最后的时刻就要到来了。在坑道里，卫生兵给伤员注射大剂量的吗啡，使他们平静地死去。

而牛岛满在摩文仁坑道，向东京发出诀别电报，脱下军装，换上和服，与身边的参谋一一干杯，喝完了最后的诀别酒，然后剖腹自杀。他的参谋长追随他剖腹自杀，还有一些军官也随之集体自杀。

冲绳岛战役历时三十四天，以盟军的胜利结束，日本方面共有超过10万名士兵战死或被俘虏，盟军遭受的人员伤亡亦超过5万人，接近摩苏军团总人数的一半，此战过后，摩苏军团被调回台湾休整，摩苏军团司令苏禄将军被汉皇授予金龙一级勋章，这是在太平洋战争爆发前，盟军方面的最高级奖章。

在战役中，还有数万名当地平民丧生、受伤或被日军逼迫自杀，使得琉球人口大幅减少。

冲绳岛战役，在整个对日战争中占有重要地位。盟军方面惨胜，打开了登陆九州的大门，收获了许多岛屿攻坚战斗的经验。日军方面失败，但却证明了石原莞尔“决号计划”的正确，更坚定了日本方面誓死抵抗的决心。

全国林倒是顾不得许多，济州岛上的蒋云志已经发了几个电报，催促要速度发起九州战役，可一个小小的冲绳岛，愣是生生拖了一个多月才打下来。这还是在盟军方面拥有绝对的海、空火力优势和新式武器加入战斗的结果，全国林觉得有必要提醒蒋云志，不能轻敌。这次被打残的是摩苏军团，可日本本土的日军依然超过一百多万，被临时组织起来的杂牌部队还要多上几倍，而狂热的敌对平民则不计其数。登陆日本，无论是在军事上还是在政治上都不是一次简单的行动，对于战场指挥员来说，这是一次冒险；对于大汉帝国来说，这更是一次冒险，一旦失败，后果不堪设想。

钟义不是没有看到这点，只是时不可待。虽然美国国内的孤立主义依然盛行，罗瘸子即使是想加入战局，也困难重重。可困难这东西，它出现就是等着被人克服的，前一世小日本的和德国的败局时刻都在提醒钟义。以目前的形势来看，美国插手中华大陆已经不可避免，据军情局五处的情报，美国国会对于是否插手日本事务也是争论不休。共和党反对干预日本的战争，反对插手大联盟事务，要避免激怒汉皇，避免美利坚与强大的南太国家为敌。而民主党则认为美国不能对亚太地区事务置身事外，一战前就是因为美国动手太晚，而没有分得太多列强刮分清朝的大蛋糕，这一次，美国不能再错过了，否则，亚太就成了汉国的后花园了。

这就是专政国家与两党制国家的区别了，什么事都得指鼻瞪眼的骂上一段，事到临头才能好好商量，这就是所谓的自由。无非就是将矛盾表面化，释放化，以维持政权的稳定。到了汉皇这，事情就变得好办了。

卫青阁的办公室中，叶为询汇报德国方面已经是第六次催促什么时候可以正式签署同盟条约，看样子是欧战的形势不太妙。

沐雨嗤笑一声，不是不妙，是很不妙。

以空军为先锋，争夺不列颠海峡的“海狮计划”遭遇挫折，虽然德国有更多的轰炸机，但是在战斗机方面，德国的主力机种me262-a1型燕子喷气式战斗机在面对英国的流星战斗机，并不能占据上风。开战以来德国轰炸机无往不利，尤其是me262-a2型风暴鸟喷气式轰炸机，以850公里的时速令欧洲其他国家的战斗机只能望而兴叹。

新晋升元帅的德国空军司令赫尔曼·戈林集中了3个空军集团军，有近三千架作战飞和13个空军师，168艘运输舰、1910艘驳船、419艘拖船，1600艘汽艇。并确定8月13日为“鹰日”，意为德国战鹰发起总攻的日子。但戈林犯下了一个致命的错误，或者说是他敬爱的元首错误的引导了他。德国在战前就开始研发喷气式战机，但直到元首与汉皇谈判后高价引进歼-五后，德国的喷气式发动机技术才得到了跨越式的进展。元首喜欢标榜他与汉皇的私人友谊，让戈林误以为德国最先得到了汉国的喷气式技术，苏联也是在西安政变后才敲诈了两架歼-五。但他忽略了，英国才是最早与汉国发生交集的国家，甚至整个南华大陆都是英国的前首相张伯伦卖给钟义的。英国更早的得到了歼-五甚至是59式中型坦克。在喷气式战机和装甲力量的研发方面，英国可以说走到了欧洲的前面。只是海岛国家的局限性，英国不太重视陆军，而使得英国的坦克依然落后于德国的2号豹式坦克。

但涡喷式发动机的流星战斗机得到了英国皇家空军的大力支持，并发展出了多种型号的全天候战斗机、高空侦察机等。欧战爆发后，英国的飞机制造厂加紧生产流星，并授权了美国的三家公司帮其生产流星战斗机，在两国首脑联合发表“大西洋宣言”后，英国更将流星的全套技术交给了美国，以供美国研发更先进的战机。钟义在建国初期以飞机、装甲技术换得英国支持的后遗症显现了出来。虽然日本也通过德国得到了喷气式技术，但日本薄弱的国防工业能力使得零式的产量太低，并没有对战争产生太大的影响。

如今工业能力巨大，远超日本数十倍的美国得到了涡喷技术，除流星战斗机以每月过百架的速度支援英国外，美国自己的喷气式战机研发也得到了突飞猛进的发展。p-80单发单座喷气式飞机，代号沿用了英国人的流星；p86佩刀，由北美人航空公司研制的战斗轰炸机，据美国人自己吹嘘，性能直追汉国的第一代后掠翼飞龙战机。当沐雨把这份情报送到汉皇的书案上时，陛下只是微微一笑，“佩刀？前世在朝鲜战场上被志愿军的米格-15完暴的货，也好意思出来得瑟？等美国佬弄出f-14熊猫和不死鸟空空导弹再来叫嚣吧。”

对于有基地科技支持的钟义，英、美的流星、佩刀之流当然不够瞧，可对于横扫欧洲大陆，正处于极度狂妄中的小胡子来说，这不异于晴天霹雳。德国空军引在为荣的，在大陆上所向披靡的梅塞斯米特262战机竟然在英国的流星战机面前吃了憋，“鹰之日”由八十几架燕子护航的风暴鸟和he-111鹰、do17铅笔、ju88空军之翼轰炸机群，竟然被击落了143架，就连燕子也在与流星的狗斗中被击落了24架，而流星仅损失了26架。虽然“鹰之日”的轰炸还算是成功的，英国南部的五个机场遭到了比较严重的破坏，英军部署位置最关键的7个雷达站中也有6个被炸，整个通信系统基本被摧毁。

但轰炸机部队如此重大的损失让空军元帅戈林颜面无光，让元首暴跳如雷。元首下令，梅塞斯米特公司必须在近期拿出更先进的战机设计，道尼尔与容元飞机公司都加入设计，“抛开公司和厂家的门户之分，全力为帝国生产出更先进的‘雄鹰’，炸死那些可恶的英国佬。”

听沐雨讲完，最高统帅办公室中其余的四个人都笑了，钱队长和土著妞是没心没肺的笑，纯属听故事捧沐局的场，陛下对于其中情节早已知悉，唯有叶为询意识到了其中的问题。

“沐局长不是会闲的给大伙讲故事的人，难道……”叶为询在政治上的敏感再一次让他洞悉先机。

看到了叶为询疑问的目光，陛下微可不见的点了下头。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第185章天神之子

“大汉皇家飞机制造公司最近设计了两种新式的战斗机，我认为可以允许其外销！作为我们比较友好的国家，德国是可以享受到这项福利的！”陛下没有卖关子，直接说了出来。

“福利？”叶为询为能参加这样机密的会议感到兴奋，可还是忍不住问出心中的疑问，“陛下您不会是打算白送给德国一批战机吧？”

“怎么可能？”钟义一副你污辱了我的表情，“汉飞是一个私人合营的公司，就算做为合伙人之一的我想卖小胡子点交情，另一位合伙人道格拉斯先生也是不会同意的。顶多是看在未来盟友的面子上，稍微便宜一点点啦！”小孩子得到心爱之物时的表情和陛下现在脸上的笑容一样。

“那陛下您打算便宜的这一点点是多少？不会是十汉元吧？”钱志豪是最了解陛下的了。

“滚蛋，我是那么小气的人吗？”陛下刚说完，就见到其他人猛点头，连土著妞也不例外。“尼玛，我做人有那么失败吗？d-4鬼怪双发双座重型战斗机，最大航程超过三千公里，并配有全天候雷达，可以挂载四枚黄眼企鹅空空导弹，机头前方有六挺12。4毫米机挺，两侧各配备一门20毫米机炮。怎么样，够强大吧？”陛下洋洋自得的介绍汉飞公司的新款战机，公司陛下有百分之五十的股份，就好像这飞机是他研究似的。

“哇，这航程都超过飞龙了？还有空空导弹，黄眼企鹅貌似是咱们最新的空空导弹吧？”钱志豪是武器专家——爱好者的专家级。

沐雨嘿嘿一乐，作为军情局长，各国武器装备发展的情况也是军情局特工最为关注的一个方面。“钱长队，你out了，有线制导的黄眼企鹅早就已过时了，现在空军的天龙战机，已经开始装备半主动制导的神仙企鹅了。”

“真的？哎哟，陛下，我认为皇宫警卫队也应该与时俱进，增加空军部队了。要不那啥也行，您把那个空军特勤中队给咱警卫队划过来。”被沐雨鄙视，这让钱队长很不爽，帝国的武器更新换代太快，让咱这武器专家肿么办？

对于钱志豪的胡闹，陛下呵呵一笑，“汉飞还有一种飞机，d-6天光单发单座轻型截击机，装有一部组合搜索单目标跟踪雷达，和一个最先进的由电子管驱动的计算机。当天光装备的70毫米火箭发射时，计算机会根据风速管测得的数据调整飞行员前面的阴极射线显示器上面瞄准点。”看到四人的惊讶的表情，钟义相当有满足感，“这是我们的计算机技术第一次应用在战机上，属于帝国最高机级保密项目，如果不想沐局长找你们的麻烦，今天听到的话，最好还是不要随意泄露。”

不泄露就不泄露，可为什么陛下说这句话时，偏偏盯着钱队长呢？不就是咱比较爱跟警卫队员们讨论下各式武器性能吗？

还有一句话，陛下没有说出来，那就是这种d-6天光战机的计算机雷达辅助瞄准，几乎可以媲美基地中的雷达制导技术。只是汉飞公司应用的仍然是电子管计算机，比较笨重，严重影响战机性能。如果换成基地已经研发成功的晶体管计算机，那天光的各项性能还会有一个极大的提高。但对于其他国家来说，计算机还只停留在科学家们的想像中，前世的世界第一台电子管计算机埃尼亚克，还要等五年才会在美国西部的炮击场中出现呢。

但钟义也知道，计算机出现后便获得了飞速的发展，第一代电子管计算机与第二代晶体管之间的时间差，只有不到十年。如果基地中装备的晶体管计算机提前出现在这个世界，那么相信各国都会跟上步伐。二战与战后的几十年，是人类科技发展最快的几十年。小心保持基地科技的领先，对于帝国来说至关重要。

因为钟义的出现，空军提前进入喷气式时代，可德国空军看起来更加不堪。那个胖子戈林愚蠢如故，敦刻尔克放跑了英军，海狮计划被执行的一塌糊涂，继鹰之日惨败后，连续的几次空战，都陷在了休·道丁指挥的空中游击战中。德国飞机数量远超英国的的优势被浪费，而这种优势正随着美国加大对英国的支持而变得越来越小。

燕子航程较短的缺陷也显露了出来，不能为轰炸机全程护航。而流星正是得用这一点，抓住燕子提前返航的机会肆意摧残笨重的轰炸机。几个月下来，虽然英国南部的考文垂、伯明翰、曼彻斯特、利物浦、普利茅斯都遭到了连番轰炸，受到严重损失。但是，作为战争有生力量的英国空军却保存了下来，随着在美国和加拿大生产的流星越来越多的被运到英伦三岛，双方的空军实力正在悄悄发生着变化。

英国首相丘吉尔在赞扬英**民所表现出来的高昂士气和大无畏精神时，曾动情地说：“他们是以自己的劳苦、眼泪和血汗，粉碎了希特勒妄图迫使英国退出战争的狂妄企图。德国空军这把钥匙始终也没有打开英国防御的大门。”

希特勒也看到德国空军轰炸效果越来越小，而损失越来越大，征服英国的希望渺茫了，于是把注意力转向东方，加紧准备对苏联发动进攻。“海狮计划”几近流产。

但钟义知道，这是一个败笔，一个决定战争走势的败笔。在未攻下英国时，就调头向东，小胡子找大胡子的麻烦，面临两线作战，正是几年后德国溃败的主因。

“德国不能败，至少在我们腾出手来前，德国不能露出败象。那样会导致美国的战略转移。所以，我们要将d-4鬼怪飞机，卖给小胡子，坚定他的决心，继续不列颠空战，搞死邱吉尔那个死胖子。”不知从何时，陛下对邱吉尔的厌恶升到了极点。

“为洵，你找一个适合的机会，让里宾特洛甫见识一下‘鬼怪’的性能，这个购买意向还是由德国先提出来比较好。侃价时，你当黑脸，我当红脸，不能让汉飞亏了，那里可有我一半的投份。”

叶为洵已经无语了，没发现陛下还有财迷的一面。前面还大谈国际形势，一掉头就要给自己的公司赚钱了。

“好像不全是陛下你的股份，我听说映雪姐姐和海妮都有百分之十呢！”弱弱的声音当然是土著妞的。

这是一个比较有爆料的消息噢！看到钱队长已经竖起来的耳朵，还有沐雨和叶为洵有些愤愤的表情，陛下连忙决定将股份也分给女秘书一份，权当作封口费了，“天天混在卫青阁还有这好处哈，没想到他们几都支持你。”对于沐局长和叶为洵的“反水”，陛下很是不爽。

“啊？封口费！陛下，我也要……啊！你踢我干什么？”钱志豪一副委屈的看着沐雨。

“走啦！你个山炮，陛下说封口费你就信呀？想要股份，下辈子你也托生个女人，记住，模样别太对不起观众……”

听着越来越远的声音，陛下嘿嘿直笑，倒是土著妞不好意思了，脸蛋也越来越红，红的跟个……大苹果似的。

d-4鬼怪重型战斗机的第一笔出口合同很快签订，不过买家不是德国，而是犹大王国。听说汉飞有外销的先进飞机，哈曼太子第一时间就飞到了长安，到未央宫……串了个门，借口是分别太久，想念女儿了。

这个蹩脚的借口让海妮很是不满，“老爹你也太假了吧，老妈都来看我几次了，你每次都有各种借口不来。人家这有飞机卖了，你就立马出现。哼，告诉你，老爹，这飞机厂我也有百分之十股分呢，我以股东身份宣布，不卖。”

犹太老帅哥很是尴尬，扭头看了一眼假装专心摇晃着酒杯的陛下，双目相交时，陛下给了一个“您继续，我看热闹”的眼神，差点没把哈曼气死。

生意当然还是要做的，人家父女间闹闹小情绪，你要是当真，那你就惨了。要是被海妮小皇妃盯住了，后果绝对会比被沐局长盯上更惨。所以小皇妃亲自参与的犹大王国购买三十架“鬼怪”的合同，很快签订。汉飞的首席执行官唐纳德·维尔斯·道格拉斯擦了擦额头的汗——下次有小皇妃参与的谈判，还是派别人来吧！

“道格拉斯先生，合作愉快，我会让我父亲帮您介绍几位有能力购买私人飞机的客户。”满脸甜笑的海妮离开前又扔给了道格拉斯一个水中月。

“您可别介绍了，您再来几回友情价，这公司就得赔黄了！不过黄了也还有皇室一半股份呢哈，又不是光赔我的！”想到这，道格拉斯才平衡了许多。罗斯柴尔德家族财大气粗，通过这个飞机合同，种下一颗友谊的种子，还是不亏的，何况，军火乃暴利行业，说是友情价，这一笔合同就几乎赚回了“鬼怪”的研发费用，再想想陛下所说的“巨巨巨大”合同，道格拉斯的脑海中再一次浮起他已经确认过n次的念头：当初将公司搬到南华的决定实在是太正确了。

dh707、dh737等民用客机的热销，以及鬼怪、天光战机的研发成功，大汉皇家飞机制造公司已经超过波音、北美人等国际巨头，一跃成为世界最大的飞行器公司，不光是规模最大，科研开发能力也是最强的，没有之一。

“有神之子汉皇陛下的存在，科技方面，还用担心吗？”这是道格拉斯的心里话，在南华的民用科技界，大家就是以“神之子”来称呼陛下的，在这些大公司的科研人员心目中，陛下就是无所不能的天神之子！

貌似中华人也喜欢称皇帝为天子的哈！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第186章皇宫晚宴

确定了向德国出口“鬼怪”的计划，钟义把相关事务交给了叶为洵负责，就不再操心了。不担心德国不买，几乎就是针对德国空军的短板设计的，要是戈林连这点眼光都没有，他这个空军司令还真是白当了。小胡子再次低下他高昂的头颅，是一定的了！

而有了“鬼怪”的加入，不列颠空战的结果想必会给小胡子更多的信心，从而延缓其推迟“海狮计划”的决定，不列颠海峡的上空，必定会有更激烈的鹰之战。

时间不需要太多，只要“巴巴罗萨”计划仍然按照前世时一样，在1941年的下半年再开始就可以了。这也是为什么中华战场局势仍未明朗的情况下，钟义就开始组织对日登陆行动的原因。“遮天”计划必须要尽快完成，逼降日本，给大汉、给联盟更多的准备时间，包括联盟内部某些问题，总需要解决！

钟义坚信，介时只要联盟军队能够在西伯利亚开辟对苏联的第二战场，与德国东西并进，那么还有会斯大林格勒战役吗？还有莫斯科的冬天吗？还有会顿河的德军大溃败吗？这些都不会有，就更不用再提苏联红军的坦克海淹没柏林了，坦克海也许还会有，但那将是猛虎淹没红场。

“遮天的速度要加快，我不问过程，我只要你占领东京！”这是钟义给蒋云志的最新命令。

“不问过程，只要东京”这八字深深的刻印在了蒋司令的脑海中，“老全，一月份，九州登陆能不能开始？”

“没问题，老蒋，你这是存心不让我过个消停年呀！20号左右，海军就将发起炮火准备，扬州军在其一周后可以开始登陆。”对于蒋黑脸一个劲的催促，全大喇叭本打算让部队在春节前休整的计划落空。

太平洋舰队与台湾方面军对九州的登陆并不算充分，冲绳岛上偶而还是会出现日军零星的袭扰。最严重的一次，一股隐藏在山洞的日军袭击了嘉手纳机场，虽然六名日军全部被击毙，但堆放于机场的大量物资被点燃，损失很大。这个事件彻底激怒了驻冲绳岛的扬州军司令董承斌。董司令怀疑参加袭击的日军得到了当地居民的帮助，“宪兵队”这种日军侵华部队常用的招式被董司令套用过来。手持自动步枪的宪兵们挨家挨户敲开了居民们的房门，搜查、发放传单，宣布连坐令，即：只要发现一人帮助日军，枪毙全家；有发现日军知情不举者，枪毙全家。

与日军唯一的不同是，这些宪兵队成员不祸害百姓，不抢东西。但血淋淋的“杀”字被写到了岩石上、树干上、墙壁上。

战乱年代，小国寡民的命运注定是悲哀的，琉球人就是最好的例子。日军驻守，他们被残暴统治；日军战败，他们被迫自杀。终于赶住了日军，可盟军被袭，他们依然遭殃。

血腥的政策换来了冲绳的很快平稳，益州军团的一个步兵军登上冲绳，他们负责冲绳岛的守备。皇家空军陆基的飞龙、呼啸者、地狱犬战机相继转场至那霸、嘉手纳、读谷等机场。登陆物资也通过海运、空运在岛上大量聚集。

九州登陆之战一触即发，但在另一个方向，以济州岛、对马岛甚至是中华洞的机场为基地，皇家空军的战备轰炸机一天不停的对日本各大城市轰炸，尤其是东京，几乎是一天三炸，东京的日本人吃饭前都习惯望望天空，“嗯，汉国的h先生来了，等他们走了就可以开饭了！”

消失已久的印度洋舰队突然出现在菲律宾海，并配合空军对北马里亚纳的塞班岛、天宁岛进行了大规模轰炸，汉国海军的潜艇也开始了对小笠原群岛附近海域的封锁，两艘为北马里亚纳群岛运输补济的船只被击沉。

“难道，汉军发现了本州西部并没有合适的登陆场，又转而攻击北马里亚纳，然后在东海岸登陆吗？”已经升任为日军总参谋长又被晋升为陆军大将的石原莞尔，将手中的铅笔放在了嘴边，这是他读书时就养成的习惯，每次思考时就喜欢将铅笔放在嘴边咬！

日本四岛的地理特征，决定了适合传统的登陆战地点只有两处，一个是九州南部的日向滩，另一个就是本州岛关东平原南部的沙滩。但汉军首先攻占了济州岛，这是要在西海岸登陆的预兆呀，难道汉军的指挥机构改变主意了？

“看来房总半岛上驻军不能减少！这样的话调往九州的部队就只有两个师团了，可以在西海岸在调两个师团出来，空缺的就用新编师团补上！”铅笔杆都咬碎了，石原大将终于做出了决定。其实最让日军大本营头疼的，并不是部队的缺乏，而是武器的不足。新编的师团中，每人一支步枪就不错了，而且步枪还是五花八门，武库中的三八式根本不足以人手一枪。至于东条首相发动组织起来的两千万国民义勇战斗队，根本就谈不上什么武器，菜刀、斧头、锄具、弓箭，那根本是一支幕府时代的农民军队。“也许可以给登陆后的盟军造成一些麻烦吧？”这一点，石原并不确定，唯一可以确定的是他们一定会大量的死伤，甚至是……被屠杀。

与石原对于登陆点判断的为难不同，长安的汉皇也在为难，只是钟义的为难在于一份军情局提供的评估报告。军情二处日本站的特工们把日本疯狂备战的情况传回了总部，总参据此作出了一份对盟军登陆日本的战役评估。

胜利是必然的，拥有绝对制海权、制空权的盟军击溃海岸线上防守的日军，不成问题，但是如果基于冲绳岛战役双方的战损比来看，登陆行动盟军将会付出极大的代价。冲绳岛十四万盟军，日本守军十万，最后的伤亡比是1：2，全歼日本人，摩苏军团也伤亡了五万人。

以此类推，日军在九州岛驻守的九个师团，就将造成盟军十五万人的伤亡。完全征服日本，考虑到日军大量平民参战的结果，盟军最终将付出一百二十万至三百万间的伤亡，这不是帝国甚至是整个盟国能承受起的。

残酷的评估结果，并没有吓到钟义，钟义也根本没打算用一百万军甚至是几百万军队去填日本那个大坑，整个帝国一共才多少军队呀？大汉十三军团也不过一百五十万。

但这个评估报告还是比较客观的，就算是钟义有后续手段收拾日本，可前期的登陆战役也必然会出现大量的伤亡。对此，总参给出的评估，就算顺利实施“遮天”计划，盟军也将要付出近三十万人的伤亡。

这么大的代价，只为了抢出时间与德国夹攻老毛子，值不值？或者用围困轰炸的方式，也迟早可以逼得日本投降，如果那样，以日本国内的气氛，需要两年甚或是三年、四年？

还有另外一个选择，就是更大量征用殖民区土著编成新军团，同样，这需要时间组建和训练。“赫巴尔太忙了，南洋殖民区的事务应该有个专人去处理了。”

看了半天的报告，陛下只说出了一句风马牛不相及的话。叶知秋等人面面相觑，倒是平时喜欢嬉皮笑脸的钱队长一脸的凝重，“陛下，您决定了？”

“嗯？”钟义抬起了头，看着钱志豪笑了笑！“志豪，你在我身边多长时间了？”

晕！这什么跟什么呀？“我是与蒋司令一起加入……帝**的，算起来应该有五年半了！”

“已经这么久了呀！”一句感叹过后，陛下似乎是陷入了回忆之中，许久都没有再说话，连叶知秋等人蹑手蹑脚的离开时，都没有再抬起头。

晚上，在长安的几位大佬都接到了秦主任的电话，陛下在金华殿设宴款待大家。

白天时陛下就有些怪怪的，晚上又要请客，大伙都很纳闷，“有什么特别的事要发生吗？”

客人只有六位，叶知秋、赫巴尔、汉斯、塞耶，加上近卫第一军军长左守左胖子、第二军军长肖国兴，都是红警军团时代的老人，全国林和蒋云志都在前线，也就只有这些人了。大家都落座后，陛下又特意吩咐海妮将钱志豪喊了过来。人齐上菜，钟义端起了酒杯只说了一句话：“五年多了，那时你们都还管我叫指挥官！”

岁月流转，光阴似箭，这一句话，似乎一下子将大家拉回了主基地刚展开的年代，卡尔古利、西澳，然后是千里跃进一步一步打下这个帝国。赫巴尔笑着说到：“陛下是想要重温一下怎么俘虏我的吗？”

“还有我！”汉斯也笑了！

大家都笑了，回忆的酒当然要一饮而尽，喝完了这一杯，还有三杯！没人问为什么，一个“五年多了”，就值得大家醉一场。秦主任及时走了过来，制止了这帮男人的胡喝！

“陛下，这么喝会伤身体的！你看，赫巴尔阁下脸都喝红了！”

“没……呃，陛下，咱们慢点喝！”正在兴头上的赫巴尔刚想说没事，可抬眼遇上冷美人的清冷目光，连忙改口。

“呵呵，雪儿！没事，今天志豪提起我们大家相识，已经五年多了，有些感慨！”

得，陛下这话一说出来，钱志豪就知道不好，果然秦主任的目光立刻转了过来，钱队长都差点把头塞进两腿中间了，看得大家又是一阵大笑。

陛下也好笑，冷美人被融化好久，可偶发雌威，威力依然不减呀！“好了，雪儿，你去吧，我们慢慢喝，我和大家说点正事！”

收回逼人的冷目，面向陛下的秦映雪如雪山上绽放的雪莲，洗净铅华，圣洁而美丽。冷美人乖巧的优雅点头，施施然离去。

桌上的大佬们这才都抬起了头，被誉为“帝国女神”的秦主任雌威甚盛，远超陛下的皇威呀！

这场面让陛下有些尴尬，哪有女主人把请来的客人吓成这样的。“来，大伙喝酒、喝酒，她再敢过来，我就削她！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第187章白虹贯日

酒最终还是没有喝醉，以大家如今的身份，偶而的感慨……大伙都能很好的控制。何况陛下是真的有正经事，至少对于钱队长新的任命就再正经不过了。钱志豪大校被免去了皇宫警卫队长职务，出任帝国南洋殖民区总督。当然，这只是组织上的谈话，正式的任命还将由总参来签发。

钱志豪没有作惺惺儿女态，愉快的接受了任命。与警卫队相比，这可是真正的封疆大吏呀！不过，钱总督离开未央宫前的最后一个要求被陛下无情拒绝了，这也成为了钱志豪一生的遗憾。

钱总督的要求是：能不能在我赴任前，把我的将军问题给解决了！

帝国历史上唯一不是将军的总督，这也成为了钱志豪众多称谓中最让其痛恨的。

前南洋总督一直是由赫巴尔兼任的，战争进入新的阶段，南洋地区人口众多，甚至超过了南华本土的四千万，任命得力的专职南洋总督加强征兵及物资调派等工作是十分必要的。

可一顿酒喝完，大家也没有听到陛下关于前线登陆日本战役的表态，只是大家散去时，总参谋长叶知秋被留下，让大伙知道，又该有大行动了。

不太擅长喝酒的钱总督面色微熏，舌头也有点渐大，这爱卖弄的习惯又发作了，“你们也真是笨，还猜……猜什么？我不告诉你们了，白天在办公室的时间，陛下就……就……就……就已经决定了！”

“我去，你差点把我们憋死！”左胖子气得差点踹他一脚，管你什么总督。

“陛下的决定是啥？”汉斯也急，可作为这帮人中职务最高的，他不好意思如左守般动手动脚。

“你们真……笨，哈哈！”大伙越急，钱志豪越有成就感，直到左胖子又把脚抬了起来，才嘿嘿几声，“陛下让我去南洋是去干……干什么去了？征兵呀！笨蛋们！”

“你的意思是陛下已经决定要对日本动手？”

“不可说，陛下曰：不可说也！”

“靠！”连老成的汉斯也受不了这厮了，大家齐齐的竖起了中指。

……

日本九州岛的外海，皇家空军战略轰炸机部队在种子岛和屋久岛以及甑岛列岛等周边几个有日军驻守的岛屿上，三天内投下一万四千吨的燃烧弹。

种子岛和屋久岛上的大火冲冲烧了一个星期。在地狱眼战略轰炸机投下燃烧弹后的第十天，扬州军团的战士登陆屋久岛时，还感觉海岸边山崖上的石头是热的。

吸取冲绳岛战役的教训，全国林命令扬州军在拓展开足够的登陆场后，原地坚守，不得冒进。以海象坦克和海狮轻型喷火坦克对地堡山洞类的据点进行掏洞战，大部队必须等待装备全部上岸方可以行动，海军的直升机部队也首次加入登陆战斗，利用火箭弹的短距离精准命中率打击日军据点，加之黑寡妇不惜炮弹的地毯式轰击，屋久岛和种子岛都没有打出如冲绳之役一样的胶着。

日军的战术并没有改变，火力处于绝对劣势的他们，炮击开始就躲到坑道和山洞里，等到火力延伸炮击后，他们就冲出来跳进战壕和据点疯狂射击。也许是日军内部极大夸张的宣传冲绳岛战役，还给剖腹自杀的牛岛满连升两级，追认其为陆军大将。这使得牛岛在冲绳岛的战术被誉为经典，种子岛和屋久岛的日军照搬不变。但这里不是冲绳，种子岛和屋久岛并没有冲绳的纵深，更没有冲绳的复杂地型，最主要的，他们的对手不是勇猛有余而战术不足的摩苏军团。精锐的两栖军团扬州军没有给他们扬名立万的机会，直接送给了他们“玉碎”。

“黑寡妇”的地毯覆盖之后，155毫米海神自行榴弹炮对日军的坚固工事挨个点名，修筑的地点不是那么险峻的，早已被海象摧毁。至于被扬州军战士称为地沟的坑道，海狮轻型两栖喷火坦克在三十米外将温度高达千度的火焰喷射进去，步兵再扔进几个手雷就轻松搞定。扬州军的战士在每次参加战斗之前，军官们都会告诫：任何装备也没有你们的性命重要。能用炮解决的不要用枪，能远程解决的就决不靠近，冲锋时我们无所畏惧，但如非必要，我们绝不冲锋。

这样的军中条例让扬州军战士从不知啥叫节省，他们的目标就是用最小的牺牲歼灭敌人。

四天后，九州外围岛屿全部扫清，扬州军以不足千人的伤亡，消灭了五万日本正规军，伤亡比例达到了1比40，全国林乐呵呵的拍着董承斌的肩膀说到：“老董，如果咱们的部队都你们扬州军一样，打日本也用不多少人吗！就是这后勤压力太大了点！”

全司令的……是全帝国都有名的，董学斌嘿嘿一乐，权当这是一句嘉奖了。

1941年元月21日，登陆九州的“白虹”行动开始。因为之前欺骗性的“夸父”计划，印度洋舰队与兖州军一部强攻天宁岛，成功调动了日军的注意力，最后增援到九州只有四个师团，这样，在九州的日军正规军有十个师团，不到三十万人的兵力。而且驻守在九州北部有四个师团，南部九州的守军有六个师团十七万人，其余连步枪都不足的新编师团若干，总人数达五十余万众。

地狱眼部队继续执行对日本的战略轰炸，济州岛方面的皇家空军第3军和第7军负责打击本州岛上藏起来的日军飞机。而在冲绳数个机场起飞的皇家空军第2军的战斗机与攻击机则是负责控制战区的控制权，以及对登陆海滩的空中战术支援。

按照“白虹”计划，台湾方面军全国林司令将率部队在三个方向对九州岛发起进攻，日向滩的宫崎、鹿儿岛的有明町和串木野是预设的三个登陆场。如果在九州的地图上画一个钟，这三个地点大约分别位于4、5、7点方向。36块登陆沙滩以三十六天罡星命名，是叶知秋的主意，这样即使电报被日军破悉，也无法知道具体的登陆地点。

三个方向虚虚实实，连总参的计划也没有指定主攻方向，完全有台湾方面军前敌指挥部根据战场实际情况确定。根据近日侦察机所拍的照片来看，宫崎基本上是不设防的；有明町及其周边的良港则被严密防御；串木野尽管防守薄弱，但其地形十分险恶，预计将给盟军造成最严重的伤亡。

如果以此情报为准，那么盟军的主攻方向应该是九州东侧的日向滩，可日军并不蠢，为什么会暴露一个如此大的破绽呢？全国林与几位军团司令和方面军的参谋们推演数次，也不明其意！

元月28日，炮火打击开始后第七天，陛下的一封电报解开了大伙的疑惑：谨防日军神风特攻队之自杀攻击。

全国林一拍大腿，“原来小鬼子藏了这个心眼呀，要不是陛下提醒，差点着了道了！”

指挥部内众人纷纷点头，陛下的这封电报，一下子说明了很多问题。鹿儿岛上的两个登陆点日军囤以重兵防守，逼迫盟军选择防守薄弱的宫崎，加之日向滩本就是滩涂平整，适合登陆。然而，日军必在此地埋伏众多自杀攻击之手段，在盟军舰队大意之时突然发动袭击，定能重创登陆舰队。

思及此处，众人皆觉冷汗直流，如果不是陛下的这份电报，登陆部队必吃大亏。就是没有人问为什么陛下会先知先觉呢？也许有人想问但不敢问。陛下是真龙化身、天神之子，这等小事岂有不知之理？

好吧，上过战场的人都知道，军人都很迷信，盟军的战士们也都愿意相信陛下是真龙天子，管他玄乎不玄乎呢，“有真龙天子保佑咱百战百胜还不好？”这事越传越邪乎，“不是真龙天子，咋能那么年轻就打下这么大的基业？中华五千年，你见过几个如陛下一样年轻的开国皇帝？”

没有人去较这个真，就算你心里明白，可人家姑且说之，你就姑且听之，说的人多了，听的人也就默信了。钟义对此是持反对态度的，“这不是愚民政策吗？啥年代了？说出去让人家听笑话呢？”几次公开号召不要这样称呼后，民众与普通士兵更加觉得陛下谦恭礼让，是难得的君子，一般的皇帝哪做的到这样？这不是真龙天子是什么？

越解释越来劲，钟义也只好作罢，寄希望于随着教育的普及，民智开启吧。在一线的军队指挥官们倒是对这个善良的传说表示欢迎，士兵们觉得有真龙保佑，会更加忠心，打仗也会更勇猛。陛下表示苦笑，一直希望民众对帝国能生出归属感，但各种措施让利于民，各种政策造福于民，居然不如一个美丽的谎言，这也许就是这个时代的特色吧。钟义终于相信黄巾起义、黄巢起义甚至是太平天国，为何能聚起那么多的人舍命追随了。

“白虹”计划被重新修改，之前盟军的登陆行动方案对于日军的神风特攻队考虑不周，冒然登陆必将有较大的损失，尤其是目标较大的海军舰艇。为了能持续提供足够的炮火支援，登陆时，海军战舰必须要在海上抛锚，这样就让更容易遭到自杀性攻击的打击，更不要说登陆时数量众的运兵船和两栖船坞舰了。

对于日军的自杀攻击，海军方面是心有余悸的，黄海海战时，第一代子敬号航母和多艘巡洋舰、驱逐舰都是毁于日军舰载机的自杀攻击。而这个神风特攻队听名字就比较……狠！

“推迟攻击时间，请军情局全力协助调查神风特攻队的情报，另外那啥，问问陛下，这个特攻队到底是怎么回事？尼玛，老子这个白虹贯个日还真不容易哈！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第188章菊水作战

东条英机借“决号”上位，同时得以重新出山的还有日本海军联合舰队前参谋长宇垣缠，他被任命为重建的日本第五舰队司令长官。

“陆上坂垣，海上宇垣”这已经是天皇挂在嘴边的几个字了，对于裕仁来说，这是他可以也是必须要指靠的两位将军。其他人都是不可信的，那些战前曾经大放狂言的军部将领们，或者战死或者被俘。自汉军参战以后，明治时代赢得两场国运大战的大日本皇军，居然胜绩瘳瘳，各处战场除了撤退就是收缩。

裕仁现在很后悔当初发动全面侵华战争，有了朝鲜，有了满洲还为什么不满足呢？“都怪军部那些狂妄武夫，误君误国！”

现在，只能期盼久迩宫皇叔和石原君能力挽狂澜，否则帝国就只好面对屈辱的投降，自己百年后也将无颜去面对历代天皇——至此，裕仁从没认为自己有会有性命之忧，甚至是天皇地位也是不可动摇的，就算是战败投降，日本近亿国民的意愿亦不可违背。

宇垣缠被晋升为海军上将，出任第五舰队司令官。而所谓的第五舰队，实际上就是日本海军仅余的那几艘舰艇加上神风特攻队的自杀飞机和人操鱼雷、侏儒潜艇。

地下有知的山本五十六也许会失望，被他寄予厚望的黄金假面出山，并不是要重整日本海军，而是被指派遂行“神风”自杀攻击任务。九州防卫作战在即，该舰队开始负责训练飞行员以及集结作战飞机。

因为大汉皇家空军的强势，加之日本先进战机零式被消灭殆尽，日本的防守已经愈发严重依赖于神风特攻。除了少数战斗机和轰炸机，几乎所有的飞机都被分派给特攻队，以图靠数量弥补质量的不足。到1940年元月，日军可用的自杀飞机已超过五千架，并且数量还在持续增长。日本计划将其中所有能够接近盟军舰队的飞机都用于自杀攻击。宇垣还监督生产了数百艘自杀攻击小艇，这些舰只将负责掩护人操鱼雷攻击接近九州海岸的任何盟军舰只。

宇垣缠的作战目标是依靠大规模的神风飞机集团攻击，或能在几个小时的时间段内达到6比1的命中率。日方预计可以击沉400艘以上盟军舰船，并且以运输舰为主要目标。这样的战术方针意味着盟军可能付出极其巨大的伤亡，参谋本部甚至乐观地预测三分之一到一半的登陆部队会被神风特攻队消灭于海上。

全国林亲自飞回长安，向陛下询问有关神风特攻队事宜。陛下对日军的部署情况也不甚了解，只是说了四个字“菊水行动”。

随后沐雨送来了神风特攻队的详细情报，翻开文件夹，第一页上就写着四个大字“菊水作戦”。全国林一下子张大了嘴，竖起大拇指，“陛下，高，实在是高！”

钟义翻了个白眼，这帮小子鬼子没打完，汉奸样倒是都学来了！军情局对于宇坦缠的作战计划渗透的还是相当不错，基本的作战方案都被写了进来。话说现在的日本，到处都是乱哄哄的，为了躲避连续的轰炸，作战指挥部每天都要搬几次家，直到宇垣缠被任命为九州防卫司令长官后，修了多个地下指挥部，参谋们才结束了搬家公司员工的兼职。

这种情况下，军情局能够能拿到作战方案也不足为奇，日本民众是很狂热，可吃不饱穿不暖的情况下，日奸还能少？

总参已经开始修改作战方案，“菊水作战”并没有什么出奇之处，既然已经初步了解，以大汉的军力并非不能对付。

增加驱、护舰只和反潜直升机，对付那些人操鱼雷；飞龙战机返回台中的基地加装导弹挂架，海军两大洋舰队的j37-c全部换装为j37-e，新式海龙可携带八枚空空导弹，空射能力超强；空军的天龙战机部队全部转场至冲绳，皇家空军司令云九中将亲自指挥空中截击战。

当然，面对敌人丧心病狂的自杀攻击，光是增加本方火力，用导弹对付他们并不能解决根本问题，导弹只能提高击落率，减少损失，可面对数千架飞机同时不要命的撞击，再多的导弹的也不可能全部防御住，更何况这年头的导弹……基地出品的也不行，要是都换成“不死鸟”还能好些。

——aim-54不死鸟空空导弹是美国海军研制的一种重型远程空空导弹系统，它采用雷达主动制导方式，具有射程远、威力大、可同时攻击多个目标的能力，70年代正式入役，曾在两伊战争中大显身手。

不死鸟的雷达主动制导方式，基地科技还做不到，现阶段最先进的神仙企鹅也只是半主动制导，更不要说同时攻击多个目标了。

但钟义想出了对付神风特攻队的一个更好的办法——预警机。虽说现在的第一代预警机风神龙有各种各样的缺陷，但基本的预警功能还是可以实现的。皇家空军有绝对的制空优势，在一定的范围外布置风神龙，提早发现日军飞机的动向，就可以在其靠近海岸前就将起击落，以保障海面运输船只的安全。

钟义的设想在前世就是一大白菜级概念，但在这个时代，对于叶知秋和全国林等人，那都是绝对的新鲜事物，连专家级的云九也大受启发。空军司令敏感的意识到，随着导弹和预警机的出现，空军的作战方式将出现划时代的变革，“狗斗、偷袭、俯冲”等战场上的名词将被“预警、协调”等替代，尤其是随着雷达的探测距离加大，导弹的射程和制导方式的改善，战机比的将不是加速、爬升、扭距，而是谁的航电、雷达和导弹性能更先进。

这是一段科技高速发展的时期，这是一个人类想象力极度丰富的年代，云九突然有一种“乱世风云起，我辈自英雄”的豪气涌起，“请陛下放心，皇家空军坚决完成任务，保护好登陆部队！”

全国林的大嘴咧开，“老九，加油，哥们的小命就指靠你了！”

……

1940年2月14日，西方国家的情人节，被推迟的“白虹”计划再度重启，全国林期待以久的“贯日”如约来临。

空军的h40地狱眼战略轰炸机部队，暂停了对日本各大城市的“饭前例行检查”，开始向九州南部的各处战略要地铺地毯——用凝固汽油弹高达数千度的火焰铺成的地毯。

济州岛上的皇家空军第三军则负责轰炸日本位于九州、本州两地的机场和运输动脉，包括关门海底隧道也纳入攻击目标，关门海峡大桥更是被列为重点打击目标。

“掐断本州与九州岛之间的所有联系，濑户内海就是有一艘小舢板，你也得给我把它炸飞了。”这是云九给第三军军长下达的死令。

皇家空军第七军奉命转场种子岛和屋久岛，种子岛上只有一个简易机场，为了起降地狱犬大型轰炸机和容下空七军一千多架各式战机，休战的这一个多月，近十万朝鲜和南洋的民工在种子岛上昼夜轮流施工，一千三百多辆各式工程车辆也奋战在工地上，总算是在“白虹”计划重启之前，修好了六个野战机场和三条一千八百米的长跑道，满足了地狱犬和霸王龙的起降要求，当然，h40那种需要两千多米跑道才能起飞的变态不在此考虑范围内，地狱眼6000多公里的航程也不需要前线机场。

屋久岛上，三个简易机场上进驻的部队并不是空军，或者说是一支特殊的空军部队，他们隶属于海岸军团，部队番号的全称是大汉帝国陆军海岸军团第102空中骑兵师。三百余架改进后的wz-10b型猎鹰直升机将在dz-3黑天鹅的指挥下，负责打扫登陆场上的各种“垃圾”，机炮和短武器挂架上的蜂巢式无控火箭弹用来对付步兵和简易的工事，而长武器挂架上的绅士企鹅轻型对地导弹则会被用来搞定更有价值的目标。

102空中骑兵师是刚刚抵达日本战场的，“猎鹰”们的来到，盟军的滩途火力将得到极大的加强。

“用先进的装备和强大的火力辗压日军，让其绝望！”全国林牢记陛下的这句话，情人节之日开始的炮击持续了九天，两大洋舰队的舰炮向三处登陆点倾泻了四万两千发各式炮弹，空军的战略轰炸机在九州南部投下了两万吨燃烧弹，火焰地毯的面积多达两千平方公里。鹿儿岛上有名町的港口设施被焚之于烬；串木野的大片树木被燃烧弹引燃，海边的灌木林化为焦炭。只有广阔的日向滩没有被火焰地毯覆盖，宫崎的轰炸也并不严重，只是附近的机场遭到了彻底的摧毁。

一切迹象都表明，盟军的登陆即将开始，而且主要登陆点将是在日向滩，“对于鹿儿岛的猛烈轰炸，只不过是为了掩饰他们的主攻方向。”宇垣缠作出判断后，努力压抑着自己的狂喜。“山本司令，请保佑帝国海军神风特攻队的大胜，为您报仇的日子就要来临了！”

九州岛上的日军也开始了调动，为了迷惑盟军，宇垣缠命令宫崎守军的一个师团在白天紧急增援有名町，然后再在晚上偷偷的撤回来，连续折腾了两天，造成宫崎守军被抽调走，兵力薄弱的假象。

盟军方面，对于宇垣缠的小伎俩只是乐呵呵的看了两天热闹。日本人可能不知道，如今的先进战机有一个特征叫“全天候”，具有红外视线功能的机载雷达，已经使战机不在受昼夜的限制。在种子岛起飞的二十几架小猎龙不间断的轮流对九州半岛进行监视，日军的行动落在飞行员们的眼里，不过小丑杂耍一般。

2月23日凌晨三时，外海上的两洋舰队近六百艘各式战舰，汇合了自台湾和琉球各岛出发的八百多艘运输船，一同逼进九州海域，登陆开始！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第189章伪装诱敌

凌晨四时，在台湾起飞的战略轰炸机部队率先抵达战场，四百多架h40地狱眼，满载着四千多吨可怕的凝固汽油弹再次沿九州南部海岸，制造出了一个恐怖的地狱花环，套在了日本的“脖颈”上。据战后统计，直接死于这次轰炸的军事人员就足有上万人，间接被杀伤的平民超过十二万人。地狱眼轰炸机部队再次创造了一个记录——单次轰炸杀伤的记录，超过了第一次东京大轰炸的十万人。

日本布置在海岸线上的阵地几乎都经过了一次高温炙烤，用可燃物建成的工事被直接点燃，钢铁横梁的地堡也几乎被熔化，炕道中的士兵都成了烤红署——一种在中华北方冬天时非常受欢迎的食物。

存活的人没有时间去熄灭轰炸造成的大火，悍勇的日军士兵甚至用满是水泡的双手嚎叫着握紧步枪，冲向战壕。但轰炸并没有结束，从台湾、琉球诸岛、济州岛、对马岛、种子岛和屋久岛起飞的飞机扑天盖地般遮住了南九州的天空。

因为有大量的空军部队参战，而且任务复杂多样，有的对日军机场进行压制性轰炸；有的轰炸日军防御工事；有的为舰炮火力进行校正；有的进行反潜巡逻……更多的则是空中警戒准备拦截自杀飞机的，还有数个最先进的天龙战机中队，在各自区域由所属的风神龙预警机指挥，对可能出现的日军机群提前打击。为了有效地进行组织协调，皇家空军司令云九中将亲自坐镇冲绳岛那霸机场，组建了空军指挥部，统一协调空军各支部队之间的沟通。

由于之前九州外海航道上水雷都已经被扫雷舰清扫干净，海军也开始抵近进行精确轰击。在鹿儿岛有名町和串木野，海岸线上日军的阵地接连升起爆炸的烟云，太平洋舰队两百艘各式军舰负责南岸的运输船护航和火力压制。

而在九州东海岸的向日滩，印度洋舰队司令毛石英指挥着两支战列舰分舰队也向宫崎发起了猛烈炮击。

宫崎是传说中“天孙降临”之地，是日本的发祥地。据古历史书记载，古时为了治理日本，天神降落此地，此后就有了日本国。鹈户神宫本殿供奉着日本民族的祖神，传说日本第一代天皇的父亲诞生于此，靠岩石上滴下的泉水养活。

毛石英并不知道这些，他只知道，用最猛烈、更猛烈的炮火覆盖海岸线的一切建筑。总指挥部提醒过，他负责的这一面是最有可能遭受神风特攻队袭击的，越早摧毁海岸阵地，越快的让部队登陆，他的舰队才能更安全。

日军岸上方面迟迟没有反应，只是被动挨炸，倒是海军装满**的自杀性摩托艇和人操鱼雷，在水面和水下同时发起了一拔试探性进攻。但在盟军方面早有准备的情况下，这种规模的进攻……毛石英撇了撇嘴，“小鬼子黔驴技穷了吗？”

十架风神龙和一百二十架天龙组成的预警系统始终没有消息传来，六点整，由全国林、云九、龙洲三位大佬组成的“白虹”行动总指挥部下达了登陆开始的命令。两栖船坞登陆舰率先离开了舰队的队列，冲向海岸，躲在舰队后面的炎黄轮等运输船也开始有次序的前移。

宫崎海岸防线上的日军火炮终于忍耐不住，开始对海面炮击，几轮过后，就招来了更猛烈的舰炮还击，空中的轰炸机部队也落井下石，彻底摧毁，在绝对的火力劣势情况，日军的炮兵阵地要么就是藏着不出头，要么就是被是盟军海空力量联合绞杀。

距海岸线六千米外，炎黄轮上气垫登陆艇被放入水中，扬州军21军61师的战士们沿运输舰舷侧的绳网下到登陆艇上，登陆艇排成五个攻击波，以整齐的队形向岸上冲去在他们前面的，是冲的更近的是文士级船坞登陆舰，在宫崎海岸十一公里宽的海面上，十二艘登陆舰一字排开，每一艘对应着一块以天罡星命名的阵地。从船坞登陆舰中杀出海象两栖坦克与海豹两栖装甲突击步兵车，如饿急的鲨鱼群快速的穿梭在波浪之中。在两栖装甲部队的上面，是海军陆战队的直升机部队，hwz-19海鹰是基地最新出产的海上武装直升机，其火力之强大不弱于陆航的猎鹰，两个24孔蜂巢火箭发射器，再加上两枚绅士企鹅轻型对地导弹，海鹰的对地打击力堪称强悍。

在一千米之上的高空，印度洋舰队四艘航空母舰上起飞的舰载机部队又分为了三个层次。j37-e新式海龙战斗机挂载着八枚空空神仙企鹅导弹，像一只只高傲的海东青，在巡视着自己的领地。多面手毒龙歼轰机在这样的战斗中化身为俯冲轰炸机，时刻准备着对敌人的阵地进行低空轰炸。据海军高层的内部消息，毒龙歼轰机将是最后一次参加这样大型的战斗，在下半年，海航特有的歼轰机将陆续退出皇家海军现役，由更强大的攻击机取代。

2000米左右的平流层，是翼龙轰炸机的地盘，四艘航母上共起飞了48架翼龙，联合对日军阵地进行纵深轰炸。当然，与占领了南九州天空的皇家空军们相比，海军的飞机显的数量少了些。空军除了留守本土的空一军之外，其余8个军几乎倾巢而出，在云九的协调下，就连负责中华战场的第四军和第六军也将一部分飞龙战斗机转场，他们的目的很明确。既然日军要依靠数量玩神风特攻，那皇家空军当然要奉陪到底，比飞机，已经穷途末路的小日本跟大汉皇家空军相比，差着好几条街呢。

扬州军团62师和63师的战士也相继开始登陆，气垫艇布满了日向滩的海面。但就在些，日向滩登陆场指挥毛石英中将接到总指挥部的通知，日军大量飞机出动，神风特攻队来了！

虽然火力准备和飞机轰炸已经持续多日，九州岛上的飞机场几乎全部遭到摧毁，但宇垣缠修建了大量的简易机场，甚至是在公路上起飞战机，加之日军大量的螺旋浆式飞机对跑道的要求也不算高，从六时四十分开始，九州各地陆续起飞了近一千架飞机，其中大部分是自杀飞机。

这一千架飞机只有三百余架的目标是鹿儿岛，其余近七百架全部扑向了日向滩上的印度洋舰队和登陆部队。风神龙预警机及时将这一情况传回了总指挥部，并调派周围的天龙战机对日军机群进行打击。

看起来用空空导弹对付这些自杀飞机有些大材小用，宇垣缠收罗来了所有能起飞的飞机，老式战斗机、攻击机、爆击机甚至是运输机和教练机，它们慢腾腾的速度简直就是最好的靶子，神仙企鹅初次实战就大放异彩，几乎每一枚空空导弹射出都会有收获。装满**的自杀飞机被神仙企鹅命中后，立刻在空中爆出一个大大的火花，强烈爆炸后飞溅出的飞机碎片甚至还会伤及附近的其他日军飞机，这使得两位幸运的皇家空军天龙战机飞行员发射完八枚导弹后，战绩居然是九架，一炮双响。

幸运闯过天龙的封锁，能够飞到日向滩的神风特攻飞机不足四百架，但依然冒着密集的舰队防空火力发起了进攻。他们攻击的重点是运输登陆部队的炎黄轮，没有投弹和俯冲的过程，根本就是最高速的疯狂撞击。有八艘炎黄船被撞中要害，燃起大火，其中有五艘损伤过重，无法施救，人员撤离后，海军的驱逐舰发射鱼雷将其击沉，以清理出航道。

在海龙舰载机加入战斗后，被飞行员誉为超级打火机的神仙企鹅再次大发神威，神风特攻队全军覆没。印度洋舰队的两艘驱逐舰被撞伤，一艘一千五百吨的护卫舰被撞沉，士元号航母的右弦也被撞开了个大洞，只得撤出战场，返回冲绳海军临时基地抢修。最大的损失是一艘万吨级的军火船被撞中，爆炸引燃了满船的炮弹，激烈的殉爆持续了数分钟，军火船被炸得四分五裂，巨大的声响甚至盖过了滩头激战声。

至于沉没较多的炎黄轮，毛石英司令没放在心上。针对日军的作战方案，盟军将最精锐的两栖军团21军放在日向滩，负责登陆作战。但九州东海岸方面的登陆军队也仅限于21军。

总指挥部的命令是，由21军打开登陆场，并与日军在宫崎一线形成对峙，造成盟军主攻宫崎的假象，诱使日军的神风特攻队将注意力集中在日向滩，空军和海军负责最大程度的消灭日军的自杀飞机，削弱日军发起“菊水作战”的能力。

用毛石英的话就是“这就是让老子的印度洋舰队当诱饵，引诱日军飞机不停的上钩。”不过毛石英紧接着的另一句，让总指挥部内的所有人都大笑起来，“这事，老子喜欢！消灭神风特攻队的大功，你们不能跟我抢了哈！”

全国林拍了拍毛石英的肩头，“我给你看着，谁也不能抢了你的功劳！”

日军击沉的五艘炎黄轮，全都是用拖船伪装成的，来自长安皇后区的工程师部队，为此忙碌近一个月，将一百多艘拖船伪装成了炎黄轮的样子，由驱逐舰拖至日向滩，下锚固定。

所以，日军的第一轮菊水特攻最大的成果就是那艘万吨军火轮，人员方面，盟军只损失了二百多人，其中有近一半来自于军火船。在已经充分准备的情况下，仍然蒙受了损失，毛石英对于这样的战果不甚满意。但消息传回总指挥部，狂喜的全国林与龙洲击掌相庆，全大喇叭更是大哈哈大笑，“小日本，你们的总督来了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第190章九州葬礼

八时二十分，最后一架日军飞机被打爆，舰炮也停止了射击。第一拔登陆部队已经冲上了海岸，九时，太阳升起来了，阳光驱散了淡淡的晨雾，可以看到海面上海象、海狮和海豹各式两栖装甲车辆推波疾进。登陆艇排着整齐的队形，一波又一波，川流不息，秩序井然，整个登陆过程十分的顺利。

除了神特风特攻队名符其实的“自杀”攻击，登陆的扬州21军三万余名战士，并没有遇到想像中的猛烈阻击。难道日军又要玩冲绳岛上的战术，明知火力不敌而放弃海滩，退守内陆要地吗？

不应该呀！日向滩沿岸就是南九州平原，宫崎市以西根本无险可守，小鬼子这是要玩哪招？日军根本没有任何抵抗，使得21军的各级指挥员颇有些莫名其妙，不知所以。

但稍后，接到向纵深挺进命令的21军很快发现，并非是日军故意不抵抗，实在是那群地狱眼战略轰炸机部队……太狠了。

被全面封锁的日本本土缺钢少铁，工事大多是松木板构建。凌晨进行的战略轰炸火焰花环，几乎烧塌了日军大部分的海岸工事，坑道中鬼子的尸体横七竖八的躺了一地，其死装惨不忍睹。好多两栖军团的战士在跳进坑道后立刻趴在战壕边狂吼，战前在船上吃的鸡蛋、面包掺着牛奶和胃液全吐了出来。

满地的烤红薯、烤大虾、烤乳猪……，为什么全是烤？如果你敢采访一下正在狂吐中的战士们，得到的回答一定是：你妹，再提吃的我就崩了你。

日军不是不想守海岸阵地，而是伤亡过大不得不撤退至第二道防线。日向滩的惨状被传回总指挥部，全国林略一沉思，命令对日军的坑道进行爆破，那些烤……鬼子就埋里面吧，随军有很多记者，万一再有哪个不开眼，或是遇到济州岛上那样的憨货，拍几张照片也是麻烦。

不过这戏有点演不下去了，鬼子不按套路出牌，剧本……作战方案也不是这么安排的呀！21军的任务是打开登陆场，与日军在海岸防线形成对峙，吸引日军神风特攻队继续来攻击伪装的拖船，为空军制造消灭他们的机会。可日军直接退守第二道防线，那是就是宫崎及其市郊了，日向滩完全让了出来。给你这么宽阔的地方，盟军反而没有部队登陆了，是不是太假？

全国林命令刚刚赶到的南洋第二军团增援九州东海岸，将错就错吧，如果能够一举突破宫崎防线，倒也省事了！

南洋第二军团是一个新组建的军团。摩苏军团在冲绳岛被打残，但也留下了许多战场经验丰富的老兵。钱志豪在抵达雅加达总督府就任南洋总督后，提出以摩苏军团老兵为骨干，再编成三个南洋军团的建议，这个建议得到了陛下的赞赏，也赢得了总参的大力支持。登陆日本的战役启动后，帝国的兵员有些紧张，大汉十三军团留在本土的仅剩四个，其中冀州军团还要马上启程奔赴中华北方战场。近卫军团也只剩下肖国兴的第二军镇守长安，唯一的机动部队就是海岸军团，对于如此庞大的战役，仅有十几万人的预备队是十分危险的，南洋的三个军团编成算是帮了叶知秋的大忙。叶总长已经不仅一次在陛下面前说起，“早就应该让志豪去南洋！”

钱总督赴任后操办的第一件事就搏得了满堂彩，陛下也很有面子，毕竟这是未央宫出去的身边人呀！

由台湾出发的南洋第二军团需要两天的时间抵达日向滩，21军没有等待主动攻向宫崎。天罡三十六星登陆海滩划分图，早被扔到了一边。两栖装甲部队63师率先逼近了日军在宫崎市城郊的外围阵地。日军隐藏在战壕中的反坦克武器，给轻型装甲的两栖部队带来了很大的麻烦，三十多辆海狮和海象被击毁，另外还有近百辆车辆的履带被日军人肉炸弹损坏。

虽然早已经预料到了日军会拼死抵抗，但离开海军舰炮的掩护后，日军的疯狂攻击，还是让两栖军团的战士们大吃一惊。那根本不是想像中的战斗，日军的轻武器无法对抗装甲集群的进攻，战壕在履带车辆面前也没有太大的用处，数量有限的反坦克火箭筒和步兵炮也不能有效阻止坦克的前进，于是日军便展开了血肉攻势。与他们的飞行员一样，头上绑着白布条的敢死队员们几乎是面带笑容的扑向坦克，哪怕手中的土炸弹和汽油瓶并不能对坦克造成太大伤害，他们依然是毫不迟疑、前赴后继。一个白天的战斗，63师对日军的第二道防前只突进了两公里。这对于一支装甲部队来说，是耻辱性的数据，而且还付出了一百三十辆坦克的损伤。

“小鬼子已经疯了！”

夜幕降临，各线战斗都已经停止时，全国林拿着一天的伤亡报告，低声喃喃着。

“白虹”行动副总指挥龙洲接过了报告，也不住点头。是的，即使盟军方面做了非常充足的准备，而且在预先得到敌人作战方案之后，有针对性的作出了多项部署，但一天的战斗下来，情况仍然不是很乐观。除日向滩方面21军轻松突破海岸防线，其他两个登陆场的战斗都比较的艰苦。

有名町的天雄星和天猛星两处阵地居然打到几易其主。按照计划，第一天鹿儿岛上两处登陆场都是佯攻，但扬州军团19军的一部，在有名町港口西侧的沙滩上打出了火气，营长战场抗命死战不退。其部团长只好继续增援，在代号为“雄”和“猛”的两处海岸阵地反复争夺，“雄”高地上最后是以短兵相接的方式结束的，参战的扬州19军某团伤亡超过半数，日军也至少在“雄”高地上扔下了一个大队。

扬州军团司令董承斌接到汇报后大发雷霆，当场将这个团所归属的师长旅长一撸到底，“你们不是愿意蛮干血拼吗？好，成全你们，明天就让你们俩带队去冲锋！去拼刺刀！”

战场抗命，罪不可赦，这是一件比较严重的事件。但从另外一个角度也证明，日军的抵抗意志非常坚强。两栖军团的每一个士兵都堪称精锐，那都是在地狱式训练中熬过来的，日军的一支普通部队能与扬州军打成这样，总参在战前对登陆战役的伤亡评估不是没有道理。

“情报上说日军在九州至少布置了三千架自杀飞机，按照今天的规模，我们至少还要接受两次菊水攻击的考验。”龙胖子不知从哪抓来了一个苹果，咬了一大口，将嘴里塞满边嚼边嘟囔了一句。

全国林手里攥着个红色的烟斗不停的揉搓着，没有作声——烟斗是在烟斗控毛石英那敲来的。

经过了这段时间一起共事，龙洲知道，全司令外表大大咧咧，甚至有点……彪。可是，谁要是真这么认为，那谁就才是真正的傻子。如果没有过人之处，陛下怎么会把这么大规模近百万的军队交给他指挥？全司令只是喜欢用他特有的方式，让身边的其他指挥人员和参谋们能够轻松、清醒的考虑问题。

而当全国林认真的时候，他往往都会很安静，那表示他要做决定了，就如同现在。

果然，没过一会，全司令起身把干干净净，没有一点烟丝的红楠木烟斗在桌子磕了磕——不知道毛石英看到，会不会心疼到滴血。

“鬼子，并没有我们想像的那么难打！”见大伙围了过来，全国林的第一句话就让众人有些惊讶，都打成这样了，还不难打？

“嗯，不难打！”全司令似乎在给自己打气，自言自语般又强调了一次！

“总指挥，您是不是有什么别的想法了？”龙洲看到了全国林目光中射出的坚定和自信。

“没错，大家看！”早有机灵的参谋将墙上的地图帘拉开，全国林举着红色烟头，指向一处标着“雄”字的滩头阵地。

那就是今天发生激战并导致扬州军一位师长和一位旅长被撤职的雄高地。

“雄高地与猛沙滩是日军有名町海岸防线的必争之地，如果这两块阵地在我们手里，我们就可以利用火力优势将他们的整条防线打穿，在火力的掩护下，我们完全可以做到派出一支精兵纵深穿插，那么，日军的防线就得全线溃退。”

红烟斗再次猛的一磕，将大伙集中在地图上的目光吸引过来，全国林睁大了眼睛，“如果今天我们不是主动撤回了扬州军，如果今天我们在登陆中投入更多的力量，我们有没有可能彻底拿下这俩块阵地？”手指轻捻，全司令如同后世的街头小青年般打出一个响指，“答案是可以的！在这种情况下，日军都没有再次出动飞机，也没有派出其他部队支援，说明他们的其他阵地都很吃紧，他们的神风特攻队在我们连续的轰炸中损失过大，已经无力在一天内再次组织反击。我和你们打赌，明天的菊水攻击，日军能拿出来的飞机不会超过五百架！”

参谋们都笑了，为总指挥的那个响指。唯有龙洲双目放光，“司令，那就是说明天……”

“没错，龙司令，明天我们可以放手一搏，不必在为神风特攻队畏手畏脚。”红色烟头似乎成为了全国林手中的指挥棒，而即将上演的将是一场举世瞩目交响乐音乐会。

是的，炮火是打击乐，枪声是弦乐，而隆隆的坦克声是管乐，在长长的炮管中喷射出来的音乐！

曲目的名字叫“九州葬礼进行曲”。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第191章终归是奴

2月24日，自零时起，鹿儿岛海域皇家海军太平洋舰队的舰炮轰鸣声就没再停过，五万多发各式炮弹组成了弹雨铁幕，将有名町和串木野的日军阵地罩于其中。

凌晨四时，海面上渐有亮光，三艘航母上的舰载机开始起飞。扬州20军第58师在有名町侧翼的六公里宽海面上发起牵制性攻击，而19军三个师的部队随后将在正面十四公里宽的海面上发起登陆冲锋。

四时三十分，冲绳空军指挥部发来消息，风神龙预警机及其所属天龙战机就位，第一批呼啸者轰炸机已经抵达天富星海难，并开始对日军工事点名。

海面上的舰队火力更加凶猛，先出发的部队通过弦梯登上登陆艇。在第一天并未投入战斗的两栖船坞登陆舰也霸气出场，24艘文士级船坞登陆舰迎着日军并不算密集的海岸炮火破浪前行，充当了登陆的急先锋。海岸军团102空中骑兵师的wz-10b猎鹰部队，陆续出现在雄星高地和猛星海滩低空，对这俩块扬州19军的伤心之地进行了密集的火箭弹暴袭，日军伤亡过得无奈退出高地。

凌晨五时整，当总指挥部收到风神龙传回来的日军飞机出动消息时，58师已经冲上富星沙滩，并向左侧的贵星阵地发起进攻。空军的轰炸摧毁了这两片海滩上的反坦克障碍，董承斌马上命令20军的两栖装甲部队第60师投入侧翼战斗。

这时正是鹿儿岛南面海域的落潮，而且风浪较大，并不适合两栖装甲部队进攻。但昨天的战场违令事件让整个扬州军上下都觉无光，号称大汉最强军的两栖军都憋了一股劲，要在今天的战斗中找回面子。第60两栖装甲师的一百二十辆海象坦克，顶着风浪中离开了船坞登陆舰，在距海岸四千米的位置发起冲锋。冲至岸边时有17辆坦克在风浪中沉没，但其余的坦克立刻在富星海滩编队，与58师一同向贵星阵地发起进攻。

在正面，19军55师的师长虽然在昨天被董司令宣布一撸到底，但穿着普通士官服的55师师长依然在行使着师长的权利，士兵们也愿意服从“上士”师长的命令，登陆艇在直升机部队的掩护也顺利冲上了猛星沙滩，只有数艘气垫艇被风浪打翻，几十名士兵失踪。

二月份的日本海域，海水温度较低，落水的士兵因为疲劳和湿冷很难再爬上其他登陆艇。

六时二十分，侧翼20军的两个师步坦协作，连克贵星、英星、和威星三处阵地，与55师在雄星高地汇合，将登陆场连成了一片。但日军神风特攻队已经对舰队发起攻击，登陆部队被命令固守滩涂，伺机拓展登陆场。

第一天的战斗过后，日军的隐蔽机场又被摧毁不少，这一次，宇垣缠使尽浑身解数，也只是起飞了六百余架飞机。因为飞机数量不足，宇垣海军大将在战术上作了一些改进。先派出不多的战斗机吸引盟军战斗机的火力，使天龙战机因为要补充导弹返航时，再派出其余自杀飞机突破风神龙的第一道阻击，同时，日军还开始使用一种新式自杀飞机——“樱花”，实际上是由火箭助推的载人航空炸弹，由攻击机携带到达战区后脱离载机，由敢死飞行员驾驶冲向目标，装有一吨烈性炸弹，由三台固体燃料火箭发动机推进，时速高达800公里，几乎与第一代喷气式飞机的速度差不多，而且爆炸的威力更大。

这个战术获得了一定程度上的成功，有二百多架自杀飞机扑到了海面上，给太洋舰队造成了造成了不小的损失。此次作战，日军共撞沉盟军驱逐舰、登陆舰各1艘，撞伤战列舰1艘、驱逐舰6艘、护卫舰3艘和登陆舰1艘，还有十二艘炎黄轮被击沉，“樱花”初次绽放，便绚丽夺目。但第二次菊水作战，也放光了九州日军海、空力量最后的几滴血。有名町登陆场，日军给予太平洋舰队沉重打击的同时，六百架各式飞机再次全军覆没，一百五十架（枚）樱花如昙花一现，因为制造工厂被炸，被动了补充的能力。

与此同时，在向日滩，宇垣缠指挥着日军最后的力量——第五舰队向印度洋发动了亡命攻击。自杀摩托艇、人操鱼雷、侏儒潜艇，甚至是装满**的鱼船都驶出濑户内海，通过丰后水道踏上最后的征程。

印度洋舰队由一艘轻巡和两艘驱逐舰组成的雷达警戒舰队，及时发现了它们的行踪。消息很快传回了玄德号指挥舰，毛石英指挥着舰队四艘航母、四艘战列舰、六艘重巡、八艘轻巡和一百六十四驱、护舰迎战。至十二时，日本最后的战列舰日向号沉没在日向滩，也算是落叶归根。下午二时，日本海军最后一艘主力舰重巡爱宕号，被孟起号重巡射出的蓝鳍金枪鱼击中，并引起剧烈爆炸。冲天的火苗与烟柱代表了日军海军谢幕的花火。

担任雷达警戒舰的幼常（马谡）号轻巡，是此役皇家海军伤亡最重的战舰，首先发现敌情并传回信息的幼常号在战斗中被命中两枚人操鱼雷，还有两次自杀艇撞击，左右侧后弦被炸开了两个大口子，损管水兵们冒死拼搏，失去动力的幼常号居然奇迹般的平衡在水面上，没有沉没。虽然在被拖回了种子岛后，因伤势过重，宣布退役。但幼常号凭借战功和水兵们永不放弃的战斗精神，被誉为不沉之舰。对日战争结束后，幼常号被拖至南华湾的出云岛海军基地，成为海军战斗战斗精神的海上教育基地。

陛下也为幼常号题词：马谡街亭大错，幼常战斗不息。并御赐幼常舰水兵集体一等功，颁布发二级金龙勋章。

受此激励，接下来的数日，盟军的攻击更加猛烈，失去了海、空反击力量的宇垣缠再也无力回天，只能组织日军步步抵抗，却又节节后退。成功辟出登陆场的盟军方面，两周内在九州东南部登陆了七十万部队。

作为盟军前头部队的益州军与南洋第二军，已经成功的在九州中部高森汇合，将三十万日军和近百万的国民义勇军压缩到了九州岛北部。扬州军也在长崎附近的南有马湾二次登陆，血战数日，攻占军事重地佐世保，将五岛列岛一带控制在手中。

宇垣缠率领日军退守佐贺一线，但下关大桥被炸，退路被断，又面临着盟军的三面夹击，九州守军也许只剩下投降一条路可走。

但东久迩亲王与石原参谋总长命令宇垣死守北九州，“既有举国玉碎之死志，又何在意九州之得失。纵以十人换一命，也必要汉帝饱尝我大日本帝国捍勇低抗之决心！宇垣君，牛满君等帝国英列之灵在注视你我！”

石原莞尔这封电报，无疑就是一封催命符，断了宇垣最后的念头，“山本司令，非宇垣不能忍辱，实乃帝国已抱决心之心。山河破碎之际，宇垣岂能偷生……”

依凭佐世保的优良海港，盟军大举增兵，凉州军团接替了扬州军的阵地，北克唐津，逼近佐贺。

南洋第二军团占日向，取延冈，并在疯狂抵抗的佐伯放了一把火，烧掉了丰后水道西岸最大港口城市。随后绕过九重山，与二十万守军驻守的北九州重镇日田血战数日，不得寸进，嚣张的南洋殖民军攻势终于被阻。但绕着九州岛东部这半圈的行军，第二军团给日本人带去了无尽的痛苦和磨难，南洋军占领后的城市基本都变成了地狱，甚至比地狱还要凄惨。

屠杀在这里被南洋军演绎成了一个可以有丰富释义的多义词，集体枪毙、水淹火烧、砍头活埋……南洋人丰富的想像力在这里得到了极大的释放。军团中少数的汉人军官对此表示默许的态度，因为他们也并不是无故屠杀平民，盖因那些日本人总是主动给他们制造一些屠杀的理由。下毒、打黑枪这都算是比较合理的攻击方式，日军更多的是采取自杀式攻击。装成平民接近南洋军，然后突然拔出刀具猛刺过来；或者三五成群，将土炸弹藏在衣服中，对行军的队伍进行人肉炸弹袭击。

能造成伤亡的都在可以承受范围内，真正激怒南洋军团的是更无聊的袭击，向军营中投掷粪水炸弹的无聊行为终于让南洋土著们忍无可忍。日本人，没有军人与平民之分，唯一的区别是他们手中有没有武器，如果武器充足，每一个日本人都可能成为抵抗军。那么，对付他们最好的方式就是以杀止杀，杀到他们再不敢与盟军对视，杀到他们找到自己正确的定位，一群亡国奴还敢这么嚣张吗？

几百年来，已经没有什么国家概念的南洋土著们，这时深深为自己国家的强大而自豪，虽然南洋只是大汉帝国的殖民地，那也要比这些就要亡国的日本人强多了吧？“至少我们可以随意的屠杀他们，蹂躏他们！”

强大即道理，强大遮百丑。

让一支殖民区军队生出归属感，这个世界只有英国人做到过，印度人在很长的一段时间内，都以自己是英国的殖民地而感到自豪。现在，强大的大汉帝国正走在英国曾经走过的道路上，并且注定比英国更加强大。

只是，每一条强权之路，每一个霸权之梦，都需要无数的鲜血去渲染，无数条生命去粉饰。

日本、日本人，是大汉崛起的天然垫脚石。几百年来，中华民族家门不幸，恶奴频出，而日本无疑是其中噬主最凶的恶奴，甚至还妄想强取豪夺，趁着主人体弱多病之际，谋夺家主之位。

“中华正统，岂容****觊觎。卑贱的日本人体内所流的血液中，虽然有着淡薄的汉人味道，但，奴终归是奴！”

对于第二军团在九州的大肆屠杀，陛下淡淡的说了一句看似风马牛不相及的话。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第192章熊本惨案

熊本县位于九州中央西部，北九州与南九州的接壤处。由于地理上的原因，熊本自古以来就是九州地区的政治中心。

濒临有明海的优良海、空港和得天独厚的地理优势，使得熊本交通便利、经济发达。熊本县的东北部有阿苏火山，西南部有不知火山(八代海)。因为有这两座陆地火山和海上火山，古时就有“火国”的说法。熊本的当地方言有个词“顽固一彻”，据说它集中概括了熊本人的个性。火国的大自然，使当地人特别具有反抗和批判精神。例如日本近代史上著名的天草之乱、明治维新以后出现的复古攘夷主义的神风连之乱都是由熊本人挑起的。

熊本在中华为人熟知，则是因为明师团，即第六师团。因其编成和补充地就是熊本县，所以也常被俗称为熊本师团。

1937年，侵华战争开始后，第六军团就在其师团长谷寿夫的率领下，强渡永定河，制造了保定、正定大屠杀。

淞沪抗战，正是第六、第十八师团在杭州湾登陆，横渡黄浦江，切断了沪杭铁路，使得数十万重庆精锐军队撤退，后演变成大溃败。

南京保卫战，又是第六师团首先攻破中华门，并制造了下关血案。

“尸体像漂流的木头被浪冲了过来；在岸边，重叠地堆积着的尸体一望无际。这些尸体可能有几千、几万，数目大得很。”

这段话摘自于第六师团一位军官写于南京的日记。

其后，第六师团又参加了徐州会战、武汉会战等，面对重庆的军队，连战连胜，堪称所向披靡，熊本人性格中的固执和凶悍被彻底激发了出来。

直到大汉对日宣战，王以哲将军指挥南方集团军在香港登陆，攻取广州并大败日本华南方面军后，第六师团仍狂妄扬言，要与大汉皇家近卫军“单挑”，俨然自己是天下第一军的架势。

但长沙会战中，防守北线的第六师团被重庆十五集团军迎头痛击，大汉皇家近卫一师亦在南线全歼日军第三战车师团。长沙会战在盟军的两面夹击下日军惨败，第六师团也仓惶退回南京，两支王牌军队到底是没有促成“单挑”的机会。

到如今，第六师团仍在中华淞泸战场苦苦支撑，他们的老家熊本县，却已经被盟军占领。在有名町日军防线被突破后，益州军与随后登陆的南洋第三军团长驱直入，日军只是在鹿儿岛市和川内城进行了有效抵抗。本以为有民众的支持，将盟军拖入残酷的巷战可以大大增加盟军的伤亡。但从一开始，总指挥全国林的命令就是不得与日军巷战，凡是难于攻取的的地点，一律呼叫空军，燃烧弹解决。烧不到的地方……“你猪呀？烧不到就不能换一样呀？”

去请示的南洋第三军团司令被全大喇叭迎头痛骂。回来后，原本单纯的第三军团司令摩洛将军马京就堕落了，涂黑心肠的穆斯林比恶魔还要可怕。在马京的倡议下，大汉第一支化学部队建设性的在南洋军团中成立。可装备没办法解决，刚挨完骂的马京将军又硬着头皮再次请求指挥部支援。这一次全国林态度不错，拍了拍马京的肩膀，“有前途！”

全司令一张条子，后勤部队大开方便之门，对于南洋第三军团化学部队的需求，一律优先供应。防毒面具本来就有很多，以防止小鬼子使坏，可日军的炮兵在第一时间就被摧毁，飞机更不用说！鬼子已经丧失了远程打击的能力。毒气弹的制造比较麻烦点，全司令大笔一挥，在台湾建立一个731化学军工厂，专门生产毒气弹。名字有点怪，是陛下起的，陛下起名之水准那是……有目共睹的，大家已经见怪不怪，731就731吧，好读好记也不错。

于是，益州军与第三军团以坦克开路，战略轰炸机部队的燃烧弹为其铺地毯，一路以豪华的排场攻城掠地，大杀四方。偶而耽误几天，那也是第三军的南洋土著们手痒了，四处抢掠一番，祸害一番。这是陛下给南洋军团开的特权，如果是大汉十三军团出现这样的事，那就是违纪，是要被军法追究的，但南洋军团不在此列，只要战斗勇猛，其他方面可适当放松。

陛下的话是这么说的，可到了具体执行的指挥员处，这个适当放松就变成了“攻一地可抢掠三天，屠一城可快活五日”。

“陛下偏爱猴子！”看着猴子们烧杀奸掠，坏事做尽的样子，益州军团的一些士兵酸酸的说出这句话。但汉人各级指挥员都曾被严令禁止参与这些活动，每下一城，帝**也都是早早偏驻郊外，城里的活都是让南洋军团去做。

对于军部这样的安排，聪明人都看出了些什么。可这是在异国做战，发生些什么也都是正常的，也许陛下是不能容忍本土军队军纪败坏吧！

最残酷的战役发生在——熊本。当益州军攻克高森，与在宫崎登陆友军汇合的同时，南洋第三军团对熊本发起了进攻。

驻守在此地的是日军第132师团，战争打到现在，日军内部的编制早已经混乱了，宇垣缠接手九州防卫之后，将其所属部队都重新编组，132师团正是在熊本编成的新师团之一，还未来得及部署到鹿儿岛，盟军就已经登陆成功。

宇垣遂命令132师团直接驻守熊本，想必守卫自己的家乡，他们可以爆发现更强的战力吧？

事实也的确如此。

第三军团凭借部队人数和火炮方面的优势，在熊本城外的阵地争夺中，打的是相当豪放，炮火压制后的营连级突击无往而不利。日军132师团依托土木工事死命抵抗，但面对数倍于己的南洋军，一道又一道防线被突破。

经过摩苏军团老兵的残酷训练，南洋军团的土著们现在也学乖了，他们并不是一味的冲锋和蛮干，小组掩护突击和班排级火力配合，这套战术土著们玩的相当的溜。缺乏重火力的日军，虽然一样的悍勇，但枪法和战术素养与他们的老大哥第六师团相差甚远。仅两天的时间，第三军团就突破了熊本的城外防线，压进城内。

可以将日本人打的这么惨，而且是第三军团**作战，没有益州军的协助。不要说一般战士，土著们的低级军官也相当的有成就感，甚至有些自满，说出些“日本人也不过如此”之类的话。

梦想总是丰满的，现实总是骨感的。进城之后的三军团南洋第九军，立即遭到了迎头痛击。日军132师团的士兵大多就出在熊本城，这里的每一条街道甚至是每一栋房子，他们都是无比的熟悉，甚至就是他们小时的游戏场所。以小组模式进入巷战模式的132师团立刻爆出了强大的战力。

南洋第九军每前进一步，都要面临不知道从哪里射出来的子弹，尤其他们一旦落单，还会遭到日本平民的袭击。弓箭、标枪甚至是菜刀、木棍，进城前还洋洋得意、不可一世的第九军在熊本城内陷入了人民战争的汪洋大海之中，如沉伏在浪涛间的小木船一样，岌岌可危。入夜前，损失严重的南洋第九军不得狼狈的退出了熊本城。

马京将军了解情况后，立即命令军团直属的炮兵旅对熊本城无差别炮轰。断断续续的炮击一直打到了天明。第九军巷战不利，马京将军换上了第十军。让他失望的是，第十军仅比第九军多打出去几条街后，到下午仍然是不得不退出城外，其军长给马京的汇报是感觉日军越打越多。

见了鬼了！没经过人民战争的马京将军对此不以为然，“还没听说军队能越打越多的呢！”

不信邪的马京将军命令炮兵当晚继续炮轰。午夜时，有一只营级编制的榴弹炮部队偷偷加入了炮击的队伍。这个营的炮兵虽然也同样穿着南洋军草绿色的军装，但他们头都被一个大大的护罩包裹得严严实实的，在鼻子处还通出一根管子，插到背后的气瓶中。

好多土著炮兵好奇的凑近围观，却被警告立刻离开，否则后果自负。稍后，还有同样打扮的宪兵队过来清场。

第二天，那些被清场才离开的土著士兵专门给宪兵们送去了烟卷等礼物，感谢救命之恩。

没错，这个特殊的炮兵营，正是由马京司令组建的第一支化学部队，他们榴弹炮没有什么特殊，同样的是105毫米的军级榴弹炮，但炮弹里面装的却不是**，而是一种化学药剂——芥子气，是一种淡黄色或无色的液态糜烂性毒剂，吸入蒸气或雾损伤上呼吸道，高浓度可致肺损伤，重度损伤表现为咽喉、气管、支气管粘膜坏死性炎症。

芥子气在1822年就由德国人德斯普雷兹发现。1886年，另一个德国人迈尔首次人工合成纯净的芥子气，在一战中就曾由德军首先使用。日军在侵华战争初期，也曾多次使用，造成大量中华军民死亡。

现在，轮到日本来尝尝芥子气的味道了。日本人爱吃海鲜，芥子气有点类似于芥末的味道，他们应该会很喜欢。

第三军团的化学部队一共为熊本城准备了四千颗芥子气炮弹，但只打出两千七百颗，天亮前突然刮起的大风，使得炮击被迫停止。但两千七百颗已经足够覆盖熊本城的大部分地区，满城都是日本人的哀嚎声，因为呼吸道和声带被毒气破坏，中毒者痛苦的嚎叫不像是人类的动静，倒是如牛吼一般。毒气还会引起眼角膜溃烂，在室外阵地上的日军士兵吸入的毒气最多，难以忍受的剧痛使得他们抓烂了的眼睛，抓破了自己的喉咙。有些被折磨得陷入疯狂的士兵，将手中的武器胡乱射击，整个火国再次燃起“大火”，不是火苗，而是熊本人自己的疯颠之火、毁灭之火。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第193章柔情似水

战后南洋军发布的南洋第三军团做战记录显示：因为激烈的巷战，导致熊本市平民伤亡两千余人。

有日本学者对此表示质疑，甚至后世的熊本市还曾爆发了一次大规模抗议，抗议南洋军百倍隐瞒战争中平民伤亡人数，隐瞒使用毒气弹的事实。

时任东洋总督的陆军大将全国林，坚决支持东洋人民对于真相的诉求，要求南洋总督钱志豪陆军大校做出解释……

类似于这样的狗屁官司，在后世的帝国四大总督间，没少发生。人家北海总督肖国兴也没少抗议东洋殖民军杀害西伯利亚人。当然，这都是官方场合的话，私下，几大总督该喝酒喝酒，该聊天聊天，这种没事你抗议我、我抗议你的事要是传到未央宫里，被陛下知道，少不了各打五十大板。

炮击后的第三天，南洋第九军再次小心翼翼的进入熊本市，抵抗依然存在，但只是零星的冷枪。更多的是奄奄一息的伤者在哀嚎，炮击时在室外的士兵和平民几乎都死掉了，幸存下来的伤者都是接触性的皮肤损伤和眼损伤。但无论是皮肤坏死还是那群乱吵乱嚷的瞎子，南洋第九军的士兵们都是大发善心，每人赏一颗子弹，让他们尽快解除痛苦。

在战争中，这样的解脱恐怕也是那些中了毒的日本人最想要的吧？在军情局的内部统计中，真实的熊本化学炮击，造成的结果是50万人的熊本市百分之八十中毒，其中33万人中毒后死去或在稍后南洋军入城时被补枪。

这个统计报告由沐局长送交陛下后即销毁了，沐雨记得当时陛下只说了一句：不亏是“毒剂之王”呀！

不管熊本如何，都只是“解放日本”的一场战斗而己，南洋第三军团对其做了一些“简单处理”，如掩埋、焚烧等，后来马京将军觉得太浪费时间，调来了工程兵部队，用推土机和挖掘机将被打成废墟的熊本市推平，“以利战后日本人民更容易重建家园！”

一周后，益州军团攻占菊池、矢部。三军团“推平”熊本后，沿海岸线推进，在荒尾遇到日军顽强阻击，血战数日，伤亡过万！但随着益州军团占领矢部，日军的侧翼暴露出来，荒尾守军不得已后撤，三军团再次上演荒尾屠城，继熊本后制造了第二个“模范示范区”。

日本的报纸连篇报道，“这不是一场现代战争，这简直就是一场野蛮的中世纪屠城战。这是******的罪行，南洋军是刽子手，是屠夫，是一群披着人皮的恶魔！”

不知道为什么，日本报纸刻意的避开对汉皇的诋毁，也没有提及要在中华战场报复，毕竟在中华，日军还有很多的占领地，两大古都南京和北平还都在日军手里呢。

“日本人因为他们的明智，使得这个民族可以继续存在。”全国林手里攥着红烟斗，低声嘀咕了一句。“白虹”计划总指挥部已经前移到了佐世保军港，距日军重兵防守的佐贺仅有一百多公里。这就是欺负日军没有远程攻击能力了，否则，一次空袭就可以让盟军总指挥部报销。

南洋第二军团的攻击一直不顺，日田久攻未下，守军依靠古战场复杂的地型顽强防守，泥泞的水田区又不适合装甲集群突击。南路指挥官印度洋舰队司令毛石英将军派出了海岸军团的102空中骑兵师，既然地面费劲，那咱就玩空中的。三百多架猎鹰对日军的多重阵地发起了树梢攻势，无控火箭弹这玩意对付起步兵更好用，往往是三发两发连射，步兵坑中就会炸飞数具尸体。空中骑兵师加入战斗后的第三天，日田防线就被全线突破，两个师团的日军溃败。在空中骑兵面前，溃败是一件可怕的事，因为他们最擅长的就是打兔子……

三路大军齐聚，佐贺、甘木、中津一线成为了九州日军最后的防线，一百多万日本正规军和半军事部队被挤压在北九州小小的三角地中。盟军随意的几发炮弹都可以带走数条人命，“白虹”行动即将大攻告成，全国林这几天脸上的笑容多了许多，“这都是老子的地盘，你们打仗时小心点。”

没有人理他的胡说八道，大伙也都明白全总指挥就是得瑟一下，之前还亲自发布密令：各部可自行采取手段，瓦解倭人之抵抗意志。

这血淋淋的命令都下了，现在还装什么善人呀？

陛下也传来的嘉奖令，为了消除前线部队的自满情绪，最后还来了一句：宜将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王。

——赤果果的利用这个时代的人们版权意识比较薄弱，抢注剽窍成果。陛下这是在走别人的路，让……人家怎么走？

“白虹”贯日成功，最兴奋的莫过于蒋云志了。盟军兵围佐贺，九州即将迎来最后的决战，蒋黑脸甚至比全大嗽叭还要开心，“窝在这破岛上的日了终于到头了。”

自年前登陆济州，强攻对马和隐岐后，日本方面军近七十万部队就屯兵未动。空军那边还好些，轰炸九州和对付神风特攻队时，都有份。关沧海最近报怨了几次，“对日本宣战以后，哪场大战少了咱北部舰队，就黄海海战打的那么惨，咱们也只是休整了三个月。可跟了您蒋司令来到这地方，一窝就是几个月，这都出正月了，咋还没动静？”

不说他们，蒋云志也心急呀，几十万大军在这窝着，这要是在釜山和蔚山向北推进，发动朝鲜战役，估计都能打到平壤，跟关东军对上了。

谁无暴风劲雨时，守得云开见月明。现在南边一动手，局势立刻明朗，九州日军被围，石原莞尔不得不将关东平原上的六个师团调到广岛。因为一旦盟军渡过下关海峡，日军将无险可守，濑户内海沿岸一连串的大城市是工业之本，失去了这片工业区，日本将重新变成一个农业国家，也就失去了所有的战争基础。

“出其所必趋，攻其所必救！”得到日军调动的情报，蒋云志对关沧海举起了大拇指，“关司令，陛下算计之精妙，我等皆不及也！高，实在是高……”

蒋司令不知道，他所敬佩的陛下“南击虚之，北实击之”的策略，不过是盗版前世人家美军太平司令部所酝酿的对日本本土的进攻计划“没落行动”，白虹计划纯属“奥林匹克行动”的翻版，只不过因为大汉海军的强势，东海和黄海更早的落入盟军控制范围，其后模拟“小王冠行动”的“遮天计划”，将登陆地从日本东海岸的房总半岛变为了西海岸的佐渡海峡。

不过在这一点上，钟义还是充分的展示出其军事方面的才华，“攻其必救、攻其不备方为上策！”在钟义看来，东海岸登陆，的确有适宜的登陆场和直接威胁东京的优势，但日军在关东平原上几乎部署了本土日军总兵力的一半以上，死守首都态势一目了然。无论是在房总半岛的九十九里滨还是在相模湾的平冢市，登陆战中都将面对日军最精锐部队的阻击。甚或，在登陆战中，盟军的兵力总数都占不到优势——关东大平原上，至少驻扎了五十万人以上正规师团和三倍以上的半军事部队，至于那个全国义军勇的人数，更是要超过数百万。东条英机还是有相当的才华的，至少在全民皆民这一点上，日本历代首相无人可出其左右。

顶着这样的人海，进行一场艰苦的登陆战，盟军未必拿不下来，绝对优势的海、空火力不是摆着看的。但巨大的伤亡和物资损失都是必不可免的，这种惨胜不是钟义想要的，在陛下看来，对付已经是苟延残喘，只吊着最后一口气的日本，浪费太多的人力物力都是不能容忍的。

“战争才刚刚开始，民族崛起之路并非会永远这么平坦。”抚着秦映雪的秀发，陛下颇有感叹的说了这么一句。

“陛下，前线不是战事顺利吗？全将军不是都快要占领九州了吗？日本人还能有什么逆天的招式没有使出来吗？”扭着头的冷美人透出了一种别样的风韵，似一副天作之卷，填一笔画蛇，少一笔半零，增则赘减则飘，钟义想不起有什么诗词名句可以配得上此刻的秦映雪。思及半饷，温庭筠太娘，李商隐太俗，易安飘零，三变凄婉，“我的雪儿超凡脱俗，实不是凡诗俗词所能描画。”

谁说无情最是帝王家，帝王也会情愫暗生，帝王也会柔情似水。温柔的捧起冷美人玉雕般精致的小脸，秦映雪羞的两腮通红，双眸紧闭，眼珠却又乱动，欲张欲阖的娇艳小嘴透出轻喘兰吁，有些紧张又有些期许。

“陛下，蒋司令急……啊……！”跑进来的小妖精见此旖旎的情景，羞的一下子捂住了双眼，只是大大分开的手指间，两只蓝色的眼珠不住的转动。“姐姐，你们继续，我啥都没看见！”

钟义并不在乎，都是自己的女人，有什么害羞的，小妮子要是敢笑话，那就算她一个好了。可陛下纵是再厚脸皮，也不能不考虑秦主任的感受，没看到冷美人的双目欲滴，一副可怜又可爱的样子。看样子也只好禽兽不如不一把了，陛下在秦主任光洁的额头轻轻亲了一下，转过身，“你个冒失鬼，有什么事？”

“啊！是蒋司令的急电！”就算是移开了捂在脸上的双手，小妖精脸上狡黠的笑容还是难以掩饰，气得秦映雪狠狠的拧了她一把，小妮子立刻大呼小叫起来，“救命呀！陛下与秦姐姐合伙欺负人家啦……”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第194章佐渡海峡

不出意外，蒋云志是看南线打的热火朝天，坐不住了，卫青阁中的陛下与叶知秋相视一笑。叶为询也在座，与德国的军火交易进行的挺顺利，d-4鬼怪的黄眼企鹅空空导弹和全天候雷达都是德国急需要得到的，而鬼怪三千公里的最远航程，更是将德国空军盼得两眼欲穿。

在第一阶段的不列颠空战中，德国就是吃了梅262战机短腿的大亏，使得轰炸机不能得到全程护航，损失巨大。现在有了鬼怪……试架完鬼怪之后，德国空军方面的代表给叶为询的答复是“买，这种飞机有多少我们买多少，我一定会去说服元首，这将关系到不列颠空战的结果。”

一周后，德国空军元帅戈林亲赴长安，负责引进鬼怪战机的谈判。又是一个钟义极为看不上眼的蠢货，以溜须拍马起家，又极度自私的家伙。陛下派叶知秋接待了戈林，未央宫都没让他进。以两国现在准同盟的关系，这么做似乎有些失礼。

钟义不在乎，戈林也没在乎，空军在鹰之战后一系列行动的失败，已经让元首对空军大为满，甚至有要放弃海狮计划的想法。挽救海狮计划，打败英国空军，是戈林自我救赎的最好办法。引进汉国先进的战机，是元首的意思，更是戈林的意思，否则，这位相当自我感觉良好的日耳曼胖子，也不会亲自来到长安。

谈判桌上，并没有太多的扯皮，对于叶知秋提出来的报价，戈林都没有还价。唯一的要求就是德国现在没有足够的汉元储备，需要用德国金马克支付或者是以物换物，并且在引进一千架后，德国需要得到完整的鬼怪战机生产线，当然，这个生产线德方也是会付钱的。

在请示了陛下和征求了汉飞公司总裁道格拉斯先生的意见后，叶知秋同意的德方的要求。具体交易的方式，由汉飞公司与德**方另行磋商。双方又谈妥了交货方式：大汉帝国将战斗运到非洲之角索马里兰，再由德国自行运回国内。这个方案双方都可以接受，索马里兰甚至是索马里，目前都在汉方的控制下，新成立的海军陆战队三师，就驻扎在摩加迪沙和哈尔格萨。而埃塞俄比亚目前处在意大利的控制下，这条交通线的安全是可以保证的。至于地中海，目前那里是英国皇家海军的地盘，但以鬼怪的航程，完全可以飞越地中海，回到法国前线。

合同签署的当天，钟义再一次收到了小胡子的电报，虽然再次向汉皇低头，但看得出小胡子的心情仍然不错。因为盟军数次登陆战的成功，德国元首提出请求，要派出数名军事观察人员，考察盟军的登陆战术。实际上就是学习来了，这明显是在为德国登陆英国做准备。看罢电报，陛下笑着表示同意，还顺手调戏了下在一旁撅嘴的海妮，“怎么，不愿意我帮德国吗？德国不能败哟，我还等着去做慕尼黑公爵呢！”

这话立刻将小妖精哄得满面笑意，“那还要看本大公愿不愿意下嫁噢！”

犹太人对小胡子还是恨意蛮深，虽然在这个世界上，因为南华的出现，因为七天使城的出现，并没有出现德国人大肆屠杀犹太人的场景，欧洲各地的集中营关押的人员换成了波兰、比利时、法国的抵抗人员。但元首对于犹太人的排斥心理一点都没有变，欧洲大陆上对犹太人的迫害也相当普遍。禁止犹太人加入德**队、取消犹太人的公民权等措施，更是让犹太人视其为魔鬼的化身。

与其相反，正义的化身当然是汉皇，在犹太人的心目中，汉皇就是摩西，是上帝在人间的化身，虽然他不是犹太族人，但“还是咱犹太族的女婿吗！”

节操这个东西真的很奇妙，犹太教中禁止与外族通婚的教义，在这里被他们自动的忽略了！在犹大王国建立之后，仍然有很多人留在了七天使城。但大汉不承认双重国籍，这些人面临了与许多中华移民一样的痛苦，最后对于幸福生活的向往，还是使得他们选择了留在南华。

第一批四百架d-4鬼怪已经装船，有本土南部舰队的护航，运输船队并不需要担心在印度洋上的安全问题。

南部舰队是帝国最后组建的一支舰队，也是对日宣战后，唯一没有参战的舰队，因为组建时间较晚，他们一直在大汉湾中训练。很多国家在此前，甚至不知道大汉帝国居然还有第四支舰队，美国也因此修改了海军的建造计划。

钟义相信，这批鬼怪战机可以有效的改变不列颠上空的实力对比，美国目前也没有能力拿出比鬼怪更先进的战机。因为在前世，鬼怪本就是麦克唐纳与道格拉斯公司合并后研制的双发双座重型战斗机，也是第一种海陆通用战机，赢得了无数赞誉，总产量达五千架之多，在进入二十一世纪后，仍在很多国家空军中服役。

不知道在道格拉斯公司被弄到南华后，美国的f-4将由哪种飞机取代，但这不是钟义所要操心的事，他只知道，经过基地技术加强后的鬼怪，对付英国佬、美国佬那些单座流星、双座流星肯定是没有任何问题。就算是平翼版本的f-1狂怒和p86佩刀，也肯定不是鬼怪的对手。只要德国空军能逞凶于不列颠上空，想必也就会断了小胡子“西进无望，转面东攻”的念头了吧？

不过想想歼-五泛滥后的结果，钟义暗暗下决心，“出售鬼怪是迫于无奈，二战结束之前，军火生意还是少做为妙！”

说穿了，支持德国是因为德国现在不能败，在完全解决日本问题前，小胡子的头脑发热问题必须要控制，“巴巴罗萨”还不是时候。

“到了彻底解决日本的时候了！”陛下捏了捏鼻子。

叶知秋点头，叶为洵惊讶！二叶不同的表情，在薇薇安进来之后，都恢复了平静，如陛下一样平静。

“电令蒋云志：遮天开始！”

“遮天开始”，电报上简单的四个字，却意味着近百万的部队调动，近千万的人员伤亡。史上最大规模的登陆作战，中华民族最强势的崛起宣言，由“遮天”开始。

黄海上近千艘各式运输船以自己的最高速乘风破浪，本土炎黄轮的建造速度远远跟不上战争的进程，大量中华沿海的民用客轮甚至是渔轮都被征用，军方除了付给一定费用支外，还承诺如果民用船只在战争中受到损伤，帝国将全额赔付或在战争结束后免费换一条新船。但听说了这次的任务是打日本，很多中华的船主都声明不需要任何酬金，不需要任何赔偿，甚至如果需要，他们也可以参军打鬼子，而且……自带武器。

蒋云志对此无耐苦笑，还是小看了民众的抗日热情。租用民船只是一个备用方案，如果攻击顺利，盟军各种型号的炎黄轮是足够用的。

接到陛下的电报后，有些迫不及待的关沧海司令率北部舰队拔锚，承担第一波攻击任务的夷州军团已经上船，战舰与运输船加起来足足有七百艘的庞大船队浩浩荡荡的通过了朝鲜海峡。

因为西海岸的对马岛与隐岐诸岛等地均被盟军攻克，日军方面没有及时发现盟军的这一调动。直到船队行至能登半岛海域，才被伪装成渔民的国民义勇军成员发现。虽然渔船被休穆（朱恒）号轻巡数炮击沉，但电报已经发出，日军大本营知晓了盟军的动向。

突袭不成，只有强攻。蒋云志的信心没有受到丝毫的影响。北部舰队的近百艘战列舰、重巡、轻巡和驱逐舰，按时向佐渡海峡对面的日本新潟县发起炮击。

背靠越后山脉的新潟海岸线漫长但多变，地型复杂，并不适合于传统的登陆场，所以，即使盟军年前在西海岸发起的岛屿攻势中，连续夺取对马、隐岐诸岛和新潟对面的佐渡岛时，也没有引起大本营的足够重视，倒是在可以获得更多海面火力支持能登半岛布以重兵。

蒋云志在考虑登陆点时，也正是考虑此外日军兵力比较薄弱，攻其不备。至于新潟地区的复杂多变的地型，影响大集团部队展开的限制，蒋司令没有太在乎。有近卫军第三军在手，还在乎什么地型复杂呢？

大汉皇家近卫军团由三个军组成，第一军为装甲军，军长左守，在中华打赫赫威名的近卫一师，正是其所属部队。第二军是机械华步兵团，装备以步兵战车和自行火炮为主，军长肖国兴，目前正驻守长安。随蒋云志来到济州军的是第三军，近卫三军是一只陆航部队，一个陆航师，装备wz-40海冬青武装直升机，海东青无论是在各项性能还是火力方面，都远超wz-10猎鹰，尤其是防护装甲方面，海东青甚至可以和轻型装甲车相媲美。而另个空降师则可以称为近卫军团中的神秘部队，一个在南太平洋岛屿上训练伞兵部队，还从出现在战斗中。

目前各国都在组建这种高投入的特殊兵种，但因为运输机和轻型装甲装备的限制，仅能携带轻武器的伞兵们还不能在战役中起到更大作用。欧洲战场上，德国正在进行的“水星行动”也动用更大规模的伞兵，但在希腊克里特岛上，德国的精锐伞兵伤亡惨重，一位落在树丛中的士兵，因为没有来的及割开伞绳，居然被一位手持拐仗的老头活活打死，成为了军史上的笑话。

但大汉的伞兵部队与其不同，首先，这些伞兵都是红警战士，忠诚度与作战能力方面无可置疑；其次，近卫军伞兵师的装备无人可及，德国也不行！适合空降的轻型猛士坦克、云鹰轻型步兵战车以及各式可迅速拆分和组装的较大口径口炮，都可以有力的保证伞兵师的作战火力。

纵然佐渡海峡不适合登陆，纵然新潟地型复杂，那又怎样？

“大汉近卫军，无所畏惧！”蒋云志对于登陆本州岛，充满了信心！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第195章新潟登陆

强大的海军舰炮火力，如醉酒的恶汉在撕扯着无助的花季少女，肆虐着新潟县沿岸。三月份，好久背光的地方还有少许残留的积雪，这不是一个登陆的好地方，也不是一个登陆的好季节。

就算是一个壮汉跳入佐渡海峡冰冷的海水中，也不会能坚持几十秒。石原莞尔甚至没有想过盟军会在这个时间，这个地点开始登陆本州的战役。整个新潟防线，不过只有一个师团正规军和将十万的准军事部队。

“日本之脑”也低估了“黑脸司令”的铁血和坚毅。与大汉的其他将领不同，凡是蒋云志指挥的战役，其作战方案一律是以获胜为唯一目标，而对于伤亡则考虑甚少。恐怕这也是在战争后期，钟义很派蒋云志独镇一方的原因。但在后世，大多数人更愿意相信的是另一个说法。那就是在帝国首任总参谋长叶知秋在太平洋战争爆发不久后，劳累成疾，英年早逝后，陛下的身边需要一位忠心的智脑。忠诚、智慧，这俩点在帝**诸位大佬中，蒋云志当排首位。

所以，虽然蒋云志并没有直接指挥过太多战役，在后世仍被誉为帝国“军神”之一。而新潟登陆正是蒋云志指挥过的不多战役中的经典。

说其经典，首先是在策略上，弃东海岸沙滩而选险地，弃夏天水暖而选春寒，弃重兵徐进而选伞兵突击。在后事的军事教材中关于伞兵突击的战例，大多选择的是新潟战役而非更大伞兵空降的克里特岛战役。

其次是在战役执行上，无论是负责火力支援的海军，还是海岸登陆的陆航师，更不论如手术刀般精准突击的近卫军伞兵部队，新潟战役中各支部队的协同作战如同老友聚会们默契十足。在这一点上，公正的说，抛开蒋云志的指挥才能，近卫军团第三军各级指挥员的高素质也起到了决定性的作用。

空降军一战成名，在之后的其他战场，各外军事强国的伞兵部队相继成立，并在欧洲大陆的登陆战中达到了使用伞兵的最高峰。

新潟登陆，又称为“遮天”计划，以前一直认为其名取自“遮天蔽日”，但在下达空降部队出发的那一刻，蒋云志突然醒悟：在很久以前，陛下就动了以伞兵夺取登陆点的心思。

海军对于新潟的炮火准备只持续了十个小时，与南线动辄一周两周的炮击，实在是有些小儿科。但新潟登陆打的就是一个时间差，在日军反应过来前，在增援部队抵达前，突然敌人的海岸防线。在济州和朝鲜南部起飞的空军部队与海军共同完成了西海岸的烟花表演，滩涂上的各种障碍被清扫一空，多处登陆海滩的山崖阵地被空军的炸弹犁了一遍又一遍。

被炸的灰手灰脸的日军守备师团，在炮击刚刚结束的那一刹那，都以为盟军登陆已经开始。士兵们在军官的喝骂声中连滚带爬的离开掩体，冲进战壕时，他们才发现，身边的战友少了许多，很大一部分的掩体被炮弹或是炸弹直接命中，里面的人都被活埋了。

守备师军就是在新潟编成，被活埋的士兵很多就是他们的兄弟、亲戚、老乡。有些人拿起了铁锹，可还没等站起来，就被军官们踹倒，“八嗄牙路……”。战场无情，炮火一停，敌人就要冲锋了，军官们不敢让士兵去救被炸俺体中，还可能存活的人。都那样就会扰乱战壕的纪律，都想着去救人，海面上敌人的登陆艇怎么办？

不过，让日军军官纳闷的是，海面上一直没有出现他所期待……应该出现的登陆艇，倒上头顶上出现了嗡嗡声，越来越大，仿佛是有一个庞大的蜂群在接近。

“是直升机……”凄厉的叫声中，夹杂着胆怯、悲愤和绝望等多种情绪，听到喊声的士们连忙抬头，即使是不喊，大家也可以看到了。海面上方一百米左右的空中，涂装成海水蓝色的数百架机体修长的直升机排着整齐的编队急速而来。

人对未知的事物总会有恐惧感，大多数日军士兵都是头一次见到传说中的战场杀器直升机。不待军官们下命令，壕沟中的三八大盖纷纷开火。不得不说三八式是一款很好的步枪，一千多米外，仍有很多命中直升机的子弹，将“海东青”的前装甲打得火星四溅，但也仅限于此。wz-40海东青武装直升机的防护，不是这些步枪子弹就可以打透的，就连日军6。5毫米口径的歪把子轻机枪，也只是在海东青的海蓝色涂装上打出一排白印罢了。日军唯一能威胁到海东青上也只有岸防炮，至于步后的迫击炮……用迫击炮打直升机？打中的机率能比猜中德国进巴西七个球的机率更高些吗？

整条新潟防线，一共也不过有十几门岸防炮，在现在的日本，除了守卫东京的部队，还能在其他地方找到更多的火炮吗？十几门火炮当然没办法对近卫军陆航师造成太大的威胁，暴露火力点的岸防炮很快就全部哑火，它们所起的作用就是浪费了海东青的几十枚绅士企鹅轻型对地导弹。

随着海东青们的接近，蜂巢中的无控火箭弹很快开始发威，在直升机的凌空模式下，战壕的作用变成了在你的上半身被炸碎时，还能留下两条比较完整的大腿。

还有直升机上副驾驶控制的机头重机枪，12。4毫米口径航空重机枪的威力，并不比航炮差多少，尤其目标是地面的人员时，近四百架wz-40如归巢的鹰王天鸟，在海岸线上翻飞肆虐，是的，就是肆虐，这样的战争已经不是屠杀，而是虐杀！

日军手中的武器变成了烧火棍，他们的子弹的无法打穿直升机，只能眼睁睁等着人家的虐杀。

没有部队可以在这样的战斗中坚持下去，遭受陆航师重点打击的西蒲原郡弥彦村海滩阵地的日军大队很快出现了溃逃，军官枪毙了最开始的几个逃兵，可逃兵越来多，没有人愿意在毫无希望的战斗中继续坚持。日军是很狂热，可他们的狂热是想杀伤侵略者，而不是以这种近乎屈辱的方式被虐杀。

下午，西区海滩阵地再一次上演溃败，日军指挥官无奈拆东墙被西墙，甚至调动那些民兵性质的半军事部队上来补漏洞。

夜间，依然是海军舰炮逞威的时间，根本没有战场训练的民兵们被猛列的炮击吓的魂飞魄散，没到天亮，就已经跑掉了一半。

在航母上带着耳套睡觉的陆航师战士们，经过一夜休息，第二天依然精神抖擞的投入了虐杀战斗。

出云崎町阵地出现溃逃、刈羽村伤亡过重急需援助……日军师团一上午听到的都是这样的坏消息，直到中午，他解脱了……盟军一支部队出现在他们的背后，已经占领了田上町、秋叶区和新潟市区，并且这支盟军有坦克和重炮，江南区的新编师团对其进行阻击……

“阻击个p！”师团长骂出了一句脏话，没有人知道为什么内陆会出现盟军，但他明白，一支有坦克和重炮的盟军部队，根本不是那个由民兵编成的所谓师团能阻击的，他们已经……腹北受敌了。

“为天皇献身的时刻就要来到了吧？”师团长喃喃自语。

“报告师团长，海面出现了登陆艇，敌人分别在西区、西蒲区、三岛郡……”

“八嘎，命令士兵们还击，告诉他们，我们没有援军，唯有死战到底，为天皇陛下尽忠！”暴怒的师团长差点拔出战刀劈了这啰嗦的通信兵。

随着伞兵部队空降成功，并开始在新潟守军的背后发起进攻，正面夷州军团的登陆也正式开始。之所以选择中午，是因为中午的海水温度能稍高一些。不过以三月份佐渡海峡的水温，落水后依然很难有生存的机会，所以这次登陆战役中，并没有气垫船的出现，所有的登陆艇都是机械化铁壳船。

饶是这样，捣乱的风浪和日军并不密集的炮火，仍然不时会造成登陆艇的翻船。只要船翻，那几乎就是十几条生命的终结。六千米冲锋之路，六千米死神之吻，战后统计，盟军共有四千余人死在这六千米宽的海水中。这个数字甚至远超登陆后的前期战斗，信浓川战役中，面对日军数个师团的阻击，盟军的阵亡数字也没有达到四千。

从这个角度讲，新潟守备师团是成功的，他们做到了数个正规师团都没有做到的杀伤。从战略上讲，他们失败了，石原莞尔失败了，日本失败了。

随着夷州第40军冲上多片海滩阵地，近卫军两个空降师也突破江南区民兵的人海阻击线，猛士坦克的履带上带着腥臭的血迹和片片碎肉，开到了中央区海滩阵地的背后。日军新潟防线全线崩溃，师团长自杀，防线上仅余的三千多日军扔掉武器举手投降。

盟军接收了并未遭到破坏的新潟港，后续部队上岸的速度加快了许多。蒋云志本打算在佐渡金山上找几块狗头金的愿望还没有实现，日本方面军的总指挥部就已经前移到新潟市。

“遮天”登陆行动从发起到结束不到48时，蒋云志只用了不到两天的时间就成功打开本州岛的防御圈。消息传回到长安，陛下拍案而起，大呼痛快！“海妮，去赫巴尔家拿两瓶酒来，今天我与你们一醉方休！”

当第二天日本方面军所属的犹大军团开始登陆时，夷州军团的前头部队已经攻占了奥羽山和越后山脉之间的交通要地会津若松，只要走出这条两山之间的通道，关东大平原就尽在眼前，蒋云志那经常被陛下称为扑克牌的脸上也浮出一丝激动。

试问有谁可以在这样的诱惑面前仍能保持平静？

仗剑屠倭寇，跃马踏东京！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第196章干掉石原

会津若松亦名鹤城、黑川城，在江户时代这里是会津藩的城下町。东边十公里左右就是日本的第四大湖猪苗代湖，十几万的人口，在人多地少的日本，只能算是一个小城。

但会津若松城建于本州岛越后山脉与奥羽山脉之间的平地之处，扼守本州岛东西的交通要道，尤其是在盟军新潟登陆后，夷州40军渡过日本最大河流信浓川抢占会津若松城，使得日军失去了将盟军挡于山脉以西的唯一机会，将战略主动拱手让于盟军。

日军仅剩那须岳可据险而守，一旦那须岳被突破，那么接下来盟军面对的就将是一马平川的关东大平原——日本的政治文化核心区域。

那须岳是一个火山群的总称，属那须火山带，茶臼岳的别称。由三本枪火山和南月火山组成，其中有数座活火山的喷气中含大量硫黄，是日本的重要的矿产。日军十七个正规师团依火山群和铁路线布置，形成了数道相互交错的防线。日军参谋总长石原莞尔亲率四个师团驻守白河，守护山区日军防线的侧翼。

“倾全部军力尽其一役。成者，留大日本帝国最后之尊严；败者，臣死不足惜，望陛下早做决断！”

生死决战前，石原莞尔的决命书还是比较隐晦。智如石原，早已经看透，无论这场阻击战打成何样，日本败局已定。战，则为帝国、为军人尊严而战，那须岳防线上的二十一个师团，已经是东京周围的全部军力。败，则东京再无兵可守，石原所说“望陛下早做决断”，无非就是希望天皇您是投降还是继续抵抗，早一点做决定，本州南部还有十几个师团的部队，北九州也还有宇垣缠近十个根本撤不回来的师团。当然，在朝鲜，在中华战场，在满洲，帝国还有很多军队，可是，没有航空兵，没有海军，那些部队对于国内战局没有任何帮助，也只能是做为谈判的筹码，至少他们还忠于天皇。

蒋云志并没有急于进攻，登陆战役进行的有点出乎意料的顺利，反倒是后续部队的跟上有些拖沓了。南洋第一军团需要从济州登船，海岸军团的一个军则是要从本土西部的珀斯启程，抵达新潟的时间要更晚。以本州岛上的夷州军团和犹大军团，再加上近卫三军和陆战一师、党卫队等不足四十万的部队，并不足以打穿石原莞尔的搏命防线或者说以少搏众，伤亡会比较大！

话说日本方面军的组成还真是有点复杂，汉人部队、白人部队、南华土著、犹太部队、党锢囚犯、南洋殖民区部队……陛下这是铁心了要打造一支“八国联军”入侵东京的架式呀。

会津若松城外不时发生小规模的交火，夷州40军当然是坚决还击，坚决打退！很明显，石原也是在试探盟军的作战态势。在北海道编成的五个师团已经渡过了津轻海峡，正在南下弛援的路上。

虽然这些新编师团的实力也未必要好到哪去，但总归比那些民兵强！而且这些士兵来自天寒地冻的北海道，自古来战力都是可值得期待。

双方都在增兵，会津若松前线保持了一种诡异的平静。只有两边的侦察兵在崇山密林中、浓川猪湖边悄悄的进行着生死搏杀。

这种特种兵级别的较量虽然不会如大兵团冲锋般惊天动地，但却往往更加血腥、更加残酷。日军的一支山地部队对于这里的环境更加适应，陷阱、兽夹、吹箭无所不用，潜伏、伪装、阻击样样精通。盟军的侦察兵吃亏在于对地理环境的不熟悉，损失比较大。40军及时将这种情况汇报到了总指挥部，蒋云志也因此第一次对山地部队这个军种产生了兴趣。南华本土并没有可供山地部队训练的地点，而大多数部队都以摩托化运输为主的汉军，在之前也根本没有人瞧得起走到哪都得带着一群骡马的山地部队。

在南洋、在台湾，这种小规模的战斗都是由专业的特种部队执行。像草原狼突击队，就曾在南洋的雨林中斩首反对势力首领，在台湾的竹林中歼灭高山义勇队。即使地型复杂地区，蒋云志也曾坚信可以由陆航部队和空军完成任务，但现在看来，组建精锐的山地部队也是一件刻不容缓的事。别人不清楚，作为不多的可以经常留在金华殿喝酒的几个亲信之一，蒋黑脸对陛下的远大宏志可是一清二楚。“近卫军团需要一支山地部队！”这个念头促成了近卫军团山地师的成立，这也就是后世大名鼎鼎的皇家山地特勤师的由来。一直有很多人认为，北美印地安王国就是山地特勤师一手打出来的。

数以百万军队的大决战，这种规模的战斗胜负，并不能对战局产生的太大的影响，随着南洋第一军团和海岸军的到来，盟军方面在本州岛西海岸的兵力已经达到了七十万。

日方的北海道援军同样抵达了福岛县，石原命令他们驻守须贺川，做为战役的总预备队。那须岳防线日军的总兵力也达到了九十万，当然这是指正规部队的数量，如果算上关东大平原上的民兵、义勇军那只能是不计其数。

但战争打到这份上，民众的力量真的可以说是……微不可计。如同抗战初期的重庆军，有人民的支持，有十倍于日军的人数，有川军誓死抗争的精神，但结果仍是丢城失地，官逃兵溃。

3月12日，战场的宁静率先盟军的战机打破，大汉皇家空军第三军与犹大王国空军联合作战，六百架轰炸机向日军那须岳防线狂轰滥炸，铁路线上的白河、黑矶和铁门町等城镇也没有放过，轰炸机飞行员甚至每天要出动三次以上，对各条交通要道和重点阵地实行了空中封锁。关东大平原上通往前线的重要中转城市宇都宫，几乎在是在一夜间变成了废墟。铁路被炸瘫、公路被封锁，不要说是汽车，哪怕是一辆马车，轰炸机也会俯冲扫射一番。三天后，海军舰载机部队加入轰炸行动，整个福岛县、枥木县全部被纳入了轰炸范围。

战略机轰炸部队的h先生也开始光顾这一地区，地狱眼轰炸机将一千多吨燃烧弹投到了日军物资储存地之一的铁门町，将这座有着数百年历史的古镇与上万吨的粮食一起焚之于烬。日本人悲痛的称其为“铁在烧”！

石原终于忍不住了，再这样炸下去，不用打日军就崩溃了。空中无法反击，那么地面上就必须要取得一场大胜，以支持军民坚持下去的信心。须贺川五个北海道师团与那须岳山中的三个师团奉命向猪苗代湖靠拢，强攻会津若松。

夷州军团独守要道，以一个军团12万人的兵力挡住了日军八个师团数日的猛攻，犹大军团与海岸军绕过了猪苗代湖，出现在了郡山，切断了这八个师团与白河的联系。海岸军随即北上须贺川，一场须贺川阻击战打的是惊天地、泣鬼神。

这是大汉帝**中以白人为主的部队，第一次在战争中证明了自己同样值得信任。石原的援军自白河出发，距会津若松歼灭战的战场只有47公里，甚至都可以听见那边隆隆的炮声。但咫尺天涯，石原莞尔亲率的六个师团愣是被人数仅数万的海岸军挡住。有炮兵强大火力的支援，加上空军的协助，海岸军打出了教科书般的经典阻击战。两天一夜，海岸军付出三千多人的伤亡，让石原莞尔的救援兵团寸步难进，眼睁睁的看着自己作为预备兵力的八个师团被盟军围歼。

战报传回长安，汉斯将军走路时，连腰板都直了许多。海岸军团终于摘掉了“会开飞机却不会打枪”的难听名号，继空中骑兵部队后，再出一支铁军。

陛下也没有吝惜奖励，除通令全军嘉奖之外，还授予海岸军团第三军“钢铁卫士”称号，实际上陛下在寻思这个称号时，差点喊出“塔山英雄团”，这难道就是历史以另一个方式的重演吗？同样的不足五十公里，同样的以寡敌众，同样的阻击成功，甚至是同样的结局——被围部队遭到全歼。不同的也许是双方的力量对比，海岸第三军是在地、空火力优势的情况下顽强阻击，而塔山……那些战士们更加值得可歌可泣。

此战过后，石原丧失了所有的预备兵力，看似日军仍有近二十个师团，可分布在近百公里宽的防线上，各受牵制动弹不得。从战役角度讲，石原已经败了，如果日军的指挥官换成委员长，如果日军是重庆军，那么，接下来的必将是撤退。一个搞不好，也许还会弄成大溃败。但日本不是中华，岛国****没有中华广阔的战略纵深，他们做不到如委员长般，丢掉首都仍可高呼“我是领袖，我要率领你们反攻……”

石原早已经没有退路，他的身后就是关东大平原，就是东京，就是天皇！就如同他自己所说：“败，则以身殉国矣！”

但是，石原并不知道，前线再一次被歼灭十多万日军的消息传回东京，裕仁就已经开始“早做决断”了。昭和天皇并不是军盲，甚至还可以说是粗通军事，不用别人告诉，他也明白那须岳很难守得住了，更何况，就算石原可以逆天打赢一次，但盟国随时可以自海岸增兵，最终的结局仍然是那须岳防线被突破。

裕仁想过投降，可是这话不能由天皇自己说出口，否则他这个天皇也不用再做了。而且东久迩皇叔的意思是不能在这个时候轻易投降，那样会白白让出许多谈判的筹码。

“既然石原总长还可以抵抗一段，陛下为什么不南下呢？板垣将军在本州南部还有几十万的军队，足可以保障皇室的安全，留在东京谈判的事就由臣来负责吧！”

东久迩稔彦如是说到，早就心神已乱的昭和天皇相信了皇叔的话，与良子皇后带着自己的四个内亲王（公主）和唯一的儿子皇太子，在天皇侍从卫队的护卫下，勿勿逃离了东京。

走出皇居的时候，昭和天皇还有些不舍，贤惠的良子皇后摘掉天皇的眼镜，帮其拭掉眼角的泪珠，“陛下，我们会回来的！”

会吗？收到天皇离开东京的消息，卫青阁中的陛下笑了，“沐雨，给亲王回电，我们很满意他的工作，日后也一定会满足他所有的要求！”看到沐雨点头，陛下惬意的扭动屁股下的转椅，“薇薇安，电令蒋云志：全力猛攻，干掉石原！月底前，沐局长要在银座举办招待酒会！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第197章虎穴行动

利根川和荒川两条大河冲积出的关东大平原，是整个日本物产最多和人口最为稠密的地区。尤其是在明治以后，江户改名东京，成为日本首都。随着近代产业的完善，整个关东地区急速发展起来，但在1923年的大地震中，关东地区损失严重，15万人在地震中丧生，200多万人无家可归，许多日本的重要的产业遭到破坏，这也是日本军国主者者急于发动侵略战争的原因之一。

时至今日，在关东平原上仍然可以看到许多断壁残垣和被破坏的田地河坝。大汉皇家近卫军宁树新少校，无暇在空中观赏平整的关东大平原，更没心思去看那劳什子美丽的东京湾，耳机中已经传来了飞行员的通知，再有三分钟，飞机就将抵达预设地点。对于他们这些伞兵来讲，那意味战斗即将开始。

根据空军在近期侦察的照片来看，师部选择的降落点是一片水、旱掺杂的农田。没有太多树木和山石等伞兵天敌的平等土地，当然不失为降落的最好选择，但作为营长的宁树新只能默默祝福自己的兄弟们，不要落到水田中，可以想像，那样的感觉肯定不会太美妙。

时间差不多了，机舱中突然响起铃声，宁树新大喊一声：“开始！”

一个又一个熟悉的面孔在他身边滑出机舱，宁树新能做的只是在每个人的背上用力拍一下，“好运！兄弟！”

是的！对于伞兵来讲，好运这俩个字太重要了。再精细的侦察，也不能保证每一名伞兵都可以安全降落到地上。打开伞包到双脚着地的那几十秒，伞兵们没有任何的反击能力，对于敌人可能的攻击，只能是暗暗祈祷自己不会那么倒霉被击中。即使落到地上，也依然是危机重重，如果能很快与战友汇合，那是最好不过，但好多伞兵就是牺牲在集合的路上。

伞兵空降的地点，无疑都是敌后，那里除了战友，其他都是敌人。克里特岛上一名落在树丛中的伞兵，被一个希腊老头用手杖打死，那不是传说，而是事实。

同时空降的，当然不会仅仅是宁树新的一个营，三百六十架霸王龙大型运输机执行了这次任务，两个师三万近卫军伞兵以及他们的装备将被空降到蒲田区，位于日本首都东边二十公里左右，羽田江户见町。“町”，相当于汉语的小镇的意思。羽田江户见町，即东京东南郊区的一个小镇。

本来这里是日军重兵防守的一个地点，但因为前线吃紧，几乎所有东京的部队都被石原莞尔带到了那须岳，再加上天皇离京，位于多摩川河口左岸的羽田机场也仅剩下一个二线联队的日军驻守。

这个消息被军情局特工侦知后，很快反馈到了“遮天”总指挥部，蒋云志敏锐的捕捉到了其中的战机。石原莞尔并不是一个好对付的对手，在会津若松歼灭战之后，虽然盟军已经牢牢抓住了战场上的主动，但多日来对日军的狂轰滥炸并没有取得预期的效果，日军中要以死报效天皇的愚忠者不在少数，要想在短期内解决石原的五十万日军并非易事，况且日军的补充兵员无数，虽然那都是没上过战场的新兵，但就是上百万头猪也不是一下都能杀死的吧！

陛下不是要求尽快攻进东京吗？蒋云志盯着东京的地图看了半天，把奉命前来的近卫军第三军军长霍文风少将晾在了旁边。知道自己这位老上级是个暴脾气，霍军长没有主动找霉头，而是自己倒了杯浓茶，没想到刚端起来，还没送到嘴，就听到“你小子就自顾自呀？”

“嘿嘿”两声，霍军长赶忙把茶杯给蒋司令送去，蒋黑脸也不客气，接过来就喝，“文风，做好打硬仗的准备！”

官大一级压死人，刚倒的茶水被司令熊去了，给自己的这杯还没等倒完，就听到了这句话。也顾不上喝水了，霍少将将杯子放在桌子上，转身立正挺胸，“报告司令，第三军有信心执行任何任务，近卫军从不惧打硬仗！”

近卫军的决心和意志，从来不用去怀疑。“来，文风！”蒋云志将自己的爱将招至地图前，“沐局长送来加急电报，鬼子的老本都被石原拉到那须岳了，东京的防守空虚。这里，日军仅有一个二线联队防守，如果你们能把它拿下来并坚守五个小时，我就可以有第二批部队支援你们。”

“司令，你打算直取东京？”军事地图上，蒋云志手指的地点，明显是一个机场。而东京的首都圈内只有一个大型机场，那就是羽田航空港。将日军主力吸引在那须岳，然后空袭占领机场，然后空运部队直取东京……

“有信心吗？”这明显是激将法了。

霍军长翻了个白眼，又来这套！咱近卫军的字典里，有过“怕”这个字吗？

蒋云志哈哈大笑，“准备一下，明天凌晨行动，这次不比……”

“好啦！司令，不就是在机场那孤军守上一天吗？咱空降军干的不就是这个活？打到东京，是咱每个近卫军战士一直以来最大的梦想，司令能把这个任务交给我们空降军，我代战士们谢谢你了！”霍文风郑重的敬了一个军礼。

……

“虎穴”行动并没有十分严密的计划，或者说是一个临时起意的行动。这也是在后世被人经常诟病的地方；这也是“虎穴”很少登上教科书的原因。皆因这次行动是冒着十分大的风险的，一个弄不好，空降军全军覆没都有可能。

东京附近的防御情况，军情局也没办法拿到更多更详细的情报。东条英机将东京经营的水泄不通。“全民皆兵，举国玉碎”的口号不是白喊的，特工们得到羽田机场的这个情况也是纯属意外——负责与“亲王”单线联系的军情局二处副处长，在“亲王”的办公桌上瞄到了一份文件……

所以，这次行动无法做到周密的部署，甚至连情报的真实性也无法得到确认。但蒋云志相信，就算情报有误，就算羽田机场的守军更多，空降军也一定可以拿下来。还是那句老话“日本不是克里特，近卫军也不是德国伞兵。”

宁树新少校落地的地点是一块水田……的旁边，熟练的割断伞绳后，检查一下自己的dh-40式伞兵专用突击步枪，确定没问题后，开通迷彩头盔上的袋熊式微型通讯器。运气不错，两千米的有效通讯距离内，有很多的战友，甚至在视线内，就有一个倒霉蛋，满身泥水的刚在水田里爬出来。

宁少校有些好笑，这片田地很广阔，最近的村落也在千米之外，远处的日光连山和三国山脉清晰可见。比起上次新潟空降时，自己倒霉的挂在树枝上，这次可以说是太舒服了，尤其是跟在身边那位落进水田里的倒霉蛋，更是让宁少校心里平衡许多。

收拢士兵的过程也比较顺利，袋熊式头盔通讯器让宁少校的身边，很快聚集了近两百名伞兵，虽然并不全是他自己那个营的兄弟，但这种情况在空降行动中习以为常，伞兵们找不到自己的部队时，都是就近加入兄弟部队。

意外发生在那个视线中的小村落里，当宁树新率领伞兵们接照地图的标识，向师部预设的集结点前进时，突然听到村落里传出枪声。

“我们的人！”大家都听出来了，是dh-40突击步枪的声音，这是空降军特有的伞兵枪。“咔、咔！”不待命令，大家就已经打开了突击步枪的保险。宁树新迅速分派任务，一名中尉率领一个班的战士进村搜索，自己率另一个班绕向村子的另一个方向包抄，其他战士原地警戒。没有人表示异议，与其他部队不同，在伞兵部队中，指挥员的阵亡率是最高的，因为伞兵没有前线和后方之分，指挥官降落的地点就是指挥部，冲在最前面，是伞兵军官的无奈也是伞兵部队的传统。

村子并不大，几十户人家的样子。房屋也都是日本关东地区常见的木制板房，在后面包抄过来的宁少校这一队人，走到村子中间时战斗已经结束，但少校身后所有的伞兵都被眼前的情景激怒了——几个被打死的日本平民散倒在周围，而在中间一颗大树底下，还躺着一具尸体，身上特有的迷彩军装证明这是一位伞兵战士，但……那是一具无头尸体，伞兵的头颅已经被村民们割掉了。

与冲动的要屠村的战士们相比，宁树新则显得比较冷静。

日本人的确都该死，但作为指挥官，宁树新强迫自己必须冷静。红着眼圈的宁少校命令将牺牲的战友背起，找回来的头颅也收好，在村子外就在掩埋，做好标记！

“等战争结束时，我们一起来接这位兄弟回家！现在，全体都有，列队——出发！”

不需要解释，宁少校无视兄弟们目光中的仇恨和不解，近卫军是天子亲军，空降军是精锐中的精锐，伞兵的三个条例就是服从、服从，还特么的是服从。

宁树新知道，这会儿肯定有很多兄弟在心里骂他冷血、无情之类的，估计都能凑上四大名捕了。几分钟后，断后的一个班战士追了上来，“报告营长，弄好了！”

宁少校点了点头，扫了一眼周围的兄弟们，“都跟上，我们要抓紧时间。”

队伍中回答的声音有些不整齐，甚至还有拖着长声的，“尼玛，要不是老子留了后手，还真就被帮小子鄙视了！”

一分钟后，一声巨响突然在队伍后面传来，大家都不禁回头望去，一股黑烟在那个日本村子的上空腾起，隐约中还传来了几声哭救声！

“营长，是你命令搞的？”

“我勒个去，营长你太腹黑了吧？”

……

“少废话，别磨蹭，都给老子快点。错过了集结时间，咱们就得自己跟鬼子玩！”宁树新故意板着脸，但那一丝小得意怎么也掩饰不住。“装一瓦罐手雷，搞个定时炸弹这种小事，还能难住咱们无所不能的伞兵？”

“是！营长”这次的回答明显响亮的多。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第198章狼群再现

宁树新这一队距离集合位置比较远，当他们赶到时，空降军9师师长成天翰已经集结了近万名士兵，空投的75毫米口径榴弹炮已经被组装起来很多，连数辆猛士轻型坦克也发动了起来——每次空降作战时，猛士坦克的坠毁率都相当的高，空降十辆，找到一半能用的就不错了。

找到大部队，宁少校这支临时队伍就算解散了，士兵们各自归建。部队马上就要行动，伞兵部队的作战性质，概括起来就是一个“快”字！

在敌人最意想不到的地点，抢在敌人还没有反应过来的时间，快速发动突然袭击，就是伞兵作战的精髓。9师的集合地点在多摩川的岸边（日语中习惯将河、江称之为川），目标地羽田机场就在多摩川河口的左岸，沿着河道前进，连地图都省了。

宁树新带自己的那个营跟在队伍中前急军，近四百人伞兵营还有六十七名战士没有归建。在以往的战斗中，这样的情况也算正常，在地形复杂地区，集结比这还有更难，有些战士可能遇到突然事件或其他的困难，在超过集结时间仍没有赶到集合点，他们就会自觉去第二个集结地与队伍汇合。

可是宁少校的脑海始终会出现那位惨遭割头的战友身影。作为一名伞兵，牺牲这个词并不陌生，不要说实战，就算是平时训练时，也经常会发生事故出现伤亡。

伞兵是游走在地狱边缘的猎手。可牺牲的战士被割头……宁树新在暗暗祈祷，自己的战士们千万不要再出现这样的悲剧。

二十分钟后，近卫军空降9师赶到了第二个集合点，这也是对机场发起攻击前的最后一次集结，此地距离羽田机场所在的羽田江户见町仅有四公里。

宁树新的营又回来了六十五人，还差两名战士没有归建。这个时间还没有回来，估计是凶多吉少了。果然，据师部参谋统计，战士们在归建的途中，一共发现了36名被日本人打死的伞兵，其中33名被……割头，另外3名被日本人扔入火堆欲焚尸灭迹时，被其他战士发现。整个师在第二集合点后，仍然失踪了一百七十二名战士。

一百多人，这个失踪数并不算多，甚至比新潟空降时还要少。可是……数十名牺牲伞兵被日本平民割头的事在跑步行军中传遍了全师，队伍中的气氛有些不太对劲。

失去冷静的伞兵，带着情绪上战场，这不是一个好苗头。近卫军中没有政委这个角色，营一级也没参谋长这个编制。宁树新在队伍中召集了三个连长，“日本人不是人，在他们侵略别人时，他们就是一群魔鬼。我们来到了魔鬼的家乡，我们是在与魔鬼作战，战友的牺牲将激励我们更加勇敢作战，杀死魔鬼，就是为战友报仇，占领东京，才可以接战友回家！”

很快，“杀死魔鬼，为战友报仇；占领东京，接战友回家”的口号很快传遍了全营、全团、全师。战士们郁闷的情绪得以渲泄，战斗的意志反而更加高昂。

成天翰大校也正在为“被割头”事件，造成士气滑落而但心，当“杀死魔鬼……”的口号在队伍中不时响起后，看到一张张青春激昂的脸上满是斗志时，他深深的为自己的士兵们而感到骄傲。

因为行动的匆忙，行动还是出现了很大的纰漏，8师被降到了多摩川的右岸，猛士坦克也大多被降到了河里，多摩川上的桥梁在之前的空军轰炸中全部被炸断，他们正在寻找可以渡河的工具。成师长看了看表，“不等了，情报中机场只有一个日军的二线联队驻守，我还就不信了，就算是进攻战，我们9师还攻不下一个鬼子的二线部队？”

羽田机场坐落在位于多摩川入海口的陆连岛上，连接陆地的陆连坝有五百米长，但只有十几米宽，日本军在坝上修建了多道关卡和防御工事，机枪碉堡就有好几个，这个阵势可谓是一夫当关呀。之前空降时，漫天的降落伞遮天蔽日，机场的守卫部队早已接到通知，严阵以待。东京城内卫戍部队也紧急抽调了仅余的三个师团中的一个师团前来增援。

成天翰举着望远镜在掩体后面望了半天，“这仗不好打呀，如果不能迅速攻下机场，我们就将受到鬼子的两面夹击。8师要是在就好了！”

“师长，多摩川的桥都被炸断了，增援的鬼子也得现找船，而且8师也在那边，如果8师可以在日军增援师团半渡而击之……”正巧趴在师长身边的宁树新知道这越级汇报乃大忌，可这紧要关头也不顾不得了。

成天翰很意外，“你小子就是刚才那编出那句口号的营长吧？”

宁树新刚想回答，可成师长大手一挥，“行了！你小子有才，能文能武，放在古汉时，说不定就是个卫青式的人物！今天这事记你一功！看见那陆连坝没，你再给老子想出办法，把这道堤坝拿下，我就请你做我的副参谋长，打完这仗我就找蒋司令给你升官。”

“升官的事先不急，师长你给我一个团，我就保证给你拿下！”宁少校趴在地上也观察半天了，心里倒还真有了个攻击腹案。

看到宁树新的自信，成天翰哈哈一乐，看来自己的手下还真有能人。“小子，我看好你！今天就给你一个团，让你指挥下你们团长去！不过，千万别急，打不来也别硬来！只要按你小子所说，8师可以在河对岸阻击鬼子的援兵，咱们有的是时间收拾这的鬼子。而且，7师已经在路上了。”7师，就是陆航师，装备强大海东青武装直升机的近卫7师，在空降的8师和9师出发后，也在会津若松出发。受限于直升机载油量较小，航程较短，海东青们需要首先攻占茨城县古河市，然后在此等候空军空降油料，与他们一起行动的是由24架大袋鼠运输直升机运载的草原狼突击队。因为前一阶段那须岳山区发生的侦察兵对决，夷州军吃了大亏，为了打掉日军那支山地部队的嚣张气焰，蒋云志干脆派运输机将草原突击队从台湾接了过来。不过随后会津若松歼灭战开始，日军逐渐收缩防线，那支山地部队也不再轻易出动，这让草原狼们很是不爽，大老远的，从温暖的台湾飞来这冰天雪地的地方，还以为能有强手过过招呢，没想到鬼子居然当起了缩头乌龟。

正好这次陆航师出击，需要在中途攻克小城作为中转站，草原狼突击队主动请缨，蒋司令略一思量，这种敌后空袭，是草原狼们的拿手好戏，再加上大型运输直升机的运载量也是有限，三百多人的草原狼出击，是再合适不过了。

古河市正好位于关东大平原最中央的位置，人口十数万，后世有名的古河电工正是发迹于此。关东平原上的整条交通线都曾遭到轰炸，古河也不例外，在直升机上远远望去，目光所及之处，小城一片疮痍。战乱使城内的居民也逃离了不少，在清晨的阳光下，显得格外的寂静。

草原狼直接机降在城外，数十架海东青在树梢高度平飞掩护。近卫军们的出现，打破了小城的平静，无数的日本人像蛆虫般突然从房屋里涌了出来，手里举着菜刀甚至是铁勺，嘴里呼喊着狂热的口号冲了过来。武装到牙齿的突击队员们几乎被吓傻了，如果对面是精锐的日军，甚至是豆丁坦克装甲车，他们也不会这样惊讶，可是……这不就是平民吗？鬼子的军队哪里去了？难道皇军改名蝗军了吗？

倒是头顶陆上航师的直升机驾驶员们，都已经见惯了日本人的疯狂，既然小日本们自取灭亡，那就成全他们。握着控制杆的右手大拇指狠狠的按下，海东青枪头下方的六挺同轴机枪开始飞快的旋转，在金属风暴猛烈的撕扯中，日本的男人、女人，老人、孩子……所有的人类都没有什么区别，街道上、房屋旁，碎肉、碎肉、碎……

这样的场景并没有让突击员队员们如普通士兵那样呕吐不停，训练中，比这凶残的场景也见过。“可是这些都是活生生的人呀？”一位草原狼战士轻轻的呢喃着，“这还是战争吗？这不就是屠杀吗？”

“废话，日本人不是人，他们只是一群低贱的生物，就如同西部大草原上的兔子，养多了就会成灾的！”这么牛叉的比喻当然只有他们的队长，那位代号就是草原狼的神秘人物才能想的出来。

其他突击队员努力看了半天，也无法将眼前地狱般悲惨的情景与本土草原上的兔子联系在一起，不过队长说的从来就没错过，兔子就兔子吧。草原狼群们端起了手中的突击步枪，火力组的机枪也悄悄架起，在队长的手势指挥下，队员组成了若干个战术小组，分头突进……或者说屠进。

对于目标区域的攻取并没有任何的难度，端着枪一路扫射过去就可以了，唯一的一位伤员出现得也是让人哭笑不得：一个小女孩蜷缩在墙角，那位队员端着枪犹豫了一下，又慢慢的放低枪口，走了过去。小女孩更害怕了，紧紧的缩成了一小团。突击队员走过她的跟前，轻轻将她抱了起来，他知道，如果不将她转移到一个安全的地方，其他队员还有空中的海东青们，未必会放过她。可刚刚抱起来，他就觉得脸上一痛，幸亏他下意识的偏了一下头，否则小女孩手中的锥子一定会扎进他的眼睛。锥子扎在了脖子上，好在没有伤及动脉，找卫生员简单处理一下，并不影响继续战斗。

出乎大家意料的是这位队员在战友们的嘲笑声中，还是将那个小女孩送到了他们的机降地，委托一位大袋鼠驾驶员照顾下她。当他回来的时候，已经没有人笑话他了，同组的群狼们也只是拍了拍他的肩膀，只是他们队长草原狼轻轻说了一句：“灰狼，你这样会导致提前退役的？”

灰狼点了点头，“队长，这次战斗结束，我会申请调到其他部队，我……想抚养她长大！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第199章特供烟卷

战场是铁血和冷酷的代名词，但战场也是温情和仁爱的滋生地。

林元，代号灰狼。退役后加入皇家指挥学院，担任军事教官。其在战场上收养的日本小女孩，更名为林笑薇，长大后成为了世界知名律师，也是大汉帝国第一起将皇室送上被告席的“蓝灵案”的主讼者。极少有人知道他曾经是享誉世界的特种部队草原狼的成员，只是有很多学生好奇，为什么林教官那个漂亮的不像话的女儿，总是喜欢称呼她老爸为“大灰狼”。

当然，这只是一个小小的插曲，当草原狼下达格杀勿论的命令之后，空降区的清理加速了许多，对那些狂热的日本平民来说，海东青武装直升机的可怕之处更在于其威势，巨大的同轴双旋翼鼓起的巨风就已足够慑人，那风暴般的机枪扫射只是在一开始对人群造成了极大杀伤。当人群被驱散，重新躲进街道两边的房屋和矮墙后，机枪的杀伤已经变的很小。

但草原狼们突击队则不一样，作为世界上最富杀伤力的部队之一，草原狼们的枪口不响则己，响则必杀！无论你躲在哪里，无论你采取什么方式偷袭，就算是趴在死人堆里装死……爆头、碎心，草原狼标致性的方式就是一枪致命。

诚如他们自己所说，这已经不是战斗，这只是强者对于弱者的单方面清理。人数没有任何意义，当狼群的对讲器中宣布任务完成时，每个队员至少都打空了一个弹匣，那意味着，他们每人个都至少杀掉了三十个日本人——连灰狼也不例外。

古河城北部的木板房也被逐一点燃——他们需要给空军提供指示坐标，在日本，没有比点燃木板房更方便的了。

长颈龙螺旋式伞兵专用运输机才是空降师标配的飞机，霸王龙只是因为其巨大的载重量偶而客串伞兵助手。伞兵采用螺旋浆式飞机，是因为其良好的低空低性能，同时也因为长颈龙对于机场跑道的要求比霸王龙低很多，一条几百米长的跑道甚至是平整的草地都以上满足长颈龙的起降要求。

燃烧着的古河城在天空中看来，目标极为明显，城北的大片空地也清理的足够宽阔，这让长颈龙的飞行人员们相当满意，空投的难度也降低了许多。

陆航师顺利的拿到了油料补济，再次编队起飞。也许是日军根本没有想到盟军会采用的这样的作战方式，直到陆航师出发离开古河，也没有一支军队能够赶到古河对其阻击。

实际上石原莞尔也是相当的为难，盟军的空降部队和直升机部队已经越过那须岳防线，直接进攻东京。但石原并不敢在防线上抽调过多的军队去回援东京，人少了不管用，多了那就会面临那须岳防线被突破，放盟军数十万大军进入关东大平原，那将更是灾难性的。只能寄希望于还留在首都的东久迩亲王了。

二重桥皇居中的东久迩稔彦王也已经接到了盟军伞兵进攻羽田航空港的消息，或者说他应该是全日本最早知道盟军会进攻那里的人。

东久迩很矛盾，那份文件是他故意放在桌子上的，天皇一家也是被他故意骗出东京的。“日本不能再抵抗下去了，看一看盟军在九州的所作所为，看一看熊本、荒尾、宫崎的惨状，东条英机那个老家伙提出什么所谓的‘举国玉碎’，是会将日本推向深渊的。”

身着和服，跪坐在榻榻米上亲王并不认为自己的行为是背叛，比起那群只知道“玉碎”和“献身”的莽夫，他才是日本最后的希望。

“和谈，哪怕是投降！一定要尽快结束战争，才可以挽救日本于水火之中！那些动不动就大喊抵抗到底的，才是会将大和民族送上灭亡之路的罪人。”

一行浊泪流出，亲王低头呢喃着，“对不起了，天皇陛下！只有您的死亡才可以平息撒旦的怒火，用您的性命换取大和民族的延续，您应该是对民族贡献最大的天皇了！”

长安、未央宫。

东久迩亲王口中的“撒旦”，汉皇陛下正在盯着一份沐雨刚送来的情报思考，其实熟悉陛下的人一看就知道，眼珠一动不动，陛下那哪是思考，根本就是在发呆！

情报的内容是一份中华重庆政府和美国最新签订的协议——《中美互助条约》，条约中规定，美国将对中华提供一系列经济和军事援助，以帮助重庆政府在战后的重建活动；重庆政府将保障美国在华的一系列权益不受侵犯，并在国际事务上，支持美国的主张。

抛开帝国的立场，对于备受战争煎熬、苦难多多的人民来说，中华接受美国的援助看起来并不是一件坏事，而维持美国在华权益？那些租界、口岸神马的，跟普通老百姓也没太大关系。近百年了，自满清的西太后掌权以来，中华大地上，洋大人比官还要官的现象，早已习以为常。

但泱泱大国，并非全是碌碌求活之辈，大批有识之士对委员长签订此条约表示抗议，抗战好容易要胜利了，难道打走了日本人，再引来一个美国人吗？

《延安日报》发表了长篇社论“论国之主权”，历数中华近代以来，丧权辱国、割地求和之条约无数，委员长此举，无异于是第二个中堂大人。抗战不思进取，卖国积极踊跃。文章的结尾，用了一个问句：抗战数年，志士百万，政府如此，国将安在？民族安在？联盟安在？

句句紧逼，字字诛心！这样的一篇文章，那边是要撕破脸皮，放弃组成联合政府的主张了吗？钟义摇头苦笑，伍豪同志转道香港，已经在来长安的飞机上了。这篇“论国之主权”，论的不是委员长，而是论给汉皇看呢！

抗战以来，大汉与延安的接触并不多，但每一次都是久旱甘霖，及时之雨。抗战之初特别声明送出三个师的装备，大大提高了八路军对日寇的作战能力；叶挺将军转投南华，何尝不是帮了延安一把，不但平息了新四军内乱之势，还以交换之名，又送出大批装备；更不要说这一次北方作战，北方集团军陈庶康将军积极与八路军合作，打通正太线，又故意放八路军首先进入太原城，使得八路军又一次获得了大量的武器装备。要知道，那边从不缺人，唯独缺枪少炮，没有补济，太原兵工厂的机器被拉到了陕北，一下子让延安的枪支作坊扩大为军工厂，可以生产子弹、维修枪支了。

说一千道一万，现在的中华，重庆才是正统的中/央/政/府，在大义上，包括联盟事务等一切国务，都应该由重庆政府出面商讨。如今抗战胜利在即，委员长却绕过大联盟，与美国签订互助条约，无疑会激怒汉皇。所有中华人都清楚，中华的战后重建，汉皇的声音不可忽视，大联盟五国会议上，汉皇明确表示支持中华战后成立联合的政府的主张，就是最好的诠释。

虽然没有资格参加大联盟会议，但汉皇的这项主张提出后，延安方面立刻通电表示支持。“中华已经经历了太多的磨难，人民启盼和平，不能再有战争了！”

可随着《中美互助条约》的新鲜出炉，战争的阴影再一次覆盖在了中华大地之上。汉皇会允许这种赤果果的背叛行为吗？

“委员长公然打脸，年轻的汉皇不可能会默然接受，以汉皇历来的行事风格，不发则己，发则必是急风暴雨般的猛烈回击！”延安五人会议上，伍豪对于汉皇的性格揣摩的很准确。或者说，在全世界人的眼中，神之子汉皇还真就是这样的火暴脾气。“就算是再天才，他也是一个年轻人！”

“我看，还要加上一句：一个并未忘记自己是炎黄后代、龙的传人身份的年轻伟人。”太祖没有将烟头直接扔掉，而是换上一颗烟卷，对燃后，省下了一根火柴。烟卷的牌子是“未央宫”，南华高层的特供烟，叶挺托陈庶康给好友林祖涵带回来的，不过，一送到延安就被太祖给共/产了，这烟实在是好抽，无烟不快的太祖难得见此佳物，尝过一次，就再也不愿碰“老刀”了。

“我看，还要再加上一句：就为了这‘未央宫’烟卷，咱们也得选择跟汉皇合作！”总司令的话逗得几人哈哈大笑，却未必不是大家的心声。

共/产国际不靠谱，老毛子那边更是破茶壶一个——光动嘴。在物资上，解放区实在太艰苦了，就算是所谓的“自己动手、丰衣足食”也不过是勉强填饱肚子而己，至今，八路军等延安武装部队作战时，每名战士手中的子弹也不会超过十发，延安兵工厂扩建后，这种尴尬的情况得到了一定的缓解，可是仍然不敢启封大汉支援的那一批自动步枪——那东西好是好，火力够猛，可是太费子弹呀！

会议形成的最后决议就是：伍豪立刻动身，去南华，去长安，去未央宫。要合作、要支援、要同盟——既然委员长背弃了大中华联盟，那么延安方面可以以中华代表的身份，代替其位置，加入“大联盟”。

伍豪临行前，太祖握着他的手，“伍豪同志，你办事我是放心滴！”

“请太祖放心，我一定会与汉皇好好谈谈，尽全力促成此事。”伍豪一口标准的……淮安口音。

“其实，如果不是不合适我出面，我还真羡慕你这趟的任务，我也早惦记去看看那烟卷包装上的雄伟宫殿，难不成，汉皇真的在南半球重现了盛世未央宫？”

“哈哈，你不是惦记看看汉皇的未央宫，你是惦记上了人家的烟卷吧？请放心，无论联盟一事如何，烟卷我一定多多给你带回来，我相信汉皇无论如何这个面子总会给的吧，实在不成，我还可以找叶挺去要。”

“嘿嘿！”太祖搓了搓手，“还真是没有几包了……”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第200章打回老家

超级间谍“谋”送回来的情报，详细揭示了委员长并不是单纯的找美国拉“赞助”，野心极大的委员长并不甘心被“大联盟”摆布，或者说，汉皇关于成立联合政府的提议，大大伤及委员长的自尊心。

“壤外必先安内”无非就是担心延安方面利用举国抗战的机会，偷偷坐大。成立联合政府绝不是委员长想要的，甚至不是国/民/党并不团结的内部所想要的，无论是桂系的李德邻和小诸葛，还是其他在抗战损失巨大的川系等地方派系，更不用要说被八路军抢了地盘的阎老西，在联合政府一事上，这些地方大佬意见难得的统一了一次。所以委员长才有底气签署了与美国的互助条约。

利用美国等国际上的舆论，迫使汉军在战后快速撤出中华，由重庆政府组织重建工作。至于延安，或抚或剿，没有了外敌，委员长不相信他们还能玩出一手长征的把戏。

“联美拒汉”是委员长认为最好也是唯一的选择，美国人要的不过是租界和通商口岸，比其汉皇所图谋不及千分之一。

——钟义内牛满面中，“我图什么了？我压根就没打算插手中华之事，河蟹大婶那么凶，我敢吗我？有那贼心也没那贼胆呀！”

不过……娘西屁滴，光头太不拿咱当回事了吧？而且，咱大汉可以全面自中华撤军，但美国鬼子也不能进去呀！这要上海、天津等地的租界还都留着，或者再过份点，在南海和东海甚至青岛等地再弄几个美军基地，那还玩个啥呀？

钟义在正式的考虑，或者说权衡：闹别的不行，咱打老蒋总行了吧？帮延安打刮民党，这事大婶不能拦着吧？

可要是拦着呢？那结果就是——扑街。

这个问题是钟义这一世考虑时间最长的一个问题，没有之一。就在伍豪抵达长安后，也是一直由外交大臣威尔林和叶为询（叶挺）接见，对于这位同样堪称大神级的人物，钟义选择了避而不见，为不其他，只是陛下心中的决心一直未下。

随着蒋云志和全国林在日本的大杀四方，中华战场也将很快面临战略上面的抉择。是撤军，还是干预到底？

一双冰凉凉的温柔小手轻轻搭在了陛下的肩上，敢于这么做的，只有海妮。秦主任在公共场所是绝对不会主动与陛下作出亲密动作的，没办法，这就是东西方女性在思想上、性格上和情感上的巨大差异之一。

“陛下，爸爸打电话过来了呢！”年龄渐长，越发有女人味的小妖精更显妩媚。

“噢？他有什么事？”很享受小妮子的亲昵，陛下懒散的玩弄着海妮的小手。

“他说，美国总统特使去了马尼拉，他还说……”

不待海妮说完，钟义长身而起，单掌“啪”的一声拍在红楠木书案之上，“尔等竟敢如此欺我？”

不明陛下为何发怒的小妖精，吓得一声不吱，小脸上的表情我见犹怜。

“给我传叶知秋、叶为询、张嘉璈、赫巴尔进宫！”没有理会吓得躲在一旁的海妮，陛下直接向闻讯推门进来的秦映雪吼了一声。

卫青阁会议室，帝国代理首相和财政大臣的出现，让薇薇安很是意外，不过看到面沉似水的陛下，土著妞连跟熟识的赫巴尔都没打招呼，送上茶水后就悄悄溜出门外。

“张老，赫巴尔，今天请二位来，是关于一项帝国财政的重要措施将要实施。当然，这是政府方面的职权，我只提希望，具体如何操作还是要由内阁决定。”对于政府方面的人，陛下一直都是很尊敬。

张嘉璈微微谦身点头，这老头比较牛气，在陛下面前也是相当的不客气，至于赫巴尔，那更不用说了，这厮连谦身都免了，直接伸长脖子，“陛下，要有什么大行动吗？”

钟义气得翻了个白眼，“有呀，阻击美元，你敢干吗？”又见激将法，被红警军团大佬们用俗了的激将法。

没想到，赫巴尔拍案而起，“痛快，陛下，你终于敢干了！”

……

叶知秋见怪不怪，叶为询倒是第一次知道帝国财长竟然是个如此猛人。倒是首相大人相当稳重，“老朽直言，请陛下恕罪！”

“张老你但讲无妨！”

“陛下，我想问的是，难道帝国准备与美利坚开战了吗？噢，军方之事，老朽本不该多嘴，但阻击他国货币，无疑于直接开战……”

“张老，今天即将请您和赫巴尔来到卫青阁，就没打算瞒您的。如果只是政府方面的事，我就亲自去朱雀大楼了。”

——朱雀大楼，内阁所在地，是目前帝国首都最高的地标性建筑。

陛下端起了茶杯，准备长谈，嗯，薇薇安的泡茶技术有长进。“张老，金融方面您是专家，帝国与美国之间，近期很有可能会爆发冲突，至于冲突的规模有多大，目前不好下定论，要视事情接下来的发展而判断。但，自此以后，相当长的一段时间呢，我们与美国甚至和包括英国在内的整个西方国家，双边关系会降到冰点以下。我知道，帝国财政部还持有大量的美元，我们能否利用手中的美元稍稍运作一下，不求利润，只求最大可能的触及到美国的经济元气。”

陛下刚说完，首相大人的眼睛就是一亮，张嘉璈银行家出身，当然知道这里的牵扯太大了，绝对不仅仅是陛下所说的“稍稍运作”，一旦两国断交，对于整个世界的战时经济都将产生极大的影响。

赫巴尔虽是军人出身，可这些在内阁中担任过多职，早不是政务小菜鸟，当然也明白陛下的话中，藏着多大的杀机或是商机。

张嘉璈点头表示明白，“陛下，这个运作需要周密的计划，也需要时间，不知……”

“年底，1942年之前，你们必须把手中的美元全部抛出！”

“噢，还有八个月的时间，陛下，那老朽明白了，我会和赫巴尔阁下尽快确定方案，安排人手！”

“张老，这个时间不是一定的，战争，也许会随时爆发，您老尽量不要拖到年底，争取提前！”陛下赶紧加了一句，首相大人是实在人，真要是拖到1942年，再出个什么意外，就亏大了。

“陛下，我觉得这个事，应该把小皇妃她家里拉进来！”赫巴尔的建议并不会让大家感到意外，论炒作，论金融战争，全世界没有人没有比罗斯柴尔德家族更精通了。

钟义也是眼前一亮，赫巴尔倒是提醒了他，虽然陛下对于犹太的戒心一下没有放下，但明显现在犹太人已经被绑帝国的战车之上，卡罗德的国王当的很享受，他不会傻到放下犹大王国去跟美国什么再混到一块。

况且……钟义对便宜老丈人家没什么好感，“尼玛，他们是最没节操的，只要给他们足够的利益，他们谁不敢黑？”

“赫巴尔的建议不错，近期我会邀请犹大国王访问长安，届时，我们再与他详谈。”

……

直到首相与财政大臣离去，二叶一直是沉默喝茶，一言未发，瞪着眼睛与水杯中的茶叶梗较劲。当薇薇安送走二位大人走了回来，钟义微微一笑，“别憋着了，有什么想问的就问吧！”

叶知秋一下子坐直了身子，将正在给他续水的土著妞吓了一跳，“陛下，真的要与美国佬开战？”

闻言叶为询也放下了茶杯，抬起头睁大了双目。

倒是陛下端起茶杯，吹走茶叶，轻啜了一口，“如果我告诉你们，我们将与苏联和美国佬同时开战，知秋，你信吗？”

“啊？”张大了嘴发出惊讶声不只是叶知秋，还有旁边的另外一叶。

……

第二天，中华战场南方集团总指挥王以哲将军接到了总参的命令：放弃正在进行的淞沪战役，转攻武汉，打通京汉线后，全军北上，攻占北平！

如果不是王以哲亲自去确认，他不会相信这份电报真的是总参发出来的，他甚至以为这是日军破悉了总参专用的电报密码，南方集团军猛攻淞泸数周，近卫一师甚至已经打进了闸北地区，这时候撤退？

随后，王以哲再次接到叶知秋亲自署名的电报，“挥军北上，打回老家！”

用力的揉了揉眼睛，王以哲中将仍然无法相信，这是真的。

我的家在东北松花江上

那里有森林煤矿

还有那满山遍野的大豆高粱

我的家在东北松花江上

那里有我的同胞

还有那衰老的爹娘

九一**一八

从那个悲惨的时候

九一**一八

从那个悲惨的时候

脱离了我的家乡

抛弃了那无尽的宝藏

流浪流浪

……

每一位前东北军战士都会唱的歌，但王以哲哼起来，别有一番沧桑滋味，也许只有他们这些前东北军将领才清楚，他们忍辱负重、他们苛活流浪，他们为的到底是什么？

渐渐的，指挥部中跟着总指挥哼唱的声音越来越大，有东北腔，有山东腔，有津片子，还有那根本唱不明白歌词，就跟着哼哼调的老外们。

他们不知道王以哲手中电报的内容，他们也不知道总参的命令是要他们放弃马上就要到手繁华大上海，他们只知道，总指挥在哼唱这首歌时，是那样的深情，那样的投入……

军令如山，王以哲没有继续追问为何放弃上海，只是奉命将已经占领的阵地移交给了重庆十五集团军。

委员长也没有过问汉军的突然撤退，虽然未发表声明退出大联盟，但盟军内部，重庆军与汉军的貌合心离已经是明眼人都可以看出来的。对于汉军突然撤离淞沪前线，陈诚暗暗欣喜，解放中华第一大城市上海的好名声就要落到自己头上了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第201章马踏东京

自大的美国人坚定了汉皇的决心。

这个世界很小，小的只能容下一个霸主。

汉、美之间，决世一战——决定本世纪地球的霸主之战，已经无可避免。

日本战场，空降9师成天翰部强攻羽田航空港，草原狼在日军爆破机场之前，及时索降，控制了爆破点。日军的增援部队根本没过得了多摩川，正如宁树新少校所献之策，空降8师趁日军渡河时突然发动袭击，本就是杂牌师团的日军一触既散，近卫8师甚至将其追杀到了东京的外围，遇到日军炮火阻击后才就地构筑阵地。

中午过后，庞大的运输机部队开始降落在羽田机场，党卫军是第一支冲出机场的部队，不过他们的勇猛没有得到的发挥的机会，空降9师的战士与陆航7师的兄弟们正在机场外聊天，海东青们都已经降落在了机场的草砰上，几辆猛士坦克无聊的在陆连坝上来回溜弯。

“国之将败，其民也哀！”

这样的战报，让远在长安的钟义想起了八国联军进北京的年代，那时的西太后与光绪帝被两千洋人部队赶出首都，是不是也曾这样感叹过。

出于安全考虑，蒋云志数次拒绝了近卫第三军霍文风军长再次空降东京二重桥皇居的建议，直到整个犹大军团全部被空运到羽田机场，才正式发起东京战役。

日军十万首都卫戍部队在数位军部遗老的率领下，进行了顽强的抵抗。犹大军团的独眼司令达扬将军将全军团空运过来的火炮集中起来，对日军阵地中的战略地段进行重点炮轰，在一天内就打开了水门町阵地。陆航师及时出击，用火箭弹和对地导弹，生生砸出了一段无人区。犹大第一军率先突破了日军防线，冲进东京市区。在水门町，近卫第三军两个伞兵师如尉迟、叔宝，左右阻击，在如潮的日军面前隔开了一段两公里宽的口子，达扬将军指挥犹大军团继续跟进。空军运输部队也及时将犹大军团的东北虎中型坦克（猛虎坦克的非基地量产型）送至羽田，装甲部队的参战，使得犹大军团的巷战压力顿减。遭遇阻击、制造废墟、搜索前进的巷战三段式，不停的在东京城内上演，十二万犹大军团士兵与数十万日军二线师团、国民义勇军每天都在重复一样的故事。

这样的战斗，伤亡很大，很性格强硬的犹太族独眼将军达扬根本不屑求援，“与一群平民战斗，如果还需要求援，那我们还配得上称为军人吗？”一寸江山一寸血，有犹大士兵的，更多的是日本人的。

不过羽田机场在手，蒋云志当然不会坐视犹大军团和近卫三军在东京陷入苦战，刚刚被陛下授予“钢铁卫士”的海岸二军继续增援，越过江户川攻进江东区。

而皇家空军战略轰炸机部队在东京巷战正酣之际，又组织了一次超大规模的轰炸行动，542架地狱眼将5500吨凝固汽油弹投到了千代田区和中央区，东京最繁华的市中心以及银座等商业区都被火光和浓烟笼罩。

为避免误伤，提前接到通知的犹大军团和近卫军第三军全部将阵地后退了十里，退出了市中心一带。

但当晚的火光，仍令近距离观看的士兵们感到可怕，据说偷偷摸进相模湾的一艘海军潜艇，远隔二十几海里，都看到了东京上空的地狱之火。

大公司云集的中央区和最繁华的千代田区被夷为平地，大火造成的热浪与东京湾上空的冷空气流对撞，形成了可怕的旋风，将火苗带到了更远的地方，火势蔓延的更快，港区也受到波及，好在码头上的工人们引来海水灭火。可对于整个东京来说，他们的力量太过于弱小了，大量汇聚到东京准备参加保卫首都”圣战“的国民义勇队，在大火中丧生。天亮后，火势仍未得到控制，刚刚在关东大地震的创伤中恢复过来的，号称亚洲最繁华大都市的东京都，再一次被彻底摧毁，只不过，这一次，是因为战争。更加的让人嗟叹，让人惋惜。

更加让幸存的日本人不敢相信的是位于千代田区的皇居全部在大火中焚毁，没有人见到天皇和皇后，只有人看到东久迩稔彦王在大火中踉跄跑出，又最后倒下。伤重的东久迩亲王被人救起后，没有说出一句话，只是眼中不停的流泪，也许是因为他没能救出天皇一家而遗憾吧？但天皇的失踪，不仅仅是让人绝望，东京军民陷入了无限的恐慌和悲痛之中，城外的盟军部队趁机再次进攻，原本抵抗意志还十分坚决的日本人，也许是被残酷的大火和天皇的失踪撕破了最后的精神支柱，穿着军装的，穿着和服的，光着上身的……形形种种，各级阶层都仿佛在一瞬间失去了信仰，他们像草原上无助的羔羊一样，被击倒，被射杀，甚至是在被追的无路可逃时，扑进火海。

犹大军团与海岸军迅速控制了无火地区，至于过火地区……没有人有兴趣去清理灰烬和烧焦的尸体。

大量的日本军民被赶出了市区，港区、文京区、台东区与新宿区、墨田区、江东区等东京十五区重要地段皆落入盟军手中。日本皇宫、军部、外务省、大藏省等重要部门都没有地狱烈焰的肆虐中幸免，盟军抓到职务最高的官员就是东京都知事，相当于首都市长的川西实三，一个从外表看起来就很猥琐的男人，霍文风将军十分讨厌看到他那付模样，不过，这样的人也适合当汉……当日奸。

一番连恐吓带安抚的训话过后，霍军长任命他为东京维持会会长——貌似在中华的那些大汉奸，都会顶一个某某会长的职务，霍文风也没心思研究这个，随便就给他安个了职务，大意就是让川西实三负责帮助维持东京的事务。

会津若松，日本方面军总指挥部中的蒋云志接到了霍文风的汇报：“虎穴”行动成功，我军已攻占东京，请总指挥指示下一步行动目标。

还有啥下一步，蒋黑脸已经只知道傻笑了，勿忙间的“虎穴”行动，连个周密的行动计划都没有，居然真的可以攻占整个东京，实现了当年忽必烈的蒙古铁骑跨洋东征都没有做到的事。

未央宫中的钟义比蒋云志更早一步知道了攻占东京的消息，因为好久没有动静的天堂鸟再次呼叫，女主播甜甜的声音送来的消息让陛下扔下正在共进午宴的伍豪，兴奋的喊来新任皇宫警卫队长王文义，“给朕备马！”

陛下开心的已经开始胡言乱语了。感觉到异常追出来的秦主任听到天堂岛的通知后，也是难以控制自己的情绪，甚至……亲自驾驶了一架山鹰直升机直飞皇后区——天呀，陛下的女人都是直升机控吗？

好在狂喜中的陛下并没有注意到这一点，欢欢喜喜登上爱妃亲自驾驶的直升机。在主基地中的狗狗们今天都显得格外的精神，当一楼的自动门打开的时候，女主播的声音适时传来：欢迎最高指挥官回到主基地，您已经完成了上将军衔任务，恭喜指挥官晋升为上将军衔……

这是钟义穿越后的第七年，这是帝国成立后的第四年，陛下转身柔柔的抱住了秦映雪，“这是我拥有你之后的第二年。”

“不要，陛下，要小心！”也只有在这里，秦映雪才会毫无保留的放开自己，与那个大的至今还没逛遍的未央宫相比，在冷美人的心目中，只有皇后区，只有主基地中这栋建筑，才真正是她和陛下的家。

“呵呵，放心吧，雪儿，我不会碰到我们的宝宝的。”陛下轻柔的抚摸着秦映雪微微鼓起的小腹。

“咯咯……好啦，一天摸好多遍也摸不够，小心宝宝踢你，快去做正事。”如果有人能听到秦主任现在的笑声，你根本无法把那个未央宫中冷艳绝伦的冷美人与其联系在一起。

“那可真是反了他了，还没出生呢，就敢踢他老子？”哈哈大笑中，钟义小心拉着秦映雪的柔荑，走进电梯。

二楼的控制室清洁依旧，熟练的点击控制台全息屏界面，钟义如愿的看到了那个蘑菇云图标变成了彩色。满含幸福笑容的秦映雪将头依偎在钟义的肩上，“陛下，这就是你所说的那个可以改变世界的恶魔吗？”

钟义轻轻点头，“雪儿，我不知道，放出这个恶魔是对是错，可是即使我们不放出它来，几年后，美国人也会把他放出来的。虽然，只要科学和平的利用它，同样可以为人类造福许多，但它终究是一个恶魔。”

“比你还要恶魔吗？”这样的语气通常都会出自小妖精的口中，秦映雪这样调皮的时刻可是难得一见。

钟义笑了，笑的那样的……柔情万种，低头依次将两人的额头、鼻尖一一……相碰，直到秦映雪轻轻扭动身躯，陛下才放开了她，“雪儿，也许这个世界上有很多人称我为天神之子，还有更多的人称我为撒旦、恶魔，可是，对于你……们俩，对于我们的宝宝，我只是一个普通的男人，你们的男人，宝宝的老爹，我爱你们！”

“嗯哼？陛下，不只是我们俩吧，还有薇薇安妹妹，还有……湛子妹妹！”

……

不是每一次深情表白都可以换来甜甜的湿吻和女人的感动，尤其是你的女人相当的睿智，尤其是你不只有一个女人，尤其是……场合不对时。陛下立刻决定将继续谈话的场所换到三楼休息室的大床上，当然，离开控制台前，陛下并没有忘了将那个彩色的蘑菇云图标点了一下，将其变灰色，并在旁边出现了一个72小时的倒计时时钟。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第202章恶魔小淘气

温存不是一切。

儿女私情略萦心，王朝国事泯于情。有清冷超然的秦主任在身边，钟义就是想做无道昏君都没有机会。

将疲累倦极的秦映雪在三楼休息室安顿好，陛下独自走下了二楼控制室。

“我说情歌总是老的好，走遍天涯……”

一首老得掉牙的老歌，一把黑色的皮椅，似乎还少了一杯冒着泡沫的黑啤。坐在控制台前的那一刹，钟义想起了宁雪，那个山村里静静长眠的，那个自己曾认为是一生挚爱的女孩。

不过，陛下随之苦笑，刚在一个女人的身边爬起来，就去想另一个女人，未免太有损节操。况且……那一世已经过去了，这是一个全新的世界，全新的人生。

全息屏上显示了数行蓝色汉字：因为您的部队已经占领东京，恭喜最高指挥官，您已经成功晋升为上将军衔。

您可以征召的人员总数将再次增加。

基地战争实验室的开发度将再次增加。

开启超级武器——原子弹的制造。

开启基地终极任务：指挥官晋升元帅军衔。

任务要求：打赢二战，建立以帝国为主的战后国际秩序。

任务时间：三年。

说明：基地的内部能量只能够维持三年的时间，三年后无论指挥官是否完成任务，大中华红警基地都将陷入沉睡，直到指挥官可以为基地再次充入所需能量为止。

其实，在接到天堂鸟的通知时，钟义就意识到了这一次的军衔晋升，一定会有一些与以往不同的信息，所以在进入主基后，有些刻意的小胡闹转移了秦映雪的注意力，并将她哄到休息室，折腾到她疲极而睡。

下意识的，钟义不愿与任何人分享基地的秘密。“如果这仅是一场游戏一场梦，那么就让我独自在梦中完成这样的终结吧。”

坐到椅子前，钟义的心里是忐忑的，他不知道基地的智脑会给他一个什么样的结果，他甚至回想了一下，来到了这个世界的这些年，他有没有什么遗憾，也许最大的遗憾就是：他还没有实现自己的誓言，没有让中华民族真正的屹立于世界民族之林的最高点。

还好，这样的结果应该是钟义所能想到的最好的了。虽然三年后就会失去基地的支持，但钟义有信心不依靠红警科技，同样可以打造出一个超级大国，超级强大的大汉帝国！

最主要的，是兄弟们都在，爱人都在。

……

征召新开放人员的事情，钟义很无耻的交给了天堂鸟去控制，对此陛下在离开主基地之前，宣称要榨干女主播最后的价值。这句有点小暧昧又相当有内涵的话，惹来的是秦主任风情万种的……大白眼。

位于台湾桃园的皇家空军轰炸机部队司令部，空军中将龙啸天收到了未央宫最高级密令。一架最新式的h40-d改进型地狱眼战略轰炸机将在桃园起飞，这架地狱眼上的五名飞行人员全部是主基地新征召的红警战士，他们将执行一项史上最高保密级别的轰炸任务。巨大的超级地狱眼轰炸机上，只有一枚尾翼式航空炸弹，长三米多，重达四千余公斤的巨型炸弹。

它的名字叫小淘气，名字来源于大皇妃给未出生的皇室长子（女）的胎教：宝宝，不许再淘气了哟，不许再踢妈妈了呀！

1941年4月1日，是西方的愚人节！但中华民族崇尚“义字当先，诚信为守”，在汉人的习俗中，没有那种以骗人为乐的习惯，大汉帝**总参谋长诚实的向全世界宣布，帝国皇家空军将在日本本州岛中部城市岐埠执行一次轰炸任务，以报复日军名古屋师团岐埠联队在香港新界制造的伤害平民的惨案。在盟军登陆香港的战斗中，日军38师团第229联队劫持新界红磡火车门附近的近万平民，并枪杀数千人之多。

“这等残暴恶行绝非一支正常军队能做的出来，事实证明，日本的侵略战争是邪恶的，是******的。大汉帝**队，有信心也有能力高举正义之剑，斩平世间一切牛鬼蛇神，还人间朗朗乾坤。”

就在叶总长通电声明发出的一小时十二分钟后，就在各界还在纷纷议论大汉的报复是否还是地狱轰炸时，超级地狱眼下方的投弹舱已经被打开，“小淘气”脱离了弹舱内机械臂的束缚，出现在岐埠的万米高空之上。

岐埠是无辜的，只是它养育出了一群败类，如今这些逆子为他们的母亲招来了真正的恶魔。“小淘气”依靠尾翼在空中稳定的滑行了二十三秒钟后，在距离地面五百米的上方点火引爆。巨大的爆炸声响辙在毫不知情，依旧人来人往的岐埠市上空。

相当于十倍于十二级台风的强大冲击波和风浪，将爆炸范围内的建筑物一扫而光。在爆炸点的中心，巨大的蘑菇云腾空而起，带来的是可怕的黑色之雨。

恶魔也会流泪，但却是剧毒的泪，这种雨具有高放射性，因此污染了河流，可以置人死亡。

“小淘气”的核爆炸造成了十二万人直接死亡，而在爆炸后的一周内，又有六万人陆续死亡。但恶魔的惩罚还远远没有结束，在整个1941年，因烧伤，辐射和相关疾病影响的死亡人数一直在上升，爆炸发射出了大量的射线可以致癌和其他并发症，便得岐埠地区的幸存人口长期忍受病痛的折磨，还有大量崎形婴儿的诞生。

爆炸后第五天，日军参谋本部次长坂垣征四郎陆军大将宣布：核爆炸时，昭和天皇一家正在岐埠避难，但军方在五天内的搜寻中，只找到了两位内亲王的遗骸。初步断定，天皇已经在爆炸中罹难。

这个消息的恐怖甚至超过了“恶魔”降临，在日本军民心中，他们效忠的对象，他们心目中的神——天皇居然被“恶魔”杀死，在中华、在朝鲜、在日本全国，所有有日本人聚居的地方都陷入了疯狂和混乱，这是一种对未来的彷徨和恐惧，他们失去了精神上的支柱，他们不知道日本的未来会是什么样子，他们只知道疯狂的发泄。抢劫、烧杀、污辱一切可以看到的女人，他们已经丧失了基本的人伦和道德规范。

汉皇冷眼旁观了这一切，在军情局特工掌握了天皇的行程之后，钟义就已经预想到了现在的形势。不是没有想过利用天皇控制驻守各地的日军和日本民众的情绪，那样做，无疑是最快和平稳结束日本战局的最好选择。

但陛下执拗的否决了总参的这项计划，平稳的接受日本的投降，意味着日本国内不会有太多的变动，他们的人口仍然保持一定的规模，他们的信仰仍然是天皇，他们会把仇恨放在心里，等待下一次机会上演“恶奴欺主”的好戏。

“欲要使其亡，必先使其狂。”从根本上解决日本的问题，不是一个简单的投降就可以实现的，这在钟义的前世是已经被证明过的。

杀死天皇，让日本人陷入更加的疯狂之中，让战争适当的延长，使得盟军有借口彻底消灭他们，消灭日本人中的所谓精英。这就是钟义的打算，也许这样会多付出一些牺牲和代价，但与一劳永逸的解决日本这个威胁，是值得的！

“对日寇的最后一战！”南华各大报纸都以此句为大标题，全文刊发汉皇的在卫青阁的讲话，号召盟军各部“应在一切可能条件下，对于一切不愿投降的侵略者及其走狗实行最广泛、最严厉的进攻！”

《延安日报》也转载了汉皇的这篇讲话，太祖还亲自作评：经过五年的艰苦抗战，我们“大联盟”各国精诚合作，盟军英勇作战，击毙作恶多端的侵略军头目裕仁。终于到了这一天，让我们在胜利的旗帜指引下，勇敢作战，最终消灭所有的侵略者。

这就是以国家领导人的口气在指导盟军作战了。钟义对此晒然一笑，“谋”传回来的情报显示，委员在看到这几句话时，又摔坏了一只“元青花”，骂了五句“娘西屁”。

伍豪的长安之行大获成功，虽然是美国人的自大激怒了陛下，促使钟义提前下定决心，“在中华驱逐一切外国势力及西方国家的忠实走狗。”但无疑，伍豪同志出色的口才和外交能力，在其中起到了相当大的作用。而在陛下的心目中，还要加上一句，那就是伍豪同志良好的人品和政治名声。在钟义的前世，网络中有各种黑，太祖也不在话下。但极少有人黑伍豪，据说伍豪逝世时，联合国和许多国家都降半旗为其致哀，为一位其他国家的非元首官员降半旗，这在世界史上都是极为罕见的。

而对于中华人来说，伍豪同志的崇高地位更是不容亵渎，人民对于伍总理的的敬仰是发自于内心的，这一点，钟义也不例外。

但个人情感并不能左右国家大事，钟义当然不会因为前世对于伍总理的敬仰就决定与延安结盟，所谓不作就不会死，委员长自以为左右逢源，利用夫人外交攀上美国这条大粗腿。但这一次，他注定看走了眼，错过了真神。

王以哲的南方集团军近五十万军队在一周内就攻占鄂州、大治，绕过鄱阳湖，77装甲军连克安庆和马当要塞，近卫一师与并州军溯长江而上，一夜激战取武昌，将日本守军六万人赶进冰冷的长江。101空中骑兵师横扫汉阳，特别行动队索降汉阳兵工厂，但却没有能阻止日军引燃早已埋好的**，轰天震地的大爆炸差点炸飞了半个汉阳，也使得五百人的盟军特别行动队与日军同归于尽。

此役，并州军少将参谋长阿明以身殉职，成为在中华战场上牺牲的唯一一位大汉将军。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第203章非请勿扰

在日本，北九州和那须岳战场上都出现了日军部队万岁冲锋的场景。在盟军强大的火力压制下，排着密集队形、举着步枪嗷嗷冲锋，这种行动无异于主动寻死。

也许他们的目的就是自杀。他们没有勇气剖腹，又无法承受天皇驾崩的罹讯，在冲锋中死亡，对于他们来说是最好的解脱。

军官们无法阻止这种行为，崇尚武士道精神对于这种自杀行为，一直是认为光荣和高尚的。日军的最高指挥官石原莞尔也将自己关在屋子中，把御赐的战刀擦了又擦。以石原的性格，他并不非不敢面对那种光荣的十字切，只是他在考虑天皇之死是否真的如汉军所宣称的，源于意外，还是汉军故意杀死天皇，以激起日本大乱。如果是后者，那实在太可怕了。汉皇的目的不是要打败日本，逼得日本投降，他的目的是……灭亡日本，是的，没错，灭亡！

石原随手将战刀甩出，“碰”的一声扎进窗框上——天皇御赐刀的锋利不是假的。

这一夜，石原接连发出五封电报，分别发给了关东军司令梅津美治郎大将；朝鲜总督中村孝太郎大将；中华派遣军统帅西尾寿造大将；其他的两封则分别是北九州的宇垣缠和驻守濑户内海沿岸的坂垣征四朗大将。

五封电报的内容是一样的，那就是指出汉军是故意谋杀天皇，以激起日军大乱，借以杀死日本的青壮和精英。抵抗到底政策是错误的，提出“举国玉碎”的东条英机已经死于东京大轰炸，那么这一政策就不能再错误的执行下去了，不能给汉军机会屠杀大和民族的精英了，战争继续下去，日本将被放光血液，那样就不单单是投降的问题了，而是要亡国灭族。

“为了大和民族能延续下去，请诸君与石原一起担起这耻辱的骂名，立即以军方的名义与盟国方面接触，商讨投降的可能！”

不得不说，石原莞尔不愧为日本之脑，在天皇已死，日本上层几乎被屠戮一尽，举国疯狂的时候，仍能冷静的分析形势，猜出汉皇的真实想法。诚如他自己在联合舰队覆灭后所说，“如果战争一开始，我一直是参谋总长，那么战争的态势不会发展至此。”

语气一如日本人一贯的狂妄和自大，但想必到了今天，日本所有还能正常思考的人，都会不同程度的认同石原的这句话。

出乎于石原的意料，他很快接到了回电，五位领军大将都认可石原的想法。

“战争不能再进行下去了，除了为天皇效忠牺牲已经没有任何意义！”坂垣征四郎与石原同为九一八事变时日军所热捧的英雄，一直算是志同道合，英雄相惜。

中华方面西尾寿造大将也早已再无斗志。自汉军登陆中华，日军华南方面军全军覆没；华中方面军困守于淞泸和南京苦苦支撑；华北方面如今也仅余京津两地，不过他们背靠东北和蒙疆，总算还有条退路。

唯一堪称强军的只有满洲的关东军，他们与苏俄对峙，除战争初期的诺门坎之役损兵折将外，再有就是调进关内的几支军队损失较大，其他包括第二军和两个战车师团在内的强兵悍将皆毫发无伤。而且他们与盟军罕有正面交锋的机会，对自己的战力颇为自信。

最让石原担心的也正是关东军，石原莞尔也可以说是关东军系的军官，对于那些号称日本最强的家伙知之甚深，屈辱的无条件投降在他们看来，将是不可想像、不可能执行的命令。而且，关东军历来有违命抗上的传统，梅津君能否很好的约束关东军，将是军方抱团努力为日本留下一线生机的最大变数。

蒋云志收到石原的明码电报时，相当的意外。他正准备利用日军陷入混乱之机，大举攻击那须岳防线。在那须岳与日军对峙的夷州军和南洋军团加紧调动，与东京的犹大军团和近卫第三军前后夹击，一举擒下石原并不是难事。

没想到这时石原提出谈判，而且是他来盟军的军营谈判。这小子胆气不小呀，如果不是两国交战，蒋司令倒真想赞他一声真汉子！不过这事饶是蒋黑脸也不敢独断专行，请示陛下是必须的。

接到日本方面的电报时，陛下正在哄海妮开心，秦映雪已经升格为准妈妈，满脸的幸福让小妮子看着就嫉妒的要死，还有老爹老妈，几乎每天一个电话催她，闹得开朗如小妖精也郁闷了。“我堂堂狮子女大公继承人要生个孩子也这么费劲吗？”

这等豪言壮语让钟义流汗不己，眼看海妮有进化为女汉子的趋势，陛下不敢怠慢，又是哄又是哄的……没办法，这种事，也只能哄了！话说陛下也挺纳闷，这方面咱也没偏心眼呀，不说偏向小妖精至少也是雨露均沾，难不成咱汉人女子适合生养这种传说还真的确有科学根据？

可是总结出这种结论的老祖宗得是何等威风？至少像陛下这种娥皇女英还动不动就闹小脾气的，是不敢下此结论滴，没有实践就没有发言权不是？至于未央宫里的那几个妞，提及此事陛下就郁闷，前些天喝酒时就有兄弟言及陛下是有色心没色胆，当初拿下冷美人时威猛何处去了？

土著妞那倒是水到渠成的事，可陛下总觉得对自己女秘书下书不成体统，偶而搞点小暧昧就可以了。倒是钩弋殿中那俩位，纪久子是另有政治目的，何况答应老全了，若是搞出些差错，以全大喇叭的彪，陛下也是要考虑下后果滴。

而明步……是长的酷似明步的湛子妹妹，虽说老祖宗们所言女孩16岁就是破瓜年华了，可是去调戏人家17岁的小女孩，陛下怎么都觉得自己没有做怪蜀黍的潜质，“哎，再养几年吧！”

蒋云志的电报来的很及时，将陛下从小妖精的胡搅蛮缠中解脱了出来，年岁渐长，海妮变得也很懂事，见陛下有公务，虽有不满，还是噘着嘴站了起来，乖乖坐一边。看那意思，是要等陛下忙玩继续了，不达目的誓不罢休。

钟义无奈拍额，咱虽不是啥圣明之君，可这白日宣……那啥还是做不出来滴，最主要是外面还有好多工作人员不是。苦笑着看完电报，陛下的眉宇间已变得凝重，“此等人物，为何不生于我中华！”

这一刻，钟义有一种伯牙遇子期之快感。杀掉天皇，激起日本大乱，陛下此举在总参，在帝**系统内，并非没有异议。正在忙于西伯利亚和太平洋战役方案制定的叶知秋总参谋长，就对陛下的决定相当不满，副总参谋长叶为询也曾尝试劝说陛下，但皆被陛下摆手所止。二叶都是军事家级别的优秀战略策划者，但钟义是穿越者；他们可以判断出战争的走势，可他们看不到如果这时放他们一马，几十年后日本会如何的更加嚣张？

盟军内部无人理解，钟义可凭借实力、凭借威望压下所有的反对声音，强硬执行。但偏偏是一个日本看透了钟义的想法，他要拼着背负一生甚至是数世的骂名，为日本留下一线生机。

“如果此人是我中华之士，我必将奉之以龙、凤。”随手将电报扔到书案之上，陛下的口气中不无遗憾。

“陛下，这个龙凤是男的还是女滴？”小妖精的眼神中充满了戒备。

“你呀……你这个小醋坛子！”陛下哈哈大笑，海妮就是有这样的本事，总是能将陛下逗笑。

“日军提出谈判，我们不能强令拒绝，否则将失之大义。但谈判条件必须为我方所提：一、所有日军武装必须无条件放下武器，接受盟军点验。二、日方无论军、民立刻停止对盟军的敌对行为。三、保存所有船舶及军用财产，且防止损毁，并服从盟军方面对其指示。四、即速解放现由日方支配下所有盟军俘虏，及被拘留者，且执行对彼等之保护、津贴、给养，及对指定地点之迅速运输等措置。五、天皇及日本国政府统治国家之权限，置于为实施投降条款采用认为适当措置之盟高最高司令官之限制下。此五条，缺一不可，日军唯可接受无条件之投降！”

盟军四大集团军总指挥都接到了陛下的电报，“五条”将适用于任何战场之谈判。

同时，大联盟五国首脑同聚犹大王国首都马尼拉，商讨亚太地区战后事宜。这次大联盟会议，最让关注的是中华方面，重庆的委员长并没有接到汉皇和主办方犹大王国的邀请，坐在马尼拉大卫王宫圆桌旁的中华代表，是延安的太祖，大汉皇家空军的一架霸王龙军用运输机将其及延安代表团接到了马尼拉。

军情二处转过来的“谋”之情报显示，这一次，委员长真的飚了，一干亲信皆被骂的狗血喷头，外交部长王宠惠的额头上被茶杯砸出个大包，戴局长也没能逃的掉，被指着鼻子喷了满脸的口水。

平日的一帮党/国能臣干吏都成了蠢才、饭桶，就连刚刚打下上海的陈诚也自觉得溜边避风头，可越怕越来，委员长的鹰眼扫了一圈，最后还是盯住了陈诚，“辞修，指着这帮蠢才万事难成，这次，你跑一趟吧，既然人家汉皇没瞧得上咱，咱就不请自来。你飞一趟马尼拉，替我会会那位汉皇，我倒要晓得，黄口小儿安敢如此欺我？”

委员长毕竟是遍地军阀时代，尸山血海杀将出来的一代枭雄，既然已经撕破脸皮，光头立刻霸气四溢。听得他这帮黄浦学生们都不禁暗挑大拇指，“校长就是校长，牛叉！恐怕这世上除了校长，再也没有人敢称汉皇为黄口小儿了吧？”

马尼拉的钟义看得也是好笑，蒋光头这是仗着抱上大腿，底气都上来不少。“文义！”陛下喊过来自己新任的侍卫队长，“命令关沧海，在南海上空将重庆方面的飞机给我截回，明码告诉他们，联盟最高级会议，非请勿扰！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第204章日军投降

马尼拉五国首脑圆桌会议开的很成功，太祖首次参与国家级别会议，得到了相当的尊重。汉皇完全是以大联盟内两大巨头的身份与其交谈，使得太祖对于汉皇的评价再次提升。双方议定，中华战场盟军控制区将由八路军及新四军等延安所属部队接受日军投降，日军之武器装备、战争物资等都由延安方面接收。

对于延安方面，钟义没有提出任何要求，在陛下看来，中华乃华人之中华，足够了！要抢地盘，要争国家利益，地方多的是呢！中华与南华同祖同宗，兄弟之间，守护相助是最好不过！

马尼拉首脑圆桌会议结束，五国再次发表联声明，敦促日本尽速投降，并公告投降细则之“五条”。

1941年4月27日，在石原与蒋云志多次协商后，日本“六大将”联合发表声明，无条件接受“马尼拉五条”，石原莞尔以日军大本营参谋总长的身份命令各地日军在5月1日前放下武器，就近向盟军投降。

北九州之宇垣缠、濑户内海之坂垣征四朗，即天皇口中的日军之最后希望的海军宇垣、陆军坂垣最先宣布执行大本营的投降命令，日本南部两大军事集团近百万日军在4月份的最后一天放下了手中简陋的武器。

台湾方面军总指挥全国林代表盟军方面主持了在北九州举行的日军投降仪式。全大喇叭牛皮哄哄的接过了坂垣征四郎弯腰递过来的指挥刀，四周的盟军战士发出了山呼海啸般的欢呼。无数的军帽、皮盔被扔上天空，认识的、不认识的，汉人、白人、土著大家都拥在了一起。经过了残酷的战争，共同游走在死神注视下，所有人都明白只有身边的战友才是最可依靠的，狭隘的民族偏见早就被抛进了太平洋里。“管他的皮肤是什么颜色，你只要知道，他会和你并肩作战，也会在危险时拉你一把！”

5月1号，日本北方那须岳防线的石原集群也开始投降，一个又一个日军联队衣衫褴褛的走出了那须岳火山群，东京失陷后，犹大军团迅速攻占了关东平原上的各个城市，切断了日军的补给线，那须岳中的日军在没有补给的情况下坚守月余时间，在接到石原莞尔的投降命令时，好多的士兵连走路都困难了。

朝鲜的投降仪式在北方舰队的新奉先号战列舰上进行的，北方舰队司令关沧海特意将授降的锚地选在了白翎岛附近海域，在日军朝鲜总督中村孝太郎被接上奉先号之前，舰队还集体降半旗、鸣礼炮，向黄海海战中捐躯的烈士们致敬！

中华战场，西尾寿造大将命令侵华之华中方面军与华北方面军就近向盟军投降。委员长也顾不上马尼拉会议时丢到南海里的脸了，命令上海的陈诚部火速进军，“务必要抢在武汉之汉军前，收复南京！”

这要是首都都被人家汉军授降了，委员长估计得被气疯。但蒋光头这一手，明显是以小人之见度君子之腹。王以哲南方集团军攻下武汉后，稍事休整即全军北上，在5月1日授降日之前就已经抵达了石家庄，第77装甲军更是连火车都没下，直接赶到了保定。下了火车后，一个装甲师的部队进驻易县，另一个师则将坦克开到了桑干河边的涿鹿，成犄角之势，将山西与平津之间隔开。

王以哲宣称这是为监视日军的投降，但卫立煌连连苦笑。

这帮装甲大爷们哪是监视日军呀？这分明是冲着自己这第二战区来的，用得着这么大阵势吗？自己手中这点军队，就算再加上阎老西的晋绥军也不够陈庶康三个军团搞的，还用得着两大集团军齐聚河北吗？

无论重庆那帮官老爷们怎么叫嚣，卫立煌与陈庶康甚至是八路军都一直还算是合作愉快，但越是这样，卫立煌越是比别人清楚，重庆的军队与汉军就不是一个档次的。不要提根本无法相比的海、空军，光比陆军，一个第77装甲军，就够打重庆多少部队了？如果战术得当，二十个重庆师也未必能挡住人家吧？普通的陆军，人家大汉十三军团一个旅的炮火比重庆一个军的都多，这仗怎么打？两方面的差距与抗战初期淞沪战场上的中日军队对比还要大，如果说要打鬼子，卫立煌将军自认从没含糊，但和汉军打……号称五虎上将之一的虎将卫立煌也也是频频摇头。

如果王以哲将军知道卫立煌心里有这么多的想法，一定会觉得太好笑了，不过重庆那帮人就是那样，喜欢想的多。在他们看来，日本投降就是抢地盘的最好机会，可他们不知道，陛下从来未将重庆放在心上。第77军火速行军，还真的就是为了防备华北的日军有变，关东军迟迟没有消息传来，军情二处的情报也显示关东军内部并不平静。王以哲在内心中还真的希望关东军那帮眼鼻冲天的家伙能闹出点事。

富贵不还家，如锦衣夜行。十年前东北军如丧家之犬勿勿逃离老家，王以哲至今还记得行军路上，队伍中不时传来的低低抽噎声。所有人的目光都是望着脚尖，就连头顶上传来飞机声音时，都没有人抬头望一望，可能在士兵们的心中，被炸死的感觉也要比这样窝囊丢弃老家要好多了吧？在王以哲的心中，又何尝不是如此？

如今，“老子回来了！”人在北平，但王以哲的心思早飞出了山海关，黑山白水，那里才是老家！如果关东军真能闹出点事，给盟军一个借口，一路打回去，那就更爽了，当初灰溜溜的跑出来，回去的时候，在战火和硝烟中出现才更有面子吧？

只是很遗憾，这样的时候，少帅不在！王以哲想起自己曾数次在叶知秋总参谋长面前提起少帅的事，但总长都未正面回答。王以哲也理解，从那次老于闹出“打回老家”旗事件就可以看出，陛下的心中，对少帅还是有很多芥蒂的，少帅的身份毕竟与这些带兵的将领不同。

“不回来也好，只要咱们这帮人混的好，老蒋就不敢轻看了少帅。以少帅的心思，对上陛下……未必是福！”王以哲抬头看了一眼窗外跑道上忙碌着的空军地勤人员，轻叹一声，“少帅要是有陛下的一半，也不会丢了大帅的基业！”

盟军的中华总指挥部遵从了陛下制定的“指挥部不进城”的规矩，设在了北平的西郊军用机场，对此陛下的诠释是：军人就是军人，职务再高的也是军人，军人就应该住在军营！城里的高楼大厦是给政府官员做排场用的，一个领军将领住那么好的宅子，那么高的楼，你是找轰呢还是找轰呢？换位思考，如果我们敌人的指挥官都喜欢住在高楼里，那么最开心的，一定是我们的皇家空军。

平津地区的日军授降仪式都是由延安方面派人主持的，陛下严令：在中华的汉军只管打鬼子，其他都是中华内政，军方人员不得参与。

这话其实挺假，不参与内政还把平津给了延安，？还把人家老卫吓得飞回了重庆。

“不过挺爽！”想及此事，王以哲就觉得好笑，想当年东北军跟随少帅入关后，人家卫立煌仗着是嫡系大员，对自己是正眼都不带瞧一下的，如今风水轮流转，只不过让近卫一师在阳泉活动了一下，就把“虎将”吓得回重庆去告状去了，“你说你老兄至于吗？那离太原还老远呢！”

想到这，王总指挥的黑脸上不禁浮起了开心的轻笑，连他自己都没觉得，直到门外传来“报告”的声音。

进来的是电讯处的参谋，送来的电报让王以哲又是一笑，“这恐怕是世界上最快的电报了，说曹操，电报就到！”

电报是太原的阎百川发来的，这位当初连少帅都看不上眼的牛人，如今在电报中的语气相当客气。甚至对王以哲都用上了敬语：鼎芳兄！

王以哲也是愣了一下，才想起鼎芳是自己的字，话说南华不流行起字，陛下不喜欢这个，说是封建糟粕，大家都是以大名互称，好久没人称呼自己的字了！而且……阎老西咋也管自己称不上“兄”吧？当年这货看到少帅都是以长辈自居的。

再看电报内容，王总指挥再也忍不住，哈哈大笑起来。这霍路还真是厉害，只是让他到阳泉城逛一圈，没想到他在阳泉城外玩起了装甲集群冲锋，还将一个小山坡生生轰平。这一通坦克打靶，不但吓跑了卫立煌，还将山西王阎百川吓得与自己称兄论弟起来。这货是怕近卫一师再来个冲锋，把猛虎坦克开到太原外面去。

手拿着电报纸，正寻思着怎么给这个溜滑奸圆的阎老西回电，桌上的电话又响了起来，王以哲伸手接起……得，阎老西这是有病乱投医，电报刚至，说客又到。

电话是正在北平主持日军投降仪式的八路军总司令打来的，老总在电话中的声音颇大，浓重的四川口音也是对阎老西的大惊小怪感觉好笑，“阎百川拜托我请王将军放山西一马，还言他与重庆只是貌合神离，拥蒋拒蒋。”

客气一番，与老总摆了几句龙门阵，王以哲将电话放下，这样的事情当然不是盟军指挥部有权决定的，那是帝国外交大臣的活。“军人不干政，专业的活要由专业人士去做！”这是陛下经常挂在嘴角的话，王以哲当然不会去犯这个冲头。

“拥蒋拒蒋？”陛下收到了中华方面的电报，喃喃自语着，“尼玛还你还抗日和日、联共反/共呢……”

“不许说脏话，会被宝宝听到的！”秦映雪冰清的大眼狠狠的翻了陛下一下，在准妈妈的心目中，什么国家大事都比不上对宝宝的胎教重要。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第205章出关战役

太原的事并不难办，丢给延安就成了。阎百川是个老奸巨滑的人物，但是凭心而论，自辛亥革命的这三十年来，山西在其治下，还算是“社会比较安宁，生产有所发展”。尤其是相对比于其他军阀而讲，阎老西家乡观念重，虽其人崇尚中庸之道，奉行奉行“三不二要主义”，即“不入党、不问外省事、不为个人权利用兵，要服从中央命令、要保卫地方治安”。后来他概括为“保境安民”，要求“与邻省联络，使能不为我患，或竟邻疆乐与合作，进而为我用，代我御侮”。

说白了，就是你们打你们的，谁当大总统，谁执牛耳，我就支持谁。山西不参加军阀混战，闷头发战。对内兴利除弊，发展经济，对外韬光养晦，暗中扩军。但不管怎么样，阎老西统治山西的三十年，发展民德，开启民智，使得山西与中华其他省份相比，还算是比较安定的。

在抗战期间，晋绥军被坂垣征四郎半个师团打的溃不成军，日军打通正太路，攻占太原，阎百川迫不得已，与八路军联合抗日。如果说中华的这些军阀大佬，也唯有山西王与八路军保持了比较良好的关系。

既然决议插手中华事务，驱除其他国家在中华的旧有势力，如果延安方面能够拉拢到晋绥军，不失为壮大自己，拆掉委员长左膀右臂之良策。

命王以哲暂停针对山西方面的行动，但要保持一定的威压。由在北平授降的八路军老总与阎老西接触，“你部与陈庶康部由赤峰和山海关两路抵近威慑关东军，在未有明确之情报传来前，勿得妄动。”

签署完电报，陛下站起身来，亲自给刚刚飞回长安的蒋云志倒了一杯红酒，倒是让蒋司令有些受宠若惊，刚想站起来，却又被陛下抬手示意坐下。

“云志，这次你立了大功。攻占东京，逼得日军投降，此等功绩足以为你自己再加上一星了。可是，战争还没有结束，总参正在评估西伯利亚和太平洋战争爆发的可能性，把日本那档子事交给老全，你休息一阵，准备更大的战役。”

蒋云志撇了撇嘴，就知道陛下的这颗星不好带上，不过“咱喜欢！”

将军马上死，壮士色中亡。虽有些不吉利，不过，马革裹尸、战死边野，不正是古时将军的宿命吗？此次出争日本，蒋云志已经喜欢上了那种带甲百余万、车乘千万匹的大气豪情。与其相比，是否在肩膀上加颗星，还真就不看在蒋司令的眼里。

5月4日，中华战场盟军总指挥王以哲中将再次通牒，命令日本驻中华东北之关东军立即放下武器，停止对抗，无条件投降，但并未到得回应。

5月5日，位于长春的关东军司令部发生兵变，少壮派军官在高级参谋寺田雅雄大佐的率领下，杀死了关东军司令官梅津美治郎大将，并声明将与盟军战斗到底，绝不投降。这个声明得到了大部队关东军官兵的支持，寺田雅雄大佐出任关东军临时司令长官，命令山海关一线日军对盟军主动发起攻击。

这个消息王以哲、陈庶康惊喜交加，终于可以号称日本最强的关东军交手了。这个消息让东京的石原莞尔等五大将痛心疾首，大骂寺田雅雄误国误民。

正在卫青阁与二叶、蒋云志、汉斯等军方大佬研究这次授衔名单的钟义，接到王以哲的电报后，也是嘿嘿之乐，笑得另外几位有些发毛，“陛下，咋这么开心？难道是大皇妃生了？”

“生个p，真要老子生儿子了，还会跟你们在这磨矶？满洲兵变，梅津美治郎被乱军打死，寺田雅雄终于跳出来了。”

见怪不怪，几位大佬早就适应了陛下偶而发之的癫狂，不过……这个消息的确值得开心，叶知秋与蒋云志也都眉开眼笑的，汉斯更是站起来转身去找薇薇安要酒，这事必须喝一杯庆祝下。倒是叶为洵眉宇有些担忧：“战事又起，东北的百姓可遭殃了！”

副参谋长的话瞬时让大家在狂喜中冷静了下来，陛下捏了捏鼻子，“兴、百姓苦，亡、百姓苦！叶副总长说的对，东北的百姓被日本人欺负了十年，一些儿童都只会说日语而不知母语了……”

几人皆是无语，的确是这样，日本为了巩固其地位，以求长久统治东北，不但立了个傀儡皇帝，还在东北推行一系列的愚民政策。抛开其侵略他国、打造所谓“国防线”和掠夺东北资源的事实，美化自己的种种恶行，避口不谈关东军在中国东北的烧杀抢掠，不谈罪恶的731细菌部队及其他战争罪行，不谈东北及各地劳工在刺刀和皮鞭下的遭遇，不谈东北人民十年来亡国奴生活的苦难。

“东北那里的……人民够苦了！”

汉斯放下了酒瓶，低声说了一句。其他人纷纷侧目，汉斯有些尴尬，嘿嘿一笑，“咋？我也是有同情心滴！”

“好！”陛下拍案点赞，“连汉斯将军都能为东北百姓之苦感同身受，我们的确该做点什么！知秋，以总参的名义电令王以哲和陈庶康，不能在东北与关东军零打细敲，祸害百姓。寻机决战，争取一战定东北！”

第77装甲军、近卫一师、近卫三师，101空中骑兵师，大汉陆军中最强的几支装甲部队和陆航部队齐聚山海关。

收到总参的命令后，王以哲与陈庶康召集了两大集团军的高层指挥员，在丰台大营召开会议，制定了出关作战的方案。北方集团军于承德出发，取道赤峰、通辽，再南下彰武、法库，扫平辽北，防止日军狗急跳墙，在战事不利时遁入草原，如草原马贼般为祸中华北方。而南方集团军则集中中华战场上的所有装甲部队，逼迫日军在山海关附近决战。

“既然满人一战而败闯王军，奠定统治中原两百年的基业，那么，现在我们就一战定关外，还我关东大地万世光明！”王以哲在丰台大营中的总结颇为豪气，但如果细细考究，实禁不起推敲，关外本就是满族发祥之地。

但在这时，哪还有人关及这个，关东军自下而反，无非就是那些青年军官心高气傲，总是认为关东军天下第一，诺门坎大战，老毛子的装甲集群还没有能给他们以足够的教训，那么，就由大汉陆军来终结关东军自编的不败神话吧！

王以哲提名南方集团军参谋长于学忠出任山海关战役总指挥，当然没有人反对。出关战役，除了要打败日本最后的抵抗力量，也并非没有让这些前东北军壮士衣锦还乡的意思，否则，陛下也不会让声望略显不足的王以哲担任中华战场的盟军总司令。

山海关战场，盟军固然是声威势大，日军也并非没有一战之力。即便是在关内战场如火如荼之时，关东军依然在关外保持了大量的甲种师团（番号前20），日军仅有的三个战车师团，除第三师团在长沙会战时被近卫一师歼灭，其他两个师团全都部署在东北。之前，是因为要防备苏联远东红军的强大战力，到了这时，也没有必要再去顾忌苏俄的想法了。

寺田雅雄以大佐军衔统率近百万关东军，堪称世界军史上的奇葩，不过在日本人这个畸形心理盛行的民族，比这奇葩的事也见怪不怪，人家天皇家族还专搞近亲结婚呢，十个皇子七个傻八个坏九个呆，还有一个是神经病，可以在御前会议上把文件卷成望远镜玩的那种。皇室都如此，关东军抗命违上，射杀长官之举也不足为奇。

锦州以西至山海关，百公里左右的区域内，日军第9师团、第10师团、第11师团、第23师团、第28师团、第29师团、第57师团以及三个混成旅团和五个炮兵联队，近三十五万人组成了数道阵地，另外还有近三十多万的伪满洲国部队和驻奉天的航空军第一军参战，总兵力达到了七十万人。战车军的两个师团也在星夜弛援，从黑龙江沿岸和“满、蒙”边界向辽西赶来。

盟军方面，青州军、豫州军、冀州军三大军团加上77装甲军、近卫第一军的两个装甲师，以及101空中骑兵师等部队，人数在五十万左右。当然，华北日军接受了西尾寿造的命令，无条件投降，平津和平解放，皇家空军的机场大规模前移。奉天的日本第一航空军并没有放在皇家雄鹰们的眼里，日军的那些老式战机……少帅时期买来的双翼老飞机关东军还在当宝呢，如果他们敢于起飞，皇家空军不介意浪费几枚神仙企鹅，“第一航空军？名头挺响，也就是一堆打火机罢了！”

海军方面，北部舰队近水楼台，当其他舰队已经开始返航本土基地休整时，关沧海率领着两支航母战斗群再次北上，护送南洋第四集团军在朝鲜南浦登陆，接管朝鲜防务，威逼关东军鸭绿江防线。护航任务完成后，关司令并没有急着离开黄海，他们的大戏还在后头，那就是攻占旅大。日本人不总是叫嚣远东第一要塞吗？

“在他们觉得自己最牛的地方，给他们最深刻的教训。”这话是陛下说的，陛下亲自命令：北部舰队及海军陆战队强攻旅大要塞，不要吝惜弹药，日本人用多少水泥修建旅顺口，我们就用多少**把它崩开。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第206章女性天皇

旅顺口，位于辽东半岛的南端，东接太平洋，西扼渤海湾，平均温度在十度左右，全年的雨量约为五百毫米，严冬不冻，是天然的良港。再加以口门向南，东有黄金山，西有老虎尾半岛，左右环抱，宛如蟹之双螯。且两岸山势陡峻，不易攀登，不经口门，难以入内。口门狭小，无法容纳多舰进口。在军事上易守难攻，是不可多得的国防门户。

清末时期，李鸿章鉴于其处形胜天然，位置险要，决定将之建为北洋海军的基地，于是大力展开经营，修筑炮台、营垒、船坞、船池、厂房、仓库，以为海军停泊修理之所，中华之有近代化军港，自此伊始。

日俄战争时期，旅顺港被称为东方的直布罗陀，号称东亚第一要塞，但日军历时半年，以近两万人的阵亡攻下要塞，赢得了战争的主动。乃木希典正是凭此战成名，成为日本陆军的军神。

但时至今日，海军的发展日新月益，舰艇的作战方式已绝非清末铁甲舰时代可比。旅顺口入口处水浅口狭之弱点，使得昔日的远东第一军港已经不负盛名。但辽东半岛最南端的地理位置，依然使其在军事上占有重要地位。

旅顺军港历经北洋、沙俄和日本三方经营，要塞叠峦，工事无数，并有相当数量的大口径岸防炮，如果冒然强攻，定然将损失无数。

但对此，皇家海军北部舰队司令关沧海少将表示不屑，“这年头，还有攻不破的要塞吗？”

的确，以帝**的实力，神马要塞一类的，还真不用放在眼里。岸防炮在多、口径再大，能打的到飞机吗？工事的混凝土再厚，顶得住凝固汽油弹和巨型炸弹吗？而且，东关军是一支孤军，别说支援，就连精神上的支柱都已经破碎——天皇已死，日本已降，大多数的日军士兵只是一种盲从，被狂热的青年军官们用武士道精神鼓动起来的英雄主义——他们要打败盟军，为日本赢得应该有的地位，而不是无条件投降，这就是寺田雅雄大佐号召关东军随其作战的宣传口号。

守卫旅大的日军第八师团和第53师团，第八师团的编成地是弘前，时任师团长是塚田攻中将，同是也兼任旅大守备司令之职。

在内心中塚田中将也是十分的瞧不起谋杀长官的寺田雅雄，在讲究论资排辈的日本陆军中，在塚田中将看来，寺田不过是一个“小家伙”，他有何资格号令百万关东军？但大本营已经下令投降，塚田攻也是心灰意冷，对于关东军司令长官梅津美治郎大将也深怀不满。在他看来，虽然海军不争气，但皇军最精锐的关东军毫发未损，如果集合在中华所有日军，还有近二百万之众，未尝不能与盟军一较长短。正如寺田那家伙所说，就算是败，也要为日本打出一个体面的退战争的方式，为什么要无条件投降呢？

塚田的心态可以说代表了大多日本关东军军官的心声，要那些陆军精英至少是中将以上的大佬们听命一个区区大佐的小家伙，怎么可能？七个甲级师团的长官已经商量好，只要守住盟军的第一波攻击，就立刻将寺田小家伙哄下台去，他们已经决定推举第一师团师团长横山勇少将为关东军司令官。

对于关东军内部的矛盾，盟军方面并没有给予过多的关注，军情二处将注意力放在了关东军的兵力布防和与苏俄方面的联系，有情报显示，关东军内部已经有军官和苏俄的远东军区暗通款曲。

“消灭关东军，绝不能让苏联远东红军踏过黑龙江一步。必要时，可以对苏军进行威慑性战略轰炸。”

陛下的命令强硬无比。“东北那旮旯，老子还没去逛逛呢，大胡子就惦记上了？”卫青阁中，钟义签署完给王以哲的电报，犹自愤愤不平。

“陛下，小不忍则乱大谋，目前我们的首要任务还是要摆平日本，全司令在日本的战后事宜处理得并不顺利，没有了天皇，石原那几个军方人物，根本不足以约束日本人的狂热。”叶知秋出任总长多年，作为陛下的左右手之一，越发显得沉稳。

“叶总长说的很对。陛下，钩弋殿那俩个日本女人是该派上用场了！”蒋云志连头都没抬，几乎把脸扣在茶杯上数茶梗。

陛下的脸稍有点红，不细看根本看不出来，但叶知秋明显是个很细心的人，“嘿嘿”两声，来了一句“就怕大、小皇妃那不好处理！”

人都怕激！上至皇帝，下至凡夫走卒，谁都得要个脸是不？蒋云志和叶知秋这一唱一合，陛下就算是清楚他俩是故意的，也得硬挺一下，“有什么不好处理的，国家大事，岂可等同于儿女私情。就这么定了，启动‘尚月’计划，朕要纳樱妃，完事送朝香宫湛子回日本，继承天皇大统，把那个纪久子也给全国林带回去。告诉他，媳妇我是给他送回去了，能不能娶到，全凭他自己，限期半年，日本不能消停下来，让他自己滚回南华！”

“得嘞您哪！陛下，这事要真定下来，我去当赐婚……不对，这护送女天皇回国，我应该叫什么大使？”陛下刚说完，蒋云志就来了精神。

陛下被气得翻了个白眼，二叶则在一旁给蒋黑脸暗竖大拇指，请将不如激将，陛下还真就吃这手。

“尚月”计划，是在一年前就制定好的。朝香宫一支是皇室近族，朝香宫鸠彦王在台湾战死后，两女被俘，全大喇叭把她们送回未央宫，虽激起秦主任和小妖精的无边醋意，但也给了陛下一个灵感，那就是用二女其中之一继承天皇之位，并逐渐在日本法律中规定，天皇只有皇室女子方可继承。然后挑咱汉人中忠诚之士，帮助日本皇室改良下血脉，几百年的近亲结婚，把皇室的血统搞得肮脏无比，该洗洗血了！

这样的好处第一是利用天皇在日本人心目中的地位，平息他们心中的燥动，服从大汉之统治，使日本顺利并入东洋殖民区；第二，天皇历来是祸害之源，野心之根，用女天皇取而代之，减少这个低贱民族的反抗意志；第三吗，嘿嘿，这女天皇既是日本天皇，又是陛下之樱妃，下一代女天皇就是陛下的闺女，陛下的闺女当然得嫁汉人。用不了几代，你说这女天皇是汉人还是日本人？

当然，经过军情局严密推算过的“尚月”计划绝不是这三言两语粗俗之句所能概括，沐局长为此曾亲自在东京组织了一次民意调查，发现在天皇死后，日本人相当一部分希望另立新皇，至于新皇是男是女，多数人都表示无所谓。日本历史上，在日本民间相当有名的第46代孝谦天皇，就是一位由内亲王直接继承皇位的女天皇，而且在位期间，还平定了藤原仲麻吕之乱，深受国民爱戴。一千多年来，日本一共出现了八位女天皇，在日语中，被称为女性天皇。

“行了！你们几个也不用在那挤眉弄眼的，这事就这么定了！一会知秋就陪我去钩弋殿，嗯……那个谁……薇薇安，通知金华殿，让侍从室秦主任也陪同去钩戈殿！”

……陛下这是要避嫌呀，少不得二叶一蒋又是一阵哈哈大笑，钟义也自觉好笑！“尼玛，在你们眼中，老子是不是成了怕女人的皇帝？一群光棍汉，有什么可笑老子滴？为洵你有经验，你说，这不叫怕，这叫尊重，对不对？”

叶为洵连连点头，却又忍不住大笑不止……

卫青阁中君臣几人笑声连连，好不开心！但在荡漾黄海之大连湾，旅大战役总指挥关沧海少将就没这么开心了，数日猛攻，旅顺要塞固若金汤。在旅顺口外的海军舰炮轰击时，居然还有一艘驱逐舰被馒头山炮台上岸炮击中爆炸，舰上水兵无奈只好弃船。

关沧海被气得跳脚大骂，这下丢人可丢到老家了，但旅顺口多处要塞就是修在半山腰，不要说海军舰炮，就是飞机轰炸也很不容易。而且日军在前清北洋和俄国鬼子的基础上，更是几乎将各处山体全部挖空，280毫米的大口径岸防炮凭借山势，可以居高临下的和战列舰对轰。

几日下来，多艘战舰受损，更别提还被打沉了一艘驱逐舰，让日本守军第八师团的气焰更加嚣张。

无奈，北部舰队只好转而攻击大连，利用海空优势摧毁了大嘴子半岛上的日军炮兵阵地，海军陆战队二师强行登陆，在舰炮火力的掩护，击溃了日军第53师团。两日后，陆战二师突破大房身日军防线，攻进大连。

五天后，海岸军团第三军乘炎黄轮抵达大连，汉军前后夹击，采用海陆军立体攻击，逐渐推进。尤其是在烟台的超级地狱眼在旅顺要塞黄金山、虎尾山、角山和鹰巢山等多处投下数千吨凝固汽油弹后，隐藏在堡垒中的日军伤亡严重，最致命的是要塞中贮存的大量物资被焚毁，第八师团的士气被严重损伤。

5月17号，于学忠指挥装甲集群突破日军山海关防线，何柱国率77装甲军纵深穿插，截断了关东军六个师团的退路。

5月19号，近卫军团装甲军第一师和第三师在葫芦岛与日本战车军坦克对决，猛虎中型坦克再次完虐哈奇战车，101骑兵师突然出现在战场上空，绅士企鹅的高命中率让近卫军两个师比赛打兔子的计划落空，霍路再次将中指恶狠狠地献给他姥爷也姓霍的霍华德。

两天后，王以哲指挥南方集团军主力在九门口长城两侧围歼了东关军第三方面军六个师团，此役，关东军七个甲种军团一下子被消灭了四个。消息传来，旅顺要塞中的塚田攻中将率所余日军举旗投降，旅大解放。

海岸军与陆战队二师随即北上盖州，攻击日军的南满铁路守备队，两路大军兵锋所指东北重镇——奉天。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第207章樱妃天皇

盟军在东北挥师猛进，这让美、苏等**事专家都大跌眼镜，战前他们判断以关东军的强悍，东北的战斗至少会打上六到七个月。

罗斯福与斯大林都根据此判断制定了针对大联盟的国家战略。

大胡子命令克格勃加强与关东军在中苏、中蒙边境要塞中的部队加强联系，在东北战场上关东军露出败象之际，由远东苏军迅速出击，接收日军的投降，将关东军在边境线上修建的十七个要塞全部纳入苏军控制。同时还可以以苏军俘虏的关东军士兵为由，介入日本投降后的一系列谈判之中。总之，大胡子的心思就是中华是块肥肉，能多咬一口就是一口。另外日本这么大的蛋糕也不能由大汉帝国独吞，就在远东家门口，至少日本北方的岛屿方面，得分苏维埃政府一杯羹。

与对土地的贪婪永无止境的老毛子相比，美国所图更多，罗瘸子绝不愿意看到亚太地区由大汉帝国一家独大。委员长不甘心与延安联合组建新政府，正好给了美国一个介入中华事务的机会。美利坚国家智库给罗斯福的建议就是扶植重庆政府，与大汉支持的延安对立，最后将中华拆分为两个国家，就最符合美国的利益。

而且重庆政府兵多将广，美国并不需要直接出兵，只需要支援一些武器物资，然后在国际上牵制住大汉帝国，给予大汉帝国一定的压力，使其在中华辙兵，就可以达成目的。关东军做乱正好帮了美国一把，趁大汉在中华的兵力陷在东北，与关东军纠缠，无暇南顾之时，重庆方面正好可以抢占日本投降后的地盘，那样即使大汉或是红色苏俄支持延安，顶多就也是做到划江或是划河而治，这样就正中美国下怀，使得美国可以在亚太保持足够的影响力。

国家与国家、民族与民族之间，并无对与错之分，有的只是利益。罗瘸子与大胡子都在为自己的民族和国家着想，这是他们的本职。那么中华民族呢？好容易打败了日本侵略者，中华却要再一次陷入分裂，落入列强的魔爪吗？

当然不！在前世，三年内战，兄弟互残，将委员长赶到了台湾；雄纠纠，气昂昂，断了美国佬扼杀新中华的念想。而这一世，还有汉皇，有红警军团，有大汉十三军。

5月10号，于学忠率装甲集群在榆林对关东军发起攻击；5月12号，海军北部舰队与陆战队开始攻击旅大；5月23号，陈庶康率北方集团军出现在了奉天以北的彰武和法库，驻守奉天的关东军和伪满洲部队十万人仓惶逃回长春，翼州军渡过辽河，攻取大城市铁岭，并在开原和昌图一带歼灭伪满州骑兵师和日军守备部队，将战线推到四平城下。

陈庶康相当的讲究，率领着青州军过奉天而不入，取道抚顺，直取梅河口。奉天，那是东北军的老窝，解放奉天应该留给77装甲军，留给何柱国，于学忠，留给王以哲。

没错，自从攻下山海关，77装甲军的战士们就开始听到了浓浓的乡音，葫芦岛、锦州、北镇、台安，好多装甲兵们是走一路哭一路笑一路。万福麟率领的幽州军没有人家装甲军快，但老将军还是特意下了汽车，换骑战马，冒着被冷枪袭击的危险，只为多看看家乡的土、家乡的水，只可惜家乡的人们似乎已经忘记了东北军，看到幽州军陌生的墨绿色军装，好多老乡都是紧紧的把住自己的孩子，以一种冷漠的眼光望着这支略显激动的军队。

盟军在辽西各地都是一走一过，当地民政都交给了延安方面的抗联组织和派到东北的新四军。但万福麟明显感到了失望，是当年东北军一枪不放充家而逃伤透了老少爷们的心，还是被鬼子欺负这么久，大家都已经麻木了？恐怕是兼而有之吧！

老将军兴奋狂喜的心情慢慢平静了下来，那一句自从南部登陆开始就想喊的“老子又回来了”却一直也没有喊出口。

“狗日的小鬼子，你把咱们曾经最富庶的东北祸害成啥样了？你把咱们东北的大伙祸害成啥了……”

谁说男儿不流泪，痛到心伤泪满襟。万将军老泪涕流，“兄弟们，回家了，可咱们没啥脸跟乡亲们要口水喝！走，快点走，狠狠的教训那些狗日的小鬼子，咱幽州军不能落后！”

“走！揍那些狗日的小鬼子！”行进的队伍中轰然一声，幽州军的老东北军战士也几乎都是三十岁了，是正正经经的老兵，随少帅在关内浪迹多年，到了南华才算过上安稳日子。如今再次回到东北，他们才发现，梦里经常出现的老家，却已变得如此陌生。

77军与幽州军在奉天北大营举行了隆重的入城仪式，对于王以哲他们来说，更应该称为回家仪式。十年生死两茫茫，当年鬼子炮轰北大营，发动九一八事变，十年后重归旧地，却已物似人非。

南方集团军各部只在奉天修整了一天，就再次踏上征程。这十年间，多少次梦回奉天，但归时却发现，奉天只是伤心之地。王以哲大手一挥，“不将关东军彻底打败，誓不收兵。”

……

钩弋殿曾是未央宫迎宾馆，有外国重要人士来访时，都会安排在钩弋殿休息。自从全国林将两位日本朝香宫郡主送来之后，这里就成了陛下的金属藏娇之地（海妮语），话说纪久子和湛子姐妹刚来时，湛子那张酷似明步妹妹的俏脸还真的吸引得陛下多瞧了几眼，可自从金华殿的醋坛子被打翻后，陛下就再也没来过，倒是奉陛下命令常来看望她们的薇薇安与两姐妹相处不错。

既然决定启动“尚月”计划，那这俩位郡主也必须要好好谈谈了，平定日本混乱的局势，还需要她们的配合——南洋殖民军三个军团，在日本也折腾的差不多了，前世小胡子的集中营焚尸系统，在这一世因为犹太人大迁移，他没机会用得上，但却在日本大放“浓烟”了，可是钟义还是低估了南洋猴子们的破坏能力，数十个集中营的大烟囱日夜不停的冒烟，可集中营中还是人满为患！

日本人太容易头脑发热，东条英机的一句“举国玉碎”忽悠日本人现在还前赴后继，负责维持日本治安的三个南洋军团当然不会惯着他们，闹一个抓一个，闹一町就抓一町。本州和九州的人口在急剧下降中，钟义怀疑，如果再给南洋猴子们一年的时间，日本四岛上还能不能有日本人都成问题。欺负弱者，实在是这些南洋殖民军的特长。

估计薇薇安平日里的渗透教育比较成功，当钟义宣布要纳湛子为樱妃时，纪久子还露出一丝哀怨的目光，陛下没有注意，却被小腹已微微隆起的秦主任看个正着，趴在陛下肩膀上偷偷耳语了一句，还顺手使了一招二指禅，陛下摇头苦笑，强忍着保持了脸上的平静。

跟她们也没什么可多说的，两个失去父兄保护的弱女子，两个国家已经灭亡的可怜人，汉皇的命令对于她们来说，是意外之喜。妹妹还可以登上女性天皇的宝座，纪久子也很开心，只是心里小小的哀叹了一声，“为什么汉皇看上的不是我呢？”

其实纪久子长得也不错，模样特别像神波老师，可惜钟义在大学时，借室友的光才看到了那么几部片子，唯一留下印象的就是明步妹妹。这就是人们常说的猿粪吧？

全国林已经在“五大将”的配合下，开始在日本造势，供奉第一代天皇之父灵位的剃户神宫出现神迹，这一代天皇将是女性天皇。

没有想到，这个消息一经发出，就在日本各地引起巨大轰动，神迹指示日本还可以出现天皇！苦难中的日本人立刻觉得有了盼头，至于天皇是男是女，怎么突然出现的，已经没有人关注了，昭和天皇号召他们举国玉碎，可是被那群南洋猴子杀死那么多人了，神迹依然没有出现，日本人开始猜想，是不是他们的天照大婶已经抛弃了他们。

这个时候，能得到下一代天皇的消息，这无疑就是一根救命稻草，几近绝望的日本人如同溺水之人手里抓住了东西，根本不会去理会那是一根草还是一棵树。

智如石原莞尔等人，当然知道这所谓的天皇不过是汉皇安排来的傀儡，可是知道又能怎样？关东军的叛乱，已经让他们失去了太多的谈判条件，每次面对那个大嗓门的东洋总督，都将会是一次耻辱。但石原在忍，坂垣征四郎、宇垣缠、西尾寿造和中村孝太郎都在忍，既然已经担当了投降的骂名，那么还有什么耻辱是不可以忍的呢？只要可以为日本多争取一丝机会，这些就都是值得的。

这一次，关于女性天皇继位的事，“五大将”依然很是配合，全国林也挑不出他们什么毛病了，无理的臭骂一顿，只是因为全总督现在很不爽，“陛下说话不算数，答应了让我媳妇当女天皇滴，到最后还是给他自己媳妇当了！这都无所谓，可是咱老全说好的内亲王尼？”

直到石原莞尔为其解释，在日本，内亲王都是指皇室的女性后代，与汉语中的公主同义。全大喇叭这才恍然大误，“陛下不讲究，这不是忽悠咱老全吗？咱一大老爷们能当什么公主吗？”

本打算抽空回长安跟陛下墨迹几句，混几瓶好酒回来，可还没动身，却先收到了未央宫侍从室的电报：请东洋总督做好安排，樱妃天皇将于5月28日返回东京！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第208章新三神器

八咫镜、草雉剑和八坂琼曲玉是古代日本的三大神器。这三大件也被简称为：镜、剑和曲玉。它们不是普通的宝物。传说天孙（天照大婶之孙）降临之时，将三件宝物——八咫镜、草雉剑和八坂琼曲玉，赐给了日本第一位凡间君王神武天皇。以后，历代天皇均需具备三大神器，以证明其天皇身分。

先皇崩御之后，日本皇室举行皇位继承三大仪式，即践祚、即位礼和大尝祭。新天皇首先要进行践祚之礼，继承剑和曲玉，这种仪式也被称为“剑玺渡御”（玺即曲玉）。镜则被供奉于皇宫内的贤所，不得随便搬动。在践祚之后，新天皇还要经过即位礼和大尝祭才能正式成为神人合一的天皇，得到子民的承认。实际上天皇的这种做法，是受到中华古时皇帝传国玉玺的影响。在古代，玉玺是皇帝权利的象征。日本天皇效仿中华的皇帝，将镜、剑、曲玉三件宝物作为神圣之物，供奉于宫中。因此，三大神器除了具有神话色彩之外，还被赋予宗教、政治、权威的色彩。

但随着天皇出逃而亡，东京的皇居也在轰炸中被焚毁，三大神器也随之消失不见。没有神器，天皇继位的三大仪式也就没办法进行。而三大仪式对于新天皇得到民众的认可，是非常重要的，石原莞尔的这个要求，全国林也觉得没法拒绝，无奈只得请示陛下。

陛下的回电很是有些奇怪，“不用担心，如常准备！神器的事情由未央宫解决！”

“难不成还能造出那所谓的神器不成？”全国林心里有数，无非就是弄几个假的来，偌大帝国，仿制几个古镜古剑还不容易？至于说那个曲玉，在中华并不少见，照样式雕一个就成了。

少见的，全总督好言安抚了石原莞尔，毕竟这是要拿西贝货忽悠人家。石原倒是有点受宠若惊的感觉，想再说点什么，权衡一番还是作罢。

5月28日凌晨，皇家海军太平洋舰队的本初号战列舰通过了浦贺水道，驶进东京湾。因为东京在战乱中破坏严重，千代田区整个被焚之一烬，新的皇宫和东瀛总督府都正在修建中。尘土飞扬乱哄哄的工地上，也没办法举办奉迎新皇的仪式，以“五大将”为首的日本政府官员们联名上书要求将新皇下船的地点改为横滨。

全国林同意战舰改地停泊，但不同意在横滨靠岸，“动不动的就联名上书，还有没有规矩了？新皇就在千叶下船吧！”总督的淫威展现无余，再说白一点，你们的联名上书让总督大人不爽了，有要求可以提，但采用这种方式逼迫，那是绝对不可以的。法不责众这个规矩在日本行不通，南洋军的士兵们可不会在乎这个，也许越是“众”他们越是开心。

不同于以工业为主的横滨，千叶主要是人口居住地，只是在沿海一带修有大量仓库和工厂。奉迎新皇的消息早早就放了出去，千叶港从一大早就聚集了数万的日本人，他们或举着欢迎天皇回国的标语，或拿着小彩旗，每个人的目光中都充满了希望！

纵然这一段时间视日本人如猪狗的全国林，也为日本人那种不服输的劲头所打动，破例对人群挥了挥头，引起一阵骚动。

全总督并不怕有人刺杀，在一开始的时候，曾有数拔抵抗组织和黑帮分子试图对盟军高层暗杀，但每一次，他们换回的都是疯狂的报复。南洋军们根本不会去查找刺客，他们的方式的是：只要发生了这样的事件，就杀一万日本人。不是集中营中的那种抵抗分子，而是地地道道的平民，随便找一个城镇屠了，事后还要写上标语，“杀一次、屠一町。”

这种血腥粗暴的镇压方式换来的结果就是日本平民再也不会容纳搞暗杀的那些人，甚至平民们会主动报告他们的行踪。无他，唯恐再被牵连而已。

那些人成了过街老鼠，城市里没有他们的活动环境，只得退到乡下，甚至是退到山中，落草为寇。

皇家海军太平舰队的本初号战列舰是最新式的诸候级战列舰首舰，因为对日本的几场海战和夺岛战役之后，海军发现战列舰的地位仍不可取代。至少在对岸火力支援方面作用巨大。海军司令张峥报请陛下后，为四大舰队再增了八艘新式的战列舰，装备了三联装380毫米口径的前主炮，而在后甲板上，诸侯级则取消了主炮，安装了机库和起降甲板，可以起降直升机或是垂直起降的侦察机，所以诸侯级又被称为航空战列舰。

这款被西方海军界戏称为怪物的战列舰，当然是基地出品。除了基地，也没有国家能在一年内生产出八艘排水量四万吨级的巨舰。虽然被其他国家取笑，但钟义依然坚持这样的设计理念，因为皇家海军战列舰在整个舰队中所承担的任务与传统战列舰是不同的，在美国、在英国甚至是在德国，战列舰依然是舰队中的主力舰，但在皇家海军中，航空战列舰虽然具备一定的炮击能力，但主要的职责是反潜和防空以及对岸炮击。

尤其是海军舰载型预警机的出现，黄海海战那种被敌人的战列舰队威胁的情况，几乎不可能再出现。如果不是考虑今后的战争中，还会出现大量的夺岛战，钟义甚至不会考虑再造战列舰，这玩意太费资金，如果不算上舰载机，诸侯级航空战列舰造价比一艘元帅级航母还要贵。

护送新天皇的本初号与其姊妹舰公路号上彩旗飘扬，海军官兵身着白色的礼服，在船弦边标直而立，在抵近千叶港时，三联装六门主炮齐鸣，空包礼炮弹连放62响（其中21响是向新女皇致意，另21响是向获得新生的日本国致意，最后的20响则是因为大汉皇家海军两艘战列舰负责护航任务。）

说话在战争初期，日本人并没少见过数万吨的巨舰，更不要说还停在吴港造船厂未完工的大和号，排水量达到创纪录的六万五千吨，远远超过这两艘诸侯级。

但战争开始之后，日本海军全军覆没，东京湾里再也没有那些大舰了。更何况新天皇就在这艘巨舰之上，为了看的更清楚，人群逐渐向前移动，站在码头上负责警卫的南洋军士兵有几个没注意，都被挤掉了海里面。

全国林皱起了眉头，石原几人也是一阵紧张，生怕这个魔鬼一怒之下大开杀戒。好在全总督只是摆了摆手，又调来几队士兵重新将人群轰回了警戒线之外。

不是没想杀人，只是这两艘战列舰上不仅有新天皇，还有……全大总督未来的媳妇呢！陛下可是答应过的，只是那句“自己想办法”被全大喇叭自动忽略掉了。

礼炮鸣放完毕，头带水晶花环、身穿白色长裙的湛子在姐姐的陪伴下，走到了本初号的二层甲板上。这种时候不能含糊，全国林带头敬礼，码头上无论是盟**官还是日本军人，都以最标准的军礼向新天皇致敬。

明步妹妹……错，是朝香宫湛子的脸上绽放出了灿烂的笑容，一对可爱的小虎牙也在阳光下褶褶生辉。随着湛子连连挥头，码头上爆发出了地动山摇般的吹呼声，“天皇万岁”的声音几乎传遍了整个东京湾。

保持着敬礼姿势，全国林微微一笑，“成了！用新天皇收服固执加狂热的日本人，再适合不过。陛下高明，实在是高！”

好容易摆脱了码头上狂热的人群，将女皇送到随船一同运过来的凯迪拉克皇室专用汽车中，全国林撇了撇嘴，陛下的女人待遇就是不一样，这种金色花冠标志的加长车，一共就生产了三辆，除了未央宫的两辆，另一辆在马尼拉的大卫王宫。

全总督抬腿迈进自己的赤免大越野，仍有些愤愤，“老子还没坐过呢，倒先给这日本小娘们配上了！”

在千叶的临时皇居中，一个又一个箱子被卫兵们搬了进来，全国林看得都有点花了眼，扭头看了一眼施施然上坐的湛子，“那个……”

那个了半天，愣是没说话来。湛子嫣然一笑，似是明白了老全的为难，“总督大人，您是汉国的将军和陛下任命的东瀛总督，您称呼我樱妃或湛子就可以了！”

得，这姑娘真是冰雪聪明呀！全总督老脸微红，“那个樱皇妃，石原莞尔跟我说新天皇继位必须要有三件神器，可是……镜、剑和曲玉，我们都没有能够找到，这个三天后您就要登基了，关于三神器的事，陛下有安排了吗？”

“总督大人，这么多事都要劳您操心，真是麻烦您了！关于三神器，陛下已经跟我说谈过。陛下说：皇帝也并不是神，我们都是一样的普通人，所以我不必再用祖先的传说来愚弄国民。作为日本天皇，我需要要的是引导国民走向和平，走向安宁。所以，既然老的三神器已经消失，那么，就让它们彻底消失吧！皇位继承时，我将会用陛下送给我的新三神器来完成仪式。”湛子对于身份的拿捏非常到位，每次与全总督对话时，总会先微微欠身。

这让老全的感觉非常棒，“这姑娘不错，还是陛下的眼光厉害！”湛子所说的新三神器也引起了全总督相当的兴趣，“新三神器？樱皇妃，这个可以让我先见识下吗？”

“当然可以！陛下交代过，当我继承皇位后，也是主权在您！我只会参加一些礼节上的‘国事行为’，关于日本国的统治，还要劳烦您和政府的官员。”湛子用手拎起长裙的裙摆，小心站起，吩咐卫兵打开了几个箱子，“请总督大人来看，这些就是陛下赐给我的新三神器，当然不是只有三件，还有很多，都是送给各位大人的！”

“纳尼？”在日本呆久了，全总督也偶而会冒出几句日语，“这不是电视吗？”

十七岁的湛子再次露出了可爱的笑容，“是的，总督大人，电视、电冰箱还有洗衣机，就是陛下赐给我的新三神器！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第209章帝国上将军

“战争可以赢得尊严、赢得空间，但不会赢来幸福！真正的幸福在是和平的世界中，由你、我、他的辛苦共同打造。”

这一句引自陛下在6月1日，樱妃天皇继位仪式上的……电视讲话。在这一次典礼上，新天皇樱妃首次启用新三神器，电视代表公开、公正，电冰箱代表严肃、严明，而洗衣机则代表天皇不再是高高在上的神，她会和普通人一样，自己洗衣服。当然这仅是一种象征意义，象征着统治日本千年之久的天皇走下神坛，也许她仍是人民敬爱的国家元首，但绝不再是“神”。

湛子在完成三大仪式，正式成为日本第九位女性天皇后宣布，日本将正式加入“大中华联盟”，这意味着在战争中无条件投降的日本，不但迎回了自己的天皇，还收回了国家主权，成为了与南洋的苏禄苏丹国和摩洛伊斯兰王国一样的主权国家，是无比强大的大汉帝国的盟国。

虽然那个令人讨厌的东瀛总督在皇位继承仪式上，讲了一堆废话；虽然樱妃天皇这个这个封号有点……，“恩，其实也不错了，不是每个国家都有汉皇陛下的女人，我们大……嗯，是日本国的天皇是传大的汉皇的妃子，那岂不是证明我们日本要比大联盟中其他国家的地位更高一些？”

“这下好了，天皇是汉皇的樱妃，看那些南洋猴子还敢欺负我们不？”

……

很多研究过日本文化的学者，都称日本是一群世界上最奇怪的动物，他们可以尊重比他们强大的敌人，但却从不会对比他们弱小的朋友留情。

隐藏在人群中的特工将日本民众在继位仪式上的反应汇总，报到了总督府。总督大人表示很受伤，“为什么我就是‘魔鬼、讨厌的总督’，而陛下就是‘伟大的汉皇’？这不科学呀？老子讲话时，那群日本人昏昏欲睡，而播放陛下电视讲话的录像带，他们就都瞪大眼睛！”

东瀛集团军参谋长水墨少将抱着肚在沙发上笑得不行，“我说总督大人，要是放在古代，你这番话可是要被杀头的，这叫‘大不敬’，你敢背后诋毁陛下！”

“滚蛋！”全大喇叭立刻瞪起了眼睛，“你小子也开始冒坏水了！分给你的那台电视没收充公！”

“别介，我错了！总督，你才是伟大的总督，那帮日本人都瞎了眼了。您可别没收，我下半辈子就指着这电视活着了！”

新三大神器，陛下每样给樱妃带回来一百件，由她分配给总督府和日本临时政府的官员们。一方面这是为了帮湛子搞好干群关系，毕竟只是一位十七岁的小女孩，放在前世，就是个高中生，可她现在居然要抗起一个国家，虽然只是名义上的。日本军政大权都集中在东瀛总督府，可以说，除了称呼，在其他的所有方面，全国林才是这几个地区真正的太上皇。

给日本高层送神……送电器，另一方面的原因是南华本土的家电公司，在得到了作战实验室的晶体管技术后，产量与性能都是大增，陛下此举，也是变相的帮家电公司开拓市场。

果然，在继位仪式上大出风头的电视，很快成为了日本上层家庭中身份的象征。家里要是没有几样家用电器，你就别说你在临时政府中混的好！尤其是新修建的电视台，录播了东瀛总督全国林迎娶内亲王纪久子的宏大场面后，“买电视，看樱妃天后与汉皇的婚礼！”成了一句在日本颇为流行的广告词，甚至广而告之到了朝鲜、南洋等帝国所属之地。

这等和谐……实出陛下之所料，没想到收了一个樱妃，居然能有这么大的效果，早知道日本可以这么简单搞定，还何苦弄那么多南洋殖民军去祸害他们。尤其是在樱妃宣布日本正式加入大联盟之后，东北的关东军在两天之内全部向盟军投降。呃！对了，王以哲在电报中说：关东军是要求停战，称他们也是盟军中的一员，不应该在敌对了！

尼玛！谁说鬼子都是死脑筋？不过也好，正愁西伯利亚那么冷的地方，怕南洋的猴子不适应而降低战力。有关东军这百十来万鬼子就好办了，而且小鬼子对收拾老毛子，还是相当有心得的。不能光凭诺门坎一战就认为关东军打不过苏军，那次是老鬼子矶谷廉介太倒霉，遇上苏俄最牛的将领朱可夫不说，还被人家集中了远东的装甲力量狠狠的揍了一顿。

“玩装甲，老毛子还差了点。他们现在的主战坦克还是t32，那种号称元帅赢得战争必选的t34应该还停在工厂的图纸上。可就算有了t34又怎样？朱可夫又怎样？”陛下望着旁边的叶为询“嘿嘿”了几声，吓得叶为询下意识的缩了下脖子，自从那夜陛下收了樱妃，这几天就一直处于亢奋中。难不成萝莉美女顺带有强身健体之奇效？中年老男人不禁有点有想入非非。

“为洵，让你去搞朱可夫怎么样？”陛下突然来了一句。

“好……搞谁？”怎么是朱可夫呢？不是小萝莉吗？叶副总长还沉浸“奇效”之中，没转过来。

“苏军总参谋长，格奥尔吉·康斯坦丁诺维奇·朱可夫陆军大将！”对于朱可夫，钟义相当熟悉，是前世军校期间最崇拜的几个外**事家之一。

而最近一段，总参也在重点研究苏俄在远东的军力部署，对于在诺门坎将关东军打得哭爹喊娘的朱可夫，数据流的叶为洵几乎可以将他从毛皮坊学徒开始的履历说的一清二楚。

“如果是兵力和装备对称的情况下，我不是他的对手！”叶为洵很谦虚也相当有自知之明，这也正是陛下看重他的原因之一。

“加下石原就可以了！”闷头喝茶的蒋云志突然插了一句，最近蒋黑脸迷上了开会时低头数茶梗，叶知秋取笑他是因为老全娶了日本媳妇，当上了驸马爷，老蒋这也是动了春心了！

但陛下知道，在日本回来之后，蒋司令性情大变的原因缘于石原莞尔。因为在谈判阶段与石原多次打交道，蒋云志深为石原莞尔鹰眼般的战略眼光所折服。蒋黑脸多次金华殿酒局中表示，自己还有很多不足，必须要学习，向所有能打胜仗的人学习，甚至还向陛下申请，要去非洲，去找隆美尔，“德、英之间的对决，才是真正的坦克大战。对付日军的小豆丁战车，以我们的装甲力量，根本不用考虑战术。这大大降低了我们的装甲指挥官在战斗中成长的速度。”

不过蒋云志居然在大佬级别的会议上推荐石原莞尔，根当出乎钟义的意料，连叶为洵也好奇的望着他，“不是说蒋司令对付起日本人，是最狠最不惜伤亡的吗？”

感受到了大家的目光，蒋黑脸淡定的了喝一口茶，“只可惜他是一个日本人，否则我一定推荐他做西伯利亚战区的总司令官，而不是为洵的副手。”

叶为洵苦笑摇头，“老蒋，你这太我自尊了吧？”

“不！为洵，只要谈到正事，云志就是这种直脾气，你别介意。但我也认为石原是个人才！正如云志所说：可惜他是个日本人！”陛下接过了话头。“云志的提议是个不错的方案。由为洵总领全局，辅以庶康将军和石原莞尔，由石原指挥关东军，满足一下日本人的虚荣，或许可以发挥出更大的战力！”

蒋云志这时才抬起了头，将大拇指竖在了会议上，眼里分别是一副“举世皆浊，唯陛下知我”的神情，看得大家一阵好笑。

“那王以哲将军呢？去欧洲吗？”汉斯的心态越来越好，就算是涉及跟英国作战，也能够理智思考了。

“当然不！如果需要去欧洲，那最好的人选还得是汉斯你！”叶知秋的话，让汉斯“嘿嘿”一乐，“叶总长你就不要黑我了！我还是帮着陛下在南华看家最好，哪能有长安舒服？”

“你这厮……”

卫青阁中又传出一阵笑声，随着日本问题的顺利解决，每一次会议时，卫青阁中总会有许多这样的笑声。

陛下很开心，钟义觉得，这才是他想要的团体，想要的气氛。指点江山，未必真英豪；濡沫亲情，亦做好男儿。

将军们也很开心，陛下英明，情如兄弟。士为知己者死，能够运筹帷幄，决战千里，哪一位将军不求如此呢？

1941年6月10日，帝都长安，未央宫忠武阁，帝**晋升将军级授衔大会。

陛下亲自授予叶知秋、蒋云志、张峥、云九、全国林、汉斯、沐雨、叶为洵、王以哲、龙洲十人为上将军衔。

《南华日报》主编邹韬奋为此赋诗一首：金龙横出世，大汉百丈涛。炎黄多奇士，帝国上将军！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

（第二卷完）

第210章钢铁同盟

6月8日，樱妃天皇继承皇位后一周，由东瀛总督府推荐，樱妃任命石原莞尔为关东军司令官，赴东北整编关东军。

石原乘总督府安排的专机抵达沈阳（奉天更名）后，立刻将关东军违上抗命的首犯寺田雅雄以叛国罪逮捕，押解回国接受军事法庭审判，其他参与杀害梅津美治郎大将的人员也各有处罚。而各师团长官皆以待罪之身继续统带部队，将功补过。

关东军所余部队被统一编成了十七个师，保留了原关东军中日军甲级师团的番号。石原莞尔奉樱妃之命向中华战场总指挥叶为洵报到，正式率领关东军加入盟军行列。在长安的授衔仪式结束后，叶为洵就正式接替了王以哲，出任中华战场盟军总司令。

话说这些天的巨大变化，让陈庶康、于学忠等盟军将领还没有转过神来。本来打生打死的敌人，怎么一扭头就成盟友了？就算是日本的新天皇成了陛下的妃子，可是这帮鬼子也太没节操了吧？不是叫嚣与盟军死战到底吗？

更转不神来的是新京（长春）的伪满洲帝康德（溥仪），这还混啥了？日本天皇都成了汉皇的媳妇，那咱这日本人的儿皇帝得管汉皇叫啥呀？石原莞尔抵达北陵机场后，新京的日本人都急勿勿的赶往沈阳向新任关东军司令官报道。皇帝扔在这都没人管了，溥仪正打算把他那几位遗老遗少们喊过来商量下，是否也需要去沈阳表示下的时候，还没逃掉的几位忠心卫士就跑进来喊：“汉军进城了！”

率先开进长春的是霍路的近卫一师，不过霍师长真心没闲功夫理那位前清废帝。近卫一师入城纯属路过，他的目标是牧草王国、成吉思汗的出生地——呼伦贝尔大草原。

当然，这支大汉帝国的王牌装甲部队可不是去大草原饮马撒缰的。在呼伦贝尔城附近的海拉尔，有一座关东军修建的军事要塞，它是东北边境十七座要塞中的一座，也是与东宁要塞并称为最大的两座要塞之一。

在石原开始整编关东军之后，各处要塞的日军奉命留守，等待向盟军其他部队移交阵地，但唯有要塞防线最西端的海拉尔要塞始终无法接通。情报显示，海拉尔要塞守军隶属于关东军的蒙疆驻屯军第80混成旅团，在寺田雅雄宣布抵抗到底的时候，就已经与苏俄外贝加尔军区秘密联系。其司令官野村登归江少将接受了克格勃的大量钱财，准备将要塞交到苏军手中。

石原莞尔闻之大怒，为何关东军一再出现丑事？居然连叛变投敌都出现了，他立刻向总指挥叶为洵上将请示，请求亲自率关东军精锐师团前往呼伦贝尔平叛！

叶为洵微笑摆手，“石原将军，我们的情报部门早就觉察到大鼻子们的阴谋，不妨观之，看苏俄那帮贪婪的家伙还能演出什么戏？”

总指挥还有一句话没有明说：不放苏军进入我东北边境，怎么好有借口向苏联宣战呀？

6月12日，大汉帝国驻苏联大使向苏联外交部长莫洛托夫递交抗议书，严正申明中华蒙古的海拉尔要塞为盟军控制范围，要求苏军必须退出中华地界，否则后果自负。

事实证明，抗议书这东西连屁都不是，斯大林正忙于巩固波兰和爱莎尼亚等刚占来的地盘，还有德军的动向，哪有心思理会中华的抗议。只是，他忽略了那份抗议书的文件夹外皮上，并不是重庆的青天白日，也不是延安的红旗标志，而是金龙布雨——大汉帝国国徽。

在后世有很多学者热衷于纠结这一段，认为斯大林忽略大汉帝国的抗议书，是不可能发生之情节，虽然大汉和中华都使用的是汉字，但封皮上那大大的金龙徽标太明显了，而且抗议书正文还有汉帝国外交大臣威尔森的签名呀！但事实上斯大林就是忽略了，他仍认为那是弱小的中华发来的抗议书，外**立时，重庆的抗议书多了去了，根本没细看就扔到了一边。在大鼻子看来，狮子脚下的绵羊再多的抗议有用吗？

这是个历史之迷，猜测推断种种，但从没有人认为，斯大林是故意的，故意的引起苏、汉之间的战争。盟军控制住中华东北之后，苏联在战略态势上已经相当不利，处于欧亚两大军事团体的包围之中，一旦汉、德联盟，苏联将陷于十月革命后最大的危机之中。

贪婪是最大的祸根源泉，苏俄趁欧战正酣，德军在西线与英法掰手腕无暇东顾之际，出兵吞并波罗的海三国，以及割让芬兰等小兄弟国家，还和德军在波兰斤斤计较，俄国人的大胃口最终激怒了正志得意满的德国元首，指导东线进攻的“巴巴罗萨”被提上德军参谋部的议事日程，一度几乎得以执行。

但因为大量进口了鬼怪战斗机并引进了d-4的生产线，德国空军在不列颠海峡空战中很快扳回了劣势，频繁的战斗也催生了一大批的空军王牌，黑色魔鬼哈特曼、屠夫杀夫基特尔、神枪手鲁道夫勒、王中王京特·拉尔等，他们迅速了超越了此前由大汉皇家空军王牌们保持的各项记录。

美国人组织了飞鹰中队，对外宣称是以个人名义志愿参战人员，他们驾驶着代号为雷电的战机加入与鬼怪的对抗之中。f-84雷电是美国麦克唐纳公司以大汉j36后掠翼飞龙为蓝本仿制的单座单发战斗机，而且号称最高时速可以达到944公里，单从速度这一顶指标上，雷电已经完全不落后于飞龙。

在英吉利海峡的上空，雷电对上重型战斗机的鬼怪，在速度和灵活性上都可以稍占上风，六挺同轴机枪和两门机炮的火力也是相当凶猛，德国空军凭借鬼怪的宏大数量和黄眼企鹅空空导弹与其周旋，倒也不落下风。

六月份大西洋上风暴打消了小胡了在近期实施不列颠登陆的心思，德国空军虽然占据了一定的优势，可英国在美国的支持下，战斗机的数量是越打越多，加上全欧洲战败国的飞行员都集中到了英格兰，英国空军的战力犹在。

真正影响到希特勒的是德国海军。5月27号，“不沉的德意志海上堡垒”，德国海军的象征——俾斯麦号战列舰在丹麦海峡被英国皇家海军击沉，虽然德国空军随后轰炸了英国海军舰队，但俾斯麦号战列舰的沉没对德国海军的打击是无法弥补的。

丹麦海峡之战的结果彻底动摇了希特勒登陆不列颠的信心，小胡子曾站在法国加来的海边，感叹他统一欧洲的梦想，居然被这仅三十三公里宽的海峡所截断。

意大利海军在地中海更是被英国的地中海分舰队打成了屎，除了在克里特岛战役中，地中海分舰队遭到德国空军和意大利海军的联合打击，损失了数艘驱逐舰之外，战前信心满满的意大利海军可以说是一无所获。

“为什么德国总是选不对盟友？”对于意大利的不争气，小胡子已经没脾气了，地中海海军不行，北非陆军不行，那群意大利人除了吃通心粉和踢足球，似乎再不会做别的了。

“必须要与大汉联盟，伟大的德意志军队可以在陆上、可以在空中所向披靡，但我们在海上需要盟友，需要大汉帝国的舰空母舰战斗群！”在柏林举行的最高级别参谋长联席会议上，希特勒罕见的说出了“我们需要盟友”。

英国皇家方舟号航空母舰在丹麦海峡的优异表现，刺激到了元首。元首没有忘记，把意大利海军打成屎的英国地中海舰队，数年前还在南太平洋被打的灰头灰脸，那时的大汉帝国还没有建国，汉皇钟义也只不过是袋鼠岛上的一个“小军阀”。而如今，全世界将航空母舰玩的最好的，就要属大汉帝国了吧，嗯，美国也不错，“可美国佬是和英国人一样可恶的杂种！”

如果没有美国人支援，“伟大的德意志陆军早就登陆上英格兰了！”

“给我通知里宾特洛甫，只要汉国的航母可以将英国舰队炸进海底，汉皇需要什么，我们都可以答应！”

1941年6月22日，德意志第三帝国元首阿道夫·希特勒、意大利元首贝尼托·墨索里尼与汉皇钟义在未央宫神武殿签订《汉、德、意三国联盟条约》，成立钢铁同盟。

三日后，欧洲的保加利亚、南斯拉夫、匈牙利、罗马尼亚等宣布加钢铁同盟，随后，亚太地区的犹大王国、摩洛伊斯兰王国、苏禄苏丹、日本等大联盟国家也相继加入，钢铁同盟的国家数达到了十六个。

钢铁同盟的成立，对于英国无异于晴天霹雳，有了大汉海军的加入，邱吉尔都可以倒计时英国灭亡的时间了；而对于美、苏等坐山观虎斗、准备渔翁得利的几个大国来说，德国的过份强大也不是他们所希望看到的。尤其是独占亚太利益的汉国，无论是南洋和中南半岛与美国，或是远东与苏联，战略意义上的争端几乎都是不可调合的。

坐视汉、德联盟，对于罗斯福和斯大林那几乎如同灾难一样。本着敌人的敌人就是朋友这一原则，没人再提防范赤潮的事，美、苏之间立刻开始眉来眼去，并于七月在南非开普敦召开会议，在这次会议上，英、美、苏三国决定延续第一次世界大战取得胜利的《三国协约》，只是由美国取代了已经战败的法国，并发表了《开普敦联合宣言》，宣称三国将联合起来，抵抗一切非正义的侵略行为。这一宣言，得到了许多战败国流亡政府的响应，一些英联邦国家及其三国的传统盟友也纷纷宣布加入协约。

《开普敦联合宣言》意味着继钢铁同盟后，第二个军事集团正式建立，第二次世界大战将进入更多国家参与、战场更加广泛的新阶段。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第211章莫斯科影帝

呼伦贝尔大草原，位于大兴安岭以西，由呼伦湖、贝尔湖而得名。在蒙语中，呼伦贝尔就是水獭和雄水獭的意思，因为草原上的两湖都盛产水獭。

呼伦贝尔草原是中国少数民族的摇篮，中华历史上的鲜卑人、契丹人、女真人、蒙古人等，都是在这个摇篮里长大，又都是从这里向西攻打长城的大门，杀进黄河流域，走上中华的历史舞台。

但自从辛亥革命后，中华这头雄狮陷入了沉睡，苏俄趁机将外蒙拉出中华母亲的怀抱。俄国十月革命时期，徐树峥曾在段祺瑞的支持下出兵收复外蒙，但随后直皖战争爆发，直系兵败，徐树峥下台避入日本使馆，苏俄白军和红军先后攻入外蒙，。

1924年11月26日在苏联第三国际支持与行动下，蒙古人民党宣布废除君主立宪制，成立蒙古人民共和国，定都库伦，改城名为乌兰巴托，以1911年作**纪元，允许苏联驻军。但中国及英、美等当时主要国家政府皆未承认。

而在九一八事变后，日军在所谓的满苏和满蒙边界修建大量的要塞群，从战略角度考虑，唯有最西端要塞修在了距边境满洲里三百公里的海拉尔。

盟军出兵东北，推翻伪满洲国。苏联趁关东军内乱，收买海拉尔守军指挥官野村登归江少将，由苏联后贝加尔方面军的马利诺夫斯基元帅派部队占领海拉尔要塞，实际上就是将所谓的满蒙边境又向中华方面推进了三百公里。

为防止苏军继续突进，盟军中华战场总指挥叶为洵上将命令近卫一师、101空中骑兵师和幽州军进驻牙克石，与苏军形成对峙，并由帝国外交大臣对苏联入侵中华提出强烈抗议。

而当时，正值钢铁联盟三国谈判进入关键阶段，汉皇无暇顾及大兴安岭西侧的入侵事件，但这并不代表大汉可以容忍老毛子的无礼。你就算是装样或者说外交礼节上，也不能对汉国的外交抗议置之不理吧？

“这种行为，表现出苏俄领导人的粗俗与野蛮。因此，我方已无必要再与其做任何对话。在我看来，这样的行为就等同于——宣战！所以，我大联盟军队将于今日开始解放海拉尔，解放满洲里，解放……库伦！”

就在汉皇发表电视讲话的同时，近卫一师不宣而战，猛虎坦克的钢铁洪流沿海拉尔河向苏军发动攻击，随同近卫一师进步坦协作攻击的，并不是墨绿色军服的大汉幽州军，而土黄色制服的关东军第8师团，现已更名为东瀛军团第8师，师长塚田攻中将，原旅大守备司令。因为双方已是盟国，所有向盟军投降的日本士兵都已经被释放，编入新组建的东瀛军团。

中华战场盟军部队已经更名为大中华联盟北海方面集团军，简称北集群。东瀛守备军原隶属于关东军的17个师，也归属于北集群。叶为洵上将在近两个月的时间内，将北集群一百二十万部队重新部署，其作战目标直指苏联远东军区和驻外蒙苏军。

面对盟军方面咄咄逼人的攻击态势，老毛子当然不会坐以待毙，通过西伯利亚铁路持续向远东增兵。近四十万的红军精锐部队从欧洲增援至赤塔和哈巴罗夫斯克，后贝加尔军区和远东军区的总部所在地。

驻乌兰巴托的外蒙苏军总部所属部队，从五个步兵师增加到九个师，两个t32坦克师也移防至乔巴山市。

但苏联方面调动军队，只是未雨绸缪。他们根本没想到盟军说打就打。

东瀛军团第八师沿海岸攻入市区，扫平了海拉尔要塞的辅助阵地，并对北山要塞和全市制高点敖包山要塞外围阵地进行拔点和清扫。有关东军留下的图纸，东瀛第八师按图作业，很快就包围了要塞群。深知要塞规模宏大，设计合理，防御强悍的盟军并没有发动强攻，而是以近卫一师近三百辆猛虎坦克和一个155自弹榴炮团的火力对熬包山猛轰数小时，几乎将这个不足百米高的小山包彻底削平。

盟军的突然袭击，使得乌兰巴托的外蒙苏军指挥部陷入了一片混乱，大清洗后苏军，大量年轻没有指挥经验但政治信仰坚定的指挥官被提拔，别奥列夫上将是政委出身，肃反时捕杀了图哈切夫斯基一系的驻蒙苏军司令官，从而得到莫斯科的赏识，升职为新一任驻蒙军区司令。

之后，别奥列夫同志积极响应斯大林同志“肃清机会主义者”的倡议，一大批经历过内战的红军军官被逮捕杀害，驻蒙军终于成为了一支纯洁的革命队伍，每名驻蒙军的布尔什维克都“善于识别党的敌人，不管他们伪装得如何巧妙。”

与此同时，驻蒙苏军同苏联的其他军区一样，失去了大量的有丰富指挥经验的军官。海拉尔炮声响起，乌兰巴托指挥部中没有人提醒别奥列夫应该先派出增援部队，而是一同与司令同志等待最高统率部及斯大林同志的最新指示。

海拉尔北山要塞的苏军苦等一日，也没有等到援军的消息，在收到盟军最后通牒后，举起白旗走出了要塞。熬包山的下场已经证明了，关东军吹嘘可抵挡十万大军的要塞群，在敌人强大火力打击，“固若金汤”这个词只是个笑话。

拿下海拉尔，陈庶康中将率领的西线三十万大军蜂拥而过，并利用大草原上的平坦地型，由机械化部队高速推进，很快将战线推回满洲里——苏军入侵前所谓的满蒙边境线。

而苏军方面层层上报，汉军不宣而战的消息传回至莫斯科统率部时，斯大林正指着外交部长莫洛托夫的鼻子破口大骂。

“为什么汉国的抗议书我不知情……？”

莫洛托夫低着头一言不发，他明白：在公众场合尤其是当着统率部诸多的将军元帅面前，掉领袖同志的面子，是很容易被靠边站的！经历过了大肃反、大清洗，外交部长很清楚，这个黑锅自己背定了。

苏联红军总参谋长朱可夫大将心里也清楚怎么回事，不忍见莫洛托夫再挨骂，“斯大林同志，汉军趁我方不备，以迅雷之势将战线推回满洲里，但对方似乎并无意扩大冲突。否则，汉军不会恰巧停在边境线上，而放弃攻击我方满蒙防线的最好机会。在博尔贾，远东军区只有两个师的兵力驻扎在那里。”

朱可夫在苏军中声望甚高，他的面子必须得给，何况斯大林本就是在等机会就坡下驴。莫洛托夫是斯大林的铁杆追随，不能真寒了他的心，独裁者也是需要有人支持的。

“朱可夫同志，你的意思是……汉国并不想和我们开始真正的战争？他们只是想要夺回满洲里？”

“不，斯大要同志，我认为汉国不是不想和我们开战，而是他们不想率先和我们开战？”朱可夫的话说的有点绕，但统率部中的所有人都听懂了。

“朱可夫同志，你是说……”海军元帅库滋涅佐夫最近在统率部的境遇不佳，在铁木辛哥元帅与斯大林的主席之争中，站错了位置，所以欲言又止。

但斯大林在这一刻，也明显无心打压政敌，“并没有明确的情报指出德军在波兰和罗马尼亚增兵，登陆英国的计划正在紧锣密鼓的筹备，德国怎么会在这时破坏《莫洛托夫—里宾特洛甫条约》对我们苏维埃发动攻击？他们的军队调动，只是为了让德军预备部队远离英国人的远程轰炸机，在边境线的两百万红军，足以吓退德国人的任何企图。”

斯大林的话让朱可夫和伏罗布洛夫等人苦笑不己。作为国家领袖有强大的自信是好事，可是自信过度就……情报部门早就多次发出警告，德国在东线储备了大量的军用物资，德国在西线的部队不断东调，在整个东普鲁士地区，德国的总人数已经达到了二百万以上，几乎与红军持平。可斯大林依然固执的认为德国一定会首先拿下英国，然后才会开辟新的战场。虽然三国协约已经签订，但资本主义国家对于红色苏维埃的敌视并未消除，苏联不应该首先挑唆希特勒那个狂人，美国必须负起责任，派出美军在西欧登陆，红军才可能出兵。这——是苏维埃联盟的底限。

因为苏联统率部最高军事委员会的内部分岐，苏军对于海拉尔冲突并没有及时回击，驻蒙苏军与苏联远东军区只是将警戒级别提升到最高级，被命令随时准备战斗，但并没有实质性的军事行动。

朱可夫的判断也没有得到斯大林足够的重视，大胡子刚愎自用的个性，让其无法接受属下任何逆耳的建议。在他看来，即使加入了协约国，苏联也不能首先陷入战争，斯大林认为自己的策略是正确的。元帅们的提议只是草木皆兵，以苏维埃联盟最广阔的土地、最强大的红军和潜力巨大的工业能力，希特勒除非脑袋被熊啃了，才会放弃打到一半的英国，转而攻击苏联。

至于汉国，汉皇那个小家伙以为打败了日本，他就可以在远东为所欲为了吗？居然还敢说出“这样的行为就意味着宣战”那样的狂妄至极的话，真是嘴上没毛，不知天高地厚。

盟军装甲部队停在满洲里休整，成功的迷惑了斯大林，大胡子认为汉皇的讲话只不过是虚张声势。1941年7月20日，苏联远东军区严加防备，一线部队进入最高级战备。欧洲边境的苏军则依然保持着和平时期的状态，苏联空军的战机都紧密排列在跑道旁，并被禁止攻击德国的侦察飞机。边界的陆军也没有入进警戒状态，并被命令如遭受攻击时也必须先向高层请求许可才准许反击。

连续三天，边境都平静得一如平常，似乎在证明着斯大林的判断正确。只有汉、苏两国的外交官大打口水仗，威尔森对莫洛托夫，全世界似乎都在欣赏着俩位外交部长的口才与夸张的表演，连英吉利海峡上空的飞机都少了许多。

南华最有名的影星嘉宝以在《澳洲乱世情续集》中的精彩表演，再次荣登墨尔本电影节影后，对于本次电影节影帝空缺，嘉宝依偎在盛装出席的帝国上将军沐雨的身旁，接受记者采访时说出了一句被称为世纪经典的话：影帝？噢，影帝不是在莫斯科吗？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第212章斯大林惊呆

1941年7月24日，星期四，中华农历节气大暑后的第三天，但在呼伦贝尔大草原腹地的满洲里，阵阵凉风丝毫不会让人感到盛夏的炎热。

满洲里原称“霍勒津布拉格”，蒙语意“旺盛的泉水”。1901年因东清铁路的修建而得名，俄语为“满洲里亚”，音译成汉语变成了“满洲里”。

此时的满洲里已经成了一个巨大的兵站。在帝国总参制订的针对苏俄作战的“天歌”计划中，满洲里是一个重要的节点。叶为洵所指挥的大联盟北方集团军被分为了三个方面军，满洲里正是左路军的集结地和物资大本营。利用满洲里铁路线的优势，盟军在这里堆积了大量的物资。曾有人提出在位于最前线的边境城市设立物资中转地，这不是给苏军的炮火指明目标吗？

但陛下同意这个计划。对于卫青阁中的反对声音，陛下给出的解释是：前线？谁告诉你满洲里是前线来的？

是的，上至汉皇陛下、总参谋长叶知秋，下至执行“天歌”计划的军、师级指挥员，汉军上下没有人把满洲里当成前线。在左路军司令陈庶康的心目中，一旦开战，“前线”至少也得是后贝加尔军区总部所在地赤塔和蒙古国首都乌兰巴托。

这不是狂妄！

在完成晋成上将军衔的任务后，基地对于最高指挥官的权限得到了很大的解封。不知道如果斯大林清楚了解日本岐埠的大爆炸真相后，他还会不会轻松的说出“黄毛小儿”这类词语。钟义没打算在对俄战争中使用原子弹，在试用“小淘气”后，基地生产的十余枚原子弹就被封存起来。

“原子弹是一个恶魔，一个可以毁灭人类的恶魔，除非帝国遇到难以克服的困难，否则不应该再随便使用原子轰炸！”这是钟义在卫青阁中对少数几个知情人的话，对外则是宣称皇家空军战略轰炸机部队在岐埠使用了威力巨大的新型燃烧弹。

大家也都清楚，这个秘密保持不了多久，德国、美国甚至是苏联，都在秘密研制原子爆炸技术，但陛下的要求是能保持多久就保持多久，一旦帝国已经制造出原子弹的消息传播出去，那么也要尽最大力量促成核不扩散条约，不能让人类自己毁灭了赖以生存的地球。

除了原子弹，基地科技随着战争实验室数以万计的科学家们的努力，也得到了很大的进步。复合装甲、红外线制导、大功率涡扇发动机以及先进雷达小型化等技术的应用，都使得近卫军的装备水平大幅度提升。与之相符的是，随着战争实验室的科技进步，南华民间的各项军用甚至是民用科技更是飞速发展，帝国科技大臣曾在内阁会议中宣称：预计到建国五周年庆时，帝国的一大批产业技术会居于世界领先的地位。

近卫军团已经扩编到十个军，装备猛虎二代中型坦克的两个装甲军全部调到了中华北方。这也是钟义对“天歌”计划充满信心的原因之一。复合装甲在前世是英国人发明的，被称为乔巴姆装甲，但在这一世，抛开科技水平等原因，估计英国人现在也没有心思研究什么装甲，怎么能获得更多更先进的飞机保卫不列颠的天空才是邱吉乐最头疼的。

作为世界第一款安装复合装甲的猛虎坦克，在西伯利亚面对苏联的坦克海时，定能虎入狼群，大展王者风范。

至于在空军方面，一千二百架天龙战机加上火凤凰红外线主动制导空空导弹的出现，相信苏联米格机群可以很好的享受了。

卫青阁中，陛下和几位军部大佬一直留在会议室已经三天了，实在困的不行时，也只是去各自的办公室小寐一会。今天“天歌”计划终于进入倒计时，每个人的心中都有些小紧张。纵使是陛下，也是不时抬起左腕看了一眼，直到表盘上金龙吐出的红宝石指向了最上方——零点二十分，陛下站了起来，走到了全息地图前。此时距“天歌”正式启动的二十三点三十分，还有十分钟（南华与中华的时区相差两个小时）。

突然，钟义听到身后“扑通”一声，似是有人摔倒，旋即又听到汉斯与蒋云志大喊：“知秋……总长，你怎么了？”

陛下的脑中“嗡”的一声，“坏了，最怕的事还是发生了！”

……

叶知秋，帝**首任总参谋长，陆军上将。因心脏病在“天歌”计划正式发起的前一刻，在帝**总部卫青阁会议室突然休克摔倒，几分钟后，卫青阁值班医生赶到会议室，一番急救后无效离世。

在医生宣布噩耗的那一刻，陛下默默地流下两行清泪。

在陛下鼻翼上那一滴泪珠轻轻垂落的那一刻，远在万里之外的齐齐哈尔，叶为洵拿起了电话，提高了音量，只说了两个字：“开始！”

从黑龙江省东南部的绥芬河，到呼伦贝尔大草原上的满洲里，近千公里的战线上，百万盟军分成三路，分别向苏俄军队发起了猛攻。

数千门大口径野战火炮同时在怒吼，黑夜中更绚目的无人区制造者黑寡妇火箭炮以令人匝舌的速度喷射着自己的怨恨。

叶知秋上将因劳成疾不幸牺牲的消息很快传到了中华，正准备出发的近卫军装甲部队，战士们在坦克的炮管上系上了一条黑纱，以悼念自己的总参谋长。已升任近卫军团第一军军长的霍路，在指挥战车上打开了全军公用通讯频道，已经嘶哑的嗓子中吼出一句：向叶总长敬礼！陆地猛虎，前进！

陆地猛虎，是增城之战，近卫一师一战全歼恶魔之名的日本第十八师团，击毙日军名将山下奉文后，陛下授予近卫一师的封号。

今天，霍路军长再次喊出这个名称，不管是一师的老兵，还是新征召的红警士兵都感到了热血沸腾，那是近卫军的荣耀，是红警军团的骄傲。近卫一军两千辆坦克一齐发出了怒吼，像是在回应军长的命令，又像是对敌人发表猛虎出山的宣言。

与引同时，在罗巴尼亚，在波兰，在立陶宛，三百万德军地面部队对苏联红军发动了毁灭性的打击，伴随的还有数十万的罗马尼亚、匈牙利、斯洛伐克和意大利部队，芬兰则从北边发动攻击，红胡子“巴巴罗萨”计划正式展开。

钢铁同盟在东西两侧同时发动对苏联的攻击，这样的消息让斯大林瞬间进入了呆滞之中。大清洗带来的恶果在这一刻被暴露无疑，大部分的具备“政治经验”却毫无作战经验的军官，在面临盟军的突然袭击，表现得并不比他们被吓呆的领袖强多少。胡乱指挥、各自为战，就是他们最真实的写照。在遭遇汉、德两军的大规模装甲集群攻击时又毫无办法，只是一味的命令士兵拼命还击或是喊着“乌拉”跳出战壕去冲锋或者说是……去送死。

在同盟军内部的战报通报中，德军宣称开战第一天就摧毁了苏军一千五百架战机，而自身只损失了三十五架，地面的三个集团军群的战果都远远超过了首日的即定战斗目标。

德军的攻击速度之快使得苏军的防御计划完全瘫痪，而无线电和通讯配备的严重缺乏也造成苏军部队难以互相协调作战，更不要提苏军那些表现拙劣的红军前线指挥员，德军南方集团军指挥伦德施泰特元帅戏称：斯大林把一群戏子派到前线来当军官了吗？噢！那位莫斯科影帝在哪里？

与德军的轻松加愉快相比，盟军对苏联远军区和后贝加尔军区的进攻则艰难了许多，右路军是以石原莞尔为指挥的东瀛军团十二个师和豫州军共三十五万人，他们的第一阶段目标是攻占苏联太平洋舰队的驻地符拉迪沃斯托克，中华称其为海参巍。在长达数小时的炮击摧毁边境线上的苏军阵地后，右路军先锋东瀛第二和第四师在绥芬河越过边境，在乌苏里斯克（双城子）遭到苏联远东军区红旗师的顽强阻击。

天亮后，皇家空军的轰炸机群开始出动，苏联空军在远东地区的十数个机场皆遭到轰炸。与欧洲战场不同，远东的空军在海拉尔冲突之后也随地面部队一样，提高了警戒级别。所以很多的米格和雅克战机都可以及时起飞出战，但苏联发展喷气式飞机时间较晚，机载武器方面更是落后于多数军事强国，主要还依靠机枪和机炮。在欧洲，他们最先进的米格-11和雅克-9都被德国的燕子和鬼怪狂虐，而在远东，遇到了更为强大的皇家空军飞龙战机，苏联空军更加狼狈。红外线主动制导导弹的优秀性能在远东空战中大放异彩，火凤凰几乎是弹无虚发，不要说那些老旧的伊-15、伊-16，就是米格-11的机动能力也根本无法逃脱火凤凰的追踪。

苏联红军飞行员缺少训练和实战经验的缺点在火凤凰的打击下被无限放大，加上机场上根本无法起飞而在地面上就被摧毁的战机，拥有四千架飞机的远东空军，在一周内就几乎失去了争夺制空权的能力。世界飞行员排行榜上，皇家空军的王牌们迅速提升了自己排名，与德国空军的数位王中王并驾齐驱。

但在地面上，盟军的进攻远远不如德军那般顺利，东瀛军团在双城子的战斗陷入了白热化，双方几乎是在每一寸土地上反复争夺。这样的战斗也许符合石原制定的“不争城，费其兵”的策略，但战斗的激烈出乎于所有人的意料，叶为洵一连给石原莞尔打了三个电话，提醒其不要以一战时俄军的表现来评估苏联红军的战力，出自新四军在叶上将自然清楚配备了政治委员的红军，在战斗意志方面的坚韧。

中路军的指挥官是左守，不喜言语的左胖子是近卫军团中青年军官升的最快的，来到中华战场前，左守与老将肖国兴同为近卫军团副司令，中将军衔。

这次左胖子亲率两个近装甲军来远东参战，又被叶上将看重，出任中路军指挥，他的对手是苏联远东军区司令华西列夫斯基上将，一位与朱可夫的热烈、激情正相反，奉行低调、沉稳的红军智将，他接替的正是在大清洗中惨遭杀害的苏联远东军魂布柳赫尔元帅。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第213章天歌首战

中路军的突击方向直指哈巴罗夫斯克（伯力），这里是苏联远东军区的司令部所在地，也是自清朝康熙年间，俄国侵略中华的根据地。

“天歌”计划中，作战目标非常明确，就是要在第一阶段的攻击中，打乱苏军在远东地区的指挥体系。远东军区总部哈巴罗夫斯克、北贝加尔军区总部赤塔和太平洋舰队的基地符拉迪沃斯托克三个城市是第一队段攻击目标中的重中之重。

左守指挥的中路军包括并州军、青州军、冀州军三在军团以及东瀛军两个师和近卫装甲第二军。四十五万的总兵力几乎与远东军区兵力持平，尤其是近卫二军的加入，使得中路军的突击力量大大增加，在坦克的数量上与远东军区的三个坦克师相比，也丝毫不落下风。

但中路军的最大问题是他们的攻击必须要首先渡过黑龙江。七月份的季节，正是黑龙江水势汹涌的时节，在河对岸近千门大炮和无数的河岸工事打击下，如何使得部队以较小的伤亡成功横渡，是摆在左中将面前最大的难题。

军情局的情报和空军数日来的侦察都显示，在对岸，苏联远东军区司令华西列夫斯基在黑龙江沿岸二十公里范围内，部署了二十万兵力，这占整个远东军区总兵力的一半。

将手中一半的国队布置河沿岸？难道这位老将军以为他的对手还是满清八旗？亦或仍是那位风/流倜傥的张少帅？

左守在苦思渡河良计时，突然发出感慨，“渡河？为什么要渡河？”

苏军的大炮的确不少，可是情报显示他们的炮弹明显不足，玩远程攻击，这个世界有哪只部队是帝**的对手？而且老毛子的大部分部队都在沿岸，用陛下的话来说那就是“是找轰呢还是找轰呢？”

左司令大手一军，全军后撤，集中所有大口径火炮，目标——苏军河岸阵地，轰他板板先人的。这句话脏话学自翼州军团副司令韩秉先，是四川土话。老韩的老家是河北沧州，保定军校生，毕业后加入了晋绥军还当上了团长。本来是钱途无量，可惜老韩性格耿直，来了脾气那是不管长官还是下属，一律照骂不误。后来得罪了商震，被解除军职，还差点上了军事法庭，幸亏有老乡死命相求，才免除了牢狱之灾，但也是被革职发配，永不录用。

老韩本以为这辈子就断了从军的念想，上山混了几年，凭借过硬的军事素质和指挥才能，还当上了伏牛山二当家。但老韩毕竟是正规军官出身，在心里还是瞧不上身边这些只有鸟枪土炮的山贼，南华大移民时，果断的割袍下山。当时老韩只是听说，那个汉人建立的新国家，人少地多，只要有力气，想种多少地都有。带上妻儿家小，上了为移民们免费提供的大海船，老韩就寻思，儿子渐懂事了，不能让别人说“这小子他爹是土匪！”

没想到来到大汉帝国后，地没种成，倒是从军之路柳暗花明。大汉十三军团扩编时，老汉报名参军，因为其正规军校毕业，还当过团长的履历，直接被任名为新兵团长。之后老韩的军事才华终于得以施展，所带团队在大练兵和大比武中，成绩特别突出，甚至受到了陛下的接见。很快老韩被破格提拔为旅长、师长、军参谋长……直至冀州军团副司令，帝国陆军中将。

这样的提升速度，在其他国家、其他军队是不可能出现的，正因为帝国初建，争需各方面人才，一大批真正有才华的人被不拘一格的提拔和使用。

就连中路军指挥左守将军也不是吗？虽说左胖子根红苗正，主基地红警战士的出身，注定其才能不会被埋没。但能够比霍路、水墨等资格更老的近卫军官更早的升到中将，左守在指挥装甲部队方面的天才级表现，起到了决定性的作用。

陛下就是装甲兵出身，有什么能比装甲部队将领更容易吸引陛下的注意呢？“德国有古德里安，我大汉有左守！”

这个世界的人，都还不知道陛下的这一句评价是给了左胖子多么高的赞誉。

但此刻，左守在装甲集群方面的指挥才能还暂无英雄用武之地，随着叶上将的开始进攻的命令发出，集中了北方集团军一半以上大口径火炮和黑寡妇火箭炮的中路军，向黑龙江对岸发出自己最强势的声音。

华西列夫斯基将部队布置的过于靠近河岸的弱点被左守敏锐的抓住，六个小时的炮击，盟军的炮兵几乎将炮弹覆盖到黑龙江北岸的每一寸土地。大量的苏联红军随着河岸工事被一同掀飞，数个临时军火库被炮弹命中，剧烈的爆炸和冲天的火苗像是在为盟军炮兵指引坐标，吸引到了更多的炮弹加入最盛大的篝火联欢。这使得打算冒死抢救军火的英勇红军战士伤亡惨重，苏军不得不放弃他们本就不多的军火补给。

以土木工事为主的苏军河岸阵地像是被犁了一遍一样，河北岸的平地像是被流星雨砸中，炮炕密布，大坑套小坑，小坑又被红军战士的尸体填满。

在炮击开始的三个小时后，苏军的炮兵才开始零星还击，但这种盲目的还击很快就会被淹没炮雨之中。苏联远东军完全被突然的炮击打蒙，直到天亮后，在莫斯科开会的华西列夫斯基司令员指示，放弃河岸阵地，全军后撤五十公里，重新构筑防守阵地。

这个决定并不是华西列夫斯基的决定，而是苏军总参谋长朱可夫的命令。在东西两线都遭到同盟国的突然袭击后，领袖同志仍处于“惊呆”状态，朱可夫与军事委员会成员铁木辛哥元帅等商议后，决定了放弃边境阵地，后撤保存实力的策略。

在欧洲，苏军比远东这边撤的还要远，一些部队收到的命令是后撤二百公里，撤出德国短腿轰炸机梅-262风暴鸟的轰炸范围。也只有苏联敢于这么玩，换成欧洲其他的国家，这么撤退，就得撤到外国去了。

但不可否认，老毛子以空间换时间这手，玩得的确是炉火纯青，一战中就曾多次使用，内战时期，白军强势的时候，伏龙芝等几位老帅更是将这手玩的出神入化，生生将白军拖垮。

有人说，只要蒙古人真正的打败过俄国人。这话有一定的道理，除了那种蒙古骑兵以战养战，打到哪屠到哪的军队才可以征服实在是太广博的俄罗斯。需要强大后勤支撑的现代军队，很难应得了俄国寒冷的气候和漫长的补给线。

这一点已经被拿破仑证明过，前世的小胡子也为这一说法添加了许多佐证。那么这一世呢？有了大汉帝国这个德国历史上从没有过的强大盟友，莫斯科还有机会不相信眼泪吗？

至少，刚刚踏上黑龙江北岸的左守不相信。随着远东红军的后撤，中路军顺利渡过黑龙江，但过于年青的左守，很快便被老谋深算的华西列夫斯上了一课。贸然追击的装甲军在苏军撤退前留下的地雷阵中损失惨重。三十几辆猛虎坦克履带被砸，还有近五十辆装甲步兵车被反坦克地雷砸穿底部，人员损失也达到四百多人。

心高气傲的左守终于明白，再牛的天才也需要时间去雕琢。未来的帝国装甲兵元帅与他的老对手华西列夫斯基的第一战算是各胜一场，平分秋色。

虽然中路军成功渡江，但不得不浪费数日的时间去排除江北岸各式地雷。远东红军得以喘息和休整，更重要的是，给了华西列夫斯基秘密返回的时间。

因为苏军已经失去了远东的制空权，乘飞机返回战区无疑是一种自杀行为。而乘火车的风险也并不比飞机小多少，远东大动脉西伯利亚铁路，开战伊始就遭到了皇家空军的重点轰炸。苏联人调集了大量的铁路工人们在夜间补修被炸飞的铁轨，这一情况被“侧旋翼”小猎龙侦察机发现后，呼啸者低空轰炸机的飞行员们也被编成两班，二十小时不间断轰炸，而且将轰炸的重点对准了机车，一周内，就有两百多辆机车头被炸毁，这使得就算修好了铁路，也会因为缺少火车头，而无法大量向远东运送物资。

盟军的右路军指挥石原莞尔采用“三缺一”的打法，将弹尽粮绝的双城子守军赶向了海参巍，切断了西伯利亚铁路的南段，海参巍变成了孤城一座。但石原依然没有强攻，皇家海军北部舰队以旅大为基地，用潜艇封锁了宫古海峡，太平洋舰队数十艘老舰被困在港湾内，在要塞的火力掩护下，与北部舰队的舰载机做着垂死挣扎。

日俄战争中，日本人曾经在海参巍要塞前死伤无数，也没有啃得动这块硬骨头。石原在给总指挥叶为洵的汇报中，坦言任何一支部队攻击海参巍都要付出难以承受的代价，他建议将附近所有的居民都赶进要塞中，让那平民帮助消耗要塞内的物资储备，以逼迫守军粮尽而降。

叶上将同意了这个计划，还笑言评价石原：这货，狡猾的都不像日本人了！

陈庶康的左路军由霍路率近卫一军担当先锋，他们的作战目标是取下小城博尔贾，然后兵进外贝加尔军总部所在地赤塔。

与远东军区相比，后贝加尔军区在苏军派出驻蒙军区后，战略地位显得不是那么重要，他们的防地唯一与中华直接对峙的，就是这个博尔贾，因为连通满洲里的中东路，所以博尔贾小城在中东路修成后发展成为了苏联境内重要的货物中转站，很多掠夺到中华的物资都会在这里分配运往苏联各地。

为了守护这个重要的小城，外贝加尔军区在这里驻守了两个步兵师。

霍路的任务就是在进攻开始后，在赤塔守军反应过来之明，击溃这两个师的苏军，保护好苏联境内的这一段中东路，这对左路军的后勤补给相当重要。

但霍军长并没有打算击溃博尔贾守军，更准确的说是没有打仅仅击溃。陆地猛虎近卫一军的对苏第一仗，当然需要更完美，况且，霍路铁了心要用这漂亮的一仗，向“天歌”计划的主要制定者叶知秋总长致敬。近卫军的高级军官们，对于平时对任人都是和蔼可亲的叶知秋都怀有很深的感情。尤其是第一师的军官，几乎全是叶知秋在主基地整编时亲自任命的。叶总长的牺牲让很多人的情绪都受到了很大的影响，这一仗必须要打出威风，重振士气。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第214章中东战略

七十公里的距离对于装甲部队来说，并不是什么大问题。但高速度的行军，还是陆续有猛虎爬窝。霍路给各师的命令：就地修理，修理不好的，坦克兵上装甲车。所有部队必须准时到达到指定地点。

苏军并没有选择炸毁博尔贾河上的铁路桥，这是最大的错误。他们只是保持了多队巡逻和在桥头修建了机枪阵地。这样的防守力量对于装甲部队来说，基本可以无视，几辆猎豹轮式装甲车的全速冲锋和重机枪风暴就搞惦。

同其他方向的苏军一样，驻守在博尔贾的外贝加尔军区第52军的两个步兵师，也没有能够迅速进入实战状态，他们慢腾腾的行动给了近卫军更多穿插纵深的时间。

最先过河的近卫一师并没有直接攻击苏军，而是绕过了博尔贾城，继续行进到博尔贾城北方二十公里一个叫舍尔洛瓦亚戈拉的小镇。他们的目的是切断苏军的退路，因为霍军长并不是仅仅要击溃苏军。当步兵被装甲部队包围的时候，投降是他们唯一的选择，在中华战场上，号称死战到底的日军在被装甲部队高速分割之后，也是成师团成联队的投降，霍路不相信这些俄国灰色牲口能够比日军的意志更顽强。

近卫一师的另一个任务是要阻击可能出现的赤塔援军。博尔贾距赤塔349公里，丢掉博尔贾就相当于丢了中东路和西伯利亚铁路两条大动脉的咽喉，苏军必定会拼死抢回。

近卫一军也并非是孤军冒进，陈庶康率领幽州军及东瀛军团的五个师紧随其后。唯一单独行动的幽州军75师则是越过了额尔古纳河，在一个叫做凯拉斯图伊的小镇出发，他们的目标是一个叫做红石的地方。虽然红石也是西伯利亚铁路的路边小镇，但左路军掐断了博尔贾和哈腊诺尔后，这里已经并无太大的战略意义。但陈庶康坚持要攻占红石，并要求将所有的俘虏全部送回哈尔滨看押，据说这是发自未央宫的命令。

前世，红石在1968年才建市，现在的红石就是一个小镇，由苏联各地抽调的科研人员和采矿工人汇聚成的小镇。并未过多干涉“天歌”计划的陛下能够注意到万里之外的红石小镇，皆因这里盛产一种矿石——铀矿。在前世，正是红石铀矿支撑起了苏联庞大的核武库。

钟义选择了不再使用原子弹，当然也不会允许其他国家使用，将各国的科研项目扼杀在萌牙中是最好的办法。在原子弹这一点，苏联这边还不必过于着急，陛下最想解决的当然是曼哈顿计划，既然已经有了小淘气，那个小男孩还是不要出生的好！还有不到四年的时间，钟义已经想好：如果那时还不能打败美国，那怕就是再次启用核武库中的“小淘气”，也要破坏曼哈顿计划。

红石的苏军不多，只有一个团。也许在斯大林的眼中，中华人连什么叫原子弹都不会清楚，更不要谈什么铀矿提炼稀土元素了。

实际上，世界上铀矿最丰富的国家就要属大汉帝国，在南华大陆上有数个世界级的铀矿，其储量超过排二、三位的法国和南非总和。

但在这时，想来苏军也无心再去关注那样的一个小镇，纵然斯大林同志曾严令外贝加尔军区司令科瓦廖夫中将必须保护好红石，但估计现在，领袖同志也未必能想起那仅是停留在理论基础上的原子核能研究了吧。

盟军三路大军同时发起攻击，博尔贾在五小时内失陷，守军被装甲部队包围投降的消息震惊了科瓦廖夫中将。

“博尔贾不能丢，命令坦克师全员出动！”深知博尔贾地理位置重要性的司令员同志，一上来就打出自己最大的底牌，外贝加尔军区的三个坦克师，全部换装了上半年刚出工厂的t-34中型坦克，因为要对付关东军和对中华领土的觊觎，最先进的坦克几乎都分配了这里。

科瓦廖夫观看过t-34的训练打靶，76毫米长管滑膛炮可以将老式的a-30坦克一炮打爆，那种威力，是他见过的最厉害的坦克。科瓦廖夫坚信，英勇忠诚的红军坦克兵一定可以将汉军的狗屁近卫军打的落花流水。

但首先接战的并非是双方的坦克部队，三百多公里的距离不是刚刚量产的t-34基础型可以连续高速行进的，苏军坦克兵几乎是一路修一路赶，不到一半的路程就已经有数百辆坦克掉队。快速夺回博尔贾的任务不能可完成了，坦克部队指挥员决定在阿金斯科耶休整，顺便等待后面掉队的坦克。

忙于加油检修的大鼻子坦克兵们，还在为可以休息会而开心。他们没有想到，指挥员这个原地休整的命令实际是一个死亡命令——大批的皇家空轰炸机已经出动，他们的目标是轰炸赤塔。

像阿金斯科耶这样的小城本不在空军的考虑之中，但城外大片的坦克还是引起了几架呼啸者轰炸机飞行员的注意，无线电中滋拉滋拉的一阵联系，已经飞离阿金斯科耶上空的两百架呼啸者调头俯冲，投下了50公斤和100公斤重的小型航弹。

这种航弹在对城市轰炸中威力并不大，炸炸民居可以，但对付混凝土工事就有些力不从心了。可是利用俯冲加速投下的小型航弹，对于坦克来说那就是最大的杀器。

坦克作为野战杀器，它的装甲防护是有重点倾向的，一般来说前装甲最厚，t-34那近一百毫米厚的前装甲甚至可以抵挡一般的火箭筒袭击，侧装甲和后装甲稍差但也达到了70毫米。钢铁怪兽坦克最大的弱点就是上方装甲和下面的底盘，所以坦克最怕的就是反坦克地雷和来自上空的攻击，无疑空军就是坦克的天生克星。

经过加速度的航弹落在坦克的顶装甲或炮塔上，就算呼啸者们携带的是高爆弹而不是穿甲弹，也并非t-34这类中型坦克所能承受的。

熄火休整的坦克群就像是一群死靶子一样，投弹员们如同在平日训练时，将训练弹投到指定目标一样，尽情的卖弄着自己的投弹技术。

炮塔被炸飞的坦克都是幸运的，t-34堪称二代坦克完美的设计中，只有弹药舱的位置最让人诟病，如果是坦克正面对决还好，在遇到皇家空军这种对手时，这个小缺陷立刻成了致命弱点。连续的殉爆让苏军的指挥员不得不下令人员撤退，放弃坦克保存培养不易的坦克兵，他的选择是正确的。虽然因为损失了大量的先进坦克，他随后被撤职审查，但在第二年的战争中苏联仍可以组织出大量的装甲部队去支援欧洲，这位指挥员功不可没。

杂乱堆放在周围的柴油桶成了这支强大装甲部队的催命符，坦克内部的弹药殉爆引燃了油库，轰腾而起的火苗和热浪甚至形成了一个小小的蘑菇云。

躲得远远的苏军士兵都在在庆幸指挥员同志的英明，更庆幸的是他们还有数百辆t-34爬在了路上。

空军轰炸机部队消灭了苏军装甲部队的消息，让陈庶康兴奋不己，失去了装甲力量，苏军将无力与自己正面抗衡。

而在舍尔洛瓦亚戈拉率近卫一军严阵以待，准备来一场激情四射坦克大对决的霍军长郁闷了，“尼玛，能不能别老抢戏？这场的主角明明是我们！”

科瓦廖夫中将的反攻计划以装甲部队的惨败夭折，无奈只得重新布置防线，装甲师的损失不是一时半会能补充上的，那就意味着很长的一段时间内，外贝加尔军区只能采取守势，这不是科瓦廖夫喜欢的，但他打上去的补充报告如石沉大海。

其后几天，苏联远东雄鹰与皇家空军的对决更是让科瓦廖夫彻底无语，“狗屁的雄鹰，那就是一群狗屎的家雀。空军不是一直吹嘘他们的米格战机是最先进的吗？为何被人家打的屎一样！”

中将的确有资格说出这样的话，阿金科斯耶惨败之后，科瓦廖夫指挥外贝加尔军区的苏联第44和30军团，据守石勒喀河，顶着皇家空军的轰炸，打退了幽州军和东瀛军的无数次攻击。红军政委组织起来的布尔什维克敢死队，将幽州军工兵师付出重大牺牲架起来的短浮桥连续炸毁，阻止了近卫装甲军的突进。

连续一周，陈庶康被挡在了石勒喀河南岸，不得寸进。

在钢铁同盟双线攻击发起后的一周，苏维埃联盟最高领袖、列宁同志的接班人斯大林同志终于从震惊中警醒过来，在莫斯科克里姆林宫发表全国动员讲话，号召全世界无产阶级团结起来，反对帝国主义的野蛮侵略。苏维埃社会主义联盟有信心、有能力粉碎邪恶同盟的无耻企图。所有热爱和平的协约国人民，要齐心协力共同反对法西斯主义。

“尼玛，什么时候咱们也成法西斯了？”长安的汉皇陛下也得到了斯大林讲话的全稿，“云志，法西斯是什么意思？”在前世，对法西斯这个词很熟悉，可就知道这是个贬义词。

“拉丁语中的束棒之意，一种用多根木棍捆在中间的斧头，是古罗马权力和威信的标志。在凯撒时代，有一句口号叫‘力量源自团结’，就是个人服从集体，集体服从领袖的意思。”

回答的并不是新任总参谋长蒋云志，而是站在一旁的土著妞。陛下有些意外，“不错呀，法西斯这词挺好呀，符合咱们帝国的现状！嗯，薇薇安也不错，很博学。”

叶知秋离世后，蒋云志的黑脸上也难得露出了笑容，“嗯，薇薇安真的不错，去指挥学院进修一下，没准也能成为优秀的女将军。”这句话一下子将土著妞逗的脸红了，嗯也许是急得脸红了！

陛下与蒋总长同时坏坏一笑，两个男人捉弄一个女人，尤其是一个比较爱害羞的小姑娘，的确有点太邪恶了。

“看样子，斯大林是缓过神来了，开始嚷嚷着找援军了！”逗乐子是紧张的战争生活中的调剂品，蒋云志脸色一正，还是说起了正事。

留在卫青阁的大佬越来越少了，“天歌”计划，叶为洵北上指挥西伯大亚大战，汉斯也动身前往索马里兰，意大利的非洲军团形势不妙，海岸军团随时准备参战。海军南部舰队也已经，阿拉伯海虽然是英国的传统地盘，但陛下打算在中东争一争，如果不能迅速结束战争，海湾地区的石油资源将是支撑战争的重要因素，虽然大联盟这边不缺，可是德国缺呀！要是有石油，希特勒至于打死打活的惦记苏联的巴库产油区吗？

不过，钟义也没打算现在就把个消息透露出去，没人嫌资源多不是？

一个兖州军团收拾那些废物的英国和阿三的联军也够用了，还有前世的“犹太之父”，现在并州州长本?古里安，不能小看这货在中东的活动能量，巴勒斯坦还有近百万的犹太人死守祖居之地，天天与阿拉伯人搞你杀我、我杀你的小游戏，武装起来也是一支不可小觑的力量。

占领红海和苏伊士运河，再利用强大的海军，控制海湾地区，甚至扶植起帝国在阿位伯世界的代理人，是总参在近一段时间主要目标。

至于西伯利亚……谁告诉你“天歌”计划是要占领西伯利亚来的？那冰天雪地，冻手冻脚的地方，适合打仗吗？牵制住苏联远东兵力，收复沙俄时期侵占的中华领土，但是又不能打的太狠，将红军主力从欧洲拉过来。这就是“天歌”计划的精髓所在，只是陛下在计划的最后加了一句，“适当的机会，分裂俄国！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第215章雷霆一击

1941年5月，就是在“天歌”计划与德国“巴巴罗萨”同时展开之前，意大利军队被英国十五万殖民地军队打败，二十三万意军向以肯尼亚和苏丹黑人为主的英军投降，希特勒再次被猪一样的队友气得半死。

东北非英军解除了危险，还利用意大利降军的武器武装了又一大批的殖民地军，以支援北军作战。幸亏在年初的时候，被墨索里尼坑了n回的小胡子长了个心眼，将隆美尔率领的一个坦克和一个轻步兵师派到了利比亚，将英国尼罗河集团军赶回埃及。

但失去了东北非的牵制，英国殖民军源源不断的补充到北非，英国尼罗河集团军改称为第8集团私家车后，实力得到了很大的增强。加之“巴巴罗萨”展开，双线作战的德国没有能力为隆美尔补充更多的精锐部队，意军……再多的意军除了壮声势外还有什么用处吗？

双方在非洲的实力比对急转之下，希特勒委派里宾特洛甫再次来到长安，利用隆美尔与蒋云志的私人交情，游说大汉出兵非洲。

钟义并未轻意答应，非洲那地方是个泥潭，好说好商量捞点资源啥的还可以，打生打死的并不是一个合适的地方，如果意大利军的投降是因为朽木不可雕，那布尔战争就足以证明一切。

但邱吉尔的傲慢再一次激怒了汉皇陛下，因为意军在东非的投降，没有对手的英军想起张伯伦时代送给汉国的索马里，邱吉尔命令非洲英军司令坎宁安向汉国讨回要索马里的殖民权。

邱胖子这是开始得瑟了，德国两线作战，空军力量倾斜于东线，对于不列颠上空的压力小了许多。英国人开始有精力操心殖民地的事了。

插手红海周边和海湾的机会来了！陛下暗自发笑，我不惹你，你来惹我！老朋友张伯伦，别怪我不给你面子了，还有帝国本土的英裔们，还有什么话说？

8月4日，坎宁安派人给驻索马里摩加迪沙的大汉海军陆战队第三师送来最后通牒，要求大汉帝国所有人员在十天内退回索巴里兰，将索马里归还给英军，否则后果自负。

同时，帝国陆军上将汉斯率海岸军团在南部舰队的护航下，在凉州金城港出发，踏上前往印度洋对面非洲的征程。

临行前，陛下曾在卫青阁与汉斯谈话：有没有战胜自己的师傅？

——英军非洲司令官坎宁安曾在桑赫斯特皇家军事学院任教。

汉斯没有再解释什么，而是以一句唐诗回答了陛下：黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。

一句《从军行》道尽汉斯上将的豪情壮志，陛下以军礼送之！

近卫军团第六机步军加入了非洲军团的行列，以弥补海岸军团在火力上的不足，水墨少将则是从日本被调了回来，出任非洲军团参谋长。这厮还有些不满意，在日本的小日子太舒服了，每天看看电视，再来个人体盛什么滴消遣下，尤其是最近还迷上了一位日本的电视剧明星，天天追着人家的八点档看的正来劲。

回到长安后听说要被派往非洲，水将军差点崩溃。从花天酒地无人敢管的日本一下给踹到了非洲，介……差距也太大了，可还没等报怨几句，脸上刚表现出点不愿的表情，就被蒋黑脸一顿披头盖脸的臭骂。

“你以为我不知道你在日本的生活？男儿生当带吴钩，征战千里觅封侯，你小小年纪就沉靡酒乐，流连风月，还算什么军人？还有什么资格留在近卫军团？大丈夫生于忧患，死于安乐！想想叶总长，再想想你自己，你不觉得羞耻吗？滚去自己想想，想不明白，就给我滚出近卫军。”

望着甩袖离开的蒋上将，水墨扁了扁嘴，合着我就必须得滚一圈了是吧？哎，看来非洲之行是逃不过了，还是先给全大总督发封电报，让他帮我看好美智子，等俺从非洲回来。“尼玛，这意大利军队真是废物，隆美尔也是个吹货，让英国佬得瑟成那样，害得老子要撇开美智子，去非洲那兔子不拉粪的地方晒黑去！”

没有人知道，一年后在阿拉曼战役中，痛扁蒙哥马利的水墨将军心中所想的居然是：早点把英国佬赶出非洲，好快点回日本。

海岸军团历经一周抵达了非洲之角索马里兰首都哈尔格萨。下船后的第二天，水墨就率领近卫六军开始急行军，进驻摩加迪沙。

并代表帝**总参发表声明：大汉帝**有信心、有能力保护好所有的帝国海外领地。

大汉军方用无比强硬的姿态回击了英军的挑唆。

8月13日，在英军限期汉军人员撤离的头一天，开罗的英国第8集团军司令部，利宁安中将接到了自己的学生汉斯的亲笔信，汉斯在信中感谢自己在桑赫斯特皇家军事学院学习期间，得到了各位英国教官的悉心教导。但如今各为其主，尤其是英汉两国各有不同的盟军，刀兵交戈之时，望老师不要怪罪学生！

这一段利宁安看的还算比较舒服，虽然以当下的形势，英、汉两国不可以再站在同一条战壕，但自己的学生还是相当有礼貌的，而且人家都已经……上将了。青出于蓝是每一位为师者的心愿，对于自己学生的军衔超过自己，利宁安并没感觉不舒服。

但接下来的一段，平日甚是注重风度的利宁安被气得破口大骂，汉斯在信中客气的表示：因为埃塞俄比亚是大汉盟国意大利的海外领地，虽然这个盟友不是老师的对手，但汉皇不会坐视盟友被欺负，希望老师可以将意国的领地还与人家，这样仍可避免学生与老师战场相见！

这是什么学生？虚情假意的问候几句，然后就来要地盘了。利宁安一怒之下，命令驻肯尼亚英军：按时强行收回索马里。

将汉斯的信撕了个粉碎，也不用回信了，明天就开战了，还回啥信？

东非的英军迅速在肯尼亚和埃塞俄比亚两个方向逼近索马里。英军苏丹殖民部队在埃塞俄比亚东北部城市哈勒尔出发，威胁索马里兰首都哈尔格萨。

而叫嚣着要收回摩加迪沙的肯尼亚殖民军因为得到了意大人的武器装备，在少数英军军官的指挥下，在肯、塞边竟的曼德拉小镇出发攻向朱巴河西岸的加尔巴哈雷，并击败了少量的索马里人组成的守备部队。肯尼亚人信心大争，英军军官发给开罗的电报也夸大的战绩，声称击败了汉国的海军陆战队。但实际上“被英军击败”的海军陆战三师已经在摩加迪沙与近卫六军移交阵地，登上南部舰队的运输舰，前往波斯湾。

伦敦方面也大受鼓舞，邱吉尔在与罗斯福的电话中声称：汉军的战斗力被夸大了，他们也只能在亚洲对付那些黄皮猴子，连英**官指挥的黑鬼部队都可以击败他们精锐的海军陆战队，这足以证明，黄种人不管是在亚洲还到了南太，都不比他们长辨子前辈的战斗力强上多少。

罗斯福没有相信英国人的这番鬼话，大汉自建国以来，与西方白人的战争少打了？别的不说，大汉的南华大陆还是在你们英国人手里抢去的呢！

对于大汉在亚太地区的巨大的利益分外眼红的罗斯福，还是依照计划，派出美国太平洋舰队访问中华，包括六艘战列舰和两艘航母的访问舰队囊括了太平洋舰队的大部分主力舰只，太平舰队司令金梅尔海军上将亲自率领庞大的舰队前往上海，与重返南京的国民政府海军进行友好交流，并将得到中华元首委员长的亲自接见。

美国外交部公布的这个消息无疑是一枚重磅炸弹，而早在数日前，大汉皇家海军的就已经掌握了夏威夷的美国太平洋舰出航的情报。

海军司令张峥和副司令龙洲是海军仅有的两位上将军，他们的联袂求见，连陛下也是十分重视。龙洲认为美太平洋舰队离开珍珠港老窝，是“罗瘸子舞剑，意在陛下！”

陛下击掌叫绝，“龙司令这个比喻好，美国看起来是很强大，截止到今年的上半年，美国的国民生产总值仍是帝国的两倍。但战争打的不光是经济，我们已经成功在亚太布局，既然美国想钻进来，那么就让它来吧！龙司令不是将美国比喻成项羽吗，不错，美国如楚王般强大，但如今的亚太地区已经不是八国联军为所欲为的年代，东海不是鸿门，台湾是我们的，日本是我们的，朝鲜是我们的，甚至中华的沿海也是我们皇家海军潜艇部队的天下，东海不仅不是鸿门，反而是九里山，美国人敢来，我们就摆一个十面埋伏大阵，欢迎一下美国海军。”

“九里山前摆战场，牧童拾得旧刀枪。顺风吹动乌江水，好似虞姬别霸王。龙司令，你可演得韩信上将军？”

“陛下，臣得令。若美国人敢来，我必将其葬在东海，立我大汉皇家海军军威！”

一旁张峥看得好笑，对于陛下点将龙洲，张峥是心服口服的，论海军指挥，帝国无人可出龙洲其左右。但这君臣二人说着说着就唱起了大戏，实在是让人忍俊不住。

“淮阴侯，美海军势重，你欲如何将其葬入东海？不会也是四面楚歌吧？怕是美国人听不懂！另外，北部舰队在海参巍，南部舰队在波斯湾，你仅有两只舰队可供调动……”

得，连淮阴侯都喊上了，陛下这是越玩越来劲！

“陛下！”龙胖子也甚是懂得配合，双手一抱，仿佛真如古汉之将军般弯腰深恭，“虽说韩信点兵——多多益善，但对付美之海军，两大洋舰队足矣！臣欲施虚实之策，虚则唱之，仿如四面楚歌；实则袭之，雷霆一击！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第216章都是正能量

“虚则唱之！”这台戏当然是要由外交部门去唱，上一轮影帝之争帝国外交大臣威尔森输给了莫洛托夫，这次威尔森显得更加卖力气，怎么都要在嘉宝儿那拉回点分数。

首先外交部正式发出抗议函，抗议美国太平洋舰队以超大规模访华，这不符合国际惯例。你来就来，哪有上人家串门带着保镖领着狼狗还荷枪实弹的？你这哪是友好访问，分明是武力恫吓。

其次外交大臣代表大汉帝国宣布，近期大中华联盟多国海军将在东海举行海上军演，增强盟国海军之间的协同作战能力，并以此纪念北洋水师致远舰战沉47周年。

威尔森的这一举措差点没把回到南京心情正好的委员长气得半死。人美**舰来再多，也是来我家串门好不？关你大汉屁事？军演就军演吧，你来我东海演什么玩意？北平那边还跟着起哄？你有海军吗？难不成你派两条渔船去参加海上军演？

再说了，你纪念邓世昌可以，可纪念黄海海战你来东海干吗？“欺人太甚，汝子欺人太甚！”啪的一声，蒋夫人暗自叹息，“地主家也没余粮呀，总统府里的元青花可是没几只了！”

威尔森的戏还没唱完，这货在宣布完军演消息后，还假腥腥的来了一句：“美国太平洋舰队倾巢而出，实为兵家大忌。夏威夷地理位置十分重要，如此舍根本而恐善邻，实非君子之为。”

尼玛，这就是明着吓唬人了，那意思说你金梅尔全军出动，小心别丢了老家。

随后，皇家海军司令张峥又宣布：基于同祖同宗，守护相助的原则，报经陛下批准，大汉皇家海军将把孔明号轻型航号无偿赠予中华北平方面，同时还将以友情价出售多艘轻巡洋舰和驱逐舰，以帮助北平方面建立起中华的第一支航母编队。

次日，北平军总司令宣布鉴于南京方面在抗战胜利后，多次制造冲突，杀害我地方干部，八路军、新四军即日起脱离国民革命军行列，更名为解放军，并将成立解放军海、空军司令部。同时也证实北平海军将接收孔明号航母编队，但打造这支航母编队只是为了科研和培养海军人才，并不针对国内其他势力和周边其他国家。

“娘西屁！啪！”南京总统府的元青花又少了一个！一旁的蒋夫人在寻思，该叫宋雪藏起一个，这东西要是成了孤品，恐怕得值钱。

——宋雪，宋家老小宋子安的女儿，因美龄无法生育，故长期跟随姑母身边陪伴。

“要谨防汉国海军的袭击，我建议缩小太平洋舰队出访的规模，提升珍珠港的防卫等级。”美国国务卿康德尔?赫尔在白宫总统办公室急赤白脸的向总统发出警告。

“海妮，你怎么搞的吗？有航母出售，怎么不先想着咱们犹大国呀？”犹太老帅哥在电话中颇为不满，这大汉古语说的好，嫁出门的女泼出门的水，闺女向外实在是让人恼火。

每一个被后人所津津乐道的战役都会有许多曲折，可在战役发生之前，事情就远远没有“砖家”口中所说的那样复杂。

1941年8月22日，就在欧洲和远东大战正酣之际，就在非洲两大军事集团摩拳擦掌之际，一直独善其身，闷身赚大钱的美国，派出其第二大的太平洋舰队，离开基地夏威夷的珍珠港，驶向亚太，驶向中华上海。

罗斯福总统称太平洋舰队访华之行为“重返亚太”战略中最重要的一环，“亚太地区是富饶的地区，亚太的人民是勤劳智慧的人民，亚太国家是团结和热爱和平的国家。亚太是所有亚太国家和地区的，它不能为独裁者所占据，它不能为帝国主义霸权所笼罩。”

这段话就是挑拨加指着鼻子骂人了。但出乎所有人的意料，无论是动嘴还是动手，暗亏、明亏从不吃亏的汉皇这次居然忍了，除了南华报纸上大篇幅的指责罗斯福的无礼与歪曲，陛下竟然对罗瘸子的挑唆视叵不见。

“这不科学呀！”南京政府的小诸葛率先提出疑问，李德邻也是点头赞同，但谁都知道这俩人是一伙的，焦不离孟，在委员长眼里那就是一丘之貉，都不是啥好鸟。

但小诸葛的话还是有一定道理的，这美军舰队不能在中华出问题，东海里的汉国潜艇比鲸鱼都多，要是抽冷来一下，那就成大乐子了。

“北方的多个机场军机起降频繁，地勤人员比平时多了不少，估计盟军的空军近期会有大行动！校长，不会针对美国舰队的吧？”戴老板琢磨了半天，还是将这份情报说了出来，现在挨骂比出了事再挨骂强，那时弄不好还得挨踹。

“也要防止是针对我们的，延安那伙人占了北平，就不知天高地厚了，居然敢公然跟我们决裂。校长，要防止盟军的行动是针对我们的。”陈诚的话，光头还是非常在意的。

“辞修说的是有道理的，目前，我们最紧要的工作有三点，第一，”见校长要训示，黄浦生们全都拿出来了小本本，委员长扫了一眼纹丝未动的李、白二人，心里骂了句“娘西屁，还是得亲亲黄浦学生们！”

“第一，我们要做好美国舰队来访的接待工作，雨农，辞修，你们俩要全力做好此项工作，如有需要，侍从室会全力配合，需要我出面时，我也一定会到场。”看到戴笠与陈诚边认直记录边点头，光头的心里舒服了许多，“第二，要做好国统区的战后安抚工作，尤其是税收这一块，我们不能只依靠美国人的援助，美国人帮助我们也是有目的滴，子文、哲生（孙科），你们要做好这方面的工作，此乃稳定军心之大计。第三，军事上，我们决不能放松，山东是产粮大省，有诸多军港，又可以直接威胁京津，乃我军必争之地。俊如（卫立煌），我派寿山（胡宗南）过去帮你，你二人定要戮力同心，在冀鲁打败匪军，夺回战场之主动。”

“是！校长”胡宗南执掌“天下第一军”，在陕北打了几场胜仗，正是志得意满之时，卫立煌心里暗暗叫苦，但这种场合也不表露一二，也是立正表示愿为党/国效力，为校长尽忠。

而另一边，大汉上将军韩……呃是龙洲，见外交部大戏唱罢，该轮到他“实则击之”了。但十面埋伏大阵并非由海军主演，空军司令云九秘密调动了八百多架轰炸机和两百架可以携带对舰导弹的天龙战机，分别部署到了中华的山东、河南两省，朝鲜的济州岛，日本九州南部的鹿儿岛，琉球王国的冲绳，台湾的基隆和和花莲。几乎每一处机场到上海的距离都是七百公里到九百公里之间。弥天大网已经织好，坐等鱼儿上钩。空军上将云九在金华殿中嘿嘿几声，“陛下，饭已备好，可以咪西了！”

最近陛下在学日语，为年末出访日本做准备，陛下说“学几句日常用语，可以让日本人感觉更亲近。”

“无非就是想日本人更接受你这位驸马大爷呗！对了，还可以跟你的天皇小情人更好的打情骂俏！”

当然也只有大醋坛子海妮敢这么说，不过看在小妖精小腹渐隆起的样子，陛下没打算跟她一般见识，未央宫的御医说，孕妇，尤其是生第一胎的孕妇，情绪波动大是正常的。

“开饭、开饭，那个……云九，老蒋和龙洲呢？”

“陛下，留在您这蹭饭的就剩我了，蒋总长回了卫青阁，龙胖子更是直接去了莫尔兹比，他不放心，要亲自检查海军的备战情况。”

“嗯！也好！”陛下若有所思的点了点头，“云九，如龙洲这等吃货都可以废寝忘食，实为我大汉中兴之福，但叶总长的事……实在是让我难以释怀，如果当时能够对知秋多关心些，当不至于发生此等捶胸跺足之事，哎！如今悔之晚矣，但亡羊补劳，亦必须之事。我已要求内务部，安排机会，让光棍们赶紧娶个媳妇。实在娶不到的，配护理员专门照顾将军的生活，还有专职医生，大伙必须定期检查身体。避免……哎，帝国承受起不起呀！”

钟义每言及此事，总不名长吁短叹，的确，叶知秋英年早逝，对陛下打击极大。每思起叶知秋言行种种，数年来的往事就不住在眼前翻过。虽然是心脏病突发，但叶知秋的确是久疲成疾，他是被生生累死的！偌大一个帝国，偌大的一支军队，叶知秋自己抗起了一半，每逢大战，他总是一连数日，不分昼夜的连续工作，作战计划中的每一个细节，都要亲自审定。

“朕失一叶，如丧千军，每遇劫难，仍问知秋！”

餐桌另一侧的云九也被陛下的情绪所感染，有些低落。

“但故人已逝，感怀无用，大汉中兴，必有牺牲！民族崛起的这条路，不会平坦。牺牲总是难免，知秋走在了前头，也许你我他日也赴其后尘，但成仁成义，顾所原耳！来，老九，干一杯，祝知秋在天堂比我们过的好！”

陛下突然由感伤又变得意气风发，大有“俱往矣，数风/流人物……”的架式，云九有些跟不上这种极速转变，木然的跟着举起酒杯，一饮而尽方回过神来，“陛下，您说的对，叶总长是为民族崛起而牺牲的，我们更应该努力工作，继承叶总长的遗志，完成叶总长未尽的事业！”

“说的好！”陛下大声点赞，“再来三杯！”

一时间，金华殿的餐厅里，满满的正能量。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第217章中华尊严

上海，中华最早开埠的城市，自满清时期，就是中华最大、最繁华地城市。但在很长的时间内，在上海最有权势的群体，并不是中华的上海市政府，而是租界。鸦片战争之后，西方各国就纷纷在上海建立租界，在将上海打造成国际大都市的同时，也给上海留下了万国建筑博物馆的“美誉”！

日本战败后，在上海的洋人势力重新划分，因为欧战，欧洲人的势力大幅缩减，唯有英国一直坚挺。而美国乘虚而入，又加之委员长刻意拉近与美国的关系，渣打、花旗、汇丰等美国各大银行在中华的业务雪球似的翻滚上涨。美利坚各大财团在中华的收益也在达到了历史最高，这也是美国硬挺南京政府的重要原因之一，因为在美国，议员们的意见你可以不在乎，只有巨头财阀们的想法才最重要。

外滩是上海最热闹的地方，今天，街道上的人流显得更多，尤其是靠近黄浦江一侧。人们大多是来看热闹的，听说访华的美国太平洋舰队印第安纳波利斯号重型巡洋舰会开到黄浦江外滩附近供人们参观。

“那可是一条万吨巨轮呀，比重庆号大多了！”

“听说可以开到三十多节，不知道在黄浦江里它能开多快呀？”

“你这是外行了，那么大的巨舰，能开到黄浦江就不错了，估计回去时，就得用拖船！”

……

外滩边，刚刚赢得抗战的中华人都在兴致勃勃的议论。并不是上海人没见识，而是现在中华海军最大的战舰就是英国送来的重庆号轻巡洋舰，连委员长的座舰太康号也只是一千一百五十吨的护卫驱逐舰，其实说它是驱逐舰都有些给面子了，如果将其放到大汉皇家海军，就是给驱逐舰当跟班，都会嫌弃它的。

抗战期间，北部舰队所有主力战舰都在曾在中华沿海出现过，别说万吨巨舰，数万吨的航母和战列舰这些沿海城市的居民也没少见过。

用夸张的语气在人群中渲染气氛的基本都是军统派出的人员，说直白点，那就一帮军统特务。为了营造人民热烈欢迎美军到来的假象，陈诚和戴笠是煞费苦心，海滩边的欢迎人群都是在几个工厂弄来的，去外滩看热闹，跟着人群起哄，不干活还给工钱，这样的条件也难怪江边的人们都是喜气洋洋的。

不过，在市政厅的小委员长和戴老板的脸上却面如死灰，没有任何喜气。他们已经接到美国太平洋舰队旗舰密苏里号发来的电报，在东海上警戒的数艘驱逐舰发现自东海周边起飞的大量战机，很有可能汉军将对太平洋舰队不宣而战！

两位南京政府位高权重的大员无言对视，除了在第一时间将这条消息发给委员长之外，他们不知道自己还能做些什么。命令空军或者上海的防空部队参战吗？按常理来说，他们是应该这样做的，保护客人是每个主人义不容辞的责任，但对方是大汉呀！

与大汉开战？不要说陈诚和戴笠，就算是委员长也不敢轻易下这个决心吧？

果不其然，直到吴淞口外传来剧烈的爆炸声，南京也没有回电。二位老兄决定继续潜水，委员长怎么说再怎么办吧！

皇家空军的攻击命令是在凌晨六时下达的，空军司令云九上将把攻击点设在了美国水兵的早饭时间。但计划之外的是美舰队司令金梅尔上将谨慎的在东海上布置了数艘驱逐舰警戒。美国的军舰已经全部安装了舰载雷达，皇家空军进攻的突然性将大打折扣。

请示未央宫，陛下的回复只有四个字，“箭在弦上”。

拿到回电后，云九擦了擦额头的汗珠，饶是百战将军，也难免阵前紧张。重新仔细定位美军四艘警戒舰的位置，以美军雷达的监控范围。云上将也不禁为美海军的作战素质高挑大拇指，他们的雷达搜索范围正好覆盖了长江口的外海全部海域，使得来自海面上的袭击根本无法绕过他们的监视。

盯着地图犹豫了数分钟，云司令笑了。“吴淞口不是珍珠港，上海也不是四面环水的夏威夷。这里是中华，是亚太，是皇家海、空军的地盘！”

“我的地盘，当然要我做主！”空军上将云九以一名霸气十足的话，结束自己的思考。“命令在东海的海军潜艇，给我击沉那几艘美军驱逐舰。开封、郑州、济宁、淄博、青岛的飞机提前半小时起飞，提前发动攻击。命令台湾桃园的龙啸天，地狱眼部队绕飞大陆，在福建、浙江上方高空突进，轰炸目标不变。命令台湾其他部队和日本、琉球和朝鲜的部队按原计划执行，不投下最后一颗炸弹，不许返航。”

一份份电报自南洋的纳土纳基地发出，电波将最新命令传达到东海周边的十个机场。

飞行员们开始整理着装，地勤们忙着加油挂弹，机械师们做着战机起飞前的最后检查。在太阳即将升起的这一刻，济州在行动，鹿儿岛在行动，那霸和嘉手纳在行动，而更早行动的则是在中华大陆上的数个机场和台湾桃园的战略轰炸机部队。

他们在陆地上的飞行并非没有国/军发现，只是见惯了金龙标志的他们，还没有在抗战时期双方是盟军的习惯性思维中转变过来，还有好多的士兵第一次见到这么大的机群，兴奋的连跳带蹦的挥舞着手臂。

从官至兵，就没有一个人反应过来他们的防区出现机群，应该上报。而以皇家空军战机的速度，从北方机场起飞的天龙战机根本不需要一个小时的飞行就可以抵达上海，一点点可以反应的时间也都被正蹦的欢实的士兵们浪费，等到稍晚一些起飞的自海面上进攻的轰炸机被美国海军驱逐舰发现时，天龙机群已经飞过无锡。再等到南京的空军部队反应过来起飞刚刚在美国买来的单座流星时，黄浦江上的空战已经开始。

一百二十架空优型的j40-e天龙战机，首先与美军航母萨拉托加号和列克星敦号上起飞的十八架狂怒相遇，f-1狂怒与p-86佩刀在外型上十分相似，是美国海军最为看重的后掠翼单座舰载机，携带的aim-9“响尾蛇”空空导弹，这是一种以红外线作为导引设计的空战型导弹，对于发射完神仙企鹅需要保持稳定飞行以提供半主动雷达制导的天龙，有相当大的威胁。

但因为美国海军的防御重点都针对于海面上，而皇家空军在大陆上的奔袭，国/军方面并没有及时示警，导致萨拉托加号与列克星敦号上的f-1只起飞了十八架，而对一百二十架天龙的围攻，加上神仙企鹅空空导弹在这个时代最优异的制导性能，空战只进行了二十二分钟，上海的天空就变为了皇家空军的天下。这是人类空战史第一有空空导弹对射，这也是天龙战机第一次在实战出现被击落——有三架天龙在平飞引导神仙企鹅时，被响尾蛇击中。

航母上仍在陆续起飞的f-1狂怒，往往在爬升的过程就被打成花火。吴淞口也因为美军战舰停泊时密度过大，显得异常狭小，这使得美军的防空火力格外的集中，格外的猛烈，但也使得太平洋舰队的大型战舰丧失了机动型。

正是这一点，给美军舰带来了灭顶之灾。

地狱眼战略轰炸机可以五千米高空就开始投弹，他们投弹的位置根本就处于美军的防空火力圈之外，航弹利用惯性划出一个漂亮的弧度砸进吴淞口，而地狱眼们则可以轻松爬升，离开美军的火力范围。

已经有数艘战舰中弹，这样下去就是等死，“我们迟早被他们炸沉的，这群狗娘养的黄皮猴子，他们又是不宣而战！快、快！命令各舰离开港口，保持战斗队形，规避炸弹。”金梅尔上将很为自己的冷静而骄傲，但很快他就发现，自己又犯了一个愚蠢的错误。

没有任何一支海军可以在这样的轰炸中，很快出港并排成队列。这里是吴淞口，不是珍珠港，为了适应淤满泥沙吴淞海军基地，太平洋舰战舰停泊的顺序与在珍珠港时并不一样。这使得各舰之间的出港顺序变得混乱，更何况来自于空中的轰炸更猛烈了——自海面方向飞来的皇家空军轰炸机部队，已经陆续加入战斗。

没有了对手的天龙，也开始稳稳的发射洪氏企鹅反舰导弹，虽然现在的对舰导弹因为装药部较轻，还不能对战列舰造成致命创伤，但使用被动雷达制导的洪氏企鹅，攻击大型海上目标的准确率可以达到百分之八十，天龙战机的飞行员都多是瞄准了两艘排水量三万多吨的列克星敦级航母，接连的爆炸在萨拉托加号和列克敦星号响起，虽不至于沉没，但飞行甲板被破坏，两艘航母都很快就失去了起降飞机的能力。

这使得皇家空军飞行员的攻击更加肆无忌惮，太平洋舰队六艘战列舰和三艘重巡洋舰织就而成的密集防空火力网，并不能吓住勇敢的轰炸机飞行员们，实施低空轰炸的h36呼啸者机群连续俯冲，在低于五百米的高度才投下他们仅能携带两枚的两百五十公斤穿甲弹，甚至有数架被防空火力击中的呼啸者飞行员放弃了跳伞的机会，控制着飞机直冲美舰的要害部。

有胆大在远处观战的记者抓拍了数张这样的照片，并为之惊叹：“难道这就是神风特攻吗？”

当然不是，日军侵华战争后期实施的菊水攻击，是因为飞机落后于大汉空军，本土即将被攻陷，没有办法才想出来的自杀战术。

但皇家空军明显不需要这样，陛下在各种场合无数次的强调，“人比武器装备重要！危险时刻，飞行员可以跳伞，水兵可以弃舰，我们敢战，但我们不莽战！”

但……在一刻，皇家空军勇敢的轰炸机飞行员，第一次也是最后一次违背了陛下的命令，他们放弃了自己生的机会，义无反顾的撞向美**舰。他们用生命去捍卫中华民族的尊严——这里是中华的海疆，这里是金龙的领地，这里……神圣不可玷污。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第218章上帝保佑

美国太平洋舰队最先出现的损失并不是皇家空军的功劳，舰队司令金梅尔故作冷静下达战舰寻机出港列队反击的命令被一部分舰长坚决执行，北安普敦级重型巡洋舰芝加哥号在出港的途中，与麦克唐纳号驱逐舰相撞。万吨级的芝加哥号直接将三千多吨的麦克唐纳号撞翻。

驱逐舰上的水兵毫无防备的纷纷落水，麦克唐纳号侧翻后仅几分钟就沉入了水底，许多底舱的水兵都没来得及跑出来——在战舰侧翻的情况下，也根本没有可能跑出来。

密苏里号上金梅尔气的破口大骂，“伦德斯是一头猪吗？再蠢的人也不会去撞自己人吧？”

不过他的怒气并没有持续多久，很快他就发现，他已经怒不起来了。

麦克唐纳号的沉没，仿佛在提醒交战的双方，原来战舰也可以沉没。原来就被两架受伤的呼啸者撞成重伤的亚利桑纳号突然发出一声惊天动地的大爆炸。一时浓烟滚滚，火柱高达一千多米，这是火药和**爆炸不充分燃烧而特有的红黑相间的烟柱。被飞机撞伤引起的大火蔓延到了弹药库，亚利桑纳号被炸得断成了两截，慢慢的沉入了飘满油污的海水里。

十分钟后，cv-3萨拉托加号航空母舰甲板上燃起大火，一枚五百公斤的大型半穿甲弹连续砸穿了三层甲板，在生活舱爆炸，火苗顺着甲板上的大洞窜出，让甲板上的管损人员根本无法靠近。一艘克莱姆森级驱逐试图靠近萨拉托加号帮助灭火，但地狱犬在远端空投下的蓝鳍金枪鱼已经开始在吴淞口肆虐，那艘勇于救人的驱逐舰为自己的见义勇为付出了代价。三枚射向萨拉托加号的被驱逐舰挡下一枚，两外两枚则命中了cv-3的侧后弦水线以下。相比略显脆弱的水下装甲被撕开了两个可怕的大洞，混浊的海水一下子涌了下来。水兵们及时关闭了后半部的水密舱，美**舰在防沉设计方面的优越性体现了出来，虽然萨拉托加号已经有些倾斜，后舵也完全被炸坏，完全失去了动力，但依然坚强的浮在水面上。但两侧船弦上操作防空武器的士兵们已经无法再正常射击。金梅尔皱着眉头下达了弃舰的命令，失去动力和防空火力的萨拉托加号已经成为了活靶子，他需要为舰上两千多名水兵和两百多名飞行人员的生命负责。

可是，又有哪条舰上是安全的呢？皇家空军司令云九给飞行员下达的命令是不要留下一颗航弹。

吴淞口，这个滚滚长江的入海口上空，充斥着一柱又一柱红黑掺杂的浓烟，大汉皇家空军数百架轰炸机如绕木桩般在烟柱中上下翻飞。因为驱逐舰故意施放的烟雾与受损战舰上冒出的浓烟，飞行员们很难看清水面上的船只，好多飞行员就采取专往烟雾浓和高射炮火力密集的地方投弹。

两百架地狱眼更是在高空优雅的练着瞄准游戏，他们的战果更多是误打误撞。有时瞄准的是战列舰，结果旁边的巡洋舰遭殃。而对美国舰队威胁最大的还是一百四十架地狱犬投下的六百余枚蓝鳍金枪鱼，对付大舰队这样的目标，很多地狱犬上的投弹员根本不用瞄准，他们采用的方式定深投放，而不是具体针对某一艘战舰。与航弹相比，金枪鱼的攻击更加致命，而且不是一条两条，每一拔攻击都是数十条甚至上百条，很快西费吉尼亚号与田纳西号战列舰被撕开了厚厚的装甲，尤其是田纳西号，这艘已经服役二十多年的老舰虽然也采用了多层加密舱的设计，但由于被金枪鱼撕开水线下装甲后，引发锅炉爆炸，重油库随即也被点燃而被迫弃船。

一个小时后，第二拔起飞的轰炸机投入了攻击，这加速了太平洋舰队的覆灭，cv-2列克星敦号带着无法起飞的五十架舰载机沉入海底，失去动力的cv-3萨拉托加号在弃舰之前，被水兵们打开了水阀自沉。到了中午的时候，最后一艘战列舰加里福尼亚号被大型航弹命中舰桥，喷起又一个可以在数十里外都能看到的近千米高烟柱，悲壮的演绎一番红与黑的难舍难分后，解体沉没。

出访中华的美国太平洋舰队两艘航空母舰、六艘战列舰和三艘重巡，以及大大小小的驱护舰、补给舰、油轮和一艘医务船，除开到外滩附近供人们参观的印第安纳波利斯号重型巡洋舰得以幸免外，其余全部被击沉或坐滩。

而撞沉友军并逃出吴淞港的芝加哥号也难逃被击沉的命运，守在港口外的海狼群们无情的将其送入了东海的海底。

下午二时十五分，在琉球海域进行海上军演的犹大国米迦勒号重型巡洋舰、摩洛伊斯兰王国的棉兰号轻巡洋舰在日本刚刚入役的超级巨无霸，排水量达到七万多吨的大和号战列舰率领下，对吴淞口坐滩的数艘美军船只进行了炮击，大和号上460毫米口径的主炮爆发了巨大的威力，只要命中一炮，不管是巡洋舰还是驱逐舰，一律是分崩离析的结果，就算是因失去动力被拖到江边的内华达号战列舰，也没禁得住几炮，上层建筑就被推平，舰弦上也被开了个大洞，海水汹涌灌进，眼见是无法修复。

下午三时，紧张了一天的美国海军部长诺克斯，终于收到了出访舰队全军覆没的消息。海军上将看到电报后，眼前一黑，差一点摔到在地上。

当诺克斯费了好大的力气，拿着电报走到白宫总统办公室时，他听到了里面传来了一句：“没想到……没想到他们真的敢动手……总统，这个代价是不是太大了……”

是国务卿赫尔的声音，聪明的诺克斯没有再敢往下听，而是整理了下军装，敲响房门……

“副总统先生、议长先生、参众两院各位议员：

昨日，1941年9月11日——一个遗臭万年的日子——美利坚合众国遭到了汉帝国空军突然和蓄谋的进攻。

我们出访中华的太平洋舰队，带着一颗友谊和友爱的心，与我们的盟友中华国民政府进行友好的、和谐的海军方面的交流。但是在上海的吴淞口军港，我们的舰队，在毫无防备的情况下，遭到了汉帝国空军的无理攻击，这是在我从政几十年来，所见过的最卑鄙、最无耻的偷袭！

他们不宣而战，而且是趁着太平洋舰队远离母港，在国外传播和平与友爱的情况下袭击了我们。

我很遗憾的告诉各位，昨天那一场最卑鄙、最无耻的偷袭，造成了我们出访舰队的全军覆没，美国很多勇敢的士兵和太平洋舰队司令金梅尔海军上将一起牺牲在遥远的东方。

我想，事实已经不需要我过多的阐述，合众国的安全，人民的生存都受到了邪恶的钢铁同盟的威胁。

作为陆海军总司令，我已指示，为了美利坚的安全，军队可以采取一切防务措施。

但是，我们整个国家都要永远记住这次进攻对于我们的性质。

不论要用多长的时间才能战胜这次预谋的入侵，美国人民以自己的正义力量一定要赢得最终的胜利。

……

依赖我们的武装部队——依靠我国人民坚定的决心——我们将取得必然的胜利——上帝助我，上帝保佑美利坚。

我要求国会宣布：自1941年9月11日——汉帝国无缘无故和卑鄙怯懦的进攻开始，合众国与汉帝国已处于战争状态。”

“上帝保佑美利坚？”

卫青阁中，看完罗斯福在国会的演讲稿，陛下嘴角的笑容有些戏谑，“云志，你说上帝会保佑这个内心龌蹉的家伙吗？”

“保佑个屁，他的上帝要是真能保佑他，他就不会是个瘸子！”蒋云志依旧喜欢将脸靠近茶杯数茶梗。

“呵呵！说的对！而且我们不算是不宣而战哈！之前威尔森不是已经命令驻美大使给白宫送过抗议书吗？”

“呃？”陛下的话让蒋云志没反应过来，“抗议书？跟宣战有什么关系？”

“当然有关系，你以为我们堂堂帝国外交大臣的抗议是放……是白抗议的吗？我曾经对斯大林说过，无视我们的抗议，等同于宣战！对罗瘸子，我也要这么说！”

蒋云志点点头，开心的笑了！竖着大拇指说了句：“我明白了该怎么做了！陛下，高……实在是高！”躲过陛下扔过的文件夹，蒋总长哈哈大笑着离开卫青阁，去召开记者会。

汉、美宣战，大汉帝**总参谋长召开记者招待会，所有的报社、电视台记者无不闻风而动，但蒋云志一副酷酷的表情，在记者会上只说了八个字：“无视抗议，等同宣战！”

拒绝了所有记者的提问，把记者会扔给一旁激动得不行的威尔森去主持，蒋黑脸端着军帽转身离开，留给了记者们一副铁汉背影。

对付这帮子记者，是威尔森的特长，至于记者们怎么解读那八个字，相信以记者们的本事，可以挖出陛下所有的心思甚至是陛下没有的心思！

蒋总长接下来要关心的是，龙洲到哪里了？

龙洲在“十面埋伏”行动启动前的数天，就率领着两大洋舰队离开了新几内亚的莫尔兹比港，踏上了漫漫征程，随舰队一起行动的，还有运载着海军陆战队一师的炎黄轮船队，全部由红警战士组成的陆战一师，也是帝国最老牌的部队之一，其历史可以追溯到夷州平叛时期，师长阚爱国更是一员敢打敢拼的猛将。

与在上海轰炸美军舰队相比，龙洲此次的行动更加重要，它将关系到汉、美太平洋之争的先手之利。望望太平洋海图，蒋云志叹了一口气，“太平洋太大了，这个地方……太重要了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第219章没有援军

陛下钦点的“韩信”将军——海军上将龙洲。因成功的指挥“羊、羊、羊”左营空袭以及在黄海海战中的优异表现，被陛下誉为“不世出之海军奇才”。

如今龙上将再次担当重任，率皇家海军主力两大洋舰队远征夏威夷！

夏威夷群岛，位于太平洋几乎是正中部，是波利尼西亚群岛中面积最大的一个二级群岛，该群岛呈弧状横贯北回归线，由八个主要岛屿组成。有资料称，夏威夷最早居民的祖先可追溯至中华的长江三角洲地区，时间大约在5000－6000年前。群岛中最大的城市檀香山与近代中国有着多种联系。

18世纪末，夏威夷酋长柯玫哈玫哈以加农炮征服了其他岛屿，建立夏威夷王朝，成为卡美哈美王一世。

1893年，美**队推翻了夏威夷利留卡拉尼女王的统治，成立由美国控制的夏威夷共和国，1898年，夏威被美国正式吞并。

二十世纪以来，美军在檀香山西侧的珍珠港修建了海军基地和机场，使其成为太平洋舰队和空军的总部和基地，作为其霸占太平洋的重要手段。

汉、美太平洋之争，在某种意义上，也可以说成就是夏威夷之争。谁能拥有夏威夷，谁就拥有了进攻和防守的先手。汉、美两国的本土之间相距万里之遥，失去了夏威夷这个浩瀚太平洋上的中转站，也就意味着推动了攻击对方本土的可能。

与前世日本联合舰队对珍珠港袭击不同，龙洲并没有在日本东海岸出发，而是在太平洋舰队母港新几内亚的莫尔兹比出航。舰队穿过所罗门群岛，在图瓦卢建立补给基地，然后在基里巴斯的圣诞岛休整，并派了一个营的海军陆战登陆圣诞岛。

圣诞岛并非印度洋上那个以“香蕉人”为主的圣诞岛，此圣诞岛属中太平洋岛国基里巴斯共和国领地，为英国殖民地，距夏威夷2080公里，是太平洋上最大的环礁。

在此次代号为“风暴”的行动中，陛下特殊要选取此岛作为前进基地。在前世，已经被拍烂、讲烂的珍珠港事件，日军在空袭中的多个失误，尽人皆知。

钟义清楚的记得曾有军事专家在电视节目中大声疾呼：如果南云忠一执行了第三波次进攻，炸毁船坞和重油库；或者日军不那么心虚，空袭后以战列舰炮击美军滩防阵地，然后再实施水兵登陆，占领珍珠港乃至整个夏威夷群岛，那么结果将如何？那就不会再有中途岛战役，太平洋战争至少要再拖后两至三年……

“再拖两三年？”想到这陛下咧嘴嗤笑，“那是小日本，老子要是动手……”

“不许歪嘴，宝宝会跟你学丑的！”两位正在忙着做胎教的准妈妈，忙里偷闲还要约束着陛下的一言一行。

御医讲过，这种时候的女人是不可理喻的。尤其陛下家里两是俩个孕妇；尤其是秦映雪已经接近临产期了，大小俩位准妈妈才是真正的强权和霸权主义者。“在这个家里，我算屁的法西斯！”陛下自嘲的笑笑，当然是端正的笑，没听见歪嘴已经被警告了吗？

“惹不起咱躲的起！”钟义抓起风衣，准备到卫青阁去避避风头。

“你去哪里哟！”行动不便的秦主任连声音都充满了奶香味。

“呃，我去卫青阁，找蒋总长有事要谈！”皱了下眉头，其实钟义很讨厌女人太腻。

“噢……宝宝，你的父皇不喜欢你噢，你还没出生，他就要扔下咱娘俩……”

一只脚刚迈出门的钟义一个踉跄差点摔在地上，“谁再说老子是法西斯，老子就灭了他。尼玛，老子这纯粹是被压迫的无产阶级劳苦大众呀！”

嗯，提起无产阶级，钟义就想起了北方战场，叶为洵名不虚传，不枉陛下用一堆……破烂换来他。北方集团军的三路大军同时高歌猛进，尤其是石原莞尔那家伙，在符拉什么……尼玛老毛子的名太咬嘴，还是叫海参巍吧。石原指挥的以东瀛军团为主的右路军，将附近所有的平民都轰进了海参崴，结果要塞中本可以坚持半年的物资，在两个月内就被消耗一尽，苏联守军被迫走出要塞投降。

这个根据“维利奇科要塞理论”修建的号称远东第一堡垒的要塞居然没废一兵一卒轻松拿下，着实让全世界都吃了一惊。

当然这也依赖于帝国海、空军的绝对优势，北部舰队在日本海北部大败苏联太平洋舰队，实力孱弱的苏联太平洋舰无法与关沧海率领的北部舰队抗衡，在唯一的一次出航遭遇战中，第比处斯号驱逐舰便被奉先号战列舰击沉，随后，子敬号航空母舰上的舰载机出动，将欲逃往堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克——苏联太平洋舰队另一个重要基地的卡冈诺维奇号巡洋舰炸沉在鄂霍次克海。

舰队的旗舰加里宁号率领着其他舰只躲入海参崴要塞，藏身于海岸炮兵部队和要塞的海港防御体系中。

但这种以旧时代战争理念逐渐完善起来的要塞并不能完全适应现代战争方式，因为双城子被右路军攻陷，海军又战败，海参威已成实际意义的上孤城。数米厚的混凝土工事和比肩战列舰的巨炮可以威慑支撑要塞与军舰对轰，却无法防范空中的炸弹。虽然由u型钢管、t型横梁和沥青构建的厚达4。5米的混凝土天花可以承受420毫米炮弹的威力，但北部舰队的翼龙轰炸机投下来的燃烧弹还是给苏联守军造成了很大的麻烦，加之随着大量平民涌入，海参威要塞红军最高指挥员**恰夫少将还是在坚守两个月后无奈投降。

随即，因为同情平民导致要塞失守的**恰夫被苏联最高统率部人民军事委员会宣布为人民的叛徒，并开除布尔什维克党籍。

这直接导致了**恰夫对自己信仰的质疑。

“我们的革/命到底是为了什么？是牺牲那无些平民，还是真正的为无产阶级谋取幸福？我们到底是要杀无辜的民众还是要解放全人类？”

“这个想法很好！懂得质疑才是一个真正的智者，否则就只是盲从！所谓的苏联革/命者，其实都是盲从！他们怀着推翻沙俄残暴统治的美好愿望，加入布尔什维克，可是布尔什维克的领导者们做了些什么？清洗、肃反、侵略、霸占，他是一个比沙皇还要残暴的统治者！伟大的俄罗斯人不应该成为某种主义的盲从者，你们，应该清醒过来，站出来，建立自己的俄罗斯帝国，而不是充满了强权主义和霸权主义所谓联盟！”

这是陛下在长安发表的电视讲话，但远东地区还没有电视台，所以电视讲话变成了录音，而且是翻译过来的，由俄语翻译朗读的录音。说穿了，就是陛下的发言稿，叶为洵再找一群懂俄语的美/女参谋读出来，然后发放到远东各个盟军占领地去循环播放，其中还有那段**恰夫的“一个曾经的布尔什维克的自赎”。

在钟义看来，在冬季来临之前，远东战场打到这样也就可以了，攻下老毛子自吹的“远东第一堡垒”海参崴，俘虏了苏联的太平洋舰队，一舰重巡洋舰和九舰驱逐舰还有一大堆辅助舰，都送给了北平方面，使得那边的海军力量一下子超过了南京，虽然缺少大量操作舰船的水兵，但在吨位上、火力上绝对完暴依靠几艘英、美施舍的小舰支撑起来的国民/政府海军。

中路军左守也不负重望。左胖子渡江之后，用两周的时间扫清了留在伯力坚持巷战的红军残部，目前侧部队正在猛攻布拉戈维申斯克（海兰泡），而主力部队已经攻进苏联重要的矿产资源城市阿穆尔共青城，这里也是阿穆尔河上最重要的河运码头。当然，在前世，共青城更为出名的是“共青城飞机制造联合体”——大名鼎鼎“侧卫”苏-27的出产地。

不过更重要的是，这里是在1858年《瑗珲条约》，沙皇俄国强行在满清政府手中割让出去的土地。这里，是中华的土地。

陛下在召开“天歌”计划动员会时，就明确指出，远东战争中我们不是侵略者，我们是中华民族尊严的捍卫者，我们只是要拿回祖先的土地。

陈庶康中将指挥的左路军是最为艰苦的部队，他们以四十万部队独面苏联外贝加尔军区和驻军苏军的两面攻击。

但在左路军中，多支王牌部队的参战，大大弥补了部队人数上的差距。依靠近卫一军等装甲部队的强势，陈庶康在石喀勒河战役中，发挥了极高的指挥水准，多次以奇兵突击，利用装甲力量大范围迂回和陆航空中骑兵师突进等现代战争手段，将外贝加尔军区司员科瓦廖夫中将打的只能是勉强招架。

苏联红、白军内战时期，擅长于用炮火优势压倒敌人然后发动冲锋的红军，在面对比他们火力更加凶猛的盟军部队时，显得办法不多，顶着敌人的空地联合火力冲锋更加的不现实，这种装备和作战思想上的差距，不是政治委员的动员就可以解决的，不是灰色牲口不要命的冲锋就可以缩小的。

当然外贝加尔军区的三个集团军中，44集团军被成建制围歼后，科瓦廖夫只好率领另外俩个损失同样惨重的集团军撤出石喀勒河防线，退回赤塔城防线，并做好打巷战的准备。

科瓦瘳夫已经接到了统率部的秘电：没有援军，一切只能依靠人民的力量！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第220章夏威夷牛排

并非没有援军，只是援军都被送欧洲了！

战争爆发时，苏联的专政体制发挥了极高的效率。在斯大林宣布全国动员后，短短的五周时间，就有一百多万的工人和农民被迅速编组成新的红军集团军，而且，依然在以每周五十万人的速度增加。

只是欧洲战场的严峻形势，让斯大林已经没有更多的精力关注远东战场，对于远东战报和求援电报，一律交给了新上任的最高统率部副主席莫洛托夫去处理。

由外交部长担任最高统率部副主席，而不是由军方人员出任其职，这在苏联还是第一次，也足见斯大林对“莫斯科影帝”的信任。

“巴巴罗萨”计划与远东“天歌”计划同时展开之后，德军在西线以排山倒海之势，很快就击垮了苏联红军边防部队，他们的北方集群在威廉?里特尔?冯?李布元帅指挥下，攻克了被苏联兼并的波罗的海国家，并迅速掀起立陶宛和爱沙尼亚的**浪潮。在九月初，北方集群军包围了列宁格勒，与红军形成对峙。

而龙德施泰特元帅指挥的南部集群军，在1400多架飞机的掩护下，攻往人口密集的农业心脏地带——乌克兰，希特勒计划南部集群军在卢布林至多瑙河口地区展开，攻下基辅，再向顿巴斯进攻，接着攻入南方的俄罗斯大草原直到伏尔加河以及石油丰富的高加索地区，从而使乌克兰成为德国这部巨型战争机器的粮仓和油库。

为此，希特勒不惜把中央集群军用来攻击莫斯科的装甲部队调到南方集群，参与基辅战役。当然，在卫青阁的推演中，陛下曾直言，把古德里安的第二装甲兵团调到南方，这是一个绝对的败笔。如果有古德里安的加入，中央集群就不会在莫斯科战役中被苏联的步兵打退。

虽然德军在战争开始后的两个月时间内，占领了苏联大量的领土，包括乌克兰、白俄罗斯、波罗地海国家，甚至中央集群有一支尖兵部队都曾看到克里姆林宫的螺旋状尖塔。但随着秋季的泥泞和补给线的拉长，德军的各支部队都面临着补给短缺之苦，加上斯大林几乎将所有的新编军团都投了欧洲战场，红军战士们顽强的抵抗意志逐渐挽回了战场上的颓势。在列宁格勒、在基辅、在莫斯科西部，德军的进攻开始乏力，苏联红军开始有效的构建防守阵地，尤其是在朱可夫被任命为西线总指挥后，几场漂亮的反击战甚至将局部德军击退一百公里以上，这些胜利立刻成为了苏维埃宣传机器大肆宣扬红军仍然强大，不可战胜的有利佐证。

但实际上，阻止德军继续进攻的，并不只是那些英勇作战的红军战士，汉皇陛下的强烈要求也占了很大的因素。

进入九月份后，陛下就给小胡子写一封长长的亲笔信，详细阐述了德、汉两军并不能在1941年前结束对苏联的战争，纵使德军可以在接下来的作战中攻陷基辅、攻陷列宁格勒，甚至是攻陷莫斯科，都并不能逼得苏联投降，斯大林已经将战争工业迁移至乌拉尔山脉、中亚和西伯利亚了。拿破仑的教训不得不引以为鉴。

在德军内部，德国陆军的军需部门将军爱德华?瓦格纳也向元首报告：“我们已经到达人力和物资资源的极限了。我们即将面临寒冬的严峻威胁。”

再加上由于德、苏之间铁路轨距的差异，苏军留下来的铁路网德军无法加以使用，他们必须要生产出适合苏联铁路轨距的火车头和车厢才能满足前线部队的补给。

当然，最终促使小胡子下定决定决心在冬季到来之前暂停攻势的原因，是汉皇抛出的另外一个诱饵——石油。

众所周之，德国缺油，在二十世纪四、五十年代，德国就如中华一样，是个绝对贫油国，可偏偏德军严重依赖装甲力量等机械化部队，德国雄鹰也是缺油就成了没毛的秃鹰。

汉皇承诺，可以提供一个足够德国支撑到战争结束的大油田，这让小胡子喜出望外，“就让邪恶的苏联人再多活半年吧！”

钟义给小胡子提供的位置是利比亚。至于中东，那是陛下留给自己儿子发财的地方。

隆美尔的非洲军团刚好将英军赶回了埃及，但随着德国开启西线战争，压力顿减的邱吉尔加强了第八集团军的实力，还替换了在索马里两次兵败于汉军，再次丢掉埃塞俄比亚的利宁安，派来伯纳德?劳?蒙哥马利出任第八集团军司令。

听到这个消息的陛下几乎在卫青阁中笑岔了气，闹得不知道陛下为啥这么高兴的蒋云志一头雾水！人邱吉尔新任命一个非洲指挥官，陛下您这是高兴啥呢？

无他，世界未变尔！

隆美尔和蒙哥马利在非洲上演双雄会，这证明那只叫作钟义的小蝴蝶，并没有将历史改变太多，也就意味着了陛下仍然可以有许多的“穿越者光环”发挥作用。

就如同这个利比亚油田，只是有点对不住后世的卡扎菲上校了！哎，人家的那个美/女护卫女真……

根据陛下提供的地点，德国的石油工人们很快成功的钻出一口油井，地质学家们也后知后觉的论证出：利比亚这地方，有大量的石油，足可以支援德意志帝国的所有石油需求。

小胡子听到这个消息，兴奋得差点要飞到长安亲钟义几口。对于这种基情，陛下当然要给他一盆冷水泼上去，“地中海还是英国的地盘，难道你要指望着意大利海军保护你的油轮吗？”

提起意大利，小胡子就气不打一处来，这尼玛当初签订钢铁同盟时，还挺把墨索里尼当个人物的，幸亏有神之子的横空出世，否则，德国又要重演一战时德皇威廉二世的悲剧——找错盟友！

给了一个油田，汉皇在小胡子口中就变成了的神之子，陛下摇头苦笑，“尼玛，都说德国人刻板，可是这肉麻起来，也是全无节操的货！”

指望意大利海军控制地中海，那还不如盼着母猪上树！已经对只会踢足球（话说足球也没德国人玩的好）的家伙们彻底失望的希特勒又将主意打到皇家海军身上，求人求多了，也就没啥不好意思的了！既然油田都送了，那您就送油送到家，正好皇家海军在阿位伯海不还有一只舰队呢吗？

对于希特勒的要求，陛下看后嘿嘿直笑，但在电报中却是严词拒绝，“那怎么可以，地中海周边历来就是欧洲国家的传统势力范围，我们在同盟条约中有规定的，我们大汉的利益范围在亚太，皇家海军进入地中海，岂不是违反了盟约！”

这就是典型的捡便宜还要卖乖了！你看，大汉帝国相当的尊重盟友。

看完电报，小胡子的胡子都被气歪了，可人在屋檐下，不得不低头。德国自己的海军不争气，好容易弄出一艘能拿得出手的俾斯麦号战列舰，还丢人的被人英国击沉了！再发展航母，一是来不及，二是德国现在的战争模式也没有更多的资源来发展海军，弄一些u型潜艇在大西洋格楞英、美，就已经是极限了。

也别绕弯子了，都是千里的狐狸，希特勒直接给汉皇发电，“您就直说相中哪片地方了，在德国控制下的直接送，没控制的德国出兵给你打下来。就算是想要法国的马赛都成，维希政府也得听德国的不是！就一个条件，把英国佬轰出地中海！”

小胡子这么爽快，钟义也不好意思再拿捏了，与蒋云志和张峥商讨半天，认为在阿拉伯海地区的南部舰队不能动，一是中东地区很重要，帝国的势力刚刚插足波斯海湾，不能半途而废；同时南部舰队留在阿拉伯海，还可以威慑印度，甚至是孟加拉湾地区，虽然帝国还没有明确与英国宣战，但双方的敌对是迟早的事！至少在非洲索马里，汉斯指挥的海岸军团就已经两次击败了他的老师利宁安中将。

尤其是在反/攻肯尼亚一役中，水墨指挥的近卫六军，以一个机步军四万人的兵力秋风扫落叶一般将八万黑人部队杀的片甲未留。甚至在帝**内部，因为近卫六军的神勇表现，已经有人提出增加帝**中机步师的数量，以取代后勤压力过大的纯装甲部队。

当然这种说法被蒋云志总参谋长无情的训斥，“纸上谈兵，文人误国！一群笔杆子做好你们的文案工作就行了，你们懂什么叫装甲力量？在欧洲战场、在未来的美洲战场，敌人的强大岂是那些非洲土著可比？”

蒋总长的话第二天就被记者登上了报纸，随后有美国报纸转载了这篇报道，“汉人要登陆美洲？”这样的疑问立刻传遍了全美，在美国西海岸的各大城市都引起了相当的恐慌，很多富人都开始甩卖家产，向内陆和东部迁移。

洛杉矶、旧金山、休斯敦，工人们都已经无心工作，就连号称史上最成功影片《乱世佳人》获得奥斯卡八项大奖这样的消息，也不能夺走“汉人要登陆美洲”的风头，费文?丽再漂亮，也顶不住汉皇的飞机和大炮吧？

迫于压力，美国陆军部长史汀生无奈将准备调往夏威夷的三个陆军师继续留在西海岸，以增加民众们的安全感。

得到此消息的陛下戏言：“总长一句话，能顶三个师！”

的确，这句话无心的谎话，帮了“韩信将军”的大忙，龙洲上将率领的两大洋舰队已经秘密在中太平洋圣诞岛上修建好前进基地，做好与美军在夏威夷地区长期作战的准备。

但美国陆军临时终止的增援计划，将会让准备在瓦胡岛进行的登陆作战压力小了许多，夏威夷群岛仍然保持了之前的驻军，檀香山驻军司令肖特少将得知陆军部取消了对夏威夷的增援计划时，破口大骂，“陆军部都是一群白痴吗？难道他们不明白，没有海军舰队保护的夏威夷是一块多么香甜的煎牛排吗？”

历史总是会有那么多的偶然，没有人知道，就是在肖特说出这个无比贴切的比喻时，圣诞岛海域的两大洋舰队已经拔锚，目标正是两千公里外的夏威夷。

龙大胖子最喜欢用吃东西减压，每次战前，他都喜欢大吃一顿，这一次的他的晚餐格外的丰富：圣诞岛火蟹、南华大龙虾……嗯，在旁边的餐盘上，还有一份煎了八分熟的、香甜的……牛排！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第221章南华风语者

夏威夷群岛有八个主要岛屿，但并不是每个岛屿都有驻军，美军的基地与司令部都在瓦胡岛上夏威夷最大城市檀香山的周围，珍珠港海军基地也正是檀香山的西侧。

另外驻军较多的就是夏威夷大岛。总面积四千多平方公里的大岛，是所有其他夏威夷群岛岛屿加起来的总面积的两倍，而且不断爆发的活火山仍在继续为夏威夷大岛增添新的土地。

这两个岛屿就是“风暴”行动的主要目标。

当然，最主要的目标还是海军的主要基地珍珠港。正如夏威夷美国陆军司令肖特少将所说，没有海军舰队保护的夏威夷，就如同香甜的煎牛排一样，谁都会想来咬一口。

太平洋舰队的主力战舰大多沉没在中华东海，美国并没有能力马上再组织出另外一支同样强大的太平洋舰队，调动东海岸的大西洋舰队，也并非易事。受限于巴拿马运河的水深，一些排水量过大的主力战舰并不能自由来往于北美大陆的两侧。

太平洋舰队新任司令切斯特?威廉?尼米兹已经到任，并在企业号航母上举行了就职典礼。出生于得克萨斯州弗雷德里克斯堡德国后裔家庭的尼米兹，早期以研究潜艇为主，而后成为美军中柴油引擎技术的专家。汉、美宣战后，尼米兹接替在上海战死的金梅尔上将，被临危授命，出任美国太平洋舰队总司令。

但这并不代表尼米兹就可以力挽狂澜，面对着珍珠港中空荡荡的泊位，他还能做什么呢？整个太平洋舰队中仅余一艘企业号航空母舰，还有宾夕法尼亚号和马里兰号两艘战列舰，像总统先生在国会演讲中所说的那样，勇敢去击败卑鄙、无耻的汉人吗？

再疯狂的指挥官也不会有那样想法吧？“率领一艘航空母舰和两艘战列舰就去进攻拥有四大舰队的大汉皇家海军？”尼米兹耸耸肩，“除非我疯了！”

军港中的巡洋舰倒是还有一大堆，但是在现代海战中，所谓战列巡洋舰的角色已经沦为了跑龙套。真正硬碰硬的炮战中，对上战列舰它就是个渣。而在大多数的海战中，都是以航空兵做为决战的主力，这在汉、日战争中已经数次被证明。连美国安纳波利斯海军军官学院的教材，都刚刚加入了经典的“左营空袭”，先发现、先出击，炸沉对方的航空母舰，才是现代海战真正的王道。炮战？海军战舰之间的巨炮互射，那已经过时了，现在的舰载机几乎都有数百公里的战斗半径，如汉国的海龙，美国的狂怒和女妖，你用舰炮轰谁？炸鱼吗？

而其他战舰都将作为航空母舰的护卫力量，毕竟依靠航母本身是无法抵御敌人的攻击的。在这样的理念指导下，巡洋舰早已沦为鸡肋，就连战列舰的存在都显得无足轻重，毕竟，这些巨舰都是主炮口径巨大而彰显存在价值的。如果只是防空和反潜，驱逐舰会比战列舰和巡洋舰做的更好，而在造价和航行的费用方面，二者根本就没有可比性。一艘依阿华级战列舰的造价，可以造出多少艘考德威尔级驱逐舰？恐怕答案得是几十艘吧？

尼米兹摇了摇头，停止了自己的胡思乱想，利用手头上这些海军战舰，维持太平洋上的相对平衡，等待各大船厂船坞中的多艘战舰服役，尤其是纽波特纽斯造船厂船坞中五艘在建的埃塞克斯级航空母舰，只要能等到它们入役，就可以再次组织起对抗汉国海军双航母编队的美国太平洋舰队。

不过，就算是已经晒装的首舰埃塞克斯号也要两个月后才可以正式交付海军，来夏威夷赴任之前，尼米兹特意去了弗吉尼亚，视察了汉普顿锚地。其实是醉翁之意不在酒，主要是去看一下那几艘埃塞克斯级航空母舰的建造情况。在之前，身为海军装备局局长的尼米兹还曾多次参与对埃塞克斯级的改进计划，但吴淞港空袭之后……“让那什么改进见鬼去吧！我现在只需要可以起飞战机，可以横跨太平洋的航母。”

点燃自己了的烟斗，尼米兹上将望着军港中的企业号有些郁闷，自己这个总司令也就比光杆司令稍微强点。

“如果汉军攻击夏威夷，海军可以做什么呢？”夏威夷海面上美丽的落日余辉并不能引起尼米兹的关注，透过烟斗上袅袅升起的青烟，依然可以模糊的看到上将眉目间深深皱起的竖纹。

“报告总司令，电讯处截听到不明电报！”一位身着白色海军制服的军官将敝蓬军车以一个漂亮的漂移停到附近。

但明显，上将对有人打断他的沉思非常反感，“不明电报？那给我送来有什么用？难道我是电报专家吗？”

“报……告总司令，可是这封电报发自夏威夷南部海域！”年轻的参谋本以为及时送过来会得到总司令的表扬，留下个好印象，可没想到反倒是惹了将军的不快，但优秀的心理素质，还是使得他说出了对这封奇怪电报的怀疑。

尼米兹将嘴里含着的烟斗抽了出来，多年从军，起起伏伏的经历让他深知，谨慎总是没错的！“关键时候的谨慎可以救你的命！”正是上将经常挂在嘴边的一句话。

“夏威夷南部？距离我们有多远？有没有可能是渔船发出的电报！”

“目前以我们的电讯技术还不可能做到准确定位，但是电讯处的专家说这不可能民用船只发过的，电报上的语言不属于已知的任何常用语言，也不是夏威夷土著语。专家怀疑这是一种我们未知的土著用语，民用船只不可能用这种语言联系！”年轻参谋的话很有条理。

尼米兹似乎是被他说服了，连连点头，“少校，你叫什么名字？”

“报告司令，太平洋舰队司令部通信处少校参谋吉恩?罗瑞向您报道！”

“好的，罗瑞少校，你很可能救了我们舰队……不，是救了美国！请用你的车把我送回司令部好吗？”

“那是我的荣幸，总司令请！”得到赞扬的罗瑞少校显得有些兴奋，美国人的文化就是喜欢彰显个人英雄主义，孤胆英雄或是拯救美国拯救全人类之类的表扬，是最容易让年轻人兴奋的。

尼米兹深谙其道，十六岁时就考入安纳波利斯海军军官学院的他，在军队的数十年间，见过太多这样的年轻人，甚或，年轻时尼米兹也是其中之一。

但这并不代表他就认同了罗瑞的判断，那只是一种军中前辈对后辈的提携而己。

“这封电报肯定是某个电报机爱好者的恶作剧。如果是汉国的皇家海军……难道他们还嫌太平洋不够大吗？然后特意去南部绕个弯子再过来？”坐在敞蓬吉普车副驾驶座位上的尼米兹，为自己的幽默笑了！

很多年以后，甚至在尼米兹临终前那一刻，他仍在为今天的事内疚和悔恨。如果那时他不那么固执的坚持对年轻人的看法，如果他能仔细的考虑下那封奇怪的电报，如果一直谨慎的他在那一刻能更谨慎，也许……

可这个世界没有那么多的如果，尼米兹一生中唯一的一次不谨慎，不仅仅断送了美国最重要的一块海外领地，也扼杀了年轻的罗瑞少校拯救美国的机会。

那封奇怪的电报的确是发自龙洲上将率领的皇家海军两大洋舰队。因为这个时代通信技术的限制，电报被敌方截听的可能性是相当大的。在日本投降后，全国林发现对日战争期间，很多盟国间的重要电报都曾被日军截听，还有数条被破译出来，幸亏当时大联盟的军力远超日本，所以才没有对战局产生过大的影响。如果这种情况发生在军力相差不多的敌我两方，那结果可想可知！

这个报告打到未央宫后，立刻引起了陛下的高度重视。钟义当然知道，前世的中途岛海战联合舰队之败就缘于电报被美军破译，而后山本五十六之死也是缘电报被破译。

美国人在这个时代，很多技术都是居于世界前列的，而目前帝国三军的电报都是以汉字为主，汉语是全世界使用人数最多的语言，破译起来的难易度可想而知！

必须要改变，陛下苦思之后，穿越者光环再次闪耀。一声令下，女秘书被专机送回益州黄金城卡尔古利，土著老长老，薇薇安的爷爷就定居在那里。

数日后，专机护送探亲，引起无数人羡慕的土著妞回到了长安，带回来的还有三十位他们那个古老部落的土著年轻人。

这些土著有一个共同点，那就是他们既熟悉部落里的土著母语，又可以轻松的以汉语沟通。

来到长安后，这些土著妞的娘家人很快被秘密安排住进皇家指挥学院，在语言专家们的帮助下，一套新的电报密码被研发出来。

之后，这些土著人都被授予了电讯军官的职务，安排到了各个战场之上。这些来自卡尔古利的土著军官用他们的母语传递着电报，然后再解译成汉语，送交给指挥官。这些土著军官全部直属于各集团军司令部，他们几乎寸步不离开指挥官，他们的身份是最高级机密。没有人知道他们来自哪里，澳洲有几十万人的土著，几乎每个地域的土著语都有不同之处，使得这些土著的密码根本无法破译。

龙洲的身边就跟随有两位土著军官，他们的任务就是编译舰队发回长安的报告和解译来自卫青阁的命令。陛下给这些土著军官起了个名字，称其为南华风语者！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第222章又碎元青花

风语者的创意来自于一部美国电影，陛下也这算是以其人之道还治其人之身了！

但战争不是武林逞勇，更不是一招“斗转星移”或是“降龙十八掌”就可以解决问题的，千军万马的对决，无数士兵的英勇搏杀，每一次战斗都要有详细周密的部署和“胜则进、败则退”的具体方案，才是一位合格的指挥官。

对于皇家海军的几位舰队司令，陛下在卫青阁与张峥聊天时，曾有过这样的评价：“关沧海是员猛将，可以打赢一场艰苦的战斗；毛石应是个帅才，能够打赢一场宏大的战役；唯有龙洲，不世出之奇才，他是真正的统帅，能为帝国赢得一场决定命运的战争！”

这场战争当然指的就是汉、美太平洋之争。当今世界，日法沦没，英意式微，苏德相争，利在渔翁。唯有汉、美两大国，奉行全球布局策略。中华刚刚结束抗战之苦，即陷内战泥潭，何尝不是两大国着眼全球之暗中推手？

但钟义不是罗斯福，陛下无法坦然接受汉美争霸，却要将战场建在中华，如若那样，大汉与昔日的日俄有又有何区别？

中华内战是洗尽千年糟粕、再现盛世雄风的必经之路，有些痛是难免的，有些伤是必须的，但这不意味着就可以成为他国操纵中华之工具。用中华的血，填满他人的**？钟义做不到，也决不允许其他国家来做。

所以，纵然时机不佳，但陛下宁可三面受敌，也要义无反顾的掀起太平洋“风暴”，与美国开战！兄弟离阖，那是家事，你若想混水摸鱼，图谋不轨，那么请做好搭上自己的准备！

因为，中华不仅有中华，还有大汉，同祖同宗，守护相助。

接到风语者送来的电报时，长安已是凌晨。

但卫青阁中灯火通明，会议室里烟雾缭绕，置身其中，仿佛如临仙境，腾云驾雾一般。但土著妞明显没有这么闲情逸致，一边用尖尖的鞋尖踢走碍脚的“未央宫”特供烟盒，一边挨个为大佬们续上茶水或咖啡，还不时用小手煽走眼前的呛人的青烟。当薇薇安口中发出连续的轻咳声，张峥扒了扒自己已经有些发皱的脸，轻笑到：“蒋总长，看来我们是把秘书大小姐给呛着了，小心人家背后告咱俩的状呀！”

蒋云志抱着茶杯嘿嘿一乐，张峥是这是作死的节奏，陛下身边的这几个女人，哪有善茬？你以为土著妞就好欺负呀？

空军司令云九狠狠的喝了一口杯里的浓茶，看了一眼左腕上陛下御赐的金龙机械表，“零点十五分，夏威夷那边的时间应该凌晨四点多，也该有消息了！”

“报告，龙司令电报！”像是感应到了空军司令的心焦，电讯参谋及时送来了一份电报单，这也变相的救了张峥，被羞得两腮通红的土著妞正准备对海军司令施以报复，譬如给他加点滚热的开水什么的。

蒋云志反应的最快，一把抢过电报：我部已到达指定位置，将按计划发起攻击。

短短的两行字，却让三位大佬如释重负，蒋黑脸将电报扔给张峥，四脚拉叉的放松身体躺回沙发，却又弹簧般马上弹起，将其他人吓了一跳。

“给马绍尔群岛的扬州军董司令发电，全速出发！”

马绍尔群岛是密克罗尼西亚岛群的一部分，有数万人口定居在由1，156个岛屿组成的34个珊瑚环礁上。日本在第一次世界大战中占领了马绍尔群岛，并于1919年由国际联盟将其正式移交日本，马绍尔群岛因此受日本南洋厅管辖。

对日战争结束后，帝国皇家海军接管了这个战略位置十分重要的群岛袖珍小国，将其纳入东瀛总督府管辖。

“风暴”行动开始后，董承斌就率领“陆军海战队”扬州军进驻马绍尔群岛，并在最大的环礁马朱罗岛上建立后勤基地。

这个基地在整个“风暴”行动中，是十分重要的一环，“风暴”的主要制定者，已逝的叶知秋总长曾明言：有了马朱罗基地，我们与夏威夷的距离就比美国本土还要更近，双方的补给线都在两千海里左右。简而言之，一个马朱罗基地，就可以使得我们与美国对于夏威夷的争夺，处于同一个起跑线上！

如今马朱罗基地早已修建完成，可以靠泊五千吨级炎黄轮的人工码头、物资储备仓库、通信中转站，甚至是可以起降中型运输机的简易机场全部完工，扬州军也部署到位，随时可以出发增援执行“风暴”行动的海军，只是物似人非，一手策划马朱罗基地的叶总长已杳然西去！

太平洋中部时间，凌晨四时三十分，随着风语者给长安发去的电报，一直保持静默航行的两大洋舰队灯光全开，各艘舰上铃声大作，但水兵们丝毫不见乱象，早有准备的他们快速跑自己的自己岗位，各负其职。整只舰队显得有条不紊，训练有素。

孟德号指挥舰上的龙洲在甲板的方桌上摆了一盘金枪鱼生鱼片，旁边好几个小碟子中是各式各样的蘸料。龙司令手中的叉子叉中一片生鱼，但却举了半天，迟迟没有放入蘸料碟中。

龙胖子的双目微眯，离着孟德号最近的奉孝号航空母舰也在一百米之外，但灯光刹是明亮的甲板上，穿着各色制服的航母地勤们正紧张而又有序的将一架架舰载机弹射起飞。速度很快，两个弹射器同时使用，但甲板上的景象一点也不慌乱。

龙洲满意的点点头，手中的叉子随意的找中一个蘸料碟蘸了一下，将生鱼片放入口中，也不知道这个味道是不是他喜欢的，或是……他根本无心去品味是什么滋味。

八艘航母上的近六百架舰载机被分为两批次进攻，首先起飞是一百二十八架j37-e海龙空优战斗机，它们并没有携带反舰导弹，两侧机翼下的六枚神仙企鹅空空导弹和两枚体型稍大的麦氏企鹅对地导弹，以及机首的两门20毫米机炮，是它们全部的火力。

海龙们的目标很明确，那就是破坏夏威夷的机场指挥台和制空，击落一切敢于起飞的美军飞行器，控制夏威夷的天空。

随后，紧跟在海龙机群后方，上、下两层泾渭分明的分别是翼龙舰载轰炸机和g41蛮龙攻击机，正是这款蛮龙攻击机，取代了万能油毒龙舰载机的位置。与毒龙相比，蛮龙的低空和超低空的操纵性、安定性更加突出，有着良好的搜索海面目标的能力。同时，作为低空攻击敌舰的主力，蛮龙在防护性上也得到了很大的提升，重要位置的装甲几乎可以媲美装甲车。

而且，g41-b双发型蛮龙还可以携带更多的反舰武器，甚至是金枪鱼鱼雷，虽然受限于载弹量，每架g40-b仅能携带两枚蓝鳍金枪鱼，但更低空的投放，也使得空投鱼雷的稳定性和可靠性得到了更大保证。

在基地的战争实验中，也有一些飞机专家喜欢称蛮龙为强击机，即不畏敌人的猛烈炮火，实施强行攻击。

为了使得新式飞机的攻击更具突然性，在上海的战役中，陆基型的g40威龙攻击机并没有露面，在钟义看来，吴淞口空袭正如十面埋伏般，美国太平洋舰队自己钻进帝国控制海域的包围圈，不作就不会死，作了就得成全他。不管吴淞口空袭的效果如何，陛下都没打算让美军的任何舰只逃出东海。就如同那艘印第安纳波利斯号重型巡洋舰，以为躲进长江就安全了？转圈都是帝国的空军基地，它能躲到哪？指着南京的空军保护它？

“嘿嘿……”

想起这事钟义就觉得好笑，空军起飞战机欲轰炸黄浦江上的第安纳波利斯号时，委员长还装模作样的发出抗议，宣布这艘战舰美军已经转让给民/国海军，若大汉空军继续轰炸，则视为与民/国政府敌对！

敌对又怎样？指挥轰炸的空军司令云九就没打算惯着他，当然那天镇江登云机场和南京大校场机场都起飞了十数架流星战机，不过远远的在上海飞了一圈，拍了几张第安纳波利斯号起火冒烟的照片，刷了一下存在感，就返航了。

不过，委员长没有想到的是，只是卖美国人点面子的行为，依然为自己招来了无妄之灾。一周后，北平就宣布，将建立自己的空军，以反击南京政府丧心病狂对平民轰炸的无耻行为。

军统局也传来最新情报，大汉向北平援助了一百架j36飞龙战机和两百架jh37毒龙轰炸机。实际上这都是更新换代替换下来旧飞机，不过……就算是皇家空军的旧飞机委员长也顶不住呀，指望着美国人卖给他的那几十架流星？扯淡吧，谁不知道大汉外销型的鬼怪，在欧洲都把流星打成了屎。而且，战损后没地补充，汉、美宣战，就算是想再买就没办法运回来了！

“谋”的例行通告中，再一次出现“元青花”被摔的字样，看得陛下好是心疼，“完蛋光头，败家玩意，这等国宝早晚被他祸害没了！”

潜台词就是：老子这未央宫都没几件元青花，光头居然敢摔着玩？

对了，通知押送这一批飞机去北平的侍卫队长王文义，弄几件古董回来，秦映雪就要生了，“得给儿子弄几件玩具呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第223章珍珠港空战

第二波次的机群已经开始在舰队上空编队，舰队的位置距离最南端的夏威大岛不足百公里。

首批起飞的飞机会越过大岛，直接攻击瓦胡岛上的珍珠港和三个机场，如果美军不是一群猪，那么相必大岛的雷达已经发现了机群。

最先起飞的凌龙侦察机已经传回消息，珍珠港内两艘战列舰都在，唯独少了企业号。

“难道是美军海军方面查觉到了什么？”龙洲注视着上方正在编队的翼龙和蛮龙机群，还是决定留下二十四架海龙保护舰队，两架由翼龙轰炸机改装成的风神翼龙预警机保持升空状态，负责传导前方的讯息，同时可以也守卫舰队。

“风暴”行动不可能因为企业号下落不明就停止，龙洲的安排只是其小心谨慎的性格所决定。其他战机依然正常出动，夺岛舰队也开始向瓦胡岛的西侧游弋。

印度洋舰队司令与海军陆战队师长阚爱民负责指挥登陆行动，四艘战列舰和四艘重型巡洋舰保护着两艘两栖登陆舰和数艘炎黄轮运兵船，并将在登陆开始之后为其提供支援火力。

五时三十二分，天色渐亮，海面上的波纹已经纤毫毕现。由季有钱有校指挥的海龙机群抵达了檀香山市上空。这座人口多达数十万的海中大城市，也仿佛刚刚苏醒，街上的行人还不是很多，有些温热的海风吹动着棕榈树上的嫩叶，向飞行员们展示着她与众不同的魅力。

但凄厉的防空警报声突然响起，为这一幅和谐的画面增添了战争年代特有的残酷。很明显，皇家海军的舰载机是一群不受欢迎的访客，地面的防空炮火开始发射，一声又一声的脆响和空中一点又一点的硝烟提醒着海航的飞行员们，这里并不是世外桃源。

出发前被定为海龙编队指挥官的季有钱上校打开了通讯器，“保持队型，他们打不到我们！注意美军的飞机！”

城市中的防空火力并不算密集，对于时速达到一千多公里已经接近音速的舰载机机群来说，并没有太太的威胁。

望着与自己同属奉孝号航母的十六机编队，每一架海龙的机翼和机身上都闪耀着的金龙出海标志，就如同大汉帝国在南太平洋横空出世一般，在刚刚升起的太阳照耀下，发出炫目的光茫。

季上校心中突然涌起一种无比自豪，连云层下的美丽的檀香市都散发出一种格外的亲切感——用不了多久，她也将是帝国的领地！听说这里的海滩很漂亮，也许退役以后，自己来可以这里休假，或者……给自己的孩子讲一下，你老爹我当初曾经怎样的攻占这个浪漫的小岛。

通迅器中突然发出滋拉滋拉的声音，预警机的雷达操作员示警：美军在福特岛和和卡内奥特海军航空站中起飞了二十四架飞机，岛北的惠勒陆军机场也起飞了一批战机，数量不明！

季有钱吹了一声口哨，对风神翼龙的“哨兵”表示感谢，然后切换频道：“兄弟们，有活干了！文和、文若的兄弟们随我留下来，对付珍珠港方面的海军飞机。印度洋的兄弟们负责搞掂北方惠勒机场的陆军飞机，仲达号的兄弟，你们继续监视希凯姆机场。”

频道中口哨四起，表示收到！季有钱摇了摇头，“这帮小子，就不知道啥叫紧张？”随即又笑了，不用说人家，自己也一样！不过美国人和日本人不一样，他们的飞机也很先进，季上校连忙又喊了一句，“大伙不要大意！”也不知道这句提醒会有多大效果，但已经没有更多的时间继续说下去了，八个海龙十六机编队已经有五个各自划出了漂亮的弧线，分向自己的目标飞去！机载雷达中也出现了许多的小光点，无疑，那都是美军飞机。

在珍珠港中间的福特岛美国海军航空站上，f-1狂怒依然在以最快的速度升空，另外一条跑道上的f-2女妖也在腾空而起的那一瞬，发出标志性的凄疠尖叫声。

季有钱庆幸自己没有托大，留下文若号和文和号的兄弟们帮忙，否则光以自己奉孝号上的这帮兄弟，还真不好对付珍珠港中起飞的越来越多的美国海航飞机。

海妖的出现，有些出乎季上校的意料，这是美国第一款折叠翼的海军舰载喷气式战斗机，在设计上参照了海龙a型，但研制公司麦克唐纳又加入了许多美式创新，例如蜗轮引擎和弹射座椅，这都是在大汉还在研发的技术。

可是侦察机的情报中说美国在太平洋唯一的航母企业号并不在港内？这是哪来的海妖呢？

没有人可以回答的他的疑问，无论怎样，这一次战斗，海龙的对手除f-86佩刀、f-1狂怒之外，又多了f-2女妖，这种美国海军目前最先进的舰载战斗机。

这场空战，因为双方战机都装备了比较先进的雷达，以前的云层和阳光突袭战术都派不上用场，完全是真刀真枪的较量。

大汉皇家空的制空力量是48架j37-e海龙，稍后尾随的是96架hh6-c翼龙轰炸机和低空突防的72架g41-a/b蛮龙攻击机。

而美军珍珠港中的福特和火奴鲁鲁港旁边的卡内奥赫海军航空站共起飞50余架f-1狂怒海军陆基型战斗机和f-2海妖舰载机。

美国陆军机场上的f-86佩刀以及最让皇家海军飞行员们忌惮的、传说中的超高速f-94星火拦截机并没有出现在坦塔鲁斯山和奥林匹斯山上空，他们将在瓦胡岛的北部上空与皇家海军印度洋舰队的舰载机厮杀。

如果抛开在吴淞口两艘美军航母的拙劣表现，这才是汉、美两国飞行员们之前的第一次真正交锋。奉孝、文和、文若三个十六机编机摆出一个三角型进攻队形，迎向了紧急起飞的美海军战机。还未来得及编队便匆匆美机给了海龙编队们各个击破的机会，刚刚进入攻击范围，季有钱就按下了按钮两发连射神仙企鹅空空导弹，身边的战友们的机翼下也是一阵白烟冒起，那正是神仙企鹅发射时的标志，编队中负责掩护的八架僚机机头处的机炮连续射出拖着曳光的炮弹，这是为了弥补发射神仙企鹅导弹的战机必须有数秒平稳飞行进行引导的弱点，在这数秒中，是最容易遭受对方战机攻击的。躲，做出高机动动作，意味着发射出的神仙企鹅会失去引导而丢掉目标；不躲，一旦被对方击中，就是机毁人亡。尤其是现在的对手换成了美军，对方狂怒战机携带的响尾蛇导弹也不能小看，以红外线引导的响尾蛇的追踪能力在面对高速的喷气式战斗机，并不算太强，但平稳飞行进行雷达引导的海龙战机，一旦被其瞄准，被击落几成必然。

这并不是用企鹅空空导弹收拾日本老旧飞机的时候，在九州空战时，空空导弹的出现对于日军大量的螺旋翼飞机来说，就是灾难。但对手换成了同样是高速喷气式飞机的美国，海龙飞行员们不敢大意。但如果单纯从战机性能上来年，j37-e还是明显强于f-1和f-2的。

陛下曾经说过：想在战机性能追上大汉，美国人要把f-14熊猫弄出来再说。此话不虚！

首轮交锋，神仙企鹅便击落了四架海妖和两架狂怒，只有两架海妖的美军飞行员座椅弹射成功，其他的战机的都是凌空爆炸。进入喷气和导弹时间，空战变得更为残酷和血腥，战斗机以机枪为主要武器的时代，飞机被击伤后，飞行员都有很大的机会跳伞，甚至驾驶着受伤的飞机成功返航的例子也比比皆是。但空空导弹出现后，被击中还能逃生的飞行员越来越少！

所以，看着空中飘飘坠下两名座椅弹射成功的海妖飞行员，皇家海军飞行员们并没有痛下死手，甚至还刻意绕开了他们下落的路线，避免机翼割断他们的伞绳。

但这种友好也仅限于被击落之后，矗立在珍珠港西侧并为其挡住季风的坦塔鲁斯山上空，你死我活的搏杀依旧在继续。神仙企鹅频频建功，响尾蛇也开始取得战果，三架海龙被击落，而其中的一架上演了极其悲壮的一幕——机翼被击中的一架海龙战机飞行员并没有选择跳伞，而是控制着飞机歪歪斜斜的撞向了坦塔鲁斯山脚下珍珠港海湾内一处仓库，而且那处仓库还碰巧是军舰用的重油库！

冲天的大火燃起，滚滚的黑烟甚至遮住了刚刚升起的太阳，使得本就硝烟弥漫的交战空域更加灰暗。

所有的美军飞行员额头上的神经都不自觉的跳动了一下，这到底是汉人还是日本人？

季有钱的眼角有些湿润，他看清了飞机上的编号，那是一位同属于奉孝号的战友。凌晨起飞前，还与自己开了个玩笑。

但这样的事，在战场上再平常不过，在国外作战，即使跳伞成功也一定会成为敌人的俘虏。纵使陛下三令五申的强调：人比飞机重要！但骄傲的皇家海军飞行员，没有一个有做俘虏的打算！季有钱知道，如果换成自己，他的选择也不会和那位战友有任何不同。

既然从军，就已经做好牺牲！幸运只垂青勇敢者！

“战斗……才刚刚开始！跟紧我……前方两千米……”

季有钱上校的双眼微斜，扫过雷达，呼叫自己的僚机，透过战机透明窗的目光，坚定而又自信！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第224章喋血瓦胡岛

在空中俯瞰两山之间的珍珠港，就如同一只鸟爪般展向内陆。唯一的水道通向大海，而三只爪脚趾就是珍珠港的内海。水域面积32平方公里，平均水深约14米，最多可以停泊500艘舰船的珍珠港，是太平洋中最大最好的安全港口。

在珍珠港的中间，有一个岛屿，不但增加了许多的停泊船位，美军海军还在上面修建了一个航空站，即福特岛航空站。

空中与海龙战机激烈交战的那些狂怒和女妖，大多就是在这个小岛上起飞的。

不过此时，与旁边风平浪静秀美的火奴鲁鲁港相比，珍珠港中飞机轰鸣、炮声轰轰，士兵们的呼喊声和防空武器的开火声交织在一起，与水面上不时飞溅得高高的浪花和舰船上燃烧的火苗，谱写出一曲生与死、血与火的悲歌。

蛮龙攻击机的目标并没太多针对岸上的设施和水兵们，福特岛南侧码头上的宾夕法尼亚号和马里兰号战列舰以及多艘相对面方比较大型的重巡洋舰才是他们主要的攻击目标。

看起来这些目标并不难实现，陆地上的水兵们发现，高射机枪叮叮铛铛的打在蛮龙攻击机上，很难能够起到预想的效果，但蛮龙低飞后的机炮扫射对于他们来说却绝对是致命的。

机翼上的洪氏企鹅反舰导弹第一次正式亮相就大显身手，技术好的蛮龙飞行员，甚至可以瞄着码头上靠泊战舰的侧弦来发射，让导弹贴着水面飞行，以攻击战舰相对薄弱的水线部装甲。

这样的战术在很短的时间就取得了成效，虽然也有数架蛮龙被战列舰上的防空火力击中，但数枚洪氏企鹅的连续命中，很快将马里兰号的右弦撕出了一个直径达数米的大洞，海水如凶残的猛兽般扑进船舱，准备损管的水兵们连靠近大洞都无法做到。随着海水不断的灌入，马里兰号快速的倾斜，甲板上未固定的东西与水兵们一起被滑下了海水中。1920年下水，排水量三万三千吨的马里兰号无可挽回的倾覆在泊位上，远远望去，露在水面上光秃秃的黑色船底，让它看起来像一条巨大的鲸鱼。

十几分钟后，宾夕法尼亚号也未逃脱沉没的厄运，伤痕累累的它被一枚洪氏企鹅击中前主炮的弹库舱，剧烈的殉爆半六只十几吨重的炮管炸飞后，又狠狠的砸在战列舰上，在难听的咯吱咯吱声中，美国太平洋舰队最后一艘战列舰，也是他们的旗舰以解体沉没的方式沉入了海底。

两艘战列舰一般倾覆一艘解体，但蛮龙并没有结束他们的表演，在漫天的炮火和曳光中，号称最勇敢战机的攻击机们以贴近水面的高度将洪氏企鹅一一发射，当然还有最爱凑热闹的蓝鳍金枪鱼。即使有美军的女妖战机摆脱海龙的纠缠衔尾追来，蛮龙飞行员也不并不紧张，无论是响尾蛇导弹还是海妖战机，都无法与蛮龙在最最擅长的越低空飞行方面较量，当有一架海妖追击蛮龙直接砸在海面上后，海妖飞行员们绝望的放弃了在五十米以下低空与蛮龙的追逐游戏。

当六艘重巡也或沉或倾或燃起大火，全部推动战斗力后，嚣张的蛮龙攻击机机群终于开始撤离，就连一直保持水平轰炸的翼龙机群也加速投下余下的炸弹，开始返航。

海妖们并没有追击，它们必须利用剩下的不多的燃油去寻找合适的机场降落——珍珠港内的两个海军航军站跑道都已经被毁，想必岛上的两个陆军机场也不会好上多少，汉军这样有预谋的攻击不可能不重点攻击惠勒战斗机机场，和希凯姆轰炸机机场。

在空战中幸存下来的十多架海妖与狂怒勉强组成编队，向夏威夷大岛方向飞去！只能希望汉军没有同时攻击大岛，否则他们就只能在迫降海滩上了！

第一波次的攻击机和轰炸机开始返航，季有钱率领的空优机群也开始集合，与出发时相比，编队中少了十七架海龙，战损率百分之三十五，意味着每三架海龙就有一架被击落。虽然他们也击落了美军的三十多架狂怒和女妖，一比二的战绩还算说得过去。但归程时每一名飞行员都显得心情很低落。

负责轰击陆军机场的另外两组海龙编队也全部返航，除了仲达号航母上的海龙编队因为负责的希凯姆机场，是美军b26轰炸机的驻地，所以没有遇到太大的挑战，翼龙们轻松的将炸弹投到机场中，蛮龙低空突入后，摧毁了正犹豫着是否该起飞的美军最新的四发喷气式重型轰炸机。

但另一边，在惠勒机场附近的空战则显得惨烈了许多。64架海龙掩护着翼龙机群和蛮龙机群突进到怀厄奈岭上空，即与惠勒机场起飞的四十六架f-86佩刀相遇，机群中并没有传中已经开始部署的f-94星火截击机，但战斗依然很不轻松。虽然海龙的数量还要远远超过佩刀，但实践证明响尾蛇空空导弹注定将是皇家空军的致命之毒蛇。

战斗结束之时，被击落的三十四架佩刀换来的是十九架海龙和十二架翼龙，战损比基本达到了一比一，这对于已经习惯胜利的皇家海军舰载机飞行员们，简直是耻辱性的战绩。

但对于“风暴”行动总指挥龙洲司令来说，这样的战果还是可承受的，战争开始的这几年来，美国的航空产业发展的十分迅速，在某些方面已经可以和帝国并架齐驱。这在出发前，陛下就曾经提醒过。

“和美国的战争注定龙虎斗、双雄会！”

陛下用两部时髦电影的名字来形容汉、美之战，给所有的帝国高级指挥官都留下了深刻印象。

第一波攻击会遭受比较大的损失也是在龙洲的预料之中，倒是蛮龙攻击机的表现让人眼前一亮，无论是单座的a型还是双座的b型，都在战场上表现了极强的生存能力和攻击能力。

“一切都是值得的！”只要第一波消灭了瓦胡岛上的海、空力量，接下来，“就是们享受瓦胡岛这块香甜牛排的时间了！”

龙洲很自信的相信，负责第二波攻击的飞机可以更大的打击美军的抵抗力量，因为第二波次中有更多的轰炸机和攻击机。

航母的甲板上，地勤水兵们正在紧张的忙碌，回收第一波次出击的飞机然后迅速加油挂弹，机械师们则是加紧对战机检查维护，修补受损的部队，换上新的零件。有些受伤较为严重的，则必须送回机库，然后换上来备用机。机库中倒是很宽敞——每一艘航母几乎都有战机被击落。

舰长们一边亲自和地勤们一起为飞行人员们按摩放松身体，一边做着思想工作，什么“化悲痛为力量，完成战友们未尽的事业。高举金龙旗，为伟大的民族复兴而牺牲是值得的。打败美帝国主义，建立和谐新社会……”

最后一句这哥们明显是在中华呆过一段时间，还没转过弯来，要说帝国主义，貌似……大汉才是真正的帝国主义，人家美国是崇尚自/由、民/主滴，至少人家表面上是这么说滴。

龙胖子难得没有在战斗时吃东西，他在等待，等待第二攻击波航空兵指挥官的报告。在这一波次中翼龙轰炸机的目标是周边其他的机场，大岛、莫洛凯岛、可爱岛，甚至在瓦胡岛上都还有本尼和拉比特两个规模稍小的机场。

在登陆开始后，任何美军飞机的出现都将会给登陆部队带来极大的杀伤，“在预警机的帮助下，加上军情局提供的情报，摧毁所有的夏威夷机场！”这个任务对于第二次近一百架的翼龙来说，并不轻松，好在，有十二架风神翼龙监控着夏威夷八岛的每一个地域，美军飞机频繁起落的地方逃过风神翼龙的眼睛——说话在预警雷达方面，战争实验室还是保持着绝对的领先，毕竟基地的计算机发展水平，远超各国。

而蛮龙攻击机，它们的任务则是对瓦胡岛上的美军海滩阵地发起攻击。为了迷惑美军，蛮龙机群分成了三组，同时对钻石头、恐龙湾和卡伯雷灯塔角发动了袭击，诱使夏威夷陆军司令肖特不得不将陆战部队分成了三个部分。但在蛮龙们的超低空打击下，无论是海滩上的工事内守军还是支援部队，都遭到重大伤亡。

这一次，蛮龙们没有再携带笨重的对舰导弹，而是换上了无控火箭弹，俯冲后的火箭雨，带给了美军士兵的，不仅仅是伤亡，还有无穷的恐惧，蛮龙那种几乎在你头顶上呼啸而过的冲击，比火箭弹还要更可怕。

登陆舰队已经瓦胡岛西侧五十海里以外待命，毛石应将军坚信，两波攻击以后美军的海、空军力量会在舰载机的打击下被消灭一空，所以，他大胆的将登陆舰队靠近了夏威夷海域。

但随着负责警戒的反潜直升机在周围发现潜艇的踪迹，毛司令就淡定不下来了。珍珠港的潜艇并没有全部在空袭被消灭，有两艘重牙鲷级潜艇因为提前出港训练而躲过了一劫。

“旗鱼”号与“刀鱼”号并没有选择逃掉，潜艇的特殊性质让他们觉得仍可一战，尤其是发现大模大样停在檀香山西侧的那支战列舰队中，还有多艘汉国海军特有的炎黄轮运输船，更是让俩位艇长觉得“由我们来拯救美国的时候到了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第225章又是企业号

美国人还是小看了皇家海军的反潜能力。

远洋出征，还没有列装无限动力的核潜艇，失去水下保护力量的两大洋舰队当然不会忽视反潜力量。不要说元帅级航母上的四架直升机，就连轻、重巡洋舰上也都各有一架fq-5反潜直升机。作为目标大、规避慢、最易招袭击的反潜困难户战列舰，也配备反潜和运输直升机各一架。

在这次远征行动中，更是特意将两架直升机都换为了fq-20海豚反潜直升机。

自从在佩岛血战时因为出粗心大意闹了笑话，烟斗控毛石应将军就变得谨慎了许多，在远离本土数千公里的中太平洋作战，毛司令更不会犯下低级错误。

登陆舰队中的十二架反潜直升机被分为三组，轮流升空，保证每时每刻，舰队的四周都直升机执勤。翼德号重巡更是在周边海域中投放了数个定深磁性水雷，以保证舰队的安全。

很不幸，刀鱼号就中了大奖。光顾着寻找汉军舰队破绽，伺机攻击的水兵们，忽视了悬浮在五十米水深下的磁性水雷。

刀鱼号和磁性水雷的亲密接触，只是在海面上制造了一个不大的水花，声纳兵们倒是清晰的听到了一声闷响。通讯器中立刻传来了数声欢呼：有潜艇被水雷炸中了！

文举（孔融）号战列舰立刻右弦所有的火炮都瞄准了泛起水花的地方，但等了半天，除了浮上来的油污之外，没见任何动静。

水兵们呶呶嘴，“美军的潜舰质量不是很过关耶！”

这明显是说风凉话了，在水下引爆水雷的潜艇，十有**没有机会再浮上来。

旗鱼号上的美军水兵深深的感到了兔死狐悲的悲凉，但他们没有退却，在艇长奥登少校的指挥下，耐心的等待着机会。

毛司令也没有放松警惕，能击沉一艘潜艇，就可能还有。不过，烟斗将军有些流年不利，雷达显示，有一批战机自北方向舰队飞来！

“北方？龙司令率领两大洋舰队的主力在南边呢，北方没有己方的飞机，那肯定就是美军的了！可是……难道有漏网之鱼？”

虽然对本方的舰载机们有着绝对的信心，但这个时候，明显不是去探讨这群飞机从哪里的时候，呼叫孟德号上的龙洲总指挥，速度派海龙舰载救命呀！

毛司令再狂，也不会狂妄到试图用四加四的战列舰和重巡去应对美军飞机的攻击。

收到登陆舰队的明码电报，龙司令也毛了，能不毛吗？都急得用明码电报了，登陆舰队肯定是十分危险。而登陆舰队不容有失，整个“风暴”计划中，登陆是十分重要的一环，不能成功登陆瓦胡岛，就相当“风暴”行动失败。只是击沉了几艘美国舰只，对于皇家海军来说，没有太大的意义。此次远征，要的是基地，一个可以被当成跳板，攻击美国本土的跳板。

如果失去了登陆舰队或者是海军陆战队遭受重大损失，那将是不可弥补的。龙洲没打算最后派水兵们去沙滩上冲击美军的炮火，陛下说的对，“专业的活还是得交给专业人士。”

保护登陆舰队是首要的，甚至已经顾不上等待第二波攻击的效果。“命令各舰所有留守的海龙起飞，已经补充完燃油和弹药的，也立即起飞，救援登陆舰队。”

作为指挥员，越是危急时刻，越要冷静。下达完命令的龙洲走到海图前，“中途岛，只能是中途岛上的轰炸机！”在夏威夷的周围，并没有其他的美军基地，唯一能够起飞飞机并飞到夏威夷的也只有两千公里外的的中途岛。但问题是中途岛并没有驻扎超远程的战略轰炸机，两千公里的距离足以让大多数美制飞机望而生畏，即使它们可以飞到夏威夷也不会有太多的滞空作战时间，而且，这些战机没有机会返航，大海将是它们唯一的归宿。

龙胖子的判断并没有问题，吃货将军在军事素养上绝对是名不虚传。但是智如奇才的龙司令也忽略了重要的一点，那就是企业号！

第一波攻击前，凌龙侦察机就已经发现，美国太平洋舰队目前唯一的一艘航母企业号并不在珍珠港内。这并是美军的未赴先知，或者说他们曾经有一个未赴先知的机会，但被尼米兹上将放弃了。

企业号不在珍珠港的真正原因是它在两艘巡洋舰的护送下，去了中途岛，任务是运送刚部署到太平洋地区的f-94星火高速截击机。

帝**情局负责美洲情报的军情五处还是相当给力的，他们提供的情报中关于f-94的消息相当准确。美军的确是已经开始量产星火高速截击机。

这是美国第一款亚音超截击机，它在八千米高空的最高时速接近一千二百公里。这是令世界上所有的战斗机都难望其项背的速度，包括大汉帝国的天龙战机。

为了防御汉军自日本方向发动的攻击，第一批星火分配给了海军，并被部署到了中途岛海军航空站。国防部判断汉军皇家海军如若要进攻美国本土，自日本发出，攻占中途岛是他们的必选项。而在中途岛上部署先进的星火战机，可以将中途岛海域的制空牢牢的控制在美军手中，这将对以航空兵攻击为主的汉国皇家海军产生极大的威慑。没有制空权，他们不敢轻易的攻击中途岛

必须要承认，这是一个极为正统的思路，如果这个防御计划能够让钟义知道，陛下也一定竖起大拇指，对美国海军部长诺克斯赞扬一番，因为在前一世，太平洋上的海战就是照着他的这个思路来的。

不过这一世……他明显是out了。与日本的联合舰队相比，皇家海军的远洋能力强的不是一点半点；在情报方面，在沐雨的领导下，军情局的能力也绝不是南机关所能比拟。君不见，连委员长身边都可埋下一个“谋”吗？

最主要的是，帝国的综合实力不是那个以小搏大，动不动就赌上国运的岛国可堪相比的。同样的消灭了太平洋舰队的主力后，山本赌途会在中途岛遭致惨败，四艘航母被击沉就再无力量反击。但龙洲就可以从容布局，在太平洋上建立数个补给基地，而不需要像联合舰队那样博命远征，胜则罢，不胜则血本无归。

两大洋舰出征前，陛下对龙洲说的一句话最说明问题，“不管‘风暴’成功与否，你必须得活着回来。舰船没了不怕，沉一艘，我就补给你俩艘。”

这就是大国的底气！

就如在前世，珍珠港事件后，美国在几年内造出了十几艘主力航母和数十艘护航航母，在尼米兹进攻北马里亚纳的塞班岛，太平洋舰队中有十七艘航母。凭借强大的工业底蕴，人家可以在七十六天就完成了两艘卡萨布兰卡级护航航母的建造，山本五十六如果知道，恐怕得吐血不止。

日本不行，但大汉可以呀！甭说七十六天了，就算是元帅级的主力航母，咱也用不了一个月呀！

比爆飞机、爆战舰，还能有国家比主基地更牛吗？

所以钟义有这个底气，一场战役的胜败并不重要，重要的是，大汉帝国必须赢得这场战争，赢得民族之林中，最高处的清新的空气，那片最蓝的天！

……

f-94星火战机在风暴计划发起的头一周，被运到了中途岛。如果风暴计划早一周执行呢？如果这三十二架高速的星火截击机加入瓦胡岛空战呢？

历史本就没有那么多的如果。没有星火，甚至为了运输星火，企业号上的战机仅剩下了一半（这也是为什么福特岛上会出现海妖的原因，因为企业号上一半的女妖上岸，给星火腾地方了。），但依然会给登陆舰队造成巨大的威胁。女妖翼下挂载的hvar（高速航空火箭）和hpag（高性能空-地火箭）都对战舰具有极高的杀伤力，更何况，女妖还可以挂载重达五百磅的大型航空炸弹。

诸侯级战列舰装备的舰载雷达可以探测到两百公里外的目标，而两大洋舰队的主力距登陆舰三百多公里，还要加上海龙起飞的时间，将近四十分钟的时间内，登陆舰队要独自应对来自空中的袭击。

但龙洲仍然不知道美军的飞机是在企业上起飞，而并非是中途岛远道而来的轰炸机。他乐观的表示，自中途岛长途跋涉而来的美军飞机，对登陆舰队的攻击，顶多持续十五分钟，就会因为没油而坠毁。起飞海龙，完全是一种更保险的行为。

两架风神翼龙预警机也在指挥舰的调度下靠向了登陆舰队的方向，但预警机的通讯系统并不能直接连通到战列舰上。

毛石应将军依然要依靠战列舰雷达来判断美军飞机的数量。为了能够高速航行规避鱼雷和飞机的轰炸，烟斗司令指挥着舰队保护着炎黄轮和两栖登陆舰驶出了水雷保护区域，并大致划分了各艘战舰的防空区，防空火力薄弱的运输船和登陆舰被命令全速驶向舰队主力。

毛司令是想利用八艘战列舰和重巡洋舰吸引美军飞机的火力，保住运载陆战队的炎黄轮和作为登陆主力的三艘文士级船坞登陆舰。

这个想法没错，龙洲也对这个方案表示了赞赏。

但惨案也由此开始，那条潜在水中等待机会的恶狼绕过了四加四舰队的警戒区域。奥登少校的眼中充满了贪婪和兴奋，“拯救美国的机会来了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第226章海豹突击队

1941年10月12日，南华。大汉帝国国庆日，但卫青阁里并无欢声，太平洋战场上传来噩耗。

两艘运载了一千二百名海军陆战队战士的炎黄轮被美国“旗鱼”号潜艇击沉，被救援上来的陆战队员仅有四百名，近两千名精锐士兵葬身海底。

而且“旗鱼”号在被反潜直升机的深水炸弹炸伤后，并没有沉没，而是返回了可爱岛的码头，不久后，撤回了美国西海岸军港圣迭戈军港。在美国国防部刻意安排的一系列宣传后，奥登少校率领的四十二名水兵和他们的旗鱼号成了美国人心目中的英雄。

因为他们在舰队全袭击后，孤艇击沉了汉帝国海军的运输船，使得汉帝国最精锐的两千多名战士丧生，“证明了美国有能力打败邪恶的汉帝国法西斯。”

至于企业号的舰载机击沉了汉升号重型巡洋舰，并击伤恭祖（陶谦）号战列舰的战绩，则只是淡淡提过。因为随后风神翼龙预警机便根据海妖舰载机的返回母舰时的路线，找到了企业号的位置。三十二架海龙与四十八架蛮龙带着复仇的怒火，仅用了一个多小时就将企业号和两艘轻巡洋舰送入了海底。太平舰队失去了最后一艘主力航母。

与汉人尊奉死者不同，美国人更喜欢歌颂活着的英雄。所以企业号堪称大无畏的战斗精神，并没有被大肆宣扬，罗斯福和海军部长诺克斯都认为不适宜扩大太平洋舰全军覆没的影响。

二战结束后，一位夏威夷籍的汉人导演岑凯谋根据帝国国防部解密的太平洋战争文件，拍摄了一部风靡全世界的战争电影《又见企业号》，才有更多的人们知道，夏威夷战役中，真正的美国英雄并不是旗鱼号，而应该是企业号。如果没有企业号唐吉诃德式的骑士冲锋，旗鱼号根本就不会有机会击沉炎黄轮。

这个小插曲并没能阻止皇家海军对于胜利的渴望，企业号的出现打乱了登陆计划，龙洲索性对夏威夷发动了第三波空袭。轰炸机和攻击机几乎扔光了所有的炸弹，如果补给部队再不跟上来，所有的轰炸机都可以歇菜了。

虽然陆战队的损失让人心疼，汉升号的被击沉和恭祖号的退出战斗，使得登陆舰队的实力大减，但瓦胡岛上美军的日子同样不好过。

因为海军的战败，夏威夷不可能得到本土任何的支援，而为了应对翼龙的轰炸，肖特将军几乎把手中所有的力量都投入了卡伯雷灯塔角、钻石头和恐龙湾的防御，连檀香山的防守力量都被调了出来。

好在皇家海军中只有两栖而没有三栖作战部队，否则，直接空降檀香山市内，也来上一个斩首行动，肖特就只有举手投降的命了。

不过命运这东西很神奇，不管你信不信，有些时候，命中注定，不管你信不信。或许，从企业号沉没那一刻起，沃尔特?肖特中将的命运就已经注定。

当阚爱国少将指挥的海军陆战队一师，出人意料的利用文士级两栖舰坞登陆舰优异的浅海性能，直接冲至浅滩，从而使得船坞中两栖装甲坦克、装甲车和自行榴弹快速的击退薄弱的滩防力量，冲上了后世颇为有名的渡假圣地——威基基海滩时，夏威夷地面部队司令肖特差点哭了！

“这打的什么仗？完全不按套路出牌呀！你说你在威基基登陆，你没事连轰带炸地在钻石头和恐龙湾搞好几天干吗？”

成功占领滩头阵地后，陆战队一师采用快速突击，很快控制了檀香山市，占领了夏威夷陆军指挥部。被俘的肖特中将下达了投降的命令，恐龙湾和钻石头的美国大兵很配合的被一师缴械。唯有珍珠港内守军，以他们并不归属夏威夷陆军指挥为由，拒绝投降。在美国的法律中，必须接到直属上级的命令才可以投降，否则视为叛国。

可是太平洋舰队司令尼米兹早已经被潜艇部队送回圣迭戈了，阚爱国很为美国人的固执而头疼，不过在对日战争中，宁死不屈的鬼子见多了。佩岛血战、冲绳搏命，哪还有像美国大兵这样还带商量的？

既然拒绝投降那就用枪炮说话！阚爱国本就是个不愿墨迹的人，立刻下达了强攻的命令。

但珍珠港的鸟爪地型易守难攻，水兵们又在唯一的水道中投下许多的水雷，封闭了珍珠港内水面。两侧的奥林匹斯山与坦塔鲁斯山阻断了珍珠港与外界的陆路交通。

阚爱国尝试了几次正面强攻，都因为美军的火力太猛而撤了下来。美国大兵们在几艘搁浅的驱逐舰上拆下了几门155毫米舰炮以封锁下面山口唯一的通道。

龙洲在之前又有要求，尽量不要破坏珍珠港内的设施，在完全占领夏威夷后，皇家海军也需要珍珠港来停泊两大洋舰队战舰。四十年代后，美国人在珍珠港大规模建筑，很多港内设施都是世界一流的，直接利用，可以大大缩短舰队入港的时间。

但这个命令让陆战一师更加缩手缩脚，美国水兵们倒是越打越来劲。在四面受敌又孤立无援的情况下，还可以击退汉军的数次进攻，这大大膨胀了他们的个人英雄主义精神。

水道的排雷进行的也很艰难，已经有一艘排雷舰被港内水兵们以拆下来舰炮击伤。

有军官提议以排炮形势炮击水道，引爆水雷，也被龙洲司令否决。那样做很容易引起两侧的山体滑坡，破坏水道。

龙司令建议难啃的骨头留到最后，留一支部队守住珍珠港入口，里边的水兵也逃不掉。其他部队在海军火力的支援下，清扫夏威夷其他岛屿。工程兵部队开始修复岛上的机场，以迎接皇家空军部队的到来。

一周后，帝国陆军海战队扬州军团抵达夏威夷，接替了陆战一师在各岛的清扫战斗！但很多的美军士后并没有服从肖特的投降命令，在夏威夷大岛、茂宜岛和可爱岛，直到1942年初，还一直有零星的美军士后在抵抗。

在瓦胡岛上，因为投入的兵力更多，行动的规模更大，包括岛北部的瓦希阿瓦、拉耶和怀厄奈等地都很快被清扫干净，极少数的美军士兵脱掉了军装，混入平民中。但在瓦胡岛上，百分之八十的人口都是黑头发黄皮肤，类似于汉人一样的人种，所以大多由白人和黑人的美军大兵，很容易就会被分辨出来。

夏威夷诸岛中，人口最多的瓦胡岛局势很多就安定下来，除了……还被美国水兵控制的珍珠港。

但这个情况随着第二支出发自南华本土的运输船队的到来，而被迅速解决。

在这支运载了大量物资的运输船队中，还搭载了一支五百余人的特殊部队，他们是海军部直属的特种部队，名字叫作——海豹突击队。

海豹突击队是帝**中真正意义上的第一支三栖部队。在南华本土，海豹突击队共组建了三个特种战斗群，总人数超过一千五百人，他们的出现，缘于陛下在某天被两位皇妃的胎教闹得烦心，睡觉都睡不好，突然想起主基地中的休息室大床。

想到便做，陛下独自驾驶着山鹰直升机飞到皇后区主基地，与天堂鸟闲聊中，意外的发现控制屏上的人员界面中多了两个彩色图标——海豹突击队与恐怖分子。

这直是个惊喜哈，那个啥……恐怖分子暂时就不用了，以后倒是可以弄一些去中东跟那帮猛人火拼一下。至于这个海豹突击队……那还用说吗？大名鼎鼎的蛙人部队。虽然造价有点高，和飞行员的价格都一样。

士兵名称：海豹突击队

征召条件：中华基地军营、训练中心、指挥官晋升上将军衔

征召资金：10000

征召时间：30分钟

说明：红警系统中，最著名的特种部队。因为擅长三栖作战，又被称为sal部队。可以执行侦察、协防、非常规战争、直接行动和反恐怖任务。

这还说啥了，现成的特种作战部队，陛下当时就大一挥，造了……一百名，最近部队的装备更新换代速度比较快，基地的资金比较紧张。

可没过几天以后，张峥就火急火燎的跑进金华殿，张嘴就是要求再增加一千名海豹突击队员。

用张司令的话讲，就是：这些战士太管用了，上天下海无所不能。幸运的话一名战士就可以炸毁一艘航母。

这话倒也不假，钟义也知道，越战时，越南猴子的蛙人就曾经立下大功，炸毁过多艘美军战舰。随张峥观看完海豹士兵们的训练之后，看到这些战士的在各种环境下的作战技能，陛下二话没说，回来就去了皇后区，要什么一千？直接再来一千四，凑足三个大队。嗯，在海豹突击队内部，称其为战斗群。

至于装备，更是挑着最好的来。再穷不能穷特种兵，再苦不能苦突击队不是！

空中——wz40-d，最新式的海东青武装直升机，可以发射轻型黄眼企鹅空空导弹和绅士企鹅空地导弹；yz-9大袋鼠，可以运载二十名全副武装士兵的大型运输直升机。

水中——妖风级常规动运输潜艇；海牛式两栖气垫冲锋舟；海狐式特种战斗橡皮艇。

陆地——猎豹装甲步兵车和装备重机枪、40毫米榴弹发射器以及反坦克火箭的雪豹轮式突击步兵车。

单兵——锯鳐式单兵通信系统、ht40冲锋枪（或hts40水中冲锋枪）、hd1939大口径手枪、ht英贤特种步枪和阻击步枪，再加上红外线夜视镜和夜间瞄准镜等，当然，每名海豹突击队在小队中负责的任务不同，像通讯兵就还有无线电通讯器材、医务兵的医疗箱……可是，一根竹节战术撬棍、弹药携带背心和防弹衣是他们的背包中必不可少的。每一名海豹突击队员的战斗载荷都要达到三十公斤以上！

打造完这支三栖特种部队，陛下是既想笑又想哭，笑的是帝国也终于有了巨牛的三栖部队，哭的是基地的全息屏上，可使用资金的数字只剩下可怜的十万。

这使得陛下开发中东石油的想法更加迫切。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第227章谋略中东

中东的问题并不简单，大部分的土地和国家是英国的殖民地或是英国政府对其有决定性的影响，就算是北部的一些**国家，如伊朗、土耳其、阿富汗等，在其政府内，英国的人的意见也很重要。

欧战开始后，法国投降，法国控制的叙利亚和黎巴嫩趁机**。而英国也因为不列颠空战期间的巨大压力，也对中东地区放松的了管制。

四月份时，一战后就沦为英国殖民地的伊拉克，四位殖民军上校发动了军事政变，推翻了英国人的殖民统治，成立了以拉希德?阿里?盖拉尼为首相的新政府，并企图与德国联盟对抗英国。

但当时的小胡子正忙于在英吉利海峡与英国空军血拼，又在秘密积蓄力量准备东线战争，无暇插手中东。英国人只是在巴士拉登陆了一个印度师，就将伊拉克的四万多军队打的落荒而逃。阿三们在英**官的指挥下，战斗力还是相当不错的，甚至超过英国本土军队，伊拉克新政府仅坚持了三十天就以主要成员流亡伊朗告终。

所以，要解决中东，就绕不过英国。实际上打开地图，殖民地最大最多的依然是英国，日不落的盛名也正是靠着这些遍布世界各地的殖民地所支撑起来的。

大汉帝国的发展已经进入了一瓶颈期。光以南华本土的资源，维持目前这样一支庞大的军队征战四方，已是极限。何况，钟义并没有打算挖空南华，甚至连中华，都没有打过太多的主意。作为一个深知后世资源大战、环保之争的穿越人士，如果不趁着殖民时代即将结束的这一段时间，多为子孙后代攒下点家当，又怎么对得起穿越人士的称号？

日本人在战后狂买山西原煤运回去填海的例子，无法让人忘怀。民族的崛起，并不单单是在军事上，世界发展的这么快，一旦进核年代，大规模战争变得不现实时，民族、国家之间争的是什么？经济！

而经济的发展靠什么？资源、资源，还特么的是资源！

中东这块宝地是必须要争的，石油就是液体黄金！

南非，陛下也惦记很久了，金刚石那东西，一小块扔矿石精炼石，就能涨上几十万的资金。

还有中南半岛，缅甸的玉石也是好东东！

还有西伯利亚……嗯，这块地不干英国人什么事！

“老毛子打了，美国佬也揍了，也不差英国人了！两只羊是赶，三只羊也是放不是！对英国的宣战势在必行，你说是不？鸟！”

控制台前的陛下一直在自言自语，却突然提高了语调，来了一个问句！

“宣战是最高指挥官的权利，智脑无权限干涉！”女主播的声音温柔依旧，“但我要提醒指挥官，主基地的能量仅能维持三年，如果……”

“好啦！我记得呢！三年内，如果找不到可以替代的能量，所有基地就会陷入睡眠状态，包括你！是吧？”

天堂鸟没有作声，似在默认，又似在表达着自己的不满！

“可是，电能不行、核能也不行，到底基地是需要什么样的能量呀？不会是其他星球上才有的物质吧？可我们连射轨道卫星都还在筹备阶段，宇宙飞船那得是啥年的事？”

提起这个陛下就有些抓狂，但天堂鸟依然没有作声，估计就是回答也是“智脑无权限回答！”

陛下也只是发泄一下，权当是每个月都有那么几天……比较烦燥了。

这个问题陛下已经也天堂鸟讨论了n加1次，最后的结果就是没有结果。

在钟义的心中，也早已无奈的接受了这样的结果，那就是三年他将失去基地的支持，所以在其他人看来，他的许多决定都有些急躁；他的许多行为，都略显疯狂。

“时不我待，只争朝夕呀！”

陛下站起发了句感慨，走出了主基地大厅。

……

卫青阁内，蒋、张、云三军司令及沐局长四位帝国上将军全部到席。在会议桌稍远端些，还坐着一位上将，帝**副总参谋长王以哲，另一侧则是北部舰队司令员关沧海中将。

在帝**中有一个很意思的现象，那就是：凡独领一军征战一方的统帅级将领，几乎都做过帝**副总参谋长。全国林、叶为询、汉斯、陈庶康甚至是蒋云志皆为如此。

王以哲在中华卸职后，一直在总参协助蒋云志进行近卫国扩编工作，心里也是十分着急，看着老战友何柱国、董承斌他们或在西伯利亚，或在夏威夷建功立业，而自己天天在长安喝茶泡办公室，要说心里不痒痒，那是假话。

不过加入帝**数年，王以哲也摸准了陛下的脾气，用你时你跑也跑不掉，就如同还在非洲跟黑鬼们作战的水墨；不用你时着急也没用，就如同在非洲的汉斯上将。

这次卫青阁最高级军委会议，当王以哲接到薇薇安的电话通知时，高兴得差点蹦起来。能进卫青阁，那就意味着要需要陛下亲自交待的任务了。

果不其然，这次军委会议，几位大佬研究的就是向英国宣战。

陛下交给王上将的任务是攻占中南半岛的英属和法属殖民地。虽然敬礼领命，但王以哲的心中多少有些失望，这算啥任务呀，去越南、老挝和缅甸那打几个猴子，随便派一个集团军……不，一个军就足够了。和北方战场叶为洵指挥百万大军相比，这个任务有点太……寒酸了！

似乎是看出了王以哲的失落，陛下笑了笑：“王上将，是不是觉得手中的兵马少了些，而且对阵英、法的殖民军，有些不够刺激！”

“嘿嘿！”被陛下看破了心思，王以哲老脸一红，只好嘿嘿傻笑。

“哈哈……”会议室几位大佬齐声大笑。

“如果加上一个张汉卿呢？”沐局长的死人脸难得幽默了一把！

“啥？老沐你说什么？”

听到张汉卿三个字，王以哲立刻不淡定了。就算曾发生一系列事件，就算王以哲包括其他原东北军将士早就都断了那不切实际的念头，可是少帅的安危从来没有离开过他们的心头。

这段时间，总参扩编近卫军，王以哲可是帮了蒋黑脸不少的忙，见大家都在卖关子，把王以哲急着直冒汗。蒋总长看不下去了，“老王，你别急，坐下说！陛下的确是有这个意思。沐局长那边有确切的情报，张汉卿目前被蒋光头关押在贵州的某个山中监狱。准确的位置仍在确认中，一旦确认后，陛下已经批准出动草原狼突击队赢救张少帅。但是……行动的时间，取决于你什么时候拿下越南，为草原狼提供一个补给基地！否则他们也没有办法保证在敌占区安全的带回你的张少帅！”

“是！纠正蒋总长一点，他已经不是我的少帅，东北是陛下解放的，东北军的新生是陛下给的。十年前东北军将士离开老家时，就曾有过誓言，谁带领东北军打回东北，将士就奉谁为主！”

如同一个二十岁的年轻士后一样，王以哲的脸上充满了兴奋，但……

钟义笑的很开心，人都是有一些虚荣心的，帝王将相也不例外，否则就不会有那么多的马屁精步步高升了！

“以哲，不要太激动，坐下说话！张汉卿这个人，对中华还是有一些贡献的，至少他当初顶住日本人的压力，改旗易帜，没有让国家分裂就是有功！虽说……好吧，河蟹大婶看得紧，对于中华的的事，咱们就不予置评了！可是，咱们汉人自古就讲究义气当先，为什么关二爷世代受人尊重？为什么吕奉先勇冠十三州，却甚少有人以品性评之？无非就是个义字！你和柱国、承斌他们毕竟是出身东北军，和张汉卿有过君臣之义，这个义字咱们不能丢！另外，对英国宣战也是大势所趋，赢救他也是顺手而为，咱总不能看着光头欺负老实人不是！”

“陛下，以哲明白！陛下此举，实是为成全十万原东北军将士忠义之名。以哲代他们谢谢陛下，同时也代他们保证，救出少帅，求陛下赏他个富家翁就可以，正好……他……也喜欢那样的生活。”

不得不说，王以哲的政治经验，比刚来到南华是强了许多。所以说，官场就是个大染缸，无论你是一张白纸还是家织布，只要进了官场……

中南战役的具体作战方案，当然还要由总参具体制定。王以哲将率领交州军出战，此事以定。

接下来陛下又交待了北部舰队的作战任务。

海参崴战役，北部舰队全歼苏联的抽水版太平洋舰队，没有任何的悬念，连太平洋舰队那几艘老船，都送给了北平。如今的北平海军，以一艘轻型航母、两艘重巡、一艘轻巡和若干驱逐舰和辅助舰只的实力，完爆南京海军，黄海和东海，早就成了中华解放军的活动范围，加上不时还有日本和犹大王国的舰队活动，委员长只好将他的那几艘海字号宝贝，弄到了长江里变成了内河舰队。

亚太海域，再无大联盟势力外的海军战舰活动。北部舰队也得以抽身返回本土修整，并顺便接收了几艘新舰。

关沧海中将明白，接收新舰，就意味着舰队将要有更重要的任务。

当陛下说出“地中海”三个字时，关司令的心脏都差点跳了出来！不是紧张，是兴奋！身为一名这个时代的海军将领，有什么比亲自指挥舰队去打败英国海军更荣耀的呢？

“英国皇家海军地中海舰队？”关沧海的眼中充满了燃烧的味道，“陛下，我保证，地中海战役过后，这个世界将只有一只皇家海军——大汉皇家海军！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第228章批发王室

1941年10月20日，钢铁同盟汉、德两国默契的在东、西线同时暂停了军事行动。德国因为对苏联的实力估计严重不足，并没有攻击开始后的三个月内取得预期的战果。只有龙德施泰特指挥的南方集群军攻克基辅，北方集群在列宁格勒与数十万红军激战一个月，不得不因为缺少冬季作战物资而后辙。

苏联红军取得了第一次列宁格勒保卫战的胜利，使得莫斯科两翼不至于全暴露在德军装甲军团的坦克炮威胁下。

负责进攻莫斯科的中/央集群在希特勒下令调走古德里安第二装甲兵团支援基辅战役后，就陷入了攻击无力的窘境。尤其是在斯大林调集大量的补充军队进入莫斯科战场后，被打的连连后退。朱可夫指挥的六十万红军集中了大量的t-3434坦克，在斯摩棱斯克击败了赫尔曼?霍特指挥德国第3装甲兵团，德军发现，此前在欧洲战场上一直无敌的德国铁骑，竟然找不到可以与t-34抗衡的坦克。在突然间冒出来大批的苏联t-34坦克让德国装甲兵们一筹莫展，用霍特中将的话来说，那就是：无解！

好在苏联的无线电通讯技术还比较落后，t-34并没有全部配装车际无线电联络设备，一般是几辆t-34中只有一辆指挥坦克拥有无线电设备，坦克之间联络还依靠旗语，协同作战的能力较差。当编队行进作战时难以充分发挥坦克的优异性能，特别是遭遇突发情况时应变能力差。

所以在战场上，德国性能不怎么样的3号坦克，利用同伴默契的配合和正确的战术，在侧面击毁t-34的情景也不并少见。

这多少为德国装甲部队挽回了不少的面子，但“t-34危机”并不是德国装甲兵优秀的单兵素质就可以弥补的，进入十月后，中央集群的第三装甲兵团被t-34击毁的的坦克达到了两千四百辆。斯摩棱斯克也仅仅是依靠德国空军的优势勉强维持住战线不至于崩溃。

大怒过后，小胡子将中央集群的冯?博克元帅换了下来，将西线曾经击法国陆军的克卢格元帅派到明斯克。

但“t-34坦克危机”的问题还是要解决，为此，德国的3号坦克改装长身管50毫米火炮，4号坦克则改装长身管的75毫米火炮，同时都大大加强装甲，勉强可以对抗t-34/76。

小胡子又下令开始研制性能必须超过t-34的5号“黑豹”式6号“虎王”式坦克。可远水解不了近渴，为了面对苏联红军在冬天可以想像的猛烈反击，克卢格元帅的中央集群必须要尽快得到一批可以与t-34抗衡的坦克。当然，以德国目前的国际形式，元首不可避免的想到了德国史上唯一正确也是最可靠的盟友——大汉帝国。根据德军军官观摩团的情报，大汉皇家近卫军装甲师的猛虎坦克，在西伯利亚轻松的将t34/76打成了翔。

有困难，找汉皇！

虽然不愿承认，但在阿道夫的心中，这无疑是解决困难的最便捷路径。如果说之前，元首还有些轻看过于年轻的汉皇的话，那么在汉皇以令人匝舌的方式和速度解决了日本问题之，显示出其政治手段与年龄极其不相称的成熟之后，阿道夫早已收起轻视之心，甚至……雄心勃勃的元首已将汉国视为日耳曼称雄世界的最强大对手。

“幸好，他是我们的盟友！”

这是在皇家海军攻占夏威夷之后，阿道夫对戈林说的话。

在非洲、在西伯利亚和太平洋同时展开三个战场，而且还全部是咄咄逼人的进攻势态，素以狂人自居的小胡子也甘拜下风，为大汉强大的军事实力而惊叹不己。

在之前，阿道夫一直认为大汉的海、空军实力较强，若是论及陆军，那还得是大德意志天下第一，可直到斯摩棱斯克红军反击战之后，骄傲的元首不得不承认：在陆军方面，大汉帝国也并不比德意志弱。

引进汉国的猛虎坦克，应对“t-34危机”，成了德国陆军的首选。小胡子再一次派出自己的外交部长。

里宾特洛甫在登上飞机前，与破例前来送行的元首戏言，这一年，我有一半的时间呆在国外，而其中，绝大多数时间是呆在长安，我都快成为德意驻汉国特使了！

对于里宾洛甫的到来，帝国外交大臣威尔森显得比较开心，明天的新闻发布会有这位德国外长一同出席，肯定会更精彩。

1941年11月2日，大汉帝国，首都长安，白虎区帝国外交大楼……前的广场上。

工作人员正大调试话筒，因为参加发布会的记者太多，不得不将会场移至外交广场上举行。

这次发布会的主题是“为了世界发展，为了地球和平。”

这是个相当吸引人的噱头，尤其是在这个战火纷飞的年代，尤其是提出这个主题的国家还是世界大战的主角。

没错，在大多数国家的眼中，法西斯汉国才是战争的主要制造者。德国也很嚣张，但人家毕竟是只在欧洲称王称霸，可你看看汉国，还有哪里是它没掺乎过的？亚、非都不用提了，连美洲都要开始登陆了，太平洋挡不住汉国，有记者曾戏称：汉皇的极限在哪里？外太空吗？

现在，汉国外交部居然要提什么“世界发展，地球和平”，走，去听听那个“长安影帝”怎么说！

持这样语气的，大多都是英国记者，因为汉、英并未宣战，他们还得以留在南华。

上午十时整，发布会开始，威尔森与里宾特洛甫的联袂出现，就足以让场中的英国记者们目瞪口呆，风度翩翩的德国外长倒是赢得了大多数本土记者们的掌声，汉、德是盟友，多次到访长安的里宾特洛甫在这里很有人缘。

“为了发展，为了和平！”威尔森的第一句话，就引起了嘘声一片，英裔的外交大臣无奈的苦笑，起哄的都是与他有着同样外貌特征的英国记者。但外交大臣明显不是西澳州督时期的心理素质，一派宠辱不惊的外交家气度继续说到：“我谨代表汉皇陛下正式宣布：从此刻起，大汉帝国与大不列颠王国及其所属海外领地，正式进入战争状态！”

“啊？”

如果天空中此刻能落下一些雨点，相信很难落到地上，外交广场上那么多张大的嘴巴足可以将它们接住。

大汉帝国已经同时与苏、美两个大国双线作战，还要对日不落帝国宣战？可没等记者们反应过来，德国外长又走了话筒前：“我谨代表德意志元首正式宣布：从此刻起，德意志第三帝国与美利坚合众国，正式进入战争状态！”

“疯子，这个邪恶的疯子！”伦敦唐宁街十号首相府中的邱吉尔狠狠的将大汉帝国的外交宣战照会书摔在地上。

“该发生的，终究还是会发生！赫尔，向德国宣战吧！”白宫的罗瘸子依旧是一幅高深莫测的样子，以罗斯福的道行，就算是不做总统，去中华的茅山修行一番，也定有大成。

很快，长安外交广场上的新闻发布会，引发了一场宣战狂潮，无论是钢铁同盟还是三国协约，双方势力内的国家不管大小，都会在宣战书后面，加上一连串对方势力国家的名字。

只有刚加入钢铁同盟的南太平洋岛国新喀里多尼亚王国外交官比较聪明，他们的宣战书相当的简洁：向所有钢铁同盟的敌对国宣战！

这个小聪明赢得了陛下的赞赏，开心之余将新喀里多尼亚王国下一年度的财政自主度上涨了百分之十。

开战之后，南太平洋诸多受英、美、法殖民或控制的岛国，都在大汉的支持下取得了**，这一举措使得大中华联盟和钢铁同盟同时增加了十几个盟国。当然，这种增加仅仅是政治意义的，对于军事上……难道你指望那些数十万甚至十几万人口的小口，可以派出一支军队吗？

在斐济、汤加、萨摩亚、塔希堤、基里巴斯包括新喀里多尼亚等王国相继成立之后，英、美等国家在南太平洋的传统势力被清扫一空。钟义承诺将为这些岛国提供军事保护，并以他们的资源和税收为抵押，向各国王室提供贷款和物资援助，帮助他们发展本国经济，允许他们利用大联盟国家的优势，吸引犹大王国等国外财团投资。

同时，一系列的大联盟条约又限制了各大财团对于王室的侵蚀，当然，本身数个岛国的王室就出身于罗斯柴尔德家族推荐的大家族大财阀。

钟义正是打算用此举挖空美国的根基，以王室身份为诱惑，吸引美国的各大家族将资金转移到自己的领地上！但这些所谓的领地，还不是在汉皇的控制之下？饶是如此，自立为王的梦想还是吸引了大批野心人士，帝国财政大臣赫巴尔因此成为了全球富豪圈中最炙手可热的人物。拉不上汉皇的关系，也没有人家红盾家族那样的好闺女，想尝尝变身王室的亿万富翁们，只好走财政大臣路线。

对于各岛国居民来说，摆脱殖民统治，赢来一位巨有钱的国王，也并不是坏事，至少这些国王重视自己领地的发展，那点可怜的税收对于这些金融巨子、产业寡头们来说，更是不放在眼里。所以，得到外部巨额资金注入的各个岛国，居民生活水准迅速提升，也因此，居民们很快就接受了新王室。

甚至，有些当初拒绝外来王室，坚持本地推选的岛国很快后悔，签下万民请愿书求帝国能给安排个有钱淫来当国王。

这事有点闹大了，连赫巴尔的老爹，党锢案后低调了数年的斯莫尔贡老家族长都动心了，将儿子骗回益州的天鹅河酒庄，探讨下走走后门，也弄个小岛混个国王当当。

财政大臣哭笑不得，自己的这个爹还真是有国王瘾，不过，自己和陛下给美国人挖的坑，自己再掉进去，会不会被人笑掉大牙？

连哄带骗，答应了桑德拉，以后找机会给他买个更好的岛，赫巴尔才得以脱身。

回到长安，正巧金华殿打来电话，陛下请喝酒。在酒桌上，赫巴尔笑着讲老爹也动心的事说了出来，没想到陛下竟真的留了心。

待蒋云志众人散去后，赫巴尔被留了下来。

秦映雪已经进入待产期，时日还短的海妮亲自泡茶送了上来。

“哥们，要说老爷子那场事，我做的不够义气！”陛下将海妮也留了下来，陪坐在一边。

“这什么话！呃……”赫巴尔的酒量对那帮军中大佬比，还是最差的。“陛下，你都说了，咱们是哥们，过去那么久了，还提它作甚？再说，我明白，如果不是老爷子，换成别人……不说了，不说这事！”

“呵呵，哥们，咱汉人奉之兄，待以亲！就是说，我要是把你看成兄弟，你的家人也就是我的家人。既然桑德拉老爷子有这个心思，我倒是真有个好地方！”

“噢？”打了几个酒嗝，喝了几口特级龙井，赫巴尔的脑袋清醒了许多。“陛下您是说……”

“呵呵，给老爷子寻个地方，偿了他的心愿也好，顺便也给你儿子攒点败家的资本！”没有理会赫巴尔的疑问，陛下自顾自的说着，“你看，帝汶岛咋样？”

“啊！”还在为陛下说给儿子攒点败家资本的话苦笑的赫巴尔，听到“帝汶岛”三个字，立刻张大了嘴！

“嘿嘿，啊什么啊！咋？英国人的地方，你不敢去抢吗？”看到赫巴尔的样子，陛下与海妮相视一笑。

“赫巴尔阁下，您别高兴太早，帝汶岛只是我家小狮子大公给你们家闺女下的聘礼，我已经跟露茜说好了，要是我生男孩，她生女孩，我们俩家就结娃娃亲！”小妖精是永远的语不惊人死不休。

陛下与小皇妃一唱一合，满脸的戏谑，赫巴尔却郑重的站了起来，单膝跪在钟义面前。

“你这是干什么？”陛下一愣，又连忙去扶。

“我发誓善待弱者

我发誓勇敢地对抗强暴

我发誓抗击一切错误

我发誓为手无寸铁的人战斗

我发誓帮助任何向我求助的人

我发誓不伤害任何妇人

我发誓帮助我的兄弟骑士

我发誓真诚地对待我的朋友

我发誓将对所爱至死不渝！

我发誓，斯莫尔贡家族将永远忠于皇室，忠于汉皇！”

“这是中世纪欧洲大陆上的骑士誓言，陛下，赫巴尔阁下是在您宣誓！”毕竟是大家闺秀，海妮对于这些古老礼仪的涉猎相当的高度广泛。

“我勒个去，快起来，赫巴尔！都说过了，我们是哥们，你搞什么骑士仪式？”陛下伸手去拉赫巴尔，但赫巴尔坚持单膝跪地，一动不动。

“陛下，你应该赐赫巴尔骑士剑了，这种骑士誓言，每个人一生只能有一次的！不被所效忠之人接受，那将是骑士一生的耻辱。”幸亏有海妮。

“尼玛，赫巴尔，你不会是相中我这把古剑了吧？”陛下的目光在房中扫了一圈，只发现了墙上挂着的那把古剑，这还是上次侍卫队长王文义在中华弄回来的，听说是前朝满清皇宫中珍藏的佩剑。

“这是什么狗屁规矩，你念一段誓词，我就得搭上一把古剑！不行，赫巴尔，你骗了我一把剑，那就用你家的天鹅河酒庄来换，反正你们家要搬到帝汶岛上去了！”

“啊？”拿到了古剑正窃窃自喜的赫巴尔满脸的悲愤，“不换！这把剑是我向你效忠的奖励，凭什么还要搭上我家的酒庄？不换！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第229章军临亚丁湾

“换！为什么不换？只要陛下允许斯莫尔贡家族成为帝汶岛的王室，别说一个天鹅河酒庄，陛下要什么给什么！”

电话中的老桑德拉已经快陷入了疯狂。

赫巴尔捏着鼻子苦笑，不知何时，陛下的这个习惯有很多人都喜欢模仿。

自己老爹的国王梦做的太久了，自从罗斯柴尔德家族在吕宋称王，桑德拉就一下蠢蠢欲动，不时还感叹哈曼王子生出个好闺女之类的，那幽怨的眼神弄得赫巴尔浑身不自在。

这回老爷子算是夙愿得偿，不但圆了国王梦，自己家还没出世的闺女也被小皇妃相中了。

“这尼玛是什么事呀？”赫巴尔突然感叹，当初自己给陛下出的主意到底是对还是错？这象征历史与光荣，尊贵无比的王室身份，居然成了大白菜满地批发了。

好吧！放下了给老爷子的报喜电话，赫巴尔承认，成为王室的刺激让自己也有点坐不住了。摸了摸端着咖啡过来的夫人露茜微微隆起的小腹，“你得争气生个女儿，那样她就是太子妃……嗯，最差也是个大公爵夫人！”

想想，太子这俩个字还是不要随便乱讲的好！

“批发王室”所引起的系列反应还远远没有结束，美国中央情报局的调查显示，在1941年元旦前后，有数百亿美元的财富离开了美国银行的控制，通过中立国转入了大汉帝国银行，美国的经济在1942年有出现崩溃的危险。换句话说，罗斯福总统上台后，针对美国经济大萧条所实施的新政，近十年间取得的成果，都被大汉帝国通过“批发王室”行动所窃取了。

“美国再一次的经济危机，将不可避免！”国务卿赫尔的声音有些沉重。

“狗娘养的！”阴沉着脸的罗斯福在轮椅上呆坐了半天，只挤出了这四个字。注重形象的总统先生，在得知吴淞口美军出访舰队遭袭时，也没有说出这样的脏话。

如果说大汉皇家海军在太平洋上的一系列胜利，只是暂时取得了战略上的优势，那么在经济上的釜底抽薪，无疑对美国的打击是致命的！

“还不够，我们还没有准备好！”卫青阁中的钟义坚决的否决了组织登陆美国西海岸的计划。

陛下摇晃着手中晶莹剔透的水晶杯，看着鲜艳的红酒在杯壁上滑顺的倾流。“老九，通知龙啸天，在桃园呆这么久，他们可以搬家了——去夏威夷，除了瓦胡岛，其他的岛他可以随便选。不过，美国不是日本，老美那里有好几种先进的战机可以追上地狱眼，所以，他不可能像在日本时那样嚣张了！”

“陛下，那我们的虬龙……”空军司令云九在说到虬龙两个字时，下意识的停顿了下，引来蒋云志和张峥的怒骂。

陛下嘿嘿直乐，云上将的谨慎是有必要的，作为战争实验室重点攻关的虬龙高空轰炸机，是取代地狱眼，适应当前空战形势的新一代战略轰炸机，也是保密等级最高的五星级科研项目。到目前为止，在军方，虬龙的存在，也只有陛下和云九知道。不过，也没关系了，虬龙喷气式飞翼机已经开始试飞。

飞行器名称：bh-41虬龙喷气式飞翼机

长度：16。5米

翼展：52。8米

高度：6。3米

翼面积：372。4平方米

空：40。2吨

装载：60。6吨

最大起飞：88吨

动力：8台wl-10蓝山涡轮喷气发动机

最大时速：960公里

最大航程：8400公里

作战半径：4000公里

实用升限：14700米

载弹量：14500公斤

武器：4挺12。4毫米口径重机枪

建造资金：100万

建造时间：6小时

这样的数据，在这样的年代，堪称逆天了，这个造价也……够逆天了。

其实钟义更中意的是b-2，但以现在实验室的研发能力，隐身的材料就是个大问题，更不要说航电和发动机性能。无奈只好退而求次，将b-2的前身yb-49的数据提供给了科学家们。

没想到这种在飞机界堪称怪物的无尾飞翼布局得到了轰炸机专家们的大加赞赏，直赞陛下真不愧是神之子！

对于这种盗用前世他人之成果的行为，陛下已经能够做到“宠辱不惊”了！连“数风流人物……”都敢吼上几句了，还有什么是陛下不敢做的呢？

酷似b-52的地狱眼都在两年前就搞出来了，还差一个只生产过原型机的yb-49吗？虬龙，只待试飞成功，性能达到设计要求，就可以进入基地量产阶段。与普通的飞机工厂相比，基地的飞行器工厂少了许多必经的程序，节省了大量的时间。

当然对美国的战略轰炸不能干等着虬龙入役，使用地狱眼，虽然有被击落的危险，但是只要能够打击到美国西海岸的军事基地和相关的军工企业，付出些牺牲是值得的。

但地狱眼六千四百公里的最大航程，从夏威夷起飞也只能勉强轰炸到美国西海岸，还需要减小载弹量、加载副油箱，并且空军的天龙战机也只能够是半程护航。一旦对美国的战略轰炸开始实施，战略轰炸机部队将肯定要面临巨大的伤亡。

钟义要求皇家空军方面制定周密的计划，以增加轰炸的突然性和隐蔽性。不需要太大的轰炸效果，就如同前世的“杜立特空袭”，只要战略轰炸机能够飞到洛杉矶上空，并投下炸弹，就可以给美国人造成恐慌，使得有钱人逃离美国的决心更加坚定！

这种政治效应，不是海军航母上起飞翼龙轰炸机能够实现的！况且，夏威夷到美国洛杉矶与旧金山之间的海域，已经成为史上最大潜艇战的战场，美国在西海岸部署的大量陆基飞机也会随时威胁到进入航程的海军航母，光用舰载机与美国的陆基空军火拼，无疑是不明智的。

所以启动战略轰炸机部队，成为唯一的选择。

当然更好的选择是——登陆！总参已经制订了登陆美洲的“拯救”计划，与以往的行动代号一样，没有人知道陛下为什么将这个计划赋名为“拯救”，拯救谁？印地安人还是备受美国欺负的墨西哥人？

又或者陛下想去加勒比海当一把救世主？或许兼而有之。

但陛下一直坚持，这个“拯救”计划只是个备胎，攻占夏威夷，轰炸美国西海岸，迫使美军将军工产业转移至东海岸，并随时保持对美国的军事压力，就已经完成了太平洋战争的首阶段目标，至于说攻占美洲？看看日本在中华的战争就明白了，就算是中、日之间那么大的军事差距，完全攻占一个具有巨大国土纵深的国家会有多么难？

所以钟义认为，击垮美国，首先是要在经济上剥夺它世界老大的威风，然后……当然是要趁着老美不敢乱动的时机，收拾掉它的爪牙，例如英国啥的。最后与德国东、西夹击北美大陆，才是取胜之道。

先欧后美！这就是陛下为帝国定下的战争策略，当然，也是向时任美国陆军总参谋长乔治?卡特利特?马歇尔学的，在前世这位战略大师为美国制定的“先攻纳粹德国再攻日本帝国”策略，为美国在二战的胜利做出了不可磨灭的贡献。

有现成的成功经验，不拿过来用，那不是陛下的风格。

就比如由马歇尔主导的美英两国联合参谋长委员会在伦敦拟定的“火炬”计划，集中优势兵力登陆北非，优先打掉德、意在非洲的军队，然后登陆欧洲。

这个计划就很好！陛下几乎全盘照搬，唯一不同的是，由汉斯和水墨指挥的非洲军团，并不需要强攻登陆。因为帝国在非洲有地盘——索马里兰，还是英国人上赶着送的。

虽然英国人后悔了，想要回去，可在东北非的一系列战斗中，近卫六军和海岸军团将英国的殖民地黑人部队一步一步赶到了埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。

随着夏威夷战役的结束，陛下的目光重新回了到印度洋地区。

南部舰队护送兖州军团穿过霍尔木兹海峡，进入海湾地区，当帝国正式对英国宣战的第二天，兖州军已经由科威特进驻巴士拉，随即沿幼发拉底河上行，与英印军第十七集团军在纳杰夫形成对峙。

就在邱吉尔还在为自己提前将驻印度十七集团军调入伊拉克布防而沾沾自喜之时，一个更刺激的消息让邱胖子立刻飚了。

大汉皇家海军北部舰队已经出现在亚丁湾。大汉非洲方面军海岸军团第二军攻克吉布提，抢占了出入红海的门户曼德海峡。

直到这一刻，邱吉尔才真正的意识到，大汉正式向英国宣战了！这样的宣战，并不如从前两国两军冲突的小打小闹，汉皇出手，就是雷霆一击。在西伯利亚，在夏威夷，在……邱吉尔不得不承认，非洲危矣，地中海……危矣。

埃及，邱吉尔的目光紧紧的盯在地图上苏伊士运河处！只要埃及不失，只要英军的军队能够对苏伊士运河保持足够的压力，那么这条运河就是汉国海军的葬身之地。

唯一麻烦的就是《君士坦丁堡公约》。1888年，君士坦丁堡大会公告苏伊士运河为大不列颠帝国保护下的中立区，规定不论在和平还是在战争期间运河向所有国家的船只开放。此外公约还规定在运河水域里不得有任何敌对行动，并不得在其沿岸修建防御工事。

另外就是在西奈半岛，英国并没有足够的驻军，一旦汉军在红海发起登陆行动，约旦和巴勒斯坦都将不保。

邱吉尔是优秀的历史学家、政治家、画家、演说家、作家、记者，在他众多的头衔中，也许还够不上军事家这个称谓，但这一次，他几乎猜中了汉皇所有的战略部署，唯一没有猜中的就是巴勒斯坦，那一片犹太人的“祖居之地”！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第230章重返哈加纳

大卫?本-古里安，犹太人，大汉帝国并州第一任州长。1941年上半年，受汉皇委派，回到了巴勒斯坦犹太人祖居地。那里还有很多犹太人，梦想着实现“一个没有土地的民族回到一片没有民族的土地”的神话。

一个叫作“哈加纳”的犹太人组织一直战斗在巴勒斯坦，他们反抗英军的统治，他们暗杀敌对的阿拉伯人，他们大部分的活动经费都来源于七天使城。

这一次，古里安秘密回到巴勒斯坦，正是要联系“哈加纳”，并利用帝国提供的资金和武器，将他们扩大成军，更多的扰乱英国在中东地区的统治，为帝**控制中东提供便利条件。

哈加纳为巴勒斯地区秘密购买武装、偷运武器和组织非法移民，保卫犹太人的居民区，防御巴勒斯坦阿拉伯人的袭击。其成员都分散在各个基布兹里，但是他们有最高司令部和参谋部等机构。

目前哈加纳首领的名字叫作伊塞?哈雷尔，古里安回到巴勒斯坦要找的人正是他。

“只要我们可以组织起一支更强大的军队，在必要的时候控制住塞得港，汉皇陛下就会支持我们在西奈半岛建国。”

“建国？汉皇还会支持另外一个犹太人国家吗？”哈雷尔之前是亲美系，因为在巴勒斯坦的犹太人大多都认为，汉皇已经扶植起一个犹大王国，就不会再支持以色列了！

“当然，难道你不知道吗？汉皇在南太平洋支持王室复兴运动，已经有数位犹太裔申请了王室资格。对于我们犹太人的复国运动，陛下也一直是大力支持的。否则，哈雷尔，你不会认为没有汉皇陛下的允许，七天使城还可以对哈加纳有那么大的支持力度吧？”同胞们对于汉皇的误解，古里安显得相当的不解，不过转念一想，在英国用一本白皮书，限制巴勒斯坦的犹太人移民人数后，他们转而寻求美国人的支持。在美国人的口中，当然不会有汉皇的好话。

“呵呵”，古里安望了望了眼前有些迷惑的哈雷尔，又是一位被美国所谓的民主和自/由荼毒的年轻人。

“哈雷尔，不要以为美国崇尚自由女神，标榜自己是民主世界的典范，他们就真的如自己的说那样光鲜。撕开资本世界的伪装，他们同样是血腥的掠夺和残暴的杀戮。自从‘五月花’登陆北美洲，有多少印第安人死于非命？光是美国西进运动中就有100万印第安人被杀害，恐怕在现在的美国，基本上已经没有纯血系的男性印第安人了吧？可以说，美洲的印第安人，比我们犹太人还要更惨！这就是美国人标榜的民族和自由？”

一番长篇大论后，古里安喘了一口气，看起来自己的这位同胞，哈加纳年轻的首领并不是很说服。

“哈雷尔，你再看看大汉帝国，虽然汉皇被英国人、美国人称为法西斯，陛下也的确是位传统意义上的万人之尊，可他并不是独裁者。帝国的政治经济方面，都是由内阁来管理，而且在南华，种族多元化，对比一下大汉建国前后，南华大陆土著的境遇，再对比下印第安人和南华土著，在帝国，土著人可以加入内阁，塞耶阁下贵为内务部长。你能想像印第安人出任美国cia的局长吗？”

似乎是被古里安说动了，哈雷尔摇了摇头，“不要说印第安人了，就是我们犹太人都不太可能吧？”

“所以说……”见火候差不多了，古里安做了这次辩论的最后总结，“美国人是假民主，而大汉是真自由！”

“嗯！”犹太人聪明，但并不固执，“而且，我们才不要管他们谁是共/和总统，谁是专政皇帝，我们只要回到祖先的土地上，重建我们的以色列！”

哈雷尔的脸上由迷茫重新找回了自信。古里安也笑了，“没错！为了以色列，我会与同胞一起战斗！”

“真的？古里安先生，你要放弃在大汉的一切，回到以色列？”年轻的哈雷尔有些不敢置信，要知道，大汉十三州，第一个州都会比巴勒斯坦大上数十倍。

“犹太人没有欺骗自己同胞的习惯！而且，以色列，也是我的梦！”

的确，在这一点上，古里安并没有欺骗哈雷尔，在大汉还没有建国时，在欧洲的犹太人颠肺流离时，古里安就以他犹太特有目光，看好钟义、看好大汉！

而事实也证明了犹太人为什么无论是从商还是从事学术研究，个顶个都是能人。古里安能他前瞻性的眼光为欧洲的犹太人寻得一处避风港，甚至犹大王国的建立也不无古里安的功劳，毕竟，哈曼也是通过古里安才接触到汉皇的。

但，这些都不是古里安最想要的，或者说都是那些无时无刻不梦想着回到祖居地的犹太人想要的。

在这些犹太人的心目中，七天使城那是上帝耶和华赐给他们的避难之处，吕宋也只是犹太人用自己的智慧征服的领地。只有巴勒斯坦才是家园，只有耶路撒冷才是圣城。

“我想，古里安先生，您说服了我！不，是上帝指引我们共同为大卫之星而战斗！如果汉皇真的支持我们的复国，我可以率领哈加纳为汉皇战斗！”

“不，哈雷尔，你说错了一点。我们是为以色列而战斗！而且，我已经申请在帝国犹太军团中抽调一批同样愿意为以色列战斗的军官，也得到了汉皇的批准。近期他们就将带着相当数量的先进武器装备来到巴勒斯坦，噢！对了，他们的长官也是一位年轻人，他叫摩西?达扬！”

古里安的在巴勒斯坦的策反非常成功，亲美的哈加纳组织迅速转变了立场。当然这与汉皇的承诺和对英宣战是分不开的，在英国发布了限制犹太人回归“祖居地”的白皮书后，很多犹太人都视英国为复国的最大阻碍。

当独眼将军摩西?达扬率领犹太军官团从红海登陆，回到巴勒斯坦后，“哈加纳”缺少武器和状况也得到了很大改善，许多七天使城的犹太居民闻讯也纷纷返回“祖居地”，自愿加入“哈加纳”，使得巴勒斯坦犹太武装迅速壮大。

这种情况在英国皇家海军地中海舰队的两艘巡洋舰炮轰埃及和巴勒斯坦交界处的“基布兹”后，变得更加恶化，古里安、哈雷尔和达扬指挥着人员和装备都已非从前的“哈加纳”与英军正面对抗，保护基布兹。

——基布兹是希伯来语“团体”的意思。是一个供人定居的组织，它是在所有物全体所有制的基础上，将成员组织起来的集体社会，没有私人财产。它的宗旨是在生产、消费和教育等一切领域实行自己动手、平等与合作。

类似于人/民公社，曾有人撰文，认为以色列才是真正的**。姑且看之，姑且笑之吧！给河蟹大婶请安了！

虽然巴勒斯坦的乱局，大出英国人的意料，但在整个非洲战场，帝**队还没有取得决定性的胜利，十几万的英军殖民军队仍在以亚的斯亚贝巴为中心的区域顽强抵抗。隆美尔指挥的德意联军也仅是将英军赶出了利比来，对于攻入埃及，彻底消灭英军第八集团军，隆美尔表示需要增援，以他手中目前的兵力，他没有足够的能力打败蒙哥马利，将战线向前推进数百公里。

但阿道夫根本没有多余的兵力来支援非洲，坦克更是没有！苏军在斯摩棱斯克的反击，使得德国的装甲部队损失惨重，近两千余辆3号和4号坦克被击毁，这占德军装甲力量总数的三分之一。

里宾特洛甫的长安之行，除了取得了钢铁同盟内部团结一致对英、美宣战的政治成就之外，还购得了大汉盟友价出售的一千辆东北虎中型坦克，这是仿自猛虎中型坦克，用于装备普通部队的外稍型坦克。至于猛虎，除了建国初期的歼-五歼击机和59式坦克，基地的装备就再也没有流落到红警军团之外的部队手中。

当然东北虎也足够小胡子满意了，毕竟，在大汉十三军团中，也都是装备的东北虎。在外人眼里，这就是大汉的主战坦克。

可是这一千辆东北虎，阿道夫根本没有分给非洲一些的意思，迫不及待的都运往苏联前线。“t-34危机”给东线的德军，甚至是元首本人，造成的心理阴影太大了。

隆美尔表示抗议，但是未获理睬。对于非洲，元首也很看重，可是有利比亚的石油就够了，埃及？那里除了沙漠和金字塔还有什么？

至于苏伊士运河，小胡子对于自己的前任卫队长表示：“汉国人会自己解决的！你只要守好利比亚就可以了！”元首暂时对于欧洲以外的地盘没有太大兴趣，尤其是已经答应了将中东和东非都划分为汉国势力范围之后。

没错，阿道夫的判断是准确的。或者说，无论是邱吉尔还是小胡子，这些大神们既然能成神，就无一是易与之辈。

长安，卫青阁中，总参关于加强非洲方面军力量的计划很快获得了通过。空军在吉布提建立空军基地，成立皇家空军非洲司令部。而北部舰队租用了也门的亚丁港和索巴里兰的柏培拉为舰队基地。

关于亚丁港的租借谈判很顺利——北部舰队所属的陆战六师用了三十分钟，击溃了驻守的英军，然后关沧海拟了一份文件，《租借亚丁港条约》，然后派人给北也门王国送去。本来亚丁所在的南也门就是英国的殖民地，十九世纪末，英国吞并了南部哈德拉毛等三十多个酋长领地，组成亚丁保护地。北部舰队赶跑了英国人，等于替也门王国完成了统一大业，这等好事让北也门国王欣喜若狂，看都没看就签了文件。

地方都是人家打下来的，然后还客气的表示租借，虽然租期是99年，可一下得到了十万汉元的租金，国王还是很满意的，要知道这年头，世界上的通用货币中，汉元的购买力是……最强滴！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第231章过河拆桥

总参关于南洋第四军团和东瀛第三军团增援非洲的计划，让钟义有点没转过神来，什时候么开始，自己手下的军队多了这么多名头？

“做皇帝也是需要天份滴，明显咱还是不错的！”听到连东瀛都组建了三个军团，陛下很成就感的自得起来。

这个东瀛第三军团的组建地并不是日本，而是朝鲜。日本六大将投降之时，朝鲜总督南次郎也在其中。要说日本统治朝鲜的三十年，也做了不少好事。建了数千所小学，使得朝鲜人识字率大幅上升。还修建不少的铁路和医院，人口也从一千三百万发展到两千五百多万。

“两千五百万？”不说不知道，一说吓一跳。不大的朝鲜半岛上居然有两千五百多万人，着实让陛下吃惊不小。整个南华大陆也不过四千多万的人口，其中汉人三千万。

“尼玛，一个小小的朝鲜跟咱们整帝国的汉人都差不多。这么多人的朝鲜，只编出一个军团哪行？怎么也要编出一百万军队！还有日本，投降时，还有数百万军队呢，留那么多男人干吗？得通知全国林，东瀛总督府至少要再编出两百万军队。非洲那么大，军队少了不成。”

“陛下……陛下……”

“啊？”

蒋云志连呼了数声，才把神游太虚的陛下唤了过来。其他人都在暗自猜想：陛下这是在寻思什么好事呢？

金华殿两位皇妃都有孕在身，莫不是陛下又惦记上哪位红颜了？

“陛下，您看这非洲的下一阶段作战计划……”

“不用！云志，计划你们来搞，我只要求解决非洲的英军，尽快拿下苏伊士运河！争取在明年，我们要结束对英国的战争！”从帝国人口过少的怨念中转过神来，陛下立刻恢复了常态。

几位大佬互相望望，都看明白了对方眼中的意思：一年多的时间就要解决日不落帝国，陛下的胃口好大呀！

“对了，云志，给你们个建议，我认为我们各军种之间的配合还是太少。多军种合作，立体化战争，不是说说就可以的，比如说这个苏伊士运河，不是一定一步一步的推过去。非要拿下开罗，才可以控制运河吗？我看英国人的防守重点完全是在埃及与利比亚边境，再有就是苏伊士湾。而实际上在运河一线，并没有太多的守军。我们完全可以派出精锐部队突然运河沿岸各个距点，然后派空降部队和空中骑兵师支援，再然后，是由海上运送兵力还是抢渡运河就是你们的决策了！咦？你们都怎么了？”

陛下说出了前世最比常见的联合作战方式，却见众人都瞪大了眼睛。

蒋黑脸这厮又竖起了大拇指，“陛下，高！实在是高！”

最后四个字是一帮人齐声说的……

并不是钟义的建议有多高明，只是这种联合作战方式在这个时代还是不可想象的。尤其是在德国伞兵空降克里特岛的“水星”计划中，伞兵大量牺牲后，小胡子甚至勒令德军不允许在后续战役中大量使用伞兵。

但无疑，在登陆本州岛战役中，帝**队积累了大量的伞兵作战经验，尤其是空降羽田机场一役，直接促成了日军的投降。

与德国伞兵部队相比，皇家近卫兵团的空降军，有着明显的火力优势，更何况埃及这平坦的沙漠地型，再适合空降不过。

蒋云志已经谋划再一次的大规模空降行动了！近卫军扩军之后，陆航部队已经护编为三个军，空降师也有了六个！再加上东瀛那边鬼子以前的空降部队，完全可以执行一次以空降为主的大规模战役。

……

兖州军在海湾地区的战斗并不顺利，整个帝**上下，对于以阿三士兵为主体的英印军第十七集团军，都有些小看了。

在英军军官的指挥下，阿三们连钢盔都不需要，头上缠着白布就敢发起疯狂的冲锋，又方一度在纳杰夫展开了激烈的拉锯战。

兖州军团司令穆星辰中将表示很怀疑，有这样的勇猛的士兵，印度这么大的国家怎么会甘心情愿的被英国统治这么多年呢？

苦战一个多月，临近元旦时，兖州军才勉强将战线推至巴格达附近，根据未央宫的命令，穆星辰中将政变失败流亡伊朗的盖拉尼等人接了回来，帮助其组织了一支伊拉克人军队。盖拉尼等人随后在巴士拉宣称效忠国王费尔萨二世和伊拉克王室，誓死赶走英国人，为伊拉克**而战！

这个举动给兖州军在伊拉克的作战带来了许多便利，加之汉军在军纪方面向来很好，就算是在占领也始终强调公平买卖。所以很多的伊拉克人开始支持兖州军和所谓的伊拉克自由军，甚至出现了许多伊拉克商人依赖兖州军的后勤补给做起了生意，这使得大多数解放区的伊拉克人都认为汉军是真神派来帮助伊拉克的。他们平日的祈祷中，除了感谢真神之外，还多了一句“感谢汉皇！”

但是在战场上，英印军的顽强阻击，将兖州军死死的挡在了巴格达以南。这使得汉军打通两河流域，为解放叙利亚、约旦和巴勒斯坦建立陆上通道的计划被推迟。

而在另一个战场，王以哲率领的交州军也遇到了许多麻烦。

他们在纳土纳岛完成集结后，为首先打通与中华接壤的越南北部，而选择了在红河口的太平和下龙湾海防登陆。

自由法国政府（流亡英国）的军队战斗意志不强，海滩上的战斗很快结束，以交州命名的这支大汉军团也算是登上了“祖居地”，越南等国家，在古汉时，皆属于大汉十三州的交州。

可接下来，王以哲和交州军团就遭遇了越南殖民区军队牛皮糖式的抵抗，在海拔不足三米的红河三角洲，遍地的沼泽和洼地让重型装备的运输变成了大难题，坦克都随时有可能爬窝。

王以哲也承认，这是他的错误。对于登陆点的选择，太过于急功近利了，选择了距离河内最近的地点，而没有充分考虑其他条件。

但更大的麻烦，越南人对汉军并不友好，支持“保大帝”的越南军队对交州军进行了多样化的袭扰战。

交州军付出了重大伤亡，越南军充分利用了地型和地势之利，在农田中、在密林中、在山地间、在房屋后，仿佛到处都有越南人打冷枪。而当交州军派出搜索队后，所能找到的往往又只是一些衣衫褴褛的女人和孩子。

多次遇袭后，他们终于发现，打冷枪的正是那些看似可怜的女人和孩子。愤怒的士兵们随即展开了报复，班安仁附近平原上的许多村落被并州军点燃，当然这也更激起了越南人的反抗。

元旦间，并州军终于攻克了早已被炸成一片废墟的越南北方重镇河内。空军一共在河内投下了四万吨的炸弹，这甚至超过了对东京的轰炸。

而为了租用中华海南岛机场，轰炸越南，帝国与委员长之间还闹出了一点小冲突。

本来帝**总参谋部是按照正常程序，向打南京打招呼，要租借海南岛乐东机场，这还是日本人攻击海南岛，准备以海南岛为跳板，进攻南洋时修建的。后来因为大汉向日本宣战，没等日本打来就先攻了过去，乐东机场就也荒废下来。

但委员长坚决不同意租借，还说什么中华内战期间，不参与其他国家战争。对于大汉与越南的战争，中华保持中立！

这番貌似冠冕堂皇的话一下子激怒了钟义，“尼玛当初抗日时，你咋不说中立呢？你派媳妇来长安搞夫人外交，搞和亲时，咋不说中立呢？中华内战，大汉根本就没打算参与，顶多是看不惯你勾搭老美，支援北平点装备罢了！”

——这话要是让光头听到，估计连鼻子都得气歪。连航母都送了，还叫支援点？现在中华国内战场上，无论是空军还是海军，南京方面都是找菜的份。

年前的淮海战役，南京军队在徐州一败涂地，几十万精锐说没就没了，要不是小诸葛关键时候没掉链子，守住了徐州，委员长就得再次迁都。说不定，这次跑到重庆都不管事了——北平解放军已经兵围孝感，逼近武汉了！

“娘西屁！这还是支援了一点？要是再多支援些，是不是两个野战军就可以直接端了南京了？不借，打死不借！有本事，让汉皇也对我开战！”

光头是彻底破罐子破摔了，连都信任的陈诚劝告都不听！

“开战就开战！要不是河蟹大婶太猛，他还真以为我不敢动他吗？”陛下也急了。

其实委员长败的一点都不冤，南京总统府二楼中的话，都可以传到汉皇那，想不败都难！不过，“谋说了，这是最后一次传递情报！在我们救出张汉卿之前，她拒绝再为我传递情报！”沐雨迟疑了一下，还是将情报上“谋”多加的一句话说了出来。貌似，这有点给王以哲雪上加霜的意思。

果然，陛下听了之后就毛了！“他王以哲战事不利，我怎么救？还有，她还真以为可以威胁我了吗？要不是……，灭了南京又有何难？她以为传几句蒋光头的话，她就有资格在我们这说三道四了吗？”

……，沐局长的死人脸也闪过了一丝异色，“陛下，这样……”

“有屁放！”最近，各地战事都有些不顺，有一段时间没听到什么好消息，陛下的语气明显有点不耐了。

“呃！”还能说爆粗口，证明陛下没有真生气，沐局长“嘿嘿“了两声，“咱这样对待‘谋’，是不是有点过河拆桥的嫌疑？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第232章驻港部队

“也是哈！”

正准备迎接一顿臭骂的沐局长没想到，陛下沉着脸寻思半天，居然说出了这三个字！

“那么有没有可能利用别处的基地来实施行动呢？比如说……香港？”

抗日战争结束后，汉军在中华的军队全部转移到了东北参加对苏联的远东战役，而在中华南方，所有的地盘全部移交给了那时还没有宣布退出大联盟的重庆军，除了香港。

香港是大汉自英国手中接管的，所以由大汉驻军也是理所当然。虽然钟义并没有要打算要真的履行完英国与满清政府签订的那一系列条约。可就是归还香港，也不可能便宜了光头，钟义还打算用香港在太祖那换几斤大红袍呢！

还有澳门！当帝国外交大臣威尔森与葡萄牙政府交涉东帝汶事宜时，葡萄牙依然在摆老牌列强的架子。钟义一气之下，命令近卫军出动了一个陆航师武力解决。

数百架海东青直升机扑天盖地的越过了帝汶海，飞临葡萄牙东帝汶总督府所在地帝力，吓得葡萄牙卫队一枪未放，乖乖举手投降。

“尼玛，明明没落的不行，在欧洲都要两边看人家眼色的货，还敢在南洋装大爷？”

美国人怎样？荷兰人怎样？还有英国人，两国正式宣战后，南洋总督钱志豪根本就没用本土出兵，只要求纳土纳基地的空军配合，指挥着南洋的军队就端了新加坡，吓得马来西亚的英军不战自降！

这一战，钱总督好好的过了一把统帅大军的瘾，不过这货拿下马来后，挟功求封，请求陛下将他的军衔晋升到中将，至少也得跟霍路、水墨他们平级，混个少将。

陛下只给他回了四个字：“下辈子吧！”随后又打过来电话，“你小子是不是南洋总督干够了？正好非洲索马里那少个外交官，要不你去那呆俩天？”

钱志豪连忙靠饶。

其实这事也怪钱总督自己，前些日子陛下巡视南洋，并暗示钱总督准备点节目。当了那么多年的警卫队长，钱志豪与陛下当然不乏默契。一番玩乐，君臣尽欢。钱总督趁着陛下高兴，又提起了自己的军衔问题，这都快成他的心病了，每次回长安开会，都被卫青阁那帮人取笑一番。

陛下正乐着呢，没细思索也就答应了。可谁曾想，没过几日，就东窗事发，钱总督安排了个园子，供陛下玩乐之事被小皇妃知悉，对陛下大发娇嗔，连钱志豪也吃了挂落，被秦主任在电话中教训了一顿。

然后陛下也认为钱总督办事不利，这军衔之事……又黄了！

钱总督一身邪火无处释放，长安的无论是小皇妃还是秦主任，咱都惹不起，想来想去，便把火撒到了葡萄牙人身上。

香港也是归属南洋总督府管辖的，怨念颇深的钱总督一个命令，帝国驻港部队直接出动了一艘护卫舰和几艘……巡逻艇，越过外伶仃洋，部队冲上澳门半岛，闯进澳督官邸就将时任海岸督戴思乐抓了起来，然后满城搜捕，将澳门所有的葡萄牙人连同戴思乐一同轰上了客船，武力接管了澳门。

此举为钱志豪赢得了无数赞誉，不光是南洋的汉人，就是在中华，也有好多人称其为民族脊梁、铁血总督。

也谁家苦谁自知，钱总督愿意用所有的好名声换一个中将……少将也行呀！

驻港部队武力接管澳门后，葡萄牙政府提出了强烈抗议，可他们的特使连汉皇的面都没见到，就被威尔森打发了回去。

外交大臣是这样说的：“强烈抗议，在我们大汉，一般都会理解为这宣战！我可以这样理解贵国的行为吗？”

一见威尔森这幅嘴脸，葡萄牙特使二话没说，收起抗议书扭头就走。开什么玩笑，和大汉宣战？不用大汉动手，德国就先拍扁了他们。

欧战中，葡萄牙名义上操持中立，但实际上就是墙头草。偷偷地卖给德国矿石，又与英国签下了武器进口协约，小胡子早就看他们不顺眼了……

虽然没有表扬钱总督，但陛下对澳门之事也有过评价，“你见过法西斯的家里还有人敢强占的吗？”那意思我没抢你们的，你们不偷偷乐，还敢占着我们的不还？

——纵观古今中外，堂堂中央大国，被一群小国轮着欺负的，恐怕也只有满清一家。所以说呀，这老/娘/们败家要不滴呀！

关于“谋”要求赢救张汉卿一事，陛下与沐雨商量的最后结果就是：咱不能给别人留下卸磨杀驴、过河拆桥的印象。那样以后就没有情报人员愿意为帝国服务了。

为了说服自己接受“谋”的威胁，陛下甚至给自己举了前世摩萨德的例子：埃以战争时，为了赢救一位被埃及抓住的摩萨德特工，以色列甚至愿意用九名将军级战俘交换。一举奠定了摩萨德世界四大情报组织之一的地位。

另三个则分别是美国中央情报局（cia）、苏联克格勃（kgb）和英国的军情六处（mi6）。

不过，这一世吗……钟义了看了看沐雨，诡异的一笑，笑的沐局长直发毛。

草原狼突击队奉命秘密进驻香港。与其他部队不同，狼群们只相信自己。他们的每一次行动之前，都要有自己去实地勘查，这一次更不例外。

关于张汉卿关押地点的情报，“谋”也未能提供的十分清楚，只是根据一些线索推断出张汉卿仍关押在贵阳附近。抗战期间，一直是在贵州省修文县阳明洞，抗战胜利后转囚到贵阳市麒麟洞，由于和市区距离很近，不久后就有很多人都知道张汉卿被关在麒麟洞，戴老板深感不妥，于是请示委员长，将其再次转移。而这个地点，“谋”也知道，就是贵阳附近，但不得其详。

虽然有一定的范围，可是贵州本就是山穷水恶的偏僻之地，加上本地少数民族众多，草原狼如果贸然出现，定会引起军统特务的注意。一旦打草惊蛇，也就意味着失去了以直接进攻的方式营救的可能。

事关众大，沐局长在长安也坐不住了，亲自飞到香港。王亚樵那竿子事，沐雨还一直没有放下。前些年为了抗战，提倡民族团结，大家都是盟友，也没有办法对军统出手。

如今帝国与南京方面闹僵，沐局长也就无所顾忌了。戴笠杀害结拜兄弟，也算是背信弃义。沐雨为义兄，也算师出有名。

负责亚洲事务的军情二处一干精英齐聚香港，老板亲自督战，也不由这帮子特工不卖力气！很快，就有几位祖籍贵阳的商人被挖了出来。军情局办事，从来就不知道什么是理，什么是法！他们只问结果，没有过程。

没几天，这几位算是倒是血霉的老兄或以家人被胁迫，或被重金所引诱，纷纷回乡省亲。既然是从商的，也算事业有成，衣锦还乡，带上几个伙计随从太正常不过。

于是，特工们光明正大的来到了贵阳！一番调查下来，张汉卿年前患了阑尾炎，来贵阳做手术，而后与赵四小姐住在黔灵山麒麟洞，这事很多贵阳人都知道，可年后就换了地方，就没人知晓了。

也算张汉卿命不该绝，其中一位商人老兄从前的伙计，在家混的不好，得知东家回来了，就举家来投，打算过完年，继续跟东家干！

闲谈间，这个伙计就提起了一个新鲜事。说他们村有个死了媳妇的男人，因为帮一个大人物看管菜园和鸡舍，得到了大人物的满意，赏了许多钱重新又娶了个媳妇。伙计言语间甚是羡慕，倒了他婆娘的好多白眼。

可说者无者，听者有心！站在一旁扮成伙计的军情二处特工立刻记住了那个有大人物的地方——开阳刘育乡。

开阳县，在贵阳以北七十公里，直隶省政府。北距遵义一百一十公里。而刘育乡在开阳县城北约七公里的黔北古道南侧，是个闭塞荒凉、冷落的山村。当张学良还在贵阳养病的时候，戴笠便奉委员长之命物色了这个荒村，命人修建了十几间洋房。

张汉卿搬来以后，为了打发漫长难捱的岁月，就在房前开辟了一块菜地，每天和赵四小姐在菜地里劳动。他还雇了一个当地农民帮他看管菜园和鸡鸭舍，这个农民的妻子死了，家中没有人照管，他就成天哭。张汉卿就说：“男人大丈夫，成天哭没出息，老婆死了再娶一个呗！”那个农民说：“没有钱娶不起喽！”张汉卿就给他些钱，使他又成了家。这个农民对张汉卿感激不尽，到处宣扬：“张先生是个大好人哩！”

这就是伙计所讲的新鲜事的由来。但想必张汉卿也不会料到，他无意间的施舍，竟然可以改变他的命运。

很快，特工们秘密调查，确认了张汉卿就是被囚在开阳县刘育乡这个偏僻的小山村中。其实当二处的特工来到这里，看到周围的宪兵和军统特务们时，他们已经意识，没错！

如果不是张汉卿的关押之处，这荒山野岭的，怎么会有如此多的宪兵和特务？为了保险起见，两位特工还是远远的潜伏数日，直到拍到了张汉卿和赵四小姐在菜地间劳作的照片，才回去复命。

而这时，在香港新界的草原狼突击队已经准备就续，沐局长手下集结于香港的的特工们亦如入海鱼儿，很快的不见了踪迹。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第233章特战经典

六架yz-20超级大袋鼠运输直升机，两架wz-40海东青武装直升机在新界驻港部队的军营中腾空而起。

草原狼执行此次任务的队员并不是很多，因为要长途奔袭，所以六架超级大袋鼠中，只有两架负责运送三十名草原狼队员，而其他四架运载的则是油料。

以香港到贵阳一千公里的直线距离，没有任何一款直升机可以飞这么远，就算是去掉了武器加载副油箱的大袋鼠，最远航程也只有八百公里，更不要说海东青仅有六百公里的最大航程了。

为了完成这个代号为“朝霞”的计划，草原狼队长请示陛下，由陛下特批动用了六架超级大袋鼠。而这六架帝国目前最先进的大型运输直升机，将至少有四架会在完成运输任务后以爆炸破坏，因为负责运送油料箱的它们，将没有返程的燃油。

这恐怕是史上最疯狂的营救计划。

千里奔袭，深入敌后，解救由宪兵和军统特务看押的两名人质！

钟义想遍印象中所有的特种作战案例，也只有以色列摩萨德和野小子联合执行的“霹雳”行动可以媲美。但就算是那次四千公里奔袭乌干达，以色列野小子突击队也有机场可以降落。而“朝霞”行动，草原狼战斗的地方却是在偏僻的山区！

没有办法，只能选择出动直升机，因为所有的固定翼飞机都无法降落在那什么刘育乡的山间田地上。钟义倒是打算过出动cx-22小猎龙侧旋翼飞机，不过就算是抛开小猎龙载重量过小的限制，它的安全性也让钟义不得不慎重考虑。

已经有数架小猎龙侧旋翼侦察机因为事故坠毁，皇家空军已经开始限制小猎龙的出勤次数，并开始寻找可以替代小猎龙的侦察飞机。

所以陛下才毫不犹豫的批准了草原狼利用多架运输直升机运送油料箱，完成加油后爆破的这种堪称败家的计划。

在钟义看来，这不是败家！一旦“朝霞”行动成功，那么这就是一个特战经典、一个长途奔袭敌后的传奇。

军情二处的特工们在沿途寻找隐蔽、平整的地点作为直升机的降落点。在黑夜中用无线电加上集束的战术手电来引领直升机降落，效果还不错！

天黑前由香港出发的八架直升机编队于二十点抵达了第一个降落点，广西东北部的蒙山。这个北上桂林只有一百五十公里的小镇，隐藏在山水甲天下的青峰丽水之中，如果是闲暇时候来到这里，一定是个休闲玩乐的好地方。

但在这山林间的一处平地之上，无论是负责指引的两名军情二处特工，还是直升机上的驾驶员，都处于高度的紧张之中。

在黑夜，仅依靠特工们燃起的火堆和集束手电微弱的光柱指引降落，其中的危险可想而知。好在精挑细选出来的驾驶员们顺利的完成了这一五s级的考核项目，顺利停稳了直升机。

三十分钟后，再次起飞的编队中，仅剩下了六架直升机，那架完成了运载油料箱任务的超级大袋鼠，将由两位特工负责安装定时炸弹，在天亮彻底前爆破，以防其落入其他势力手中。另外一架舱内还装满油料厢的也留这里，等待返程的行动编队。当然，如果行动编队的直升机不出现故障，这一架超级大袋鼠的命运也将是被彻底炸毁。

而加满了油的其他直升机则在简单的检查和维护后继续前进。

这个时代的中华，尤其是像广西和贵州这种边远省份，还是相当落后的。

没有通电的乡村中，缺乏娱乐的人们，总是会在入夜后很快的进入梦乡。就算是有些趁着孩子入睡后，偷偷做些运动的成年人，听到了屋外天空中传来的嗡嗡响声，也没有人好会好奇到终止运动出去看一眼。

更何况超级大袋鼠和海东青最省油的巡航速度也要有每小时两百多公里，在空中经过一个小村子的时间，也就是十几秒钟的事。

遇见夜生活比较丰富，灯火通明的城市，机队就选择绕过后，重新回到确定的方向。

这样就确保了没有卫星导航设备的直升机在黑夜中不至于迷路。当就算是二处特工们的无线电引路，领航员也必须要小心确认情报上每一处可以当作路标的指示点。

在这方面，军情局特工们制作的路线图精细到了极点，整条路线上，机队要经过的一百二十一村落、六座山脉和二十七条河流，都标志的清清楚楚。而光是为直升机编队无线电引路的特工人员就足有六十名。

为了朝霞行动，沐雨亲临香港指挥，军情二处几乎动用了在中华的全部力量。

午夜十二点前，机队终于抵达了第二个降落点，号称黔中重镇和贵阳门户的贵定县。在蛤蚌河边的降落点上，草原狼们最后检查了身上的武器和装备。这将是作战行动前的最后一次休整。所有负责运载油料大袋鼠都要留这里，等待行动队返回后的补给。

凌点整，起飞的行动编队中，只有两架超级大袋鼠运输直升机和两架海东青武装直升机。在油料如此紧张的情况下，草原狼坚持要在行动编队中配备两架海东青提供火力支援，因为他深知此次营救行动的重要性和唯一性。

重要性当然是因为营救目标的身份。而唯一性是他明白，这样的行动机会只会有一次！一旦失败，军统和光头都不会给他们第二次机会。而且失败的行动会给帝国带来许多外交上的困难！虽然陛下在行动前一再强调要他们不要有压力，但对于草原狼突击队——陛下手中最锋利的短刃来说，“失败”这俩个字不可以接受。

贵定县与行动的目标地开阳县刘育乡，直线距离不足一百公里。如果顺利救出目标，直升机行动编队只需要两个小时就可以返回蛤蚌河。

参加行动的草原狼队员有二十六名，他们被分为了三个组，其中两个组对付看押目标人的宪兵和特务们，另一个组由草原狼队长亲自率领解救目标人！两架海东青将为他们提供灯光和火力支援。

四名草原狼队员和运载油料的超级大袋鼠机组留了下来，他们负责看护好油料和补给。这个任务同样很重要，这些物资不容有失，这将是他们可以安全返回的最大保障。

出发前，留守的队员与行动的突击队员们挨个拥抱，这是草原狼行动前的习惯。大家执行的每一次任务，都是游走在刀尖之上、地狱边缘。草原狼们很自信，但他们从不自大！用队长的话说，那就是自大的特种兵活不到现在！

关于张汉卿的看押地点，戴笠在委员长的指示下已经多次转移。从南京宋公馆到浙江奉化委员长的老家再到黄山段公馆，直到弄来贵州的穷山恶水阳明洞，一场重病差点要了张汉卿的命。

但之前忙于抗战、现在又忙于内战的委员长一直没有忘了自己这位拜弟，亲自选中了这个闭塞、荒凉的小山村，并命令工兵建了十几间洋房供张汉卿夫妇以及随身医生、私人厨师等随员和宪兵特务们居住。

除了以往的特务宪兵以外，外围还派了一个第75团把刘育乡围了三层，就连开阳县的县长和刘育乡长也换成了军统的人。

内战的战场上国/军节节败退，中华南方的红色游击队也变得更加活跃。对于西安政变主角张汉卿的看押也变得更加严密。

刘乙光是黄埔四期生，戴笠的爱将，上校军衔。自1937年在溪口时就被戴笠安排为张汉卿的特务队长，负责保护张的安全，实则就是他的看守长。

数年来，刘乙光谨记委员长和戴老板的嘱托，对于张汉卿的看守小心翼翼，兢兢业业。就算是在刘育乡这个偏僻的小山村，每天也会定时在凌晨起夜巡查一番。

今晚也不例外，两名值勤的哨兵因为打盹，被刘队长抓了个正着。外表文雅的刘乙光其实对部下非常严厉，虽然在这荒山僻野的地方站岗的确是很无聊，但刘卫队依然严厉的将两位哨兵臭骂一顿。

不过为了怕影响十几米外洋房中张汉卿夫妇的休息，刘乙光训斥部下的声音也压的非常的低，而旷野中传来的嗡嗡声很是清晰。

也顾上不骂这俩个懒货了，刘乙光机警的四处望望，一片漆黑！“你们听到什么没？”

“报告队长，听……听到了！嗡嗡声！越来越大了，啊！额滴天，哈了，队长你看，在上边！”

哨兵是个汉中人，满口的陕西方言，刘乙光倒也听得懂。就算听不懂也能听到不远处的菜地上方巨大的声响了！

刘乙光反应很快，虽然国/军中还没有装备，但他知道那是直升飞机。“是汉军！”全世界大规模装备直升机的军队，也只有汉军！

刘队长飞快的拔出了手枪，却被后面哨兵的一句话雷的差点摔在地上！

“额的天雷呀，副司令的菜都被他们祸害哈了！”——“哈了”，汉中话，坏了。

没功夫骂这心大的孩子了！刘乙光大吼一声，“准备战斗！”

随着刘乙光的吼声，两架低空盘旋的海东青武装直升机对着侧面的几间小洋房，“嗖、嗖、嗖……”射出六枚火箭弹。

猛烈的爆炸声掩盖了刘乙光的喊声，也救了他和两名哨兵的命，否则以正在索降的草原狼队员们的枪法，他们难逃一死！

带着幅眼镜，外表看起来就像是一介书生的刘乙光脑子转的很快，拉了一把吓得够呛的两名哨兵，利用夜色的掩护，猫着腰退向张汉卿夫妇的房间。

委员长有令：如果遇到不可挽救之情况，宁可击毙张汉卿，也绝不能让其逃脱。这支火力凶猛、训练有素的小部队，定是为了营救张汉卿而来。眼见睡梦中的那些宪兵特务们肯定是活不成了，只余三人本方绝对无法坚持到十几里外的驻军前来。

那么就只有执行委员长密令，先击毙张汉卿，“就是汉军再厉害，让他们抢走的，也只能是个死人！”，夜色中，像着厢房被炸后燃起的火光，陕西哨兵看到刘队长脸上狰狞的样子，被吓了一跳。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第234章陛下万岁

刘乙光率领着两名哨兵抢在草原狼的前面，退到张汉卿的房间，屋里里面依然漆黑一片，似乎外面剧烈的爆炸也没惊醒他们夫妇。

“不对，这不正常！”不要说火箭弹的爆炸声，就是直升机旋翼发出的巨大声音，屋子里面也不可能听不见。刘乙光意识到有些不妙，但外面的脚步已经让他没有更多的时间考虑了，抬腿就是一脚，踹开了房门，闯进去后对着床上就是连开数枪。

开完了枪，刘乙光就知道不好，黄埔四期的毕业生，当然分得清子弹入肉和打空的声音。可还没等他命令哨兵搜查，就听见身后砰的一声枪响。

刘乙光瞪大了眼睛，捂住了胸前子弹打穿后的伤口，艰难的转过身来，“你……”

“额的天，你个白眼希特勒，张副司令这样的好人，你也要杀死，忒没有人性了！”

听了陕西哨兵的话，刘乙光镜片后苍白的脸上浮出了一比诡异的笑容，“校……长，我……尽……呃！”

忠于戴老板，对委员长忠心耿耿的刘上校倒在了自己手下的枪口下，也许他在咽下最一口气时，也会为自己平时对手下们太过于严厉苛刻而后悔。

另一名哨兵已被吓得说不出话来，平日在眼中视若魔鬼的长官居然被同僚打死，这明显超出了他的思维范畴。

对于草原狼突击队来说，被刘乙光闯进目标人物的卧室，已是意外。在计划中，索降后并突进到卧室救出目标，只需要三十五秒。但因为刘育乡的防卫过于严密，特工们没有能按原计划渗透进看押地，对突击队进行精确引导，使得索降点离得目标的密室较远，再加上刘乙光查夜的时间不固定，才出现意外！

卧室中传出的枪声更是让草原狼队员们心急如焚，如果非但没能救出目标人物，反而导致其被杀，那可真成了笑话了。

门是被刘乙光踹开的，这给草原狼队员们的进攻带来许多方便，强光手电突然照射，令得两位哨兵还没等反应过来就被制住。草原狼队长用手中dh-40特种冲锋枪的枪管挑开了床上的被子——没有人，也没有血迹。

“没死就好！”队长左手举起，两个简单的手势手，队员们立刻分散搜查。

队长走到了被解除武装蹲在地上的两个哨兵面前，“想活吗？那就说实话！”声音冷的就像是冰块一般。

哨兵们不禁打了个寒颤，“别杀额们，长官！是额们队长要杀张副司令，我开枪打死了他！”

生死关头，陕西哨兵的嘴皮子也利索了许多。

“别杀他们，他说的是真的！”屋里的摆设并不是很多，很快，突击队员们就在床底下扶出一男一女两个穿着睡袍的人。

草原狼队长打开了冲锋枪上的微型手电，扫了几下！突如其来的光线很是刺眼，他们极在闪躲。可队长依然看清了，没错，这个男人应该不是张汉卿，只是情报中的相片上，他是一个身着戎装、英姿雄发的年青人，怎么这样男人老态毕现、甚至都有些秃顶了呢？

“是张将军吗？”队长试探着问了一句。

这个称呼有点怪，张汉卿很少听到有人称呼他为将军，就算是被囚禁后，特务们也都是称他们为副司令的，有些还会依着东北军的习惯，称呼他为少帅！

迟疑了一下，但不是反应了过来，“在下正是张汉卿！请问……”

是就好！哪有功夫在这里唠家常？最近的国/军部队距这里只有五公里。

“张将军，我们是汉皇的部队！请随我们离开！”队长手一挥，“撤，他们俩……”

“他救了我的命！”张汉卿军阀出身，哪还不明白队长的意思，连忙为哨兵求情。

队长只迟疑了零点五秒，“带上他俩，撤！”

“长官，不用扶我！额没受伤！”

“少废话！”草原狼战士没有理会哨兵的聒噪，架着他迅速撤出卧室。数名草原狼前后警戒着，护送张汉卿夫妇撤回已经降落在菜地中的大袋鼠。

另俩位负责阻击的草原狼并没有遇到太大的挑战，海东青凶猛的火箭弹连射轰塌了特务和宪兵们的营房。睡梦中的他们即使没有被压住，也很难在瓦砾中找到自己的武器。而慌乱爬起的他们无一例外，都成为了阻击手们的猎物。

装备红外线夜视瞄准镜的草原狼阻击手，像在训练中打纸板人一样，将灰头灰脸还没弄清情况的特务们一一爆头。

行动中想像的麻烦并没有出现太多，直到负责行动的两架超级大袋鼠和两架海东青离开刘育乡时，地面上才出现了汽车灯和打着火把的****部队！也许他们也听见了天空中的轰鸣声，但无尽的黑幕遮住了行动编队的行踪。

凌晨一时四十四分钟，行动编队的四架直升机降落在了贵定县蛤蚌河边的补给点。在这里，他们要选出状况最好的两架超级大袋鼠连续飞行，而其他的直升机都将被炸毁，包括俩架堪称全世界最先进直升机的海东青！

每架超级大袋鼠的油量都是计算好的，运送的人数更是固定的。可因为多带回来了两个国/军哨兵，那么就必须两个人留下来，与特工们一起转移，而不能直接乘直升机返回香港。

这样带有相当危险的计划外任务，当然不可能留下直升机的机组成员，两名草原狼队员脱下了专用装务，留在了贵定与特工一同转移。

这个小意外让队长的心情不是很好，刚刚被营救出来，甚至还没太搞明白状况的张汉卿也显得很是谨慎，搂着赵四挤在一起。

每架超级大袋鼠最多可容纳二十名士兵，就算张汉卿夫妇也没有特权，何况为了他求情的两个国/军士兵，人家汉军还扔下了两个特种兵不能一同返回。

陕西籍哨兵明显是个话篓，可张了几次嘴，看到的其他草原狼士兵都是以一种恶狼的眼光瞪着他，又连忙闭嘴。

机舱中透着一种诡异的寂静，只有头顶直升机的旋翼嗡嗡的旋转声。当然还有驾驶室，导航员不时响起的话语声，在归程，依然有特工们的无线电引导。但导航员和驾驶员丝毫不敢大意，燃油的限制使得他们不能犯下过多的错误，一旦迷路，不能按时赶到广西省蒙山那个补济点，那所有人就只好在几十万的国/军围追堵截中逃命吧。

好在，这种让人绝望的事情没有发生。仿佛天助般，两架超级大袋鼠没有出现任何机械故障，甚至在军情二处特工们的引导下，没有迷路。听到耳机中传来蒙山临时基地人员的声音时，机舱内草原狼队员们甚至发出几声低沉的欢呼。

虽然说刘育乡看押地的战斗并不算激烈，甚至在草原狼历次的战斗中，是最不激烈的！但一夜间往返奔袭两千公里，而且是在……可以说是在敌后，这份紧张和刺激不是一般战斗所能比拟的。

但队长紧绷的心并没有完全放下来，蒙山位于广西东北部，是桂系的地盘。虽然桂系的军队大部份都调到了长江以北的前线，但李德邻和小诸葛的老窝，岂会缺兵少将。而且，听说桂系就有自己的空军。在桂林，就有数十架飞机的存在，直升机的战力还是无法与固定翼飞机抗衡的，哪怕对方是老式的螺旋浆式飞机。

桂林的空军应该是没有夜间出动的能力，队长看了下左腕上的多功能手表，夜光针显示马上就要五点了，东方的天空已经开始泛白。

“离家越近的时候，也是最危险的时候。”

因为桂林的空军肯定已经得到了消息，天亮就意味着回家的最后这一段路程，并不会很平坦。

……

“队长，发现有多架飞机接近！在我们左前方八十公里！”驾驶舱内的导航员盯着直升机上的雷达，说出了大家最不想听到的一句话。

“我们的位置在哪里？距香港还有多远？”关键时刻，队长很冷静。

“二十分钟前飞过梧州，现在已进入广东省境内，应该是在云浮附近，距到家还有一个多小时的航程。”

“玛的，各小组注意，有敌机追机，随时准备降落，保护好行动目标，我就不信，南京的废物军队能挡住咱们！”

队长的命令很强硬也很有信心！可是草原狼队员们都知道，直升机被国/军的飞机逼降，那就意味着余下的三百公里路程，他们真的要一路打回去！

能不能完成任务？还能有多少人回去？都是未知的，可这也比被飞机击落机毁人亡强。没有人作声，队员们都开始检查自己的装备，连被炸毁的几架直升机机组成员也开始准备武器。

张汉卿犹豫了一会，“这位队长，请听我说一句，委员长知道我在这架直升机中，他不会下达击落命令的！”

“不会击落？”队长笑了，“若不是您自己够机灵，躲在床下，还有这位哨兵打死了他们的长官，恐怕您都没机会到这里！您还相信您那位大哥呢？”

默然、神伤！张汉卿也承认队长说的是事实！一旁的赵四感觉到了他的颓丧，紧紧的握了下他的手。

“队长，虚惊一场，是我们的飞机！陛下命令海南岛上起飞的皇家空军天龙战机为我们护航！”导航员的话让机舱里战士们发出了欢呼，“陛下万岁！”

队长也笑了，就连张汉卿也抬起了头，看着兴奋的士兵们，他对那位传说中的神之子——汉皇陛下更加好奇了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第235章冲动是魔鬼

委员长拒绝租借海南岛乐东机场，钟义一怒之下派遣陆战队分别在莺歌海和榆林登陆，占领了三亚和乐东县，强行入驻空军。甚至在八所港和榆林港，还布置了数艘驱逐舰和两栖战斗舰。

这幅要强行吞并海南岛的架势，引发了诸多争议。南京政府表示强烈抗议，就连北平方面也发来了问询信。《大公报》、《文汇报》和《申报》等国内知名报社纷纷刊文质问汉皇，如此咄咄逼人，是为暂借还是强抢？是友邻还是恶盗？难道大汉帝国也如日寇般觊觎中华大好河山？

南京外交部长王宠惠当然不会错过这个机会借题发挥，历数大汉干涉中华内政之种种，“借同祖同宗之名，掩强盗称霸之野心，名为友邦兄弟之义，实为恶邻蛮野之徒！”

此番言论正直国内民众对于汉军强行入驻海南岛，议论纷纷之际，倒也博得了一部分人的认可。在上海、在南京甚至爆发了一些反汉游行，抗议汉军野蛮强占海南岛！

这等情景倒是让钟义有些措手不及，陛下也承认，自己总是不自觉的在潜意识中认为，中华是自己祖国。

但事实让他明白，在这个世界上，对于中华来说，他毕竟是个“外人”。就算是同祖同宗，就算是血脉相连，就算是中华百姓挑起内战的南京政府有诸多不满，可遇有“外敌”，他们依然会同仇敌忾，一致对外。

当威尔森来未央宫请示，如何处置中华方面的外交抗议时，陛下捏了捏自己的鼻子，苦笑到：“还想儿子周岁了，带他回去认认祖呢！这一下，看来咱们爷们在中华指定不是受欢迎了！算了，威尔森，给北平方面解释一下，我们打完东南亚这帮猴子就在海南岛撤军，也可以等他们解放整个大陆，打败光头后交还给他们！至于南京方面，让他们得瑟吧，我想看看委员长还能玩出什么花招！”

钟义当爹了。就在汉人们辞旧迎新的喜庆日子中，金华殿中也传来喜讯，秦主任顺利生产，陛下有了长子，大汉有了继承人。

这可是个大事，不光是皇室的大事，甚至对于整个帝国都是一件大事。

老祖宗有话：不孝有三，无后为大。

陛下虽然三十岁未到，谈及帝国传承为时尚早，但有了继承人，大伙就觉得底实些。这种心态，不单是帝**数百万的将士们有，就是在普通民众们的心中，也觉得皇室添丁，可喜可贺！

在南洋、在东瀛、在太平洋上的各个海岛王国以及大联盟的其他国家，都举办了热烈的为大汉皇子庆生的活动。当然，除了中华！

在中华，钟义牢牢的坐实了法西斯皇帝的称号。

不管怎样，陛下还是相当的开心！有了儿子，也就意味着在这个世界上有了真正的牵挂。与什么王朝霸业相比，儿子才是自己来过这个世界，在这个世界留下的最大痕迹。

在这一点上，汉皇与其他普通人没有什么差别！

张汉卿乘专机来到长安的时候，正好赶上在未央宫喝小殿下的满月酒。这一点，他比那正在外统兵征战的大汉上将军们要幸运得多。

叶为洵、龙洲、汉斯等都没有能赶回来分享陛下的开心。西伯利亚战场虽攻势暂缓，但打造东三省后勤基地的建设正热火朝天的进行着，苏联红军在冬季也蠢蠢欲动，叶为洵与众将不敢擅离。

太平洋战场上，在海豹突击队加入战斗之后，对于夏威夷群岛上美军零星抵抗的清剿加快了许多。在香蕉林和火山间的战斗，美国大兵们根本不是海豹突击队的队手，就连珍珠港中有组织的抵抗，也在五百蛙人潜入后而门户大开，一千多名美国水兵几乎全部战死！当然另外一种说法是皇家海军印度洋司令毛石英，要为被美军潜艇击沉的陆战队士兵报仇，下达了不留俘虏的命令。

在新年前后，太平洋战场上，汉、美双方都保持了一定的克制。战斗基本集中在空军方面——轰炸与反轰炸，有点类似于欧洲西线英吉利海峡上的不列颠空战，只不过这里的“海峡”太宽了些，从夏威夷至美国的西海岸，足足有三千多公里。

地狱眼战略轰炸机部队的轰炸，并未给洛杉矶、旧金山等美国西海岸大城市造成太大的损失，而且自身的伤亡惨重，但正如陛下所说，这种战略轰炸的威慑远比实际的损失要大的多！面对空袭的威胁，大量富人搬离西海岸，洛杉矶富人区已经十室九空，甚至连好莱坞的各大公司也在研究搬家。

但龙洲最近也很头疼，那就是关于夏威夷复国的事。夏威夷末代女王利留卡拉尼在1917年于华盛顿宫去世以后，并没有她的后人任何消息。龙司令数次申请陛下再派来个夏威夷总督算了，无奈陛下坚持要寻找夏威夷王国后裔。

其实在钟义看来，无论做什么，总要有一批支持者。王国也罢、共和也罢，只不过都是一种政治模式，撕开伪装，其本质都是集权和统治。如果说王国有着等级差别，那么共和制就是真的人人平等吗？难道美国人就没有等级之分吗？只不过是换了个方式，将外表涂抹的更光鲜而己。

而王国统治也有其优势，且并不乏支持者。至少，王国的模式更适合帝国去控制这些小国或者说联合这些小国。至于说殖民地是并不能长久的，就算是钟义可以改变二战的结果，但有些历史大势是不可阻挡，顶多也就是延迟其出现的时间。与其在**大潮出现后，帝国忙于四处灭火而焦头烂额，不如现在就开始布局，在全世界范围内结成更广泛的联盟。

国家再小，也是一个国家。深知后世联合国运行方式的钟义，哪会不知道美国一呼百应排挤中华的模式！

耍流/氓的，哪个不是随从一大堆！多建立些小国家，尤其是在经济上、军事上甚至是在王位上与帝国息息相关的小国，总是没坏处滴！

非洲战场上，怀着对美智子深深思念的水墨少将则是将满腔的幽怨化为了恐怖战力，近卫第六军在埃塞俄比亚大杀四方，在亚的斯亚贝巴的东北非决战中，在南线连续强攻戈贝萨和阿塞拉防线，硬是在一周之内将战线向前推进三百公里，直接将大炮架在了德卜勒泽特城外——德卜勒泽特，埃塞俄比亚的首都门户。

在北线，抵达非洲战场不久的东瀛第三军团在默克莱围歼了六万多黑人部队，攻占了厄立特尼亚首都阿斯马拉，并将战火燃至苏丹港，控制了红海西岸的大部分地域。

海岸军团则是在吉布提出来，绕过了阿耶卢火山，与近卫第六军南北合围亚的斯亚贝巴，不日将发起总攻。只要消灭了城中的十二万黑人部队，英国在东北非的势力就将被清扫一空，在非洲的四十万汉军就可以腾出手来，与隆美尔率领的德意联军夹击埃及的英国第八集团军。蒙哥马利几乎一日三催，要求邱吉尔立刻加强北非兵力，否则埃及保不住。

与非洲的形势一片大好相比，在海湾地区和中南半岛上的兖州军和夷州军则艰难了许多。

兖州军团与英印第十七集团军在巴格达已经激战五十多天，整个巴格达都被打成了废墟，波斯湾内南部舰队航空母舰上舰载机每日都会对英印军进行轰炸，但英印军依然能够坚持在断壁残垣中与汉军作战！

意大利海军的无为，让英国可以随意利用地中海对中东和北非战场进行支援。英国的十字军式中型巡洋坦克并不是东北虎中型坦克的对手，六磅炮（即57毫米）和24—49毫米的装甲厚度，使得它在攻防两端都难以匹敌东北虎！唯一可以称道的就是十字军优良的悬挂系统和高机动性，但更高的故障率使得十字军因为故障爬窝的，比被东北虎打坏的还要多。

加上巴格达战役中，英印军一直处于守势，所以在中东战场的后期，英国不在向伊拉克运送十字军坦克，大批的十字军都被运到了埃及，以增加蒙哥马利第八集团军的装甲实力。

在伊拉克巴格达，英印第十七集团军获得了大量的瓦伦丁六磅反坦克炮，与十字军坦克目标过大相比，这些更方便携带的反坦克炮对于汉军坦克的威胁反而更大。瓦伦丁在巴格达巷战中大显身手，击毁了大量的东北虎坦克，大大迟滞了兖诈军的进攻。

在越南，陷入人民战争泥潭的夷州军也同样是举步维艰，法国要在撤退前，将大量的武器留给了越南人。大规模的兵团行动对越南猴子根本无效，全民皆兵的他们根本也不给你机会打阵地战，几百人的攻击就算是比较大规模的了！游击战、麻雀战是他们的法宝。就算是王以哲指挥着夷州军攻占了河内、攻占了永安、安沛、宣光等重要城市，但越南北部猴子们的抵抗意志丝毫未见削弱。而且夷州军的士兵们还发现，猴子们居然拥有了越来越多的自动武器——56式突击步枪。

查验枪号，居然就是帝国当初援助中华的那一批。

情报传回长安，陛下看完气乐了！“尼玛，在海南岛陆战队揍了南京28师一顿，看来还真是没揍错！这光头还真有闲心，自己的长江防线都要顶不住了，还有闲心在越南给夷州军添堵！”

不过，不管战场上的形势怎样，时间的脚步总不会停止。在南华本土，随着新年的来到，还有皇长子的诞生，大街上人们的脸上总是挂满了笑容，因为——陛下一高兴，决定自掏腰包，给全国人民多发一个月的工资。

当赫巴尔将所需资金的总额报给陛下审批时，脸上也挂满了笑容，财政大臣当然不是为可以多得一个月工资开心，那是一种幸灾乐祸的笑！数字后面那一大堆零，就算是贵为富二代的赫巴尔看了都头疼。

陛下当然不差钱，众多挂着皇家名头的产业，每天都会为钟义带来不计其数的财富。以大汉皇室现在拥有的资产，如果论世界首富，什么洛克菲勒啥的，指定得甩开他八条街。就连罗斯柴尔德家族……哈曼双目喷火，“老子的钱还不都是被你骗去了！航母都可以送中华，卖老子的飞机就死拉的贵！”

——你看钟义把老丈人气成啥样？犹太老帅哥的河南话都被气出来了。

捏了捏鼻子，“赫巴尔，你确定财政部的数字没有算错？一个月的工资需要……这么多？”

“绝无差错！部里的会计师们加班算了三天！”赫巴尔强忍着笑，暗自开心，“让你抢我的酒庄！”

“好吧！”陛下这次可真是捏着鼻子签了字！

“尼玛，冲动是魔鬼呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第236章荼蘼花开

战争时期的新年被淡化了许多，前方的将士们在浴血奋战，本土却大肆庆祝，也不像话。

不过话又说回来，帝国建立的这些年，有哪一年不是在战争中度过的吗？只不过，战争一直是在本土之外进行罢了。

从这一点上看，南华的人们是幸福的。虽然有很多的家庭的儿子、丈夫在外征战，但他们的家人却可以远离战火，享受着祥和的生活。

陛下的新年讲话中，就着重强调了这一点。“正是因为帝**队的浴血奋战，才换来了本土的安宁与稳定；正是前线将士们‘牺牲我一个，幸福千万家’的奉献精神，才换来了帝国繁荣与强大。向帝**所有指战员致敬，向最可爱的人们致敬！”

新年之后，南华大陆上的拥军热潮，随着陛下的电视讲话而蓬勃兴起，随之流行的还有陛下亲自为将士们创作的一首军歌《血染的风采》，一位著名军旅歌手在新年电视晚会上演唱这首歌之后，立刻风靡整个帝国。

张汉卿也作为特邀嘉宾在现场观看了这场晚会，除了他的少帅身份，受人瞩目的还有他身边的两个女人。

一位是那位堪称奇女子的赵四小姐赵一荻，另一位却不是他的正妻于凤至，而是一位身着南京国/军少校军服的女军官。很少有人知道她的真实身份，只知道张汉卿称称呼她为宋四小姐。

曾经看过一段话：赵四小姐从十六岁开始跟张汉卿。跟一年属奸情、跟三年属偷情、跟六十年便成为千古爱情。此事的重要启示：很多事情不看做不做，而在于你做多久。

不知道是巧合，还是冥冥中自有天数，张汉卿诸多的红颜知己中，几乎都与“四”有关，千古爱情的赵四自不必多说，南京的蒋四蒋士云，天津朱四朱津筠，还有这位正牌皇亲国戚的宋四。

宋雪，宋氏六兄弟姊妹中幼弟宋子安的女儿，有宋家子女中排行第四，所以人称宋四小姐。与四大家族其他的纨绔子弟们相比，宋四小姐自幼敏思好学，颇有大家闺范。

宋美龄最是疼爱这个侄女，与那个假小子般的外甥女孔二小姐相比，宋四才是蒋夫人真正的心头肉，被光头祸害的不能生育的宋美龄，将宋四视若己出，有求必应。

但为何宋四小姐会出现在帝国的新年联欢上，并且坐在了张汉卿的身边呢？

卫青阁中面对一众大佬的疑问，沐雨看看陛下，却见陛下也是摇头苦笑。

“哎，又是一段孽缘呀！”

宋四即是“谋”，帝国保密级别最高的五星级间谍之一。这种级别的情报人员，在整个帝国也不过十数位。

能够将无论是血缘还是利益都与蒋家王朝捆在一起的宋家大小姐发展成间谍，是沐局的一大得意之作。

那些年在中华时，沐雨化身为帝国移民事务官员，没少与南京政府的大员们打交道。偶然间遇到宋雪即惊为天人，为她的容貌也为她的身世。不可否认，宋家小姐的身份是沐雨最为看重的，但沐局长是否也曾真的动了情愫，这一点沐雨本人是自始自终坚决否认。

原因就在于当初宋四小姐拒绝了沐雨的追求，直言她已经有了意中人。

对于一个谍报人员来说，这种理由的拒绝和没拒绝是一样的。

在随后的交往中，沐雨终于知道宋四那所谓的意中人，正是西安政变后被囚禁的张汉卿。

而宋四喜欢上他的时候，还只有十四岁。那一年张少帅覆手为云，挥师入关，将涂炭生灵的中原大战消弥于无形。而后又改旗易帜，帮助委员长完成国家统一。

张汉卿本人也赴南京就任国民革命军副总司令。在少女宋雪的心目中，张汉卿就是民族英雄，是梦中情人。二人赴宴、伴舞、出游，总是以英语互通情愫，谈得十分惬意，后来知道张汉卿的身边除于凤至之外，还有一位女秘书，并了解到这位捷足先登的赵四小姐的曲折来历，尽管两人欢聚如常，却共认“鸳盟”缘分已尽，最后惟有洒泪而别。

那一段时间，宋雪远赴欧洲留学，可当她听说张学良被姑父关押起来后，立刻飞回了上海，展开营救活动。只是那时委员长立意已决，连宋美龄也不敢在张汉卿一事上多加进言。于是宋雪便立意留在蒋夫人身边，还曾经与军统局联络，获准探视当时被囚禁于奉化雪窦山的少帅！红颜知己的“惊鸿一瞥”，对于已成“涸辙之鲋”的少帅来说，直如清泉灌注，润泽心胸。

但对于委员长囚禁张汉卿的决定，宋雪终是无能为力。于是她便想到了沐雨，听说他在大汉帝国的能力和戴老板一样大。这种事情，沐老板当然不会放过，便答应在适当时候帮她救出张汉卿，其代价当然就是……

竟然如此坎坷，卫青阁内几位大佬唏嘘不已。

云九更是直言：“沐局长，以前我挺瞧不起你们军情特工滴，为达目的无所不用其极。听到宋四小姐的故事，现在……我更瞧不起你们了！居然拿人家小姑娘的感情来弄情报！你们的节操尼？”

沐雨翻了个白眼，“现在来说风凉话，不是当初在我这拿情报时激动的样子了？”

“老云说的对，不过也不能怪他们没有节操，他们干的就是没节操的活！”蒋黑脸嘿嘿了两声，也来帮忙。

“停，更精彩的还在后面，还想不想听了？”陛下是必须帮沐雨的。

“听，必须听，这比看联欢会精彩多了！”云九是鄙视的最欢，八卦之心也最欢。见沐雨低头喝茶眼都不睁的样了，连忙走到其跟前，“沐局长……沐局长，你看我老云不是今天高兴喝了几杯吗？您大人不记小人过……”

“少来，我没节操！”此时不拿捏下，沐局长怎么能出了这口恶气。

“别、别，沐局长堪称帝国十大劳模之一，辛苦、操劳那是举国皆知，你看，连陛下都点头！您继续，继续讲宋四小姐后来咋来到咱长安了？”

为了听故事，云老九又是递小话，又是给续茶水，最后连揉肩捶背都使上了。蒋黑脸看的直闭眼，“这节操……碎了一地呀！”

陛下也笑了，想起宋四刚来到长安时，二人的初次见面。

“你好，‘谋’！”

陛下的主动问好，换来的只是微微点头，好久了，敢于在陛下面前这样不礼貌的，已经好久没有出现了！

沐雨费尽力气，才将“谋”带出了中华。但宋四明显对威名赫赫的汉皇不太感冒，她只想立刻见到张汉卿，这让陛下觉得很没有面子。

考虑到过去几年间，“谋”对于中华情报的重要性和为帝国所做的贡献，陛下还是满足了她所有的要求，包括她坚持要穿国/军的军装露面。

接下来与张汉卿的会面没有那么多的狗血，于凤至大气，赵四却善妒。会面的从头到尾，赵四都全程陪同，就连……在陛下的安排下张汉卿参加电视晚会打委员长脸的活动，也是二女一同陪伴，羡煞了众人。

然后……就没有然后了，宋四婉拒了陛下安排其在长安生活的邀请，坚持回中华！对于她来说，做大汉的间谍，为大汉军情局服务，为的是救张汉卿。如今少帅得救，又有佳人相伴，于她而言，心原得偿，该是回去向请姑姑请罪的时候了。

她不知道，就在她出现在大汉新年电视晚会的镜头中时，得到情报的委员长就已经摔碎了总统府里的最后一只元青花！

送她回上海的专机即将起飞时，机场上也没有出张汉卿的身影。宋四失望的与前来送行的沐雨挥手告别，“此去经年，荼蘼花开！”

望着腾空而起的客机，沐局长想起了宋雪在登机前与她说过的八个字。

荼蘼是一种蔷薇科的草本植物，春天之后，往往直到盛夏才会开花。因此人们常常认为荼靡花开是一年花季的终结。宋雪的意思无非是这段感情已经终结。对于她来讲，这一生最灿烂、最繁华、最刻骨铭心的一段感情已经逝去！

其实张汉卿来了，就在首都机场的办公楼中，隔着玻璃窗送别为了他而背叛了家族的宋四。这是赵四小姐可以容忍的最大程度！

沐雨突然很想冲进办公楼，抓住他的衣领狠狠的揍他几拳，可是沐局长没有动，因为张汉卿身边的另一个女人。

一个女人可以用背叛的代价去爱，另一个女人用默默的厮守陪他共荣共辱，张汉卿何德何能？可以遇到如此众多又如此出色的红颜知己？

沐局长突然发现，他想揍张汉卿，并不是因为他的薄情，而是因为对他的嫉妒！

“尼玛……”这个想法让沐雨很是不爽！“我为什么嫉妒他？我老婆是贝蒂·嘉宝，我也被全世界几亿个男人嫉妒着！”

“嗯，我想揍他，是为了救他而牺牲的五名特工，是为了苦苦为他付出而得不到回报的傻女人宋四！”似乎终于找到了一个过得去理由，沐局长连理他都没理，走出机场，直接登上自己的赤兔座驾，风弛而去！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第237章必修科目

新年之后的第五天，是陛下出行的日子。此行，陛下将访问南洋三国：苏禄、摩洛和犹大。同时还将巡查南洋总督府和东瀛总督府。而陛下的最后一站，将要去日本。

对于怎样定义去日本的行程，着实费了外交部发言人的好多脑细胞。

说是访问，哪有访问还留宿人家天皇皇居的！说是探亲？可是这汉皇首次出现在日本，未免显得有些不够尊重。在外交方面，这些还是很讲究的。

发言人不敢独断，征求外交大臣阁下的意见时，威尔森两眼一翻，“有什么好研究的？陛下明明就是睡媳妇去了，行吧！也别太过份了，就称‘探访’吧！”

得！“陛下此行最后一站，将探访日本！”帝国外交部发言人的如此遣词让记者们一片哗然，没听说国与国之间用探访这个词的，可再一想，天皇是汉皇的媳妇，这事也从没有过呀！都是历史头一遭，有些特殊用词也不足为奇。

1942年1月17日，非洲战区水墨率近卫六军攻破亚的斯亚贝吧城防，将金龙战旗插上了埃塞俄比亚王宫的最高点时，陛下正在东京新皇居喝茶，樱妃跪坐在一边侍候。

全国林来汇报工作总结，顺便也带了纪久子与妹妹见面。

话说带兵打仗，全大喇叭是行家里手，可这与工作总结，实在是难煞了总督大人了。之间这样的话都是参谋长水墨来做，可人家去了非洲打仗，无奈之下得到陛下要来东瀛巡察的消息后，全总督就开始闭门写总结。

在台中总督府，行程安排的不错，陛下兴致勃勃的视察了多个新建的工厂，当然大多数是与军工有关的！战时经济吗，一切以战争为主！尤其是那个自热饭盒，可以大风、沙尘、雨雪、低温等不利气候影响而不便使用明火或禁止使用明火的情况下，方便安全的加热食品中。这个新研制出来的产品，可以大大解决北方作战的士兵们吃到热食物的需求，引起了陛下的很大兴趣。也因此挤占了全总督的汇报时间。

本以来躲过一劫的全国林并没有能高兴多一会，就听到陛下说：“国林，你陪我去东京！记得把你那份总结带着……”

这不是大晴天的突降暴雨，将人淋个透心凉呀！

干吧吧的几句，都没有前世在范文网抄来的顺嘴。全总督的总结听得陛下直皱眉头，看在全国林老实执行不许秘书代写命令的份上，陛下准备耐着性子听完了再训斥。

关键时刻，侍卫队长的敲门声救了全总督。

王文义送来的是非洲大捷的电报，陛下看了一眼茶桌边如坐针毡的全国林，“虽说你写总结的水平实在不咋样，可是带出来的兵的确不孬，水墨这算是给你长涨脸了！”

接过陛下递过来的电报，全大喇叭立马咧开大嘴乐了，“那是那是！咱老全的参谋长出去带兵还能差了？陛下你看，我也这不是当总督的料，不如让我也出去带兵吧！我听说王以哲在越南打的不好，换我去，对付猴子，咱老全有办法呀！”

听了全国林的话，陛下笑了！“你这个总督当的还算不错！台湾、朝鲜、琉球都很稳定，北马里亚纳卖给了辛普洛特，也给樱妃解决了不少的资金困难。不能因为你不会写总结就忽视了你的成绩。”

“哈哈，我就说吗！陛下是神之子，啥不知道？还用我写啥总结，您总结的比我写的可好多了！”

“呵，夸你俩句，你就乐成这样！那就接着说说你乐不出来的事。我问你，你把塞班岛和天宁岛卖给谁了？”

“啊？这个有问题吗？是租，租给了美国的土豆大王辛普洛特呀！陛下您不是说把美国人的富翁都拉出来吗？”这事早就跟未央宫请示过呀，现在陛下问起来，全国林很是诧异。

“文义，去把那份调查报告拿来给全总督看看！”陛下喊过来侍卫队长，“全国，你应该感谢沐雨，是他救了你！”

“噢？”听完陛下的话，全国林也意识到问题可能很严重，否则不会惊动军情局。而等他看完了侍卫队长拿过来的调查报告，脸色已经是铁青一片，“陛下，看来日本人是死的太少了！”

“啊！”

虽然从私人关系上来说，全国林是樱妃的亲姐夫，可总督大人一句杀气腾腾的话，还是吓得樱妃将手中的茶壶都摔倒了桌子上，溅起的沸水落在了几人的身上。

“啊……陛下，烫到您了吗？”

如果有其他日本人看到贵为女性天皇的樱妃在汉皇面前吓得如此模样，不知会不会改变对天皇虔诚的信仰。

“没事，樱妃，让我看看你的手，哟！都烫红了，来，我给你吹吹！”

这样的情景不单是樱妃感到很意外，就连跪坐在一旁忙着收拾残局的纪久子也难掩眼中的泪珠，不管汉皇是把湛子当成了统治日本的工具，还是有什么其他的目的，他的确是一个好男人，妹妹也总算有了依靠！

可是，不解风情的人总是会有。看完情报的全国林无心再看双皇会的温馨，更无意理会自家媳妇的泪眼婆娑。自己惹出的乱子，还得亲手去平息，否则有何脸面来面对陛下对自己的信任？

拉着纪久子，全国林匆匆告辞，连樱妃天皇留他们在皇居中用餐都拒绝了！倒是想与妹妹多相处一会的纪久子被拉起时，眼中充满了哀怨。长期生活在台中总督府的她，也不是经常能见到妹妹的。

“陛下……”

送走了全总督夫妇，钟义意外的发现樱妃跪在了自己面前，不是跪坐，而是下跪，却又欲言又止。

“这是干吗？不就是弄洒了茶水吗？我又没怪罪你！”

“陛下，求您……”明步妹子……呃，是樱妃天皇大大的双眼中，溢满了泪水，“求您饶过那些犯罪的日本人吧，全总督他一定会大开杀戒的。”

“噢？”樱妃如诉如泣的话让是钟义很是意外，看来大家都有点小看这位小萝莉了！其实也不算小，十八岁，在中华的汉人中，好多都已经当妈了！

陛下轻轻将樱妃拉了起来，又将这具充满了青春气息的惹火娇躯拥在怀中，温柔的擦掉她脸上的两行清泪，“我知道，你是一个善良、爱民的好天皇，我也不是一个嗜杀、残暴的人。可是你知道那些人就是反对你，要推翻你另立新天皇的吗？”

“啊！陛下，那就给他们，我不要做天皇，我只要做你的樱妃，你带我回长安好吗？”

好吧，收回刚才的话，她到底还只是一位小姑娘……呃，过了昨夜，应该叫小少妇了！

“不愿自己呆在东京，想念在长安的生活了吗？”

湛子拼命的点头，可当与陛下的双目相对时，又不好意思的将头藏在钟义的胸口上。

“那就加把劲，早点生个小天皇，把她丢在东京，你就可以回长安了！”

“不要！才不能把宝宝自己丢在东京！啊……”突然意识到上了陛下的当，湛子吹弹欲破的小脸变得更红了！

“哈哈……”陛下开心的笑了，甚至在心中涌起了一丝内疚感！不管她是天皇还是樱妃，她毕竟只是一个小女人，一个需要男人呵护的小女人！既然这样，那么有些事就不要让她知道了，嗯，回头要吩咐全国林，做得隐蔽些，不要吓到樱妃，也不能破坏了樱妃在日本人心中的圣洁形象！

圣洁！提到圣洁这俩个字，就想起昨晚圣洁在自己身下的婉转莺啼，陛下不由一阵火热，“嗯，白日宣淫也是昏君必修的课程。”身为邪恶的法西斯头目，勤奋好学的陛下怎么会挂掉这一科呢？

……

随着东非埃塞俄比亚英军最后的抵抗被消灭，整个非洲战场发生了巨大的变化！兖州军在巴格达付出了近万人的伤亡，在得到了近卫军一个装甲师的支援后，终于辗过了英印军第十七集团军的阵地，将战线推到了叙利亚境内。

在提特里克和哈迪塞，英印军似乎在巴格达已经消耗掉了所有的勇气。在近卫猛玛坦克装甲师投入战斗后，在他们的瓦伦丁六磅炮无法击穿猛玛的正面装甲后，阿三的劣根性终于在连番的血战之后被彻底显露出来。

欺软怕硬的白头巾们开始溃逃，那种丧心病狂的溃逃。丢掉阵地，丢掉指挥官，丢掉武器在沙漠中狂奔。兖州军和猛玛师在一周内，就将战线向前推进了数百公里，一直到叙利亚代尔祖尔省，得到支援的英军才重新建立起一条并不算稳固的防线，勉强挡住了兖州军一路狂奔的势头。

而在欧洲战场，英国人的形势也不是很好。获知利比亚有大油田的小胡子借着苏联战场冬季休整的机会，重新调整了战场部署，将更多的精锐党卫军师调到了地中海方面，迫切需要石油的德国人已经不能忍受意大利盟友的无能，阿道夫改变了水星行动之后不再大规模使用伞兵的想法，决定再次执行一次空降行动，入侵塞浦路斯，一切的目标都指向了英国在中东的势力范围。

“让我们的钢铁盟友通过那条该死的运河，让地中海上演两支皇家海军舰队的对决！将英国佬赶出地中海！”在柏林，小胡子高昂着头，对党卫军青年团装甲师师长佛芮茨。威特如是说到。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第238章火炬计划

“水星”行动是德军在欧战中不多的几次惨痛回忆之一。为了在展开“巴巴罗萨”计划之前，解决地中海南翼协约**队的威胁，钢铁同盟方面动用了近三万名伞兵和山地师士兵，还有一千架各式飞机。

有汉军伞兵在日本取得巨大成功的例子，克里特岛战役之前，德国内部上下对于“水星”行动充满了信心。

但结果却是让元首和德军总参谋部最不愿见到也不愿相信的。最精锐的德军伞兵像靶子一样被协约国二流部队射杀，甚至出现了伞兵被当居民的老头用拐杖砸死的糗事。

也正是克里特岛战役之后，元首禁止在此后的战役中大规模使用伞兵，使得德国伞兵部队一度成为了普通的步兵。但德国国防军总参谋部并没有放弃空降部队，他们派出了参谋去日本考察，发现了汉、德两国伞兵之间的差距。第一是单兵通讯设备；第二是伞兵部队的重火力配备。德国没有那种能运载轻型坦克其他重型装备的大型运输机。一句话，大飞机方面的缺陷导致了德国伞兵无法拥有重型火力，在作战时只能依靠手中的轻型枪械对付敌人阵地中的各种武器。

再加上单兵通讯设备的不足，让部队在空降后无法迅速集结，以至于造成了更多的被敌人围攻情景出现。

通讯器方面，以德国的科研能力，开发起来并不困难，可大飞机就不是短期之功了。

陆军和空军几乎同时向元首提出了德国应该有自己的大飞机，而且至少是能够运载四十吨物资的大飞机。这两份提议书让骄傲的元首也不住的翻白眼。

在梅塞施米特、容克斯、亨克尔等飞机公司的工程师们被召到柏林后，得到了元首的亲自接见。

小胡子没有兴趣在这样的见面会浪费太多时间，直接开口问到：“需要多久，我们能够拥有自己的大飞机？”

这一句话，使得见到元首都有些激动的工程师们立刻都安静了下来。

作为最负盛名的飞机设计师，埃巴斯在众人期盼的目光中，无奈先站了起来，“元首，之前我们没有这方面的经验，单靠我们自己的力量，最快也要三年！”

设计过ju-88斯图卡轰炸机的埃巴斯看到了元首皱起的眉头，连忙又加上了一句，“如果可以得到大汉的帮助，我想有一年就够了！”

但元首的眉头皱的更厉害了，又是大汉！如果只是去求得大汉的帮助，那我们直接在大汉买他们的霸王龙就好了！“先生们，我们什么都要依赖盟友，那样对我们德意志的工业将产生致命的威胁，还是要依靠我们自己的力量！德国必须要拥有大飞机！”

元首用一贯的霸道语气，结束了谈话。

大飞机是强国的象征，是德国伞兵之殇，是元首的梦。

但在霸王龙军用运输机的引进谈判上，里宾特洛甫失去了无往而不利的神奇，汉皇拒绝在霸王龙项目上做任何让步。

用陛下的话说那就是“没的谈”。作为补偿，陛下同意了向德国出口皇家飞机制造公司，由dc-3客机改装而成的dy-40空骑兵军用运输机。

这种载重量可以达到27吨的运输机有着良好的飞行性能，可以用于空运物资和兵员，也可以空投伞兵，还可以空投20吨以下的重型伞兵装备。也算是基本满足了德军的要求。

在随后攻战塞浦路斯的“猎户座”战役中，dy-40就大显身手。装甲厚度得到重新设计的伞兵专用3号坦克性能虽然不够主流，但对于缺少突击手段的伞兵们来说，咋也比用血肉之躯去突进强多了。

况且在大汉近卫军团全面学习之后，德国伞兵的班排级火力也得到了极大的加强。k-2军旗式单兵通讯器的开发，使得伞兵在遇到危险时，可以及时呼救，部队集结的速度更是提高了一倍以上。

在克里特岛和希腊的多个机场，容克大妈与刚刚引进的空骑兵一起行动，将三万多德国伞兵空投到了塞浦路斯，仅过了四个小时，火力得到增加的德国伞兵就拿下了塞岛西南海岸的帕福斯市，在希腊神话中，帕福斯市是爱神阿芙洛狄特（即维纳斯）的诞生地。但更重要的是，这里有一个大型军用机场，是英军在岛上最重要的补给基地。

失去了帕福斯，英军在“爱神之岛”上的抵抗变得愈加困难。德军后续部队近千架运输机的支持下，快速的加入战斗。

早上开始的空降行动，在入夜时，德军已经攻入尼科西亚，岛上英军和塞浦路斯殖民军退到了勺子型塞岛最狭窄的东北角。如果不能及时撤离，等待他们的只能被消灭和被俘。

基地在埃及亚历山大的英国皇家c舰队（地中海分舰队），在地中海上空双方空军力量严重失衡的情况下，冒险出击，接应在塞岛上败退的陆军。

德国空军的ju-90斯图卡双发轰炸机给予了c舰队大量的杀伤。在意大利海军无力再战的情况下，由三艘巡洋和四艘驱逐舰护航的运输船队，沿着巴勒斯坦和黎巴嫩海域向土耳其方向航行，但在清晨时，德军的轰炸机发现了由英国海军中将安德鲁·康宁汉率领的这只舰队，

二百八十架轰炸机开始了对c舰队的轰炸，两艘巡洋舰和四艘驱逐舰全部被炸沉，只有格拉斯哥号轻巡洋舰逃回埃及。

英国皇家海军的功勋舰水神号轻巡洋舰被德军首次使用的v-5空对舰导弹击沉，更是震惊了两大集团的各个军事强国。

在此之前，大汉的洪氏企鹅对舰导弹已经投入实战，但在夏威夷战役中，洪氏企鹅并没有取得太大的战绩，这曾一度让皇家空军的飞行员们对于对舰导弹的威力产生了一定的怀疑，虽然相比于威力巨大的大型航弹，导弹的命中率更高。

但水神号轻巡洋舰的沉没，再一次坚定了各国大发展各式对舰导弹的决心。当然，不仅仅是反舰导弹，德国在法国亚眠设立的v-3地对地导弹阵地，已经开始威胁英国本土，连伦敦也落下了数枚v-2，这在英国的民众中产生了极大的恐慌。

地中海上，英国皇家海军接连在塔兰托海战和马塔潘角海战中击败意大利海军，但连续两次的夺岛战役英军却接连失败，在地中海，英国重要的岛屿基地也仅余马耳他岛瓦莱塔海军基地。

一个又一个的协约国家被打败而投降，英国迫切的需要一场胜利，以鼓舞人民的抵抗信心。但对于邱吉尔来说，他深知单单依靠英国，不要说打胜，就是防守也未必能再坚持多久，一旦非洲失守，汉国海军进入地中海，甚至是进入大西洋，英国的末日就不远了！

“盟友，协约国的盟友们如果还是各怀鬼胎，那么，我们将被各个击破！英国人民已经尽了全力在抵抗和反击着数倍于众的敌人，德、汉两**西斯已经将全部的火力对准了英国！”邱吉尔发给罗斯福和斯大林的电报，已经撕去了政治家的伪装。

但是很明显，同样两面受敌的苏联没有能力支援英国，或者说有能力，以斯大林的性格也不会给英国一分一毫的支援。

英国所能倚靠的，只有美国！按照汉人的风俗，他们也是同祖同宗。虽然太平洋战场上，美国也损失惨重，甚至失去了整个太平洋的控制权，而只能退守本土西海岸。但这并不妨碍美国派出军队支援英国，登陆北非甚至是欧洲大陆。

华盛顿，白宫。

罗斯福总统与赫尔国务卿，以及一众智库专家们，正在研究美国的后续战略。

无疑，英国是不能被打败的。在这一点，最自私的美国人也会认同这一点，如果英国投降，那么美国将没有必须再插手欧洲。他们所要研究的，是如何支援，支援哪个方面。

在经济上，美国的货船冒着被德国u型潜艇击沉的危险，不停在向英国运输物资。据统计，在最近的一个月内，美国就被击沉了近六十万吨的运输船只，这对于造船能力世界第一的美国也是个不小的负担。

由于美、苏两国太平洋舰队的全军覆没，协约国方面已经失去了太平洋的制海权。阿留申群岛中被以大和号战死舰为首的日本舰队攻占后，美国彻底丧失了通过西海岸向苏联输血的能力。

纵使大西洋中的德国海狼再过凶残，美国也不能放弃这条唯一的生命线。每年中，北冰洋中那几个月的无冰期就成了向苏联运送物资唯一的机会。

“必须要向非洲投送兵力了！否则我们将再无机会。”丢掉了夏威夷之后，美国本土连日遭到轰炸，使得罗斯福看起来衰老了许多。

“可是总统，墨西哥人在汉国的支持下，已经开始蠢蠢欲动。我们必须要在南边保持足够的兵力。”作为罗斯的老搭档，赫尔还是觉得本土的安全更为重要。

“总统，国务卿先生说的很对，如果汉军选择在墨西哥登陆，我们的西海岸防线将完全失去作用，我们必须要在南加州甚至是得克萨斯保持足够的兵力。”作为白宫的老牌智库成员，德利斯与赫尔的看法相同，他们都认为得到汉军支持的墨西哥正在准备一血前耻，而汉军也极有可能躲开美国西海岸防线，选择在加利福尼亚半岛登陆。

“要是他们真的敢来，那就最好！”罗斯福狠狠的拍了一下轮椅的扶手！这一位在大萧条后力挽狂澜，被称为美国有史以为最优秀总统的牛人，在险恶的战争形势面前，拿出了领袖的魅力。

“先生们，奢望将战争挡在美国本土之外，已经是不可能的了！那么，美国甚至是加拿大广阔的领土纵深就是我们最大的倚仗，汉军如果敢来，在家门口作战的我们美军陆军，还会怕了他们吗？而英国，我们必须支援，是英国挡在我们的前面，才避免我们两面受敌。没有了非洲，地中海就会危险；没有了地中海，英国就会危险；没有了英国，先生们，你们认为大西洋就可以挡住德国人吗？”

罗斯福的演讲能力在全世界的政治人物中，绝对可以排进前十，钟义甚至认为，罗瘸子可以进入三甲。这一刻，总统先生用他富有激情和条理的演讲，再次打动了白宫办公室中的所有精英。

德怀特·戴维·艾森豪威尔，在开战之初便被陆军总参谋长马歇尔重点培养而得到提拔。在美军内部，很多人喜欢称艾森豪威尔为艾克。

罗斯福接受了马歇尔的提议，任命艾森豪威尔为美国远征军司令。并在与邱吉尔协调后，由艾森豪威尔出任将实施北非登陆的协约****最高司令，虽然，这是艾森豪威尔第一次单独指挥大规模战役。

麦克阿瑟上将对于自己的老部下表示了支持，“艾克在组织协调涉及各种不同国家利益的盟**队的方面极具才能，他是指挥多国联军的合适人选。”

当然，在菲律宾铩羽而归的麦克阿瑟，在短暂出任西点军校校长之后，也得以再次出山。他被任命为美国太平洋战区总司令，全面负责防御汉军登陆的作战，并被总统授权，可以在紧急时刻决断对于墨西哥的作战。

一个战区总司令拥有对另一个国家的开战权，这是在美国不长的历史中是从未有过的，在这一点上，罗斯福的魅力远非他人可比。在这一点上，汉皇陛下有着与罗瘸子共同的见解：专业的活交给专业人士干！

1942年4月，美、英两国联合参谋长委员会在伦敦拟定“火炬”作战的具体方案，美、英、加、法、希等十一个协约国联军确定将在摩洛哥的卡萨布兰卡和阿尔及利亚的奥兰、阿尔及尔3处同时登陆，以打击德、意联军，夺回北非地区的战略主动。

然后，多国部队将与东北非的汉军在苏丹和埃塞俄比亚展开决战，彻底将钢铁同盟势力赶出非洲，破坏汉、德联手图谋地中海的计划。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第239章冷面女王

盟军方面对于多国部队在北非的行动，并非没有察觉。美军在墨西哥湾的集结也逃不过汉、德两国情报人员的眼目。

钟义在第一时间就联系了小胡子，指出马耳他群岛的重要战略位置，将成为地中海战役甚至是北非战役的关键节点。盟军方面现在的首要任务不是在大西洋上进行无差别袭船战，更不是轰炸伦敦，而是要尽快夺下英军在地中海中的最大基地——马耳他岛。

但在德军方面，迫切希望打通苏伊士运河，让皇家海军进入地中海与英国c舰队决战，为利比亚出发的油轮护航。对于马耳他岛甚至是直布罗陀海峡，不是没有兴趣，而是小胡子认为希望不大！至少是在大汉皇家海军加入地中海海战之前，希望不大！因为德国在地中海没有任何水平舰艇，几艘u潜艇对于战局的改变作用不大，指望已经被打怯了的意大利海军？那小胡子宁愿先去解决苏联！

只要保证油轮的正常运输就可以了，至于马耳他和直布罗陀，那是英国人的命根子，还是等收拾完邪恶的红色政权后再来收拾英国佬吧！

收到德国方面的电报，钟义被气笑了，历史果然是有其强大的惯性。

在内心中，虽然明知道放弃攻占马耳他岛，将给利比亚的德军带来灭顶之灾，但钟义也不打算再次提醒德国了！

阿道夫不是卡罗德，更不是洛克菲勒；德国不是犹大王国，更不是斐济王国。

德国现在是盟友，但终将是大联盟的敌人。一个优秀的政治家，一个圣明的皇帝不应该感情用事，更不能只图眼前！

“用隆美尔的耻辱来狂妄的阿道夫认清事实，不是一件坏事！”

但为了防止德、意军队在非洲彻底崩盘，就必须要打通中东的陆上通道，指望汉斯和水黑在短期内击败蒙哥马利，不太现实！那么尽快肃清苏伊士运河北岸的英军对整个地中海战局将至关重要。

增兵伊拉克，已是刻不容缓。近卫军第四军已经开始在金海湾凉州的河池港集结，在日本的凉州军团和南洋第二军也将一同出发，进军波斯湾。陛下的这个决定绝对是大手笔，一下子就动用了近四十万军队，其中还包括了一个精锐的近卫机步军。

张峥提出将凉州军团和南洋第二军团同时从日本调出，那东瀛总督府所辖军队就只剩下益州军团和南洋第一军团，还要分驻台湾和朝鲜，留在日本的军数是不是太少了？缺乏一定的威慑性。

陛下嘿嘿一乐，不调出一些军队，给那些人一些信心，他们怎么敢主动冒出来呢？“我们要相信全总督，他能打败日本，就一样可以征服日本。给他一个支点，他可以撬起地球；给他一个理由，他就能改变一个民族。”

北马里亚纳事件，在帝国的殖民史中，是被大书特书的一件具有划时代意义的事。日本的数个财阀借美国土豆大王辛普瑞特之名，取得了塞班岛和天宁岛的控制权。并以此为基地训练忍者死士，意图谋划政变，推翻樱妃女皇，赶走殖民统治的东瀛总督府官员。

可这些大财阀加上黑社会的抵抗组织，明显低估了帝国的情报系统，在“批发皇室”后，针对太平洋上多出来的诸多岛国，已经自军情局中**出来的帝国安全局加强了对各外海岛的监控，像关岛、塞班岛、天宁岛这类原美、日等国势力较强的岛屿，更是国安局重点管控的对象。

黑龙会头目头山满、原梅机关的机关长影佐祯昭等日本抵抗运动的活跃人士，其行踪一直都未离开国安局特工的视线。而三菱、川崎、爱知、三井、富士等财团的政、经活动更是时时刻刻都有无数双眼目在盯着。

帝国安全局局长冷芸少将牢记着陛下的命令，“日本可以富有，可以繁华，但日本不能有重工业！多种点樱桃，多种点水稻，多酿点清酒，先把那三千万日本人养活了再说！”——战后，日本人口已经剧减到两千多万，不足战前的一半。

再者，多建点被服厂，罐头厂什么的，也要为前线的部队多做点贡献。还有那么多人，再搞点人力密集工业，纺织、农副产口加工业都要弄一弄，要努力让日本人民摆脱战争的创伤，尽快的富裕起来。

“摆脱战争创伤，尽快富裕起来！”就是在新年时，陛下探访日本，携樱妃天皇发表电视讲话的题目。这个讲话在日本民众中获得了大量的支持。

侵华战争，不光是给中华人民带去了无比的苦难，给日本本土的人民带来的，也不仅仅是荣耀，还有挨饿和物资匮乏。更不用说盟军登陆日本后，那些南洋军队所造的数不过来的屠杀、灭城。

日本人称南洋军团为黑蛇，这是一种在日本神话中相当邪恶的魔鬼。

反倒是军纪严明的凉州军和益州军更容易让日本人接受。好多地方的日本平民经历过黑蛇的揉虐之后，一见到正规的大汉十三军团的士兵，都像是见到了亲人一般，因为他们知道，只要有益、凉军团进驻的地方，他们就可以免受黑蛇的折磨了。

日本人对于那些“黑蛇”的憎恶，还体现出了他们本性中的残暴和无情。日本解放一周年之后，许多日本妇女生出了混血婴儿，他们的父亲是谁无从考证，只是从外貌和体色等特征上就可以看出，肯定是“黑蛇”！

这些混血儿，就成了日本社会中地位最低下的人群，经常有婴儿被遗弃，因为他们的妈妈也会受到牵连而被人瞧不起。实际上，她们也是在战争年代惨遭南洋军团士兵糟蹋的受害者。

凉州军团与南洋第二军团同时离开日本，前往海湾前线，都得到了日本国内民众敲锣打鼓的热烈欢送。凉州军依旧保持着良好的纪律性，有序的登船；而南洋二军团在这个时候，殖民地军队缺少训练的劣根暴露无疑，杂乱的队伍中，许多猴子还在东张西望，希望可以看到他们的姘头最后一面。

素不知，平时屈服在军队淫威下的日本妇女，大多数正在谋杀亲子。这些黑蛇终于离开了，为了今后的生活，猴鬼混血这种本来就不该出现在世上的邪恶品种一定要尽快抹杀。

在南洋第二军团登船离开日本后的一周内，他们之前的驻地宫城县和岩手县，出现了大量的死婴和弃婴，光是在仙台，清洁工每天就要埋掉几车的婴儿尸体。无疑，都是猴鬼混血。

炎黄轮上的南洋第二军团士兵并不知道他们留在日本的痕迹，正在以最快的速度被抹杀，他们开心的认为，又有一片处女地等着他们去征服。嗯，蒙着面纱的阿拉伯女人，似乎更加有神秘感，比那些只知道服从的日本女人更容易激起欲/望。

没有人在乎，他们即将要登上战场，即将要面对生与死的抉择。他们卑微而又胆怯的内心中，似乎成为大汉的殖民军，是最荣誉的事，只要跟随汉皇的金龙旗帜，就可以战无不胜！“中东？那只不过是第二个日本而己！”

“汉皇万岁！”不知道是哪个色/欲熏心，色/胆冲天的家伙率先喊出了这句口号，顿时满船的士兵都跟着喊了起来。随船的汉人军官吓了一跳，以为这帮猴子炸营了呢，走近一听，原来是在喊“汉皇万岁！”

顿时哭笑不得！“尼玛，汉皇是你们可以随便喊的吗？睡觉、睡觉，都给老子消停的睡觉！”

“长官，你睡过阿拉伯的娘/们吗？”

猴子也有胆大的，加上这些汉人军官在非战斗时，还是比较平易近人的！这句问话引得猴子们一阵阴声怪气的大笑

“加威，你给老子闭嘴！再废话，就关你禁闭！”汉人军官也急了，尼玛，哪壶不开提哪壶，老子会告诉你们，我还是处/男吗？

行军途中，船上的欢乐是比较少见的！战火纷飞的年代，谁又敢去想更久远甚至是明天的事？战场上，子弹不会认得你是尊崇的汉人军官，还是低劣的猴子士兵，纵使是贵如大英帝国王子，菲利浦不也是在c舰队为马耳他岛运输船护航的“超额”行动中，被炸伤！好在厌战号战列舰在被德国空军命中三枚航弹后仍逃过一劫，也使得菲利浦王子没有成为英国史前上第一位在军中阵亡的王子。

冷芸少将是乘长安到东京的航班来到日本的，因为太平洋战场的胜利，在日本和帝国本土之间的航班并不需要绕道南洋中转，而由关岛取而代之，成为了南华与东亚之间的最大的航班中转战。

身为国安局的正任局长，冷芸的权利并非一般的少将所能攀比的。在长安，帝国的上层人士都称冷芸是继秦主任之后的第二任冷面女王。只要进了国安，那就没有任何人情可言，攀交情，摆家世，在冷女王那里，只能是自讨苦吃。除了祈祷不要让国安特工们找上门来之外，一旦犯事，乖乖认罪，就是最好的选择。

1942年伊始，国安局位于白虎区的锁型大楼，就已经成功的超越军情局总部，成为人们眼中的最恐怖建筑。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第240章日本工转农

冷芸抵达东京羽田机场，由天皇卫队直接迎入了二道桥新皇居。冷少将与秦映雪情同姐妹，还是皇长子天麟殿下的“干妈”，与樱妃姐妹在在未央宫时就是熟人。

两女相见倒是少了许多礼节上的繁琐，而樱妃天皇在大汉军人和官员们面前，例来很少摆出天皇的架子，只以樱妃的名义与大家见礼。

这也是樱妃的聪明之处，小小年纪就接连经历了丧父失母、国破家亡的惨事，在未央宫那段为名客宾实为囚禁的日子，更是让其明白：自己这个天皇并不为大汉的军政要员们所看重，在他们的眼里，日本的天皇与其他大汉统治地区的傀儡首脑，没有什么区别。天皇的名头还没有自己的另一个身份更让她受人尊重。

毕竟，在汉皇的女人中，自己是第一个获得正式封号的妃子。连秦映雪也是在诞下皇长子殿下后才正式获得册卦“雪妃”。

最受陛下宠爱的海妮小皇妃现在还没有正式封号呢，不过应该也快了，六月份海妮就将诞下皇室的第一个公主，自然也会获得封号的。

冷芸来日本不是与樱妃叙旧的，身肩国安局局长的重任，走到哪里，冷面女王都将注定掀起一番血雨腥风。

早在冷局长抵达东京之前，国安局特别行动队就已经展开了先期行动。在益州军的配合下，黑色军装并配有“国安”字样臂章的特动队成员在一天之内连续拜访了三菱、川崎、爱知、三井等日本各大财团的总部。并查封了各财团下属的公司和工厂。

同时，东瀛总督宣布日本四岛进入军管，总督府将暂时接管政府权利，并放出南洋第一军团这条黑蛇。一时间，整个日本风声鹤唳，草木皆兵。“闲听风雨，莫谈国事”成了日本人互相问候的最常用语。

在各个海港、航空港都加派了南洋军检查站，所有被列入限制出境名单的日本人都被勒令每二十四小时向特动队汇报一次行踪。

帝国新成立的海警局出动了数十艘海警船检查渔船、货船等近海船只，查出窝藏可疑人物的，那就是连扣船带抓人。遇到反抗的……反抗？那更好办，你以为海警局的船只如同后世天朝只有水炮的海警船一样？人家海警局的船队全称叫做大汉帝国皇家海岸舰队。

连轻型航母都配备了两艘，驱护舰艇更是在十多艘以上，至于炮艇、鱼雷艇等巡逻用舰艇，更是堪称无数。

这等阵容，对付一些所谓的海军强国都够用了。在东海巡逻时，就曾将中华的委员长吓了一跳，以为皇家海军要派舰队参战呢！

如此阵势，用在日本的周边海域，足见陛下要彻底解决日本问题的决心。

这并非是日本人反与不反的事，北马里亚纳事件只是给了帝国一个借口，一个将日本变成农业国的理由。

一个月后，在日本东京最高法院，参与北马里亚纳事件的各大财团首领，皆以叛国罪判处死刑。头山满、影佐祯昭等一众“名人”，他们的罪名是组织黑社会团伙、危害社会治安、欺压平民等多罪并处。审判过程的录像，经过制作后在电视台播放，这导致“罪大恶极”的他们在被执行枪决时，甚至有许多平民鸣放鞭炮以示庆祝。

随后东瀛总督府在全日本展开了规模宏大的专项整顿活动，全总督特意为此批示：打黑不扫/黄，反毒不禁赌。

无数的社会活跃份子和地痞小流氓被扣上了黑社会和毒贩子的称号，关进监狱，“民愤”较大的还会被枪毙。日本的社会环境随之焕然一新，当总督府解除军管，将权利还给政府时，政府的各项措施和制度都能很好的推行开来，有序、文明，是所有外国人来到日本后的第一印象。

但这只是表面，帝国安全局冷面女王一直在日本呆到了五月份才离开。在这期间，三菱被分为了数十个小公司和小工厂，更准确的说，应该是小作坊。川崎和爱知因为涉及违法经营而被强制关停，三井等其他财团的下场与三菱相差不多，只有富士、日立和日产等获得了冷面女王的点头，获准公司转型，放弃之前主营的重工业，转而经营其他行业。富士成立了日本最大的旅游公司，日立与大汉皇家家电公司合作，获得了电视机、电冰箱、洗衣机等家电产品的生产授权。

转型最为成功的则是日产，日产的全称为日本产业，因为在之前的北马里亚纳事件，日产并没有参与其中，并且在日本解放后的这一段时间，与总督府的来往也比较密切，最主要的是樱妃天皇开了口，冷芸必须要给个面子，所以日产一分为二，其中的日产航空公司拿到了多个国际航线的营业执照，包括东京至长安的最热航线，尤其是购进了50架汉飞公司最先进的dh737金色梦想客机后，使其成为了日本甚至是亚洲最大的航空公司。他们还与汉飞公司签订了购买合同，提供预付金使其启动dh747金色畅想客机项目的研究工作。

日产拆分后的另一部分成立了日产阳光农业公司，他们将在日本研究新的农业项目，以使日本人能够得到更多的工作岗位。不得不说日本人在某些时候、某些领域真的很聪明，他们的这个提议不仅说服了樱妃天皇将航空公司交给了他们，就连冷芸也不得不承认，日产的这个想法正中/国安局的下怀。如果不是将日本工转农的“饱食”计划是由她和陛下亲自制定的，冷面女王甚至都会怀疑国安内部有间谍。

显然，是日产内部有高人猜到了陛下的想法，主动拆分公司，接手农业，以迎合大汉对于日本的策略。

与聪明人办事，事情就会变得简单，冷芸当然不会拒绝日本人的“好意”，既然他们这么配合，也少了许多麻烦不是！在枪毙一些首犯后，国家重点盯住的人员不是那些“涉黑”分子，那是总督府的事。冷芸留在日本这么久，除了要拆分打散重工业财团，还有一个重要任务就是各大公司中的技术人员。例如那种神奇的50岚金属的发明者，五十岚正晃、仙波润之、岗田浩一等，就是陛下指名要求必须带回长安的。

陛下在冷芸临行前，开出了一份长长的名单，这份名单上是由军情局提供的，含概了日本各行各业的知名技术人员。

“美国人在二战后抢了德国的人才，老子抢下日本的，应该也差不许多吧？”得到冷芸已经完成任务，名单上的科学家们正由专机送回长安的消息，陛下开心的牛皮了一次！

“对了，都有哪些人来的？”上次留下的那个备份被钟天麟这小子给尿湿了，想起这事陛下就火大，未央宫这么大，你去哪玩不好？非愿意来老子的书案上玩，不让上来就死命的嚎！要干吗？这是要跟老子来抢班夺权的架势吗？

“嗯，就是这个五十岚，有了住友金属，帝国的飞机就可以再次甩美国佬八条街，如果能再早点，两个月前地中海的空战就不会那么惨烈了！”

虽然地中海之战，以英国皇家海军惨败，美国远征军全部退直布罗陀和英伦三岛而告终，但整个战役的惨烈程度超过了大汉建国以来，帝**队所参加的任何一次战役。

胜，是因为帝国最终还是控制了地中海。但这一次胜利不足以喜，或者只能用惨胜两字来形容。德军在北非的两个装甲师几乎全军覆灭，德帝军伤亡超过十万。而帝国方面，南洋第二军团几乎被打残，海岸军团的伤亡也超过了百分之三十，这已经是一支部队崩溃的极限。皇家海军北部舰队的子明号航母被英军潜艇击伤，拖回塞得港后还是因为伤重而沉没。还有皇家海军最早的重型巡洋舰兴霸号和数艘驱逐舰也在突尼斯海峡被击沉，整个地中海战役，海军战死的人员就达到了三千余从。

最为惨烈还要属空军，皇家空军第六、第九、第十军，一共三个军超过三千架的飞机参加了地中海战役，j39-b天龙战斗机、j36-e飞龙战斗机、g40-a威龙攻击机等皇家空军的主战机种全部出动，但是战绩……其实也可以称得上相当不错，至少小胡子听到大汉皇家空军和英、美飞机的战损比时，就羡慕的红了眼睛！

623比1140，在战场中，这个数字统计并不算十分准确，但大至的反应了地中海上空战的结果，汉军以将近1比2的战绩将英国皇家空军的战力降到了历史最低点。如果加上德军空军，那么钢铁同盟与协约国的战损比是1603比2213，德国空军并没有拖大汉空军的后腿，他们与英、美空军的战损几乎是1比1。

如果不是有美国强大工业产能的支持，英国空军已经可以宣布，他们又重返石器时代！

这样的空战，在人类历史上绝对是空前，也可以说是绝后！在空军飞机进入喷气时代后，大机群行动已经变得越来越少。在得到美国的支援之前，英国皇家空军的战斗一共也不过一千余架。此战过后，双方的第一代喷气式战斗机几乎已经绝迹，在空战中，导弹时代的来临，使得依靠机炮和机枪攻击的一代喷气式战机的生存率大大降低，因为他们不得不冒着危险接近敌机以发起攻击，但这种接近的过程，也是接近死神的过程。

无论是美式的响尾蛇，还是汉式的神仙企鹅和火凤，或是德式的v-4，导弹已经成为了空战的主要武器。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第241章乔治巴顿

叙利亚战役，大联盟共投入了五十六万陆军，而英印军只有二十七万。

邱吉尔说：“这是一场不公平的战争，英国的本土不足大汉的一个州，英国的人口不及大汉的一个殖民区。”

没人理睬他，这个世界如果什么都是公平的，那就根本不会有战争。况且若论殖民地的话，哪个国家会有英国多？加拿大加上印度，要地盘有地盘，要人口有人口。

如果没有大汉帝国的出现，强大的德意志第三帝国还不是被英国无数的殖民地人口和资源拖垮了？

可面对建国还不到十年的大汉帝国，江河日下、英雄迟暮的日不落帝国是那样的无力。

中东战场已经糜烂到这种地步，英国还是不敢过多抽调在印度的兵力。当然，在这一点，军情局又立了大功。

沐雨成功的帮助印度**运动领导人钱德拉·鲍斯在加尔各答逃脱了英国殖民政府的搜捕，随即在大汉帝**情局的支持下，钱德拉建起了由印度战俘和流亡东南亚各地的印度人组成的印度国民军，在阿萨姆邦、缅甸和孟加拉地区，利用丛林的掩护与不列颠印度军队做战！

同时，军情局还故意造出将有一只强大军团登陆缅甸的假消息，而恰在此时，南洋方面的犹大军团与南洋第三军团正在休整。几十万的部队精锐大联盟部队一旦在孟加拉湾登陆，对英属印度的沉重打击是不言而喻的，尤其是印度人一直在闹**，一旦大联盟部队的成功登陆，激起更广泛的印度人起义，那英王权杖上那颗最大的宝石就毫无疑问的被摘下。

因为红海的出口曼德海峡和亚丁湾已被汉国海军控制，英国皇家海军也出不了地中海，以印度皇家海军那点实力想对汉国海军造成点威胁都难，更何况那帮印度人不闹起义，英国人就谢天谢地了。

波斯湾还有一只汉国的南部舰队，他们随时可以控制住阿拉伯海甚至是印度洋。仿佛就在突然之间，英国人发现无敌的日不落大海军竟然被困在小小的地中海和北海了。

英军在印度的心存忌惮，使得叙利亚战场上大联盟军队获得了绝对优势。

已升任近卫军团司令的肖国兴中将，指挥着兖州军团、夷州军团和南洋第二军团以及近卫军机步第四军和装甲第三军的9师等部队，在叙利亚的代尔祖尔省和约旦的穆杰特同时发动进攻，两路大军犹如两只铁钳，紧紧的夹向历史名城大马士革。

左路军是肖国兴亲自指挥的近卫军部队和夷州军团，一千多辆猛虎和东北虎中型坦克，加上近卫装甲9师的五百辆猛玛重型坦克组成的钢铁洪流，在叙利亚大沙漠上迅速推进。英国的十字军巡洋坦克就是个杯具，它那薄弱的装甲根本不堪一击，在巴格拉阻击战中大显神威的瓦伦丁六磅反坦克炮也在庞大的装甲集群面前，如沧海一栗，如螳臂挡车。一块小石子砸在湖水中的感觉让英军无力得近乎绝望，白头巾的阿三哥们也失去了在伊拉克时的悍勇，或许是国内自由印度国民军的成立，将他们本来平静的心扰得好乱好乱！

近卫军几乎是越野行军的速度攻进安曼王宫，代表着英国殖民统治的米字旗被扯下，大汉皇家金龙战旗在沙漠气候的热风中冉冉升起。这表示继伊拉克后，约旦哈希姆王国成为了大汉第十二个海外领地。

出乎于英国意料的是，肖国兴在占领约旦首都，并与阿卜杜拉国王友好交谈，告之汉军尊重各国王室的传统，请其安心做好国王之后，并没有立刻北上伊尔比德，攻击英国在大马士革南方的最后一道防线，也没有向西挺进，攻取巴勒斯坦的海港城市海法，那里是地中海舰队对中东进行补济的重要的港口。

大联盟中东方面军的另一把铁钳，由兖州军团和南洋第二军团组成的右路军继续向着大马士革方面进攻，但左路军的肖中将却放弃了由戈兰高地顺势而下，两面夹击大马士革的大好机会。而是兵分两路，一路近卫9师和夷州军团绕过死海，直取圣城耶路撒冷，另一路近卫机步第四军则是沿着巴勒斯坦和约旦的边境，一路南下，进入马安省。

当英军明白过来，知道肖国兴的目标是亚喀巴湾时，却以为时已晚。英国在中东所有的兵力几乎全部集中在了大马士革周围，坚守黎巴嫩和霍姆斯一线，保住贝鲁特是英军的底线。否则英国将失去所有与印度的陆上通道，而海洋通道？

“印度洋还有我们大英帝国皇家海军的事吗？”前海军部长，现任英国首相邱吉尔如是吼道。

但英国人没有想到，大联盟军根本就没有去想印度的事，或者说印度那点事，根本就没入汉皇的法眼。

地中海丢了，英国丢蛋了，印度的事还算是事吗？

肖国兴之前的部署就是引诱英国人去死守大马士革和霍姆斯，甚至用两个军团的兵力去做佯攻。这一招不由得英国人不上当，如果他们不全力死守北线的伊斯米耶和巴尔米拉，那么以兖州军和南洋第二军团近三十万人的兵力，完全可以攻下霍姆斯，或是大马士革，英国还指望着印度的资源反哺英伦三岛呢，他们不敢冒这个险，甚至不敢去想丢掉黎巴嫩的后果。

可英、美正在筹备北非多国部队登陆的“火炬”行动，他们根本没有更多的军队来顾及中东，兵力的匮乏使得英军不得做出选择，肖国兴做出的两路大军夹击大马士革的态势，正是算是帮了英军指挥官的忙。可没想到肖司令根本不按套路出牌，打着打着，他居然指挥着精锐的近卫机步军调转车头，直扑约旦唯一的港口城市亚喀巴。

现在不用选了，就算是一位士官也明白，汉军是醉翁之意不在酒，他们根本就没想过要截断所谓的不列颠印度交通线，他们的目的是西奈半岛，是埃及，是苏伊士运河，是地中海！

“火炬行动必须要尽快，否则不用等我们登陆非洲了，汉人就直接去了！”邱吉林再顾不什么风度了，习惯性握在手中大烟斗也早知甩到了哪里。作为首相，他本不应该出现在英、美参谋长联合会议的，但汉军已经控制约旦亚喀巴湾的消息，让他唐宁街无论如何也坐不住了。

对于邱吉尔的无礼，美军参谋长马歇尔表示理解。“首相先生，我们正在确定最后的具体方案，请相信，多国部队很快就会发动攻击。”

在直布罗陀，火炬行动的总指挥艾森豪威尔上将正在与多国部队海军总指挥唐宁安在做最后的部署。

多国部队确定的三个登陆地点位于西北非国家摩洛哥与阿尔及利亚境内，这些土地控制在维琪法国政府手中。维琪法国有大约六万名士兵及海岸炮台在摩洛哥，有坦克和飞机支援，在卡萨布兰卡驻有10艘或以上战列舰及11艘潜艇。

艾森豪威尔判定法国人不会对抗多国部队，美国驻阿尔及利亚大使梅菲提供了这一情报，大多数法国士兵对于打败他们祖国的德人并无好感。但英国皇家海军地中海舰队坎宁安以及他的副手拉姆齐海军中将都拒绝相信这份情报，在法国投降后，为避免法国的的战舰落入德人手中，英国皇家海军曾攻击在米尔斯克比尔的法国海军。

今天，梅菲大使再一次传来消息，法**队在阿尔及尔的最高指挥官查理·伊曼纽尔将军表示愿意与多国部队合作，但要求与一名盟军高级军官在阿尔及尔进行一次秘密会议。艾森豪派出他的高级指挥官马克·韦恩·克拉克中将乘坐潜艇六翼天使号前往阿尔及尔与这些法国高级军官会晤。

克拉克中将还没有消息传回来，但艾森豪威尔却接到了华盛顿和伦敦的电报，两份电报的内容几乎是一样的，罗斯福总统和邱吉尔首相都要求他必须尽快登陆北非，改变非洲战场上的形势。

因为……英军在中东已经快守不住了！

好在，克拉克没有让艾森豪威尔等太久，他成功的与维琪法国的亨利将军在潜艇上会面，但令人意外的是这货提出了一个让人啼笑皆非的要求：由他出任多国部队总司令。

艾森豪威尔被气乐了，真要是配合的好，算你个临阵起义也就不错了，还想当多国部队总司令？真让他当了，那我干吗去？法国人骨子里的浪漫还……真够浪漫的。

一直都不同意与法国叛军合作的康宁安开心了，纵使在战争中英法同为协约国，纵使在法国两军曾携手作战，但历史上的原因使得英法两国人历来是互瞧不顺眼。法国人丢了这么大个丑，还是在美国人面前丢的，估计所有的英国人都会很开心！

“艾克，还是执行b计划吧！”

挺好的一件事，可以无伤亡顺利登陆，没想到碰到了这么个极品，第一次单独指挥大战役的艾森豪威尔相当郁闷的点点头，“好的，我同意执行b计划！”

b计划，就是在考虑法国人抵抗的基础上，强行登陆。

卡萨布兰卡、奥兰及阿尔及尔三个登陆点，三个特混编队，分别由一名陆军指挥官和一名海军将领负责。

吉米·杜立特，美国空军少将，在前一世，他因指挥了轰炸东京的那个被称为不可能完成的任务而闻名于世。在这一世，他就没有那么大的名气了，在火炬行动中，他只是负责指挥西部的美军陆军航空队，他的直属上级，负责指挥卡萨布兰卡登陆的西部特混编队司令是……乔治·巴顿。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第242章拯救隆美尔

乔治·巴顿指挥的西部特混编队于1942年3月8日的日出前分在3个不同地点登陆，摩洛哥的萨菲、穆罕穆迪耶以及迈赫迪耶-克拉门特。

虽然拒绝了亨利将军出任多国部队总司令的要求，但艾森豪威尔上将仍然相信美国外交官梅菲的情报——维琪法军不会抵抗。因此，巴顿指挥的美军第2装甲师、第3步兵师和第9步步兵师由美国直接到达登陆地后，并没有进行预先的炮火准备，而是直接登陆。

在萨菲港，多国部队的登陆非常成功。依照命令，美国大兵们并没有先开火，希望法军不会抵抗，但当维琪法军的海岸炮群开火攻击多国部队运输船只后，美军开始还击。在萨菲海滩上，法军的狙击兵发挥了相当水准，登陆的美军被压制在海滩上，大部分登陆行动的时间均比计划的时间落后。

休伊特海军中将负责西部特混编队的海上作战，在萨菲海难受阻后，航空母舰上的舰载机开始起飞，为登陆部队提供空中火力支援，舰载机飞行员还幸运的发现了法军的增援部队的车队，f-2女妖舰载战斗轰炸机对其发射了一百多枚5寸无控火箭弹。失去援军的萨菲守军在两天后被迫投降。

在穆罕默迪耶一带，美军部署了最大的一支登陆部队共一万九千人，但天气情况对登陆行动极为不利，在日出后登陆滩头处于维琪法军炮火控制下，巴顿在早上8时正登岸，稍后登陆滩头变得巩固，美军于3月10日包围卡萨布兰卡，该城在盟军最后总攻开始后一小时内投降。

除了海岸炮台的巨大威胁之外，维琪法国海军在卡萨布兰卡还驻有一支实力不错的分遣舰队，包括未完工的战列舰让·巴尔号、数艘巡洋舰及驱逐舰，它们向滩头堡发动突袭，但被多国部队强大炮火击退，多艘法舰被击沉击伤，但主要舰只逃脱，后在自由法国政府的动员下，转而加入多国部队作战。

在奥兰，法国海军与多国部队舰队不断交火，同时法军也对中部特混编队进行了顽强阻击，但英国皇家海军战列舰的强大炮火令法军不得不在3月9日投降。

在阿尔及利亚，法军在合作与抵抗之间摇摆，使得他们失去了在海滩上阻止多国部队登陆的最佳时，海军炮台部队也宣布保持中立，阿尔及尔港守军在下午正式向多国部队投降。

多国部队在摩洛哥和阿尔及利亚的成功登陆，极大影响了法国的抵抗运动，维琪法国政府首脑达尔朗准备投向协约国方面，这得到了罗斯福和邱吉尔和的支持，虽然自由法国的夏尔·戴高乐将军表示反对，但事情很快得到了解决。达尔朗遇刺身亡，戴高乐取代了其位置，数月后，由戴高乐领导的法兰西全国解放委员会正式成立，成为了美、英等国共同承认的法国政府。

当阿道夫和墨索里尼知道达尔朗意图投靠英、美之后，德军立即占领了维琪法国并准备支援在非洲的盟军部队。

阿道夫亲自发电报给汉皇，请求大汉的非洲方面军加大攻势，救援在利比亚的德意联军。

接到小胡子的电话，其实钟义很想问一句：当初让你打马耳他时，你想什么来的？

来气归来气，隆美尔还是必须要救的，失去德意联军在利比亚和突尼斯的牵制，埃及战场也将变得更困难。更何况，德国这个盟友暂时还不是翻脸的时候，美国出兵欧洲，协约国方面正是群情激愤，战意盎然之时。德国则是最好的火力吸引点，小胡子仍在高喊：“向我开炮！”

这年头，装13死的快，“低调才是王道呀！”

“陛下，我们在非洲的战略要修改了！”蒋云志拿过了小胡子的电报，沉吟了半天，才哼哼出一句。

张峥也若有所思的微微点头。

钟义抬眼看看了几位大佬，咧嘴一笑，“是时候了！”

挺莫名其妙的一句，可是卫青阁内，蒋、张、云三个皆连连点头。就连沐局长也高深莫测的笑了，死人脸的笑，也挺吓人的！

没错，是时候了！

因为多国部队的火炬行动，协约国方面一举扭转了非洲大陆上的兵力劣势，埃及的蒙哥马利也一改之前两面受敌时的死守态势，除在尼罗河流域和苏伊士河沿岸继续以殖民地部队为主，阻击汉军的进攻之外，其余所有的英军第八集团军主力全部西进，在海军火力的支援下，一路沿海岸线打向苏尔特湾。

在另一侧，法国人调转枪口后，美军第一装甲军两个师的坦克部队，快速突进突尼斯。隆美尔选择了放弃的黎波里，全军退至班加西，他想要避开登陆多国部队的锋芒，首先击败蒙哥马利的英国第八集团军。

在班加西，降美尔率领德、意联军埋下了数万颗各式地雷，又修建了环形防御工事，意图依托支撑点式环形防御与大面积雷区相结合，粉碎英军咄咄逼人的攻势。

而蒙哥马利指挥的英国第八集团军，其实也是一支多国部队，以加拿师和南非师为主的第30军、以印度师为主的第10军以及英国本土的第13军。

在火炮方面，英国因为c舰队在地中海的强势，运来了大量的25磅榴弹炮，使得英国可以集中1000门以上的野战炮和中型火炮对德军阵地实施夜间炮击。

而德国方面，意大利向非洲运送燃料的油轮全部被多国部队的海、空军击沉，隆美尔在沙漠时区赖以生存的装甲突击战术被油料限制，无法组织大规模反击。德军第21装甲师、第15装甲师，第90轻型装甲师等主力部队无法发挥其机动性，以至于大量坦克被英国空军击毁，德军第164师亦在沿海地区被加拿大第9师和南非第1师包围。

班加西会战，德、意联军遭到了北非战役开始后最惨重的失利。在隆美尔下令全线撤退时，德军仅余二百多辆还能开动的坦克。美国的m4谢尔曼坦克登场，数个装备美制坦克的英国装甲旅在班加西战役中相当露脸，也算是为中东战场上被打成翔的英国装甲部队挽回了点脸面。

但英军对隆美北非军团的追击并没有得逞。

隆美尔在下达撤退命令后，没有在沿海地区浪费时间，全军直接向南退向利比亚东南城市库夫拉，那里是班加西战役之前，隆美尔就为自己设计好的退路。

驻非洲的大汉皇家空军起飞了近百架威龙攻击机掩护北非军团的撤退，加上及时而至的大雨，蒙哥马利无奈放弃了痛打落水狗的机会。虽然没有全歼德意北非军团，但多国部队成功在苏尔特湾汇合，并控制了地中海沿岸，而意大利和德国失去了北非的所有的港口，隆美尔的北非军团成了断奶的孩子，无法再得到本国的任何支援。

就在协约国方面对艾森豪威尔的登陆行动成功，和蒙哥马利击败隆美尔而欢欣鼓舞之时，沙漠之狐隆美尔将军也正在经历着一次死里逃生的喜悦。

皇家空军的出击和突降的大雨，救了隆美尔，也救了北非装甲军团。德军的三个主力装甲师虽然损失惨重，但总算逃了出来，而且在苏丹港，已经有一批全新的东北虎坦克在等待他们换装。那是汉皇与小皇子签订的坦克出口协议中的第二批，本来就是要装备给北非军团的！

在库夫拉，狼狈的隆美尔见到了老朋友水墨。在隆美尔还是元首的侍卫队长时，就曾多次出访长安，与大汉的近卫军将领们几乎个个熟悉。

不过在这样的场景下见面，隆美尔显得有些尴尬。很在意军容的德国将军看了看军靴上的泥点，再看看对面军装笔挺的水墨中将（在亚的斯亚贝巴战役后获晋升）特别的不自在。

但水墨没有在意这些，哈哈大笑的走过来，一把抱住了老朋友，这样的热情，总算是让失落的隆美尔心里好受了许多！一方是狭大胜之势，一方是落败溃逃之将，但水墨没有丝毫瞧不起对方的意思！连蒋黑脸都曾赞扬过隆美尔的军事才华，再说了，北非之败，非战之过！多国部队兵多将广，补给充沛，而德意联军一直未得到有效补充，班加西一战，隆美尔的坦克师更是连油都得算计着用。在水墨看来，蒙哥马利胜之不武，隆美尔败亦光荣。

大丈夫能屈能伸，哪里跌倒哪里爬起来！咱汉人不就讲究这个吗？“来吧！哥们，你这也算上山入伙了。靠上咱大汉帝国，指定不会再让你过缺油少弹的日子了。”

这话有点不礼貌，不过军人之间就是这样的交往方式。隆美尔也没觉得这是啥丢人的事，大汉富裕得流油，这是全世界都公认的。

“水将军，谢谢你的出手相助！元首已经下达命令，要我们协助盟友反攻北非，并建议我们攻向埃及。”隆美尔是纯粹的军人，没有太多的寒暄，也没有过多失败后的沮丧，将话题直接转入了下一步的作战目标。

“不、不！埃尔温！我们的的任务首先是护送你德军去苏丹港接收新的装备。然后我的近卫军要继续留利比亚！”

“利比亚？难道你的任务是要牵制住多国部队？汉军还有另外的部队进攻埃及吗？”

隆美尔刚一说完，水墨就竖起了大拇指，“埃尔温，希望多国部队的指挥官，没有你这样的眼光！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第243章雷霆一击

听完水墨关于汉军近期作战计划的讲解，隆美尔才恍然大悟，原来自己的北非装甲兵团，也成了诱饵，成为了大联盟军队惊天大行动的烟幕弹。

不过对于这次的被利用，隆美尔并没有什么不快，与汉军总参谋部策划的这次惊天大行动比，自己那三个装甲师在班加西的作战，还真就只配得上称为烟幕弹。

为了这次行动，帝**总参谋长蒋云志一共动胳膊了三个空降军、两个机步军和一个装甲军，这只是主攻部队，负责牵制排斥的还有四个军团近五十万人。

如果再加上海、空军配合部队，大联盟方面在此次战役中总共将投入超过一百万的军队。

与二战中其他几次超大型战役相比，这一次战役的参战总人数不是最多，但就其动用的机械化部队，尤其是空降部队的数量绝对是空前的。

这个志在夺取埃及西北部地区及苏伊士运河控制权的战役被命名为“雷霆”。取义于对日不落帝国的雷霆一击。

从兖州军团登陆中东，海岸军团驰援索马里兰，总参就可已经在为“雷霆”布局。

佯攻大马士革，甚至是陛下没有再次提醒小胡子提防多国部队的北非登陆，无非都是为了拉空埃及的驻军。

就在隆美尔打响班加西战役时，蒋云志已经命令参战的近卫军团部队开始行动。

肖国兴攻占约旦唯一出海口亚喀巴湾，在此时发挥了巨大作用，大量的物资通用海运被运到了亚喀巴港。

近卫装甲第三军的另两个师也登上了西奈半岛，与9师汇合。9师刚在巴勒斯坦犹太人武装哈加纳的配合下，攻占了圣城耶路撒冷，与安曼形成犄角，挡住了大马士革英军可能对西奈半岛的增援，解除了在北面进攻埃及部队的后顾之忧。

近卫装甲军，无敌的钢铁骑士们面对平坦的西奈沙漠和阿里斯河平原，轰鸣的发动机与高昂的长长的炮管，显示出他们迫不及待的心情，猛玛与猛虎坦克已经准备好张弄他们狰狞的大口，都吞噬一切敢于挡在前面的敌人。

近卫七、八、九空降军共有六个伞兵师和三个陆航师，为了这次雷霆行动，蒋云志拿出了手中所有的伞兵部队和大部分陆航力量。

帝国五个陆航师中另外两个也在利比亚南部参战，可以说大汉帝**精锐尽出，只为这一条连通欧亚的苏伊士运河。

陛下已经下令，如果此次行动不能成功，北部舰队将绕道好望角进入大西洋，而陆军也将放弃北非，转而攻占南非和非洲西部地域。

从战略上来讲，这是比较稳妥的，但在陛下和蒋总长的心目中，如果执行这样策略，都会有些不甘。浪费半年多的时间只为绕道，更何况陆军非洲西部一路攻过去，所需时间不知几何。

为了实现在1942年打败英国的目标，“上半年，必须要肃清地中海！”

面对总参数次推演的结论：一旦攻击不顺或某一环节受阻，伞兵们必将会承受较大的伤亡。陛下依然下达了启动“雷霆”计划的命令。

“一将功成万骨枯！”尽早结束战争，也正是为了尽快的迎来和平。

利比亚中部的塔斯尔查绿洲，是利比亚中部少有的人口密集区。帝国上将军汉斯率领着海岸军团、南洋第四军团以及水墨的近卫第六机步军等三十多万大联盟军队，将要面对挟大胜之威，近六十万士气高昂的多国部队。多国部队总司令艾森豪威尔扬言，要在朱夫拉沙漠一战定非洲。

其实这个说法挺靠谱，艾森豪威尔将军不是巴顿，他并不是一个狂妄的人。但是在非洲，在德、意无力增援非洲的情况下，这两只大军的碰撞将决定非洲的归属绝非妄言。

埃及的亚历山大港是英国皇家海军地中海分舰队的母港，开罗和苏伊士运河更不容易有失。蒙哥马利在击败老对手隆美尔后并没有被胜利冲昏了头脑，英国第八集团军倾巢出动后，在埃及仅余下了埃及殖民部队和一个印度师。虽然汉军在非洲的主力已经在利比亚与多国部队主力对上，但汉军的远程投送能力不容小视，艾森豪威尔也赞同蒙哥马利的意见，派出部队回援，加强埃及的防守力量，毕竟，在中东汉军还有着不可忽视的军事力量。

想到中东，艾森豪威尔突然有一种不好的感觉：汉国哪来的这么多的部队呢？在西伯利亚有一百五十万；在夏威夷有几十万；在中东有几十万，在非……“不对，在中东的部队是从日本调过来的！那么，汉军在本土还有多少军队？他们最精锐的近卫军主力在哪里？”

“大汉近卫军？”旁边的参谋长奥马尔·布莱德雷被司令官的问话搞得有点迷糊。“在我们的对面就有一个近卫机步军，是第六军，在中东，还有一个机步军，嗯……是第四军，另外还有一个装甲9师，隶属于第三军的。其他……在远东还有他们的一个近卫装甲军，是第一军。好在，汉国人并没有集中使用近卫军团的想法，否则，那一定是一支无敌之师。”

被马歇尔慧眼识中的布莱德雷当然是一个合格的参谋长，对于汉军的部署了如指掌。

“那其他的近卫军部队呢？汉军不是号称百万近卫军吗？”艾森豪威尔仍在纠结这个问题。

布莱德雷耸了耸肩，“亲爱的艾克，汉军的情报不是那么好弄的。而且，近卫军吗，当然要有一些守卫汉国首都，甚至是他们的皇宫呀！那地方具体的部署，恐怕你得去他们的军团长或是总参谋长了，要不，你去问问汉皇应该也可以！”

这就是典型的美国式幽默了，但艾森豪威尔听罢后悚然变色。“地图……地中海地图！”

一直都非常冷静的司令官这样动容，司令部参谋们也慌了神，连忙找来了军用地图，没有任何人工标记的地中海及周边区域地图。

皱了皱眉，但艾森豪威尔什么也没有说，多国部队正在非洲内陆作战，参谋们没有过多关注中东战场也情有可原。

但布莱德雷看到了司令官紧蹙的眉头，一名优秀的参谋长，当然知道司令官需要什么，何况他俩还是同学。

参谋长找来了一支红色铅笔，很快在地图上标出了中东和东北非地区汉军的部署。

艾森豪威尔满意的点点头，心中对总参谋长马歇尔的敬意又提高了一些。与那些政客们相比，只有那位老人最清楚一支军队需要什么。

“奥马尔，在中东，汉军仅有的一个近卫机步军和装甲师，都没有去进攻大马士革，而是攻向了西奈半岛。同时，在其他战场上，除了远东那个装甲军和我们对面的机步军之外，我们并没有发现其他汉国近卫部队的番号，那三个直升机师呢？这表明……也许不幸被你言中了！”

“艾克，你是说……汉国的近卫军将要集中起来作战？”布莱德雷满脸的不敢相信，“那他们的目标岂不是……”

艾森豪威尔扁着嘴苦笑，“不是将要，应该是已经集中起来了！提醒蒙哥马利，要英军加强戒备吧！”

“提……醒？就这样？”

“奥马尔，我们还有什么其他的办法吗？我们对面的汉军，有两个直升机师，还有大量的空军飞机可以随时支援，如果我们现在掉头撤退，那必将导致一场灾难式的溃败！”艾森豪威尔双手一摊，“我们没有任何的能力去支援我们的盟友！”

“还有海军呀！在直布罗陀，在地中海，加上英国的，我们有着十七艘航母组成的庞大航母舰队呢！”布莱德雷并不甘心就这样被汉军占领苏伊士运河。

“嗯，也许海军可以帮一些忙，但这样做的另外一个结果就是，我们有可能会失去回家时的海船……还是让伦敦的大人物决定吧！”

非洲多国部队司令部的电报在伦敦引起了轩然大波。艾森豪威尔的判断是否准确并不重要，重要的是在埃及，在亚历山和在开罗，在西奈半岛上，还有多少防守部队？

西奈半岛，三个埃及师，一个印度师。

亚历山大港，皇家海军陆战队一个旅。

开罗，两个埃及师，一个皇家特勤团。

而在运河区，英印军和埃及的运河守备队还有六万余人。

这就是在苏伊士运河周围，所有的防守部队。而距离亚历山大港最近的蒙哥马利的第八集团军，还在七百公里以外的班加西。就在多国部队参谋长联合会议还在纠结是否冒着被轰炸的危险，派出海军支援时，苏伊士运河守备队传来最新消息，他们遭汉军空袭。

“汉军要重演在日本时的登陆行动！他们要空降运河区！”美军参谋长马歇尔上将立刻说出了自己的判断。

没有人怀疑马歇尔的判断，包括在前一刻还在与他争论不休的英国海军大臣杜德利·庞德元帅。因为随后，埃及东北部所有机场都拉响了空袭警报。包括日本、犹大王国在内的大联盟空军一共出动了两千余架轰炸机，伴飞的还有一千多架飞龙和鬼怪战斗机，对运河两岸的守备阵地以及埃及的军用机场，进行了大规模的轰炸。

就在轰炸机还未返航时，一千七百架霸王龙和一千二百架空骑兵运输机搭载了空降第7军两个师，在六百架飞龙战机的护航下，分南北两路开始空降苏伊士运河两岸。

“雷霆”行动开始！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第244章北斗耀世

近六千架各式战机的行动，对于空军的指挥调度是一个巨大的考验，其复杂性已经不是人力所能完成。

有信心让钟义谋划这样的大行动是“北斗”。

得益于基地计算机技术的飞速发展，计算机小型化的历程也并没有想像的那样难。“笔记本”概念的提出，让“北斗”通讯指挥系统，终于千呼万唤始出来。

在仲谋指挥舰上，在阿斯马拉，陆、海两套指挥系统对接成功，标志着北斗系统最强大的聚星功能试验成功。

所谓“聚星”，就是将分属不同军种，不同部队的指挥系统信息汇聚到同一个指挥部内，并实现共享。这与后世的c3系统相比，所差也只不过卫星信号而己。随着远程火箭技术的成熟，发射通信和侦察卫星的计划早已列入了帝国的议事日程。

相对而言，就算没有通信卫星的支持，这个时代的“北斗”也足够强大，预警机、雷达站的情报、指令都可以通过指挥部的中转和指派，传达到机群中每个编队的长机、传到陆军团一级作战部队、传达到海军的每一艘主力战舰上。

当然，指令在即时性和详细性方面，还有欠缺，这是第一代北斗的最大不足之处。但足够正确表达出指挥部门的命令，可以说多兵种、多部门的联合作战模式，在帝**中，尤其是在近卫军团中已经初见雏形。

正是依靠“北斗”通讯指挥系统，亲临阿斯马拉的空军司令云九，可以在短时间了解到各个机群的所在位置及完成任务的情况，可以根本伞兵反馈回来的信息，及时调整后续部队空降的地域和制空部队的支援区域。

作为“雷霆”行动的副总指挥，云九首次尝试高科技为部队带来的战斗力方面的提升，空军怀念大喊了三声“爽、真爽、真xx的爽！”

通过北斗系统，那种对参战部队如臂使指的感觉，对于指挥官来说，的确是舒爽到极点。你不需要通多过多的猜想和分析去判断战场的形势，因为每一处战场的变化都能及时呈报回指挥部，指挥官只需要战场变化做出相应的决策。

“雷霆”行动地面部队指挥肖国兴中将同样也对“北斗”的作用感到惊奇，以前只是听陛下经常推崇信息化作战，真正用上“北斗”后方知陛下所言非虚。

第一批实施空降的近卫第7军的20、21伞兵师，是帝国最早的伞兵部队，即在日本新潟登陆时，实施第一次大规模伞兵作战的老部队。在之后，他们又曾空降东京，攻占羽田机场，为解放东京立下了汗马功劳。

这样的一支功勋部队，在“雷霆”行动中再次担当重任，最苦最难的第一拔空降将再次出现老兵们的身影。

拉斯乌什、提纳、卡卜以及坎塔拉这一段修建在提纳盐沼上的运河最狭窄段，就是第7军伞兵们的作战目标。虽然有国际公约的约束，英国以及任何交战国都不得破坏运河航道，但明显蒋云志没有相信英国人，确切的说是邱吉尔的人品。《君士坦丁堡公告》说的是：运河为大不列颠帝国保护下的中立区，规定不论在和平还是在战争期间运河向所有国家的船只开放。此外公约还规定在运河水域里不得有任何敌对行动，并不得在其沿岸修建防御工事。

“大不列颠帝国保护下的中立区？”打的就是你大不列颠帝国，你还会中立吗？

首批空降就是提纳盐沼区，目的就是保住这一段最容易遭到破坏的运河。一旦英国要炸毁运河，只要保住这一段，那么对于其他的运河段，疏通都更容易些。

同时发起战斗的，还有运河起始的陶菲克和苏伊士城。皇家海军北部舰队的奉先号、元江（张济）号战列舰和兴霸号、子义号重巡洋舰组成了战列舰队，进入苏伊士湾，对英军重兵防守的苏伊士城展开了无差别炮击。

根据公告，运河的沿岸不得修建防御工事，这一点，英国人也不敢冒天下之大不违。但他们在苏伊士城中修建无数的暗堡和秘密兵站，一个皇家龙骑兵团和第9长枪团和英印第19师等两万多人的部队驻扎在此。

因为周边的大多数机场在盟军的第一拔空袭中即遭摧毁，英国皇家空军并不能给予运河区守卫部队以有力的支持，在运河上方呼啸而过的大多数是有着金龙标志的汉军飞机。为了防止误炸运河，空军并没有对沿运河发展起的城市群进行轰炸，但失去了制空优势，漫天敌人的飞机，足以让英军部队胆颤心惊。

尤其是没有了英军飞机的威慑，汉军舰队的战列舰队可以肆无忌惮的对沿岸英军阵地进行轰炸。其实也算不上阵地，只是一些用沙包和木料垒起来的简易工事。在战列舰410毫米舰炮的轰击下，这些……工事没有任何悬念的被轰飞至渣。无差别的炮击还造成了苏伊士城中大量平民的伤亡，当然那些英军修建的地堡和秘密兵站也无法幸免，英军指挥官准备坚持巷站的计划也随着这一通不讲理的炮击而灰飞烟灭。

没有部队在无工事防护的状态下在战列舰炮击中坚持战斗，这正是现代海战中战列舰最大的作用。两艘诸侯级战列舰，光主炮就有12门，410毫米的口径，每一炮下去都会造成近百米直径的圆型无人区。还有两艘重型巡洋舰308毫米的主炮，也远非一般陆军炮所比，两个小时的炮击让运河沿岸的英军伤亡惨重，英国指挥官被迫下达后辙的命令，虽然他知道，这会将登陆场拱手让人，但没有人可以在那样的炮火坚持下来。他很怀疑，如果他不及时下达后撤的命令，前线的军士会不会激起兵变？

但英军并非是废物的黑人部队，撤出战列舰炮火范围之后，指挥官仍制定了反击的计划。苏伊士英军唯一的一支装甲部队——第5皇家龙骑兵团，最新列装的52辆“克伦威尔”中型巡洋坦克，是英军反击苏伊士湾盟军登陆部队的最大利器。

因为“十字军式”在战场上被汉军坦克爆成了翔，英国的“骑士”和“半人马座”式巡洋坦克均被认定无法在战场与汉军的猛虎抗衡。

白金汉铁路与车辆公司接着重新设计了“半人马座”的车体，安装了罗尔斯·罗伊斯公司生产的“梅林”式600马力航空发动机，在1942年初，制造出了第一批a-27m，即克伦威尔-1式。“克伦威尔”式坦克重32吨，乘员5人，前装甲厚度达到了125毫米，安装75毫米滑膛炮。而且“克伦威尔”沿用了经典的“克里斯蒂”悬挂装置，英国坦克优秀的机动性在“克伦威尔”身上也被传承下来，速度可以达到每小时六十公里。

在这方面，就连汉军的坦克也要服气的自叹不如。不过，陛下对于“克伦威尔”的仍然是呲之以鼻，“跑的快有什么用？真要比跑的快，咱弄一批赤免越野车上去不是更快？坦克是要比火炮，比装甲，比动力强劲和稳定的！英国人的坦克……还是等挑战者2出来再说吧！”

挑战者2？问题是以陛下1942年灭亡大不列颠的计划，英国还有机会搞出挑战者来吗？不过陛下的话也并非没有道理，在现阶段，汉军需要关注的坦克无非就是老美的m4“谢尔曼”，在这款在二战中生产数量最多的中型坦克，在美国参战后就将很快取代英制坦克，成为多国部队的主战装甲力量。

以可靠性和易于维护的“谢尔曼”坦克，有着极其广泛的用途，有的在炮塔上加装60管4。5英寸火箭发射器；有的加装喷火器成为喷火坦克。还有的将其主炮改为105毫米榴弹炮，加强软杀伤能力。当然，主流的谢尔曼还是装备76毫米长身管高初速主炮，可以发射穿甲弹，榴弹和烟幕弹等。

谢尔曼最大的缺点就是它的那台汽油发动机，在非洲与盟军对战时，汽油发动机周围的装甲防护不足，使其极易被猛虎或东北虎坦克打中起火。因此美国大兵们给它起了个外号——“ronson”，一种名牌打火机。

这种打火机的广告是“一打就着，每打必着”。

但是现在的英军，对于刚刚列装“克伦威尔”还是有着相当的信心，英国国防部宣称这是英国有史以来最强大的巡洋坦克，在威猛的战列舰炮火中逃出生天的英军士兵，将反击的希望都寄予在龙骑兵装甲团的那五十二辆“克伦威尔”身上，他们似乎已经看到，刚刚登陆上海滩的汉军士兵，被坦克重新赶回海水中的情景。

只是英军士兵们不知道，被安排在苏伊士湾登陆的部队，并非是普通的盟军部队，他们是大汉最早成建海军陆战一师，是身披无数荣耀的王牌部队。同时，也是第一支列装海航直升机的部队。

悲催的“克伦威尔”在首战就遇到了坦克天敌——武装直升机。

登陆开始后的三十分钟内，两栖船坞登陆舰中冲出的海象两栖坦克与云豹装甲车的确遇到了很大伤亡，“克伦威尔”巡洋坦克75毫米滑膛炮发射出的穿甲弹，对于海象不足一百毫米的前装甲威胁相当的大，更不要说云豹几十毫米的轻装甲了！

英军装甲部队的突然出现也打了陆战一师的措手不及，本以为在战列舰的炮火轰击下，英军能保持不崩溃就不错了！

但第5皇家龙骑兵团的威风也仅限于他们突然出现的前三十分钟。三十分钟后，船坞舰上的海航直升机团开始出动，wz-41海鹰武装直升机的出现，是“克伦威尔”的悲哀，也是皇家龙骑兵团的末日。

改良后的绅士企鹅轻型对地导弹给予“克伦威尔”的杀伤，绝对是致命的，无论英国人为“克伦威尔”焊接了多么厚的装甲，但顶部的薄弱的防护在绅士企鹅的打击下，都变成了无用功。

英军精心准备的沙滩反击战因为第5皇家龙骑兵装甲团的全军覆没而变成了杂乱的大溃败，埃及殖民军队、阿三白头军，甚至是精锐的苏格兰长枪团，一多万英军都开始在“海鹰”的无控火箭弹打击下变得脆弱不堪，又一次丧心病狂的大逃亡开始上演。

兔子有了，那么海航的直升机部队，有打兔子比赛的传统吗？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第245章反汉热潮

事实证明，打兔子比赛不需要传统，这似乎是汉军直升机飞行员们的天性。

不想当木匠的厨子不是好司机，不会打兔子的也不是好直升机飞行员。英军的溃败很快就变成了逃亡，一场在猎人枪口威胁下的亡命狂奔。

吉迪山不是他们的目标，整个运河区也没有什么可以挡住他们，哭喊着“我要回家”的英国人，目标是地中海。

至于埃及人和阿三们，他们哪有什么目标，反正英国人往哪里跑跟着跑就对了。

在运河北岸陶菲克城登陆的是陆战队犹太旅，一支巴勒斯坦哈加纳武装小队在城里制造了混乱，使得他们的登陆更加顺利。三千英军在海滩阵地阻击了两个小时后，因为腹北受敌，不得不沿运河北岸撤向第九站。

但等待他们的，也只能是一条不归路。在提纳盐沼区空降的近卫第七军已经攻占了提纳和拉斯乌什，截断了英军撤回地中海的退路。

与空降后的作战相比，盐沼的泥泞与地中海的季风成了伞兵们最大的敌人，有一半以上的猛士空降轻型坦克被迫丢在盐沼中，能够在指定时间赶到集合地点的车辆和坦克远远低于伞兵的训练要求，一阵突然而来的季风更是让许多伞兵偏离了指定的空降区域。甚至在数小时后传回北斗的信息中，有一只被季风吹散的小股伞兵部队攻占了北桑哈尔杰的军用机场，那里距离运河区的空降区域，足足偏离了五十公里。

28名伞兵在一位中校团长的率领下，攻占有一个营埃及军队驻守的哈尔杰机场，这也成了雷霆行动中让人啼笑皆非的一件事。当然幸好有北斗，否则，孤军作战的这支伞兵小部队最后的结果肯定是被包围，等待他们的只能是死战被歼——虽然汉皇陛下亲自颁布的伞兵条例中，已经明确指出伞兵是特殊兵种，在特殊情况下投降并不会被视为耻辱。

但从空降日本新潟开始，近卫伞兵还从没有被俘人员出现过，没有人愿意开创这个先河。就算陛下和蒋云志总参谋长都曾多次强调，伞兵可以投降，但几次战役中，陷入包围无法脱身的大汉近卫伞兵无一不是死战到底。

北桑哈尔杰机场的这支拼凑成的小股部队无疑是幸运的，他们通过北斗系统很快联系上了指挥部，意外的占领哈尔杰机场对指挥部来说是一个小惊喜。四架空骑兵运输机在一个半小时后即降落在哈尔杰机场的跑道上，一支海豹突击队五百人的特战大队迅速出现在机场的各个战略要地。

这支海豹突击队的大队长是一位上校，但是依然向夺取机场的伞兵中队敬了一标准的军礼，“中校同志，海豹突击队第二特战大队奉命接管哈尔杰机场，伞兵同志们辛苦了！请立刻乘运输机返回指挥部，这是空军上将云九司令的命令！”

按照军规，不论兵种，军衔低的一定要向长官先敬礼的，伞兵中校的还礼显得有点手忙脚乱。直到那位在全军将士心目中，都是神秘级人物的海豹突击队大校已经离开，中校仍在暗自懊悔，“尼玛，在最牛皮的海豹突击队面前丢伞兵的脸了！”

“哈哈！”已经移交完阵地，跑回机场停机坪上伞兵们看着刘团长咧嘴笑了，虽然他们并不都是隶属于刘团长。中校有些脸红，望了望四周的伞兵战友，他们……有的被别人搀扶着，有的身上缠着一层层的绷带，他们扭扭歪歪的围成一圈，……根本不像是以纪律严明著称的伞兵部队。

中校笑了，“兄弟们，云九上将要我们乘运输机回指挥部，可是我觉得，我们现在的这符模样回到后方，肯定会挨军长骂的！喏，说的就是你，歪歪斜斜的，哪有伞兵的样子？”

“哈哈……”被指到的伞兵是个机枪手，长时间的射击让他的双臂都些发麻，这时整靠在一架被击毁的英国流星战斗机残骸上，明知道刘团长是在开玩笑，也难免有些脸红。

“兄弟们，我认为战争没有结束，作为经常战斗在敌后的伞兵，我们不能最先回到后方。所以我决定，继续留在北桑哈尔杰，与海豹突击队一起继续战斗。同意我的提议的同志，请举手！”

27只手毫无迟疑的举了起来，加上中校，28名伞兵没有一个退缩的。接到伞兵们的申请，云九在位于红海边上小国厄立特里亚首都阿斯马拉的“雷霆”行动总指挥部，考虑了很久，同意了伞兵们的要求，除伤员外，他们可以留在哈尔杰机场继续战斗。

哈尔杰二十八勇士的事迹也随着北斗通讯指挥系统传编了所有盟军参战部队，在这个正能量激荡的时代，英雄就是更容易让人崇拜和激动人心。

倍受鼓舞的伞兵第7军一鼓作气，在天黑前将战线向南推至运河区重镇坎塔拉，除运河最北边的地中海港口塞得港之外，几乎控制了全部的苏伊士运河提纳盐沼段，并与在巴拉运河周边空降的第8军两个伞兵师南北合围，包围了坎塔拉。

但伞兵部队并没有急于攻击英国重兵防守的坎塔拉，因为他们已经收到指挥部的信息，在亚喀巴出发的近卫机步第4军和装甲第3军，已经突破了英军在西奈半岛的米特拉要塞，占领了海坦谷地。

在米斯塔格，英军得到了c舰队的海上炮火支援，加之英军在这里部署了大量的反坦克炮，并修建了数十个反坦克掩体，构成了比较完备的防卫体系。近卫军的装甲集群突击首次受挫，六十多辆猛虎坦克的损失也是近卫军装甲部队伤亡较大的一次战斗。总指挥部叫停了对米斯塔格的进攻，准备由第4机步军继续围攻，而第3装甲军绕过米斯塔格，继续增援伞兵部队。虽然这样，会导致兵力分散，对于下一阶段的作战会产生一定影响，但放任火力单薄的伞兵部队独自作战，则更加危险。

而就在这时，陛下发来电报，全力猛攻米斯塔格，英国海军有德国空军对付。

眼见汉军为主的大联盟军在中东和北非打的热闹，小胡子当然不愿作壁上观。如果中东和北非都被大汉拿了，德国还玩什么劲呀？

地中海是欧洲的内海，这个想法在欧洲人的心目中是根深蒂固的，无论是德国人还是英国人，甚至是意大利人。

得知大汉近卫军在米斯塔格受阻，阿道夫立刻命令戈林的空军对c舰队发起进攻，支援汉军。

驻希腊的德国空军第10军立刻转场塞浦路斯岛，以尼科西亚和利马索尔等机场为基地，对塞德港队近的c舰队进行了疯狂的轰炸。

因为埃及东北部的陆基机场皆遭汉军轰炸，英国在埃及的空军力量几乎损失殆尽。在苏尔特湾班加西港的多国部队海军中，英国的大型航母皇家方舟号、暴怒号和勇敢号，美国的大西洋舰队旗舰游骑兵号对塞浦路斯岛上的机场进行了轰炸。

美国人也读过《孙子兵法》，围魏救赵这一计用的不错。

但讲究投桃报李的汉人当然不会坐视盟友被围攻，红海内的北部舰队两艘空母舰亦起飞舰载机加入塞得港上空的空战。

多国空军混战，又都是时速在一千公里左右的先进喷气式战机，没有装备敌我识别系统的盟友之间，也很避免相互误伤。

北部舰队的王牌飞行员高剑在返航后就承认，他击落的三架飞机中，就有一架是误击了德国空军的燕子，也就是me-262a战斗机。

这一仗打的是昏头昏脑，双方都很快就萌生了退意。高剑率领着海龙机群率先退出战斗，德国空军随后也返航，撤出了空战区域。这让多国部队的英、美舰载机飞行员们很是兴奋，虽然在战绩上他们可能还稍稍吃亏，但毕竟击退了盟国空军，保卫了本方海军舰船和塞得港，算是协约国空国的一次胜利。尤其是英国的飞行员，开战两年了，他们可是很少能在空战中占得优势。

随着战场的推进，大汉皇家空军的机场也逐渐前移，尤其是红海沿岸机场的使用，使得地中海东部海域已经进入了皇家空军的作战距离，云九便向陛下申请：为避免误伤事件再度发生，请陛下出面协调德国空军的作战范围，最好是由其负责马耳他岛及利比亚方向，埃及这一边，就交给咱大汉空军吧！

没想到，云九的这个申请遭到了陛下严厉的训斥，什么自大、傲娇、不懂团结盟友……一股脑全砸了过来，把老九同志砸得晕头转向。

数日后，蒋云志亲自发来电报，云九才明白，自己是撞枪口上了！

这个枪口与地中海战事无关，更不是云司令的错，而是中华委员长惹的祸。

在正面战场上被北平的中华解放军打的落花流水的南京国/军，见军事上取胜无望，便又耍起了其擅长的政治手段。

军统特务通过多种途径放出风声：大汉坚持北平，是因为他们同意了将东北和台湾割让给大汉帝国。这个消息一经传出，立刻再一次激起了民众尤其是学生们的反汉热潮，偏偏这事还真就说不清。台湾的日本人被赶路了，可东瀛总督还设在台中，摆明汉军是不想走了。

为了远东战事的需要，在东北，汉军在吉林省建立了大批工厂以生产前线所需物资，更扩大和改造了奉天兵工厂，以就近补充百万大军的枪炮弹药，减轻后勤补济的压力。甚至在呼伦贝尔大草原上，都建起了数个皮革厂和肉食加工厂。

这本就是陛下有意布局，一旦结束了远东战争，还可以为东北留下一大批现成的工厂，军转民改造后，就能够带动当地的产业发展。

没想到，这却成为了人家攻击大汉意欲殖民化东北的口舌，而且理由也很充分：当初日本人就是这么干的。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第246章豹式坦克

收到这份情报后，钟义就知道要坏事，这纯粹是黄泥掉到裤裆里，没屎也说不清了！

你去跟人解释：我们没有抢夺中华土地的心思，我们的目标是西伯利亚！我们在等内战结束，中华政权统一的时候，把台湾还回！

谁信呀？东北这么肥沃的黑土地不要，非要去弄那片冻土去？唬弄鬼去吧！

在军统特务们的煽动下，一场堪比“五四”运动的反汉学/潮在上海、在南京、在重庆，甚至在平津地区突然兴起。

“霸我宝岛，抢我东三省，狼子野心，昭然若揭！”

“抢走张少帅意欲何为？重走伪满洲再现傀儡！”

“南洋、东瀛……下一个是哪里？汉皇的殖民野心何处是终点？”

嗯，这口号喊的都够响亮，我要在是北平读书呢，我也得去！又台湾又东三省的，介尼玛不就是“二十一条吗”？戴笠这条毒狼还真是够狠！

陛下在一大堆中华报纸中翻来翻去，就看到最后这个标题比较有意思！“下一个总督府在哪？还真就打算设在北海。”

贝加尔湖在古汉时就被称为北海，苏武北海牧羊之地吗！

“深知朕心呀！”陛下自嘲的笑笑，看了看这篇文章的作者，署名为白雪，看样子还是个女的哈！陛下乐了，最毒莫过妇人心，“看来，还得是女人比较了解我哟！”

“哟！陛下这又是相中哪家的姑娘了？”秦主任抱着天麟走了进来，一推门就就听见了陛下的那句话，还想低头看看又是哪个女人在报纸了撩拨陛下了！

不料怀中的天麟大殿下小脚一伸，虎头鞋正踹在陛下的茶杯上，一下子弄得满桌都是茶水。

秦映雪也顾上不报纸写的是什么了，连忙将天麟抱了下来，生怕茶水是热的，烫了宝贝儿子。

陛下微微一笑，“这小子还不错，够机灵。关键时候知道帮他老爹解围了！”

……

伍豪同志发来电报，解释反汉运动是委员长指示，军统所为，与北平政府无关。

陛下看完后差点骂出声来，将电报单狠狠的甩到一边。

这不是糊弄傻子呢吗？此事有由军统挑起没错，但是若没有那边的推波助澜，借此逼迫大汉在东北问题上表态，反汉学/潮能发展的这么快？

虽说陛下对东北从无任何念想，可是这种为人所迫的感觉实在是让人不爽。

“新兄弟、明算帐”，话是没错，可是这手段未免让人有些不耻。尤其是在战争进入了关键阶段，美国的参战迅速将双方的实力拉回了同一起跑线上，老毛子也在利用严冬的机会****疗伤，待其恢复之后的凶猛反扑必定会是舍命一击。

可这时，居然还被中华算计了，内战还没结束呢，就合着伙坑大汉来了！就算你打败了光头，就算可以一统中华，可如果没有大汉挡在前面，难道其他更强会坐视中华崛起吗？

算了，给河蟹大婶面子，钟义没打算与其一般见识。可这口气无论如何也咽不下，就冲笔名白雪的那篇文章，也得找回这个面子！

钟义的脑子中突然涌起了一个念头：既然天不绝蒋，我何必逆天而行？放弃台湾，为其留条生路？

这个疯狂的念头刚一冒出，另外一个声音马上响起，“不可以这样！你只是一时冲动，中华不可以分裂……”

一下午，钟义就一直呆坐在书房中，脑海中两种声音不停在激烈交锋。那个邪恶的念头到底是一时冲动的报复，还是认真地在为帝国的利益考虑？

没有人可以回答，因为钟义知道，只要他说出这个想法，一定会得大多数人的赞成。

帝国一直在推行各种措施，让各个种族、各地移民都能对帝国产生归属感。到如今钟义发现，几年了，别人都已经习惯了大汉即祖国这种思维，唯有自己，却常常陷入疑惑：我的祖国到底是大汉还是中华？

就如同放弃台湾，给光头留个生路这件事，不用问也知道，卫青阁中甚至是内阁中的大多数人都投赞成票。制衡才是国家外交政策的最根本之道。如果这样的事情发生在另外一个国家，钟义也会毫不犹豫的选择让那个国家内部互相牵制，这样，作为地区强国的大汉才可以更容易的插手其国事务，为本国谋利。

此事最后的结论……当然是轻轻放下。

陛下无法说服自己，在面对中华时冷血的只考虑帝国利益。另外也未到决断之时，南京方面苦恼经营的长江防线依然坚固。胡宗南、汤恩伯等天子门生、恩宠近臣们据江而守；小诸葛在此时也放弃了门户之争，全力出谋划策；更有陈诚、戴笠之流上下奔走。怎么看委员长也能坚持一阵子，如若不是英、美、苏等自顾不暇，历史上那个大炒特炒的“划江而治”再度被抛出来，也不是不可能的。

对于这些，陛下也只是郁闷了那一下午，然后吩咐军情局密切关注事态后就丢在了一边。

地中海激战正酣，帝**百万将士在非洲、在中东挥戈拼杀，光近卫军团在那里就有六个军之多。再加上留在远东的第1装甲军，留在直隶地区的近卫部队也仅剩下第2装甲军、第5机步军和第10特种军了。

不过钟义并不担心本土的安全问题，说一句狂语，这个世界上又有哪个国家可以威胁到大汉呢？

比起北美得天独厚的地理优势，南华也丝毫不差。东临太平、西临印度洋，北面是南洋殖民区，南面……企鹅还没有进化到与人类作战吧？

周边的国家几乎都是由皇室册封的各个王国，唯一有可能折腾点动静的日本……人家现在也算是大联盟中不弱的国家，数十万军队在远东征战不说，本土又组建了五个军团，随时可以出战。

其实这也算是日本人的天性，只要你狠狠的打，打痛他，他就会变得非常的老实。但是你得给他们机会，让他们把骨子中的野心发泄出去，无疑在现在战争态势下，无论是打老毛子还是去对付近代日本的老师英国，都可以满足日本人的虚荣。

“好勇斗狠的日本士兵打起仗来还是相当不错的！”这是陛下对日本士兵的评价，因为在远东，苏联红军在冬季发动几场局部性反攻，都被东瀛军打退，在零下三十度的艰苦环境中，日本士兵表现出了高昂的斗志！让陛下“朕心甚慰！”

经过数个月的休整和准备，北方集团军无论是兵力还是物资方面，都十分充足。当然对面的苏联红军也得到很大的加强，高效的苏维埃专政政权利用冬天数个月的时间，动员出了三百六十万的红军部队！其中两百六十万被派到了莫斯科、斯大林格勒一线，与德军在斯摩棱斯克、在列宁格勒、在库尔斯克，展开残酷的厮杀！苏联欧洲区战场上流淌的鲜血，在整个冬天也从未停止过。

远东军区、外贝加尔军也得到了一百万的援军，但是分配到远东的先进t-34/76坦克却不是很多。

斯大林认为，大联盟既然已经发起地中海战役，那么就必然会削弱远东方面的兵力。汉军根本无力在远东对苏维埃发起大规模的进攻，苏维埃最凶恶的敌人依然是法西斯德国。在冬季之前，德军部队打到莫斯科西郊，迫使苏维埃党政机关撤离首都的事，斯大林还记忆犹新，在强势的大胡子看来，这是一种耻辱，决不允许再次发生。

但战场并不是以个人意志为转移的，在领土广阔的苏联，大胡子可以说一不二，肃反、清洗，只要是反对他的人，无论是功勋卓著的老帅，还是十月革命的元老重臣，季诺维耶夫和加米涅夫可以被处死，德高望重的图哈切夫斯基元帅也可以判处死刑，但他却无法遏制同为独裁者的小胡子的野心！

在入冬前遭遇“t-34危机”后，东线德军依靠着大量进口的汉制东北虎坦克勉强撑过了苏军的冬季反攻战役，守住了明斯克和基辅。

但傲娇的元首怎么可能容忍一直使用别国的坦克作战？德国man、戴姆勒-奔驰、亨舍尔、mnh公司被限期研发出30吨级中型坦克。

有和t-34极为相近的59式坦克作为借鉴，德国的各大公司很快就制造出样车，其中man公司的安装长炮管75毫米加农炮的vk3002型坦克试验车，被德**方一眼相中，古德里安亲自试驾后对其性能大加赞赏，认为这款坦克完全可以媲美大汉近卫军的猛虎坦克，对付t-34不成问题。

其实这事也正常，59式坦克本就是仿制t-34，德国公司以59式为蓝本研发新型坦克，在性能上当然没有问题，更何况德国的军工水平本就不差！

最终定型的坦克被命名元道命名为5号豹式坦克，并要求man与其他公司共享豹式的设计，由其他大公司共同生产。使得四个月的时间，德军就接收到了三千辆外形、火力和机动性都相对较强的豹式。

这让元首的底气又增加了许多，而地中海战役的发起，更是让德军在“软腹部”——巴尔干半岛的压力小了许多。随着气温的升高，小胡子再次叫嚣，灭亡邪恶苏维埃！

不过在此之前，钢铁同盟方面还有一个重要的事情要做，那就是拉拢土耳其，以拿到伊斯坦布尔海峡的控制权，进而堵住苏联黑海舰队，防止进入地中海，加入即将开始的海洋大决战！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第247章愚人节行动

土耳其地处欧亚大陆交汇处，把守战略要道。战争刚刚开始，各国使节就蜂拥而至，希望用各种阴谋诡计动摇这个年轻的共和国的中立立场。但土耳其的策略是同时向德国和英国出口矿石等资源，换回武器和其他物资来保卫自己的国家，并借此机会寻求发展。

德国将帮助土耳其建设道路和铁路，英国将帮助土耳其建设机场和港口，两国相互竞争，各自提供最好的设备，而土耳其则允许两国势力在国内用各种阴险的伎俩明争暗斗。

利用自己的铬铁矿和铜矿石，土耳其换回了先进的武器。由50个旅，80万农民出身的士兵组成的步兵在古安纳托利亚高原严酷的环境下锻炼出来，足可以媲美欧洲任何一国的步兵。土耳其领袖伊诺努决心维护国家的**，他不希望依靠别**队保卫自己的家园，因为那样的代价就是本国的子弟兵也要为他国的利益流血牺牲。

土耳其同交战双方签署了贸易和约，换来双方对自己中立地位的承认，各国的货船也纷纷停靠中立的土耳其港口，使其在战争的前期获得了飞速的发展。

不可否认，能够在战争中左右逢源，并且获得了莫大的利益，刚刚建国不久的土耳其，得益于那位精明的领袖——伊诺努。

作为土耳其共和国缔造者凯末尔最重要的战友，土耳其军总参谋长，伊诺努在第一次世界大战和希土战争中，都有极其出彩的表现。凯末尔逝世后，也顺理成章的当选为总统和执政的共和人民党终身主席。

不过，在这个世界上，还有一个比土耳其共和国更年轻的国家，比伊诺努更能洞悉世事的存在！

你坚持凯末尔主义也好，争取国家**也好！这些汉皇都无所谓，钟义也没打算把所有的国家都变成君权制！但是，博斯普鲁克海峡（即伊斯坦布尔海峡）和达达尼尔海峡绝对不能控制在协约国手里。

陛下可不希望与英、美海军在地中海打的热闹时，苏联黑海舰队突然在背后杀出来刺上一刀。

也就是小胡子对德国海军彻底失望了，才会横扫巴尔干，却偏偏放过了伊斯坦布尔。虽然伊努诺一边与邱吉尔眉来眼去，又与小胡子暗送秋波，但钟义没有将宝押在别人身上的习惯，用皇家海军的命运去赌伊诺努的人品？以陛下的习惯，不是不会，而是绝对不会！

就在近卫军团伞兵攻下大苦湖、巴拉运河沿岸，近卫装甲军和海军陆战队也分别拿下运河区重镇坎塔拉和伊斯梅利亚后，雷霆行动的目标大部分已经实现，蒙哥马利的英国第八集团军并没有冒险增援运河区，而是固守在杜姆亚特至开罗的铁路线上。在多国部队方面看来，苏伊士运河对于协约国，已经失去了作用，印度洋上如今连协约国的一艘小舢板都没有，完全的成了同盟国的天下！只要可以守住塞得港，不让汉国海军进入地中海，就可以了！英国人最担心的印度还是出了问题，在中断了所有与大不列颠本土的联系之后，补济困难的印度海军在自由印度军的支持下，首先由孟买水兵发动了起义，三天后，印度海军官兵全面加入起义，他们杀死英**官，抢夺军舰，喊出印度**的口号！

一切的趋势正如汉皇陛下所说，“印度的事，还算个事吗？”

再也没有人提什么“非暴力不合作”，绝食？“你傻呀，快吃饱了，打英国人去！”被压制了数百年的南亚次大陆，一时之间风起云涌，大小起义接二连三的在各地爆发。时任印度总督珀西瓦尔·韦维尔子爵也不得不承认，“英国在印度的统治很难维持了！”

对于英国来说，在地中海打败盟军是最为首要的，否则印度的如何对于英国已经没有任何意义。邱吉尔授意韦维尔与国大党和自由政府两方面同时接触，，并利用南亚次大陆上存在已久的宗教矛盾，分化印度，最主要的是要尽全力解决在英**队中服役印度士兵的后顾之忧，甚至可以允许他们加入英国藉。

允许入籍，这恐怕是邱吉尔的最后杀招了！在现实情况下，丢掉印度无所谓，如果丢掉非洲战场上的印度士兵，那将是灾难性的！因为害怕军的三个印度师发生兵变，蒙哥马利甚至不敢将第八集团军过于靠近运河区，在没有解决印度师的忠诚问题之前，就贸然与汉军开战，那无异于是自寻死路。

蒙哥马利不来，盟军方面也乐于不慌不急的清理运河区守军！也许是知道了他们已经被放弃，运河守备队中的英国士兵和埃及士兵大多选择了投降。

1942年4月1日，又逢西方愚人节。盟军空军连续数日对开罗、亚历山大、塞得港、曼苏拉、杜姆亚特等埃及重要城市和兵营的轰炸突然暂停。多国部队士兵开着玩笑说：难道汉人飞行员们把司令部的命令当成了愚人节玩笑才没有起飞吗？

一直到早上八点多，仍然没有见到盟军轰炸机的身影，防空阵地中的士兵们开始去吃早饭。但在舒卜拉海迈——距离埃及首都开罗仅十余公里的卫星城，凄厉的防空警报突然拉起！

开罗距离运河区仅一百公里左右，在大苦湖西岸费纳拉等起飞的轰炸机，只需要十几分钟就飞临开罗上空，英军的防空雷达根本不及反应！

还没有吃完饭的防空兵们只好苦逼的跑回高射机枪阵地，可是还没等他们跑到位置，就发现上帝真是眷顾他们！如果不是因为吃饭离开了阵地，那现在的他们一定也正在那一片火海中嚎叫着！

在这一次空袭中，轰炸机飞行员们接到的任务不是破坏，而是摧毁。彻底的摧毁舒卜拉海迈，摧毁开罗城外最大的机场和卫星城，以威慑开罗守军！

熟悉汉军高级指挥官的人一定能在与平时不同的轰炸行动中，感觉到一些变化！

蒋云志来了！

陛下对于“雷霆”行动的拖沓有些不满！行动的总指挥蒋总长亲自来督战，而且一到非洲蒋黑脸就做了两件事，第一是将总指挥部前移至埃及东南城市古尔代盖，这里距埃及前线不足四百公里。对于在协约国空军轰炸范围内建立总指挥部，蒋总长只说了一句：“老九，我相信皇家空军有能力保护我！”

第二件事就是修改了之前的稳固运河防线，侍机攻取塞得港的计划！对于这个，蒋总长又是只说了一句：“老九，如果你用半年的时间打下来埃及，那海军还不如绕道好望角了！”

云九被说得满面通红，也明白了陛下为什么派轻易不离长安的蒋总长亲自督阵了！

“愚人节行动”就是蒋云志入驻古尔代盖总指挥部后，亲自部署的战役行动。这个行动完全是蒋黑脸一贯的“只求结果，不问经过”的指挥风格，凶残、冷酷！对敌人凶残，对自己人冷酷！

三千吨燃烧弹摧毁舒卜拉海迈，震慑开罗守军，最主要的是杀鸡给猴看，让开罗八万英军中本来就人心浮动的三万印度士兵失去战斗信心。

冲天的大火上是如乌云滚滚般的浓烟，地狱般的场景让十几公里外的开罗守军感同身受！伊斯兰士兵在呼叫他们的真主，基督教徒们飞快的画着十字默念上帝保佑。

但这远远不够，恶魔的游戏刚刚开始！克里特岛和塞浦路斯岛上德国空军突然出动，持续对亚历山大港和杜姆亚特轰炸。愚人节的玩笑只有短短的一个早晨，就继续恢复了战争的血色与无情。

九时整，塞得港的警报也被拉响，一直未出动的近卫空降第9军，两个伞兵师突降塞德港，近卫26师在四十分钟内攻进了加密尔机场，负责阻击的近卫27师在淡水供应厂构建了临时阵地，将增援的英军守备队挡在机场的三公里外！

上午11时，皇家空军空骑兵运输机开始在加密尔机场降落。近卫第4机步军的战士们开始增援供水厂的防御阵地。但是，随后英军的25磅榴弹炮团炮击飞机厂，破坏了跑道，两架空骑兵运输机也炮击中被击毁，空中的增援被指挥部叫停。伞兵们只能与不多的援军一起依靠自己的力量，坚守阵地！

由于被要求增加此次空降的突然性和快速性，伞兵的空降型重火力并没有随部队同时空降！缺乏重火力的27师在供水厂守的极为艰苦！英军的25磅榴弹炮兵肆无忌惮的对水厂进行轰击，这种时候，“北斗”系统再次发挥了关键作用！

得到坐标的肖国兴司令，在苏伊士的前敌指挥部中迅速调派24架g-40b蛮龙攻击机，在一架风神龙预警机的指挥下，准确的攻击了英军炮兵阵地。

失去了炮兵，也就意味着英军失去了最后的反击机会。从运河岸小城拉什乌斯出发的近卫装甲第3军隆隆的发动机声，已经响彻塞得港的城外！

坦克集群的上方两米百空中，是与第3军同时突进的第9军25师，近卫军团的三个陆航师之一，近三百架wz-40海东青与第3军共同发起的空地协同作战，使得英军苦心经营的塞得港地堡群变成了豆腐渣工程。碍于《伊斯坦布尔公告》，自命为绅士的英国人没有整余运河线上修筑任何的要塞工事，偷偷摸摸搞出来的几个地堡，在这样的战争中等同于无！

大汉皇家近卫军团以六辆猛虎坦克和两架海东青，伤亡三十二人的代价攻进苏伊士运河的最后一道防线塞得港，撕开了浪漫与血腥并存的地中海神秘的面纱！

这一切……距离蒋云志到达埃及，还不足四十八小时！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第248章劫机很流行

塞得港的失守，让邱吉尔非常的失望，他甚至在首相府中报怨：“难道我们已经找不到一名可以打胜仗的将军了吗？”

这个时候的他，似乎已经忘记了在蒙哥马利在班加西击败“沙漠之狐”后的狂喜，也忘记了蒙哥马利的第八集团军中，还有着数万人心不稳的印度士兵。

艾森豪威尔也受到了莫大的压力！苏伊士运河全线失守，开罗被野蛮轰炸，协约国势力在埃及、在地中海似乎都变得摇摇欲坠。而统领数十万大军的他，还在撒哈拉沙漠上与兵力远逊于他的大联盟军队打着太极。

是的，在利比亚南部的库夫拉，多国部队与盟军的战斗就像是太极，还是推手！今天你攻进几公里，明天对方就会集中火力打回来！双方交阵的那几公里沙漠，连沙子都充满了火药的味道！

但艾森豪威尔却是有苦难言，他以临时中将的军衔担任多国部队总司令，靠的是马歇尔的慧眼识英雄和罗斯福总统的支持！但在多国部队中，许多人都认为资历尚浅的他根本不足以担当总司令，刚刚打败隆美尔的蒙哥马利才是总司令的最佳人选。就连在美军内部，巴顿之流也认为自己比“那小子”更合适。

而且在盟军发动雷霆行动之后，英联邦军队的注意力就转移到了埃及，英军几乎是完全脱离了多国部队司令部的指挥，而变成了由蒙哥马利指挥，**在埃及运河作战！

这种情况下，艾森豪威尔能将库夫拉战线维持平衡，已实属不易！

但随着隆美尔率领的德、意联军休整完毕，换装归来，库夫拉战线已变得愈加危险。艾森豪威尔已经紧急致电马歇尔，请求增派援军，否则非洲战场情况不妙。

老辣的马歇尔一眼就看出了多国部队的问题所在，并非是艾森豪威尔能力不行，而是指挥责权不明，各国之间依旧心怀鬼胎，打着自己的小九九！

在美国陆军第三集团军自迈阿密上船增援非洲战场之后，马歇尔找到了罗斯福，坦言协约国多国部队中的严重问题。

罗斯福也意识到了问题的严重性，当下决断，调任乔治·巴顿出任摩洛哥总督，暂时离开一线部队！致电邱吉尔更换英军指挥官！

正巧邱胖子也对蒙哥马利在埃及运河区的作战深感不满，指靠着美国各项援助的邱吉尔也无心在此事上维护大不列颠帝所谓的尊严——老家都要被人家打进来了，还谈什么面子问题？

指挥过敦克尔克大撤退，与美军一直保持良好关系的英国本土军队指挥官，陆军元帅艾伦·弗朗西斯·布鲁克子爵奉命前往非洲，接替蒙哥马利的第八集团军司令职务。

在钟义看来，这正是邱吉尔在二战中所犯的不多的错误之二，第一个当然是宣布绝不破坏苏伊士运河！

第一个错误是否是错误，有待商榷。在后世，有很多人赞扬邱吉尔的品质和英明！正是其不破坏人类共同财产的声明，使得汉皇在战后谈判中，对英国作出了许多让步，并保留了英王的地位！

但第二个错误，是不可以原谅的！布鲁克元帅从小在法国接受教育，在伍利奇皇家军事学院就读时也是读的炮兵科。在参谋学院和皇家国防学院担任教官时，结识了很多的军中翘楚。但这并不代表布鲁克就是一个优秀的指挥官，“布鲁克爵士是一个优秀的总参谋长！蒙哥马利才是优秀的集团军司令！”

三个月后，隆美尔在接受英军投降时，依然对没有在蒙哥马利身上一血前耻而耿耿于怀！

……

但是在当时，布鲁克的到来获得了艾森豪威尔等一众多国部队指挥官的热烈欢迎！就连在多国部队中说不上几句话的自由法**的将军们也表示出了格外的开心！

随着巴顿去摩洛哥总督府赴任，艾森豪威尔在多国部队中的威望得到了确认，罗斯福也及时晋升他为四星上将，避免了他在军衔上为人诟病。

人数达到三十二万的第三集团军由六艘吉普航母的护航下，在卡萨布兰卡登陆，缓解了多国部队兵力上的劣势！

可以说，协约国高层对于艾森豪威尔的支持是尽了全力的！

“现在，是看艾克表演的时候了！”老江湖马歇尔的心中也不够有些忐忑，名声什么的倒无所谓，只是这一战，无论对于协约国还是同盟国，都太重要了！

如果艾克可以指挥多国部队战胜钢铁同盟军，再次再他们驱出非洲，不但会使得汉军在中东的一系列行动白费心机，还可以协约国方面重获战争的主动！无论多国部队下一步选择在法国南部登陆还是在进攻亚平宁，都将会敲响欧洲法西斯们的丧钟！

马歇尔能看到的，钟义当然也看到了！甚至于，柏林的小胡子、莫斯科的大胡子也都看到了！

非洲撒哈拉大沙漠，地球上最大的不毛之地，贫困、落后、荒芜的代名词，在这一刻，成了全世界的关注点，从欧美到亚太，十数亿人的目前都集中到了非洲，集中到了利比亚！就连皇家北部舰队的战列舰队连夜偷偷驶过了苏伊士运河，进驻塞得港，都没有激起太大的浪花！

除了中华！

中华人并不关心非洲的战事，长江两岸就已经打的够热闹了！更何况还有各大城市的反汉学/潮，近期有愈加激烈的态势，很多的工人和市民也都加入了游行的行列。在北平，游行队伍似乎已经不满足于在大街上呼喊口号，在东交巷，很多学生们将石块、酒瓶投进汉国大使馆的围墙内，甚至还有一个自制的莫洛托夫鸡尾酒式的燃烧瓶被投了进去，点燃了使馆内的一间木质的杂物房，幸好没有造成人员伤亡。

外交大臣威尔森前来汇报时，陛下正紧张关注着地中海运河区的战事，看完大使馆遭到袭击的报告，陛下只说了七个字，“不作就不会死！忍！”

前面的威尔森阁下没听明白，但最后一个字典型再清楚不过了。外交大臣摇摇头，“这也就是中华！换一个国家……哼，还真是头一次听过陛下在外交事务说‘忍’字。”

忍，是心字上面一把刀，事实证明这个佛教中被尊崇的字并不适用于汉皇！

有人说忍是一种眼光，忍是一种胸怀，忍是一种领悟，忍是一种人生的技巧，忍是一种规则的智慧。

陛下表示：这些美好的词汇似乎与我都不沾边，我的忍，只因为我是汉人，我来自中华！

驻北平大使馆被袭，大汉帝国并没有如以往其他外交争端一样，表现出绝对的强势，例如“强烈抗议即宣战”等！这在其他国家看来，似乎也并不出人意料！

强势的汉军在面对中华时，总是会努力“求全”，宁可牺牲一些利益也要“求全”！在很多外交官看来，这正是独裁统治的典型体现——以统治者个人意愿为转移，而非是国家利益排在第一位。

但世事总是并非如人愿，汉人古语十事九不全！

就在“雷霆”计划的愚人节行动大获全胜，北部舰队昂首挺进地中海，陛下龙颜大悦之际，另一个如晴天霹雳的消息传来，惊得钟义差点将手中的天麟摔落地下。

一旁的秦映雪连忙把吓得要哭的大殿下接了过来，顾不上儿子在胸前又拱又蹭，“陛下，要冷静！”

“冷静个……哼！”看了眼可爱的儿子，钟义暗运一口气，将骂到嘴边的粗口及时刹车！

大汉皇家航空公司往返于长安和上海的dh25航班，刚刚上线的金色梦想dh-747客机被六名中华激进组织人员劫持，并迫降于琉球王国那霸机场。

金色梦想客机上共有212名乘客和11名机乘人员，号称为中华铁血团的激进组织成员宣称，大汉帝**队必须在一周之内全部退出台湾和东三省，否则他们将杀死所有的213名人质。

卫青阁中，一众大佬们几乎全部在各处前线统帅部队。唯一留在长安的战时军委成员，也只有张峥和沐雨，会议桌的另一侧，坐着的是帝国内阁总理大臣张嘉璈和外交大臣威尔森，薇薇安见陛下的脸色一直铁青，吓得偷偷给财政大臣，帝汶王国王储赫巴尔打了电话！

赫巴尔来到卫青阁外求见的时候，陛下瞄了土著妞一眼，倒是没有说什么！

东瀛总督全国林已经飞到了冲绳，与琉球王国的卫队司令尚廷喜中将负责与劫机组织的谈判！最新的消息是客机上的212名乘客中有汉人163名，琉球人6名，犹大王国12名，其余31名皆为中华人！163名汉人乘客加11名机乘人员中有32名是白人，1名是土著。

“狗屁！”陛下将手中的电报单摔的啪啪作响，“全国林是在想什么呢？研究有多少个白人土著有什么用？打仗牺牲并不可怕，可这是民航客机，是平民！战争中打死多少敌人，那是各凭本事！劫机？这算什么？有本事他们把我们从台湾打出来，从东北打出来！”

“陛下……”

“你先不要说！”沐雨刚张开嘴说了两个字，就被陛下打断！“军情局继续查，一定要查清这什么狗屁铁血的背景！那个威尔森……”

陛下这是气极了，也顾不上什么客气，内阁大臣被他呼来唤去，直接下达命令，“马上照会中华……不管是北平还是南京，给我告诉他们，限期一个月破案！一个月后我们看不到满意的结果，我就派近卫军去中华查案！”

“总理大臣阁下，赫巴尔，内阁要作好被劫乘客的家属安置问题。张峥，命令海豹突击队出动！直接去冲绳，作好强攻准备！你也去，与国林一起指挥行动！”

众人诺诺称是，但陛下早已站起身来，离开了会议室！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第249章谋换台湾

“说吧，怎么回事？”

卫青阁最高统帅办公室，喝了一杯茶水的陛下，全然没有在会议室中冲动的样子，沐雨的死人脸上咧嘴露出一丝苦笑！

“北边搞的，但似乎不是他们内部的统一决定，而是某些人的私下动作！”军情二处的特工们行动很快，沐局长将文件夹打开，递到了陛下的跟前！

“你的意见呢”

陛下低头将军情二处的情报粗略的看了一遍，突然抬起头问到。

“我？”陛下问的很突然，似乎……很少有在这种时候征求他人意见的习惯。沐雨敏锐的感觉到，陛下犹豫了！纵使发生了这样的恶**件，陛下在对待中华的问题上，仍然犹豫不决。

这事不是那么好掺乎的，特务头子觉得自己现在最好的应对就是闭嘴等待陛下最后的决定。

“你呀！做这一行太久了，想的就是太多！这要是志豪在，指定是嚷嚷着打过去了！”陛下感觉到沐局长的迟疑，似是有些不满。

但沐雨笑了，陛下的语气证明了自己和钱志豪在他心目中的地位，是别人无法取代的。可越是这样，沐雨越觉得自己需要等待，无论陛下最后的决定是什么，哪怕是万丈深渊，自己也会坚决执行，粉身碎骨，在所不惜。

钟义也知道沐雨的性格，再征求他的意见也是白废。其实又有什么可征求的呢？

战？绝无可能！向中华动手，钟义连自己这一关都过不去。

将此事公开，那无非是损人不利己。国与国之间，不是如街头血拼，你打我一拳，我必须还回你一脚。而且就算是公开，那边也可以一推六二五。想必劫机的都是死士，军情局能查到，也无非是在北平政府内部有自己人罢了！

既然打不能打，又不能公开真相施以压力，那似乎仅余继续忍一条路了！

钟义会忍吗？

帝国上将军、海军司令张峥亲率海豹突击队第三特战大队飞到了琉球，在那霸机场，张峥见到了东瀛总督全国林，还有琉球王国一众高官的亲自迎接。但张峥无心与他们虚乎客套，命令突然队在下飞机后的第一时间展开侦察和观测，又带着特战大队长和技术中队与全国林进入了机场塔台。

之后一整天的时间，全国林与尚廷喜分别代表大汉帝国和琉球王国与劫机分子展开谈判，但最终在晚上六点时，劫机分子拒绝了所有的条件，并关闭了飞机上的通讯器！包括先释放机上妇女儿童的要求。

军方在白天唯一的就是一名海豹突击队员化妆成机场地勤，给飞机上送食物的时候，瞄了一眼机舱内六名歹徒的位置以及他们持有的枪械。

反馈回来的情报有些让人啼笑皆非，歹徒们持有的武器居然就是大汉支援给中华的那批56式突击步枪。当然，这种步枪流散众多，因为其稳定的性能，仿制也特别多。不能据此就认定他们的枪支来源于中华军方。

海豹突击队已经拟出三套营救方案，但每套方案张峥都不是十分满意。但张峥自己也明白，没有人可以百分百保证人质的安全，只要实施强攻，伤亡就是无法避免的。

而且这个强攻的命令没人有权利可以下，唯可以下达这个命令的只有汉皇！

“就看陛下的决定了！”特战大队长汇报已经放光了飞机的燃料，并且行动小组的队员们已经在送他们来琉球的那架dh-747

上进行了多次战前模拟训练，对如何接近飞机并在最短时间内进入舱内反复演练。

张峥在塔台的玻璃窗前，望着跑道上那架白金两色涂装的金色梦想客机，若有所思。

按照劫机会子的要求，飞机的周围被照得雪亮！特战大队还特意在周围加装数台机场的大功率探照灯。用特战大队长的话来说就是：这群劫机分子不是什么专业，难道他们不知道灯光可以照亮黑暗，但太亮的灯光也会使你致盲吗？

这番话让张峥皱起了眉头，“咋？你要不要去给劫机分子们培训一下？”

“嘿嘿，报告司令，一般人我不告诉他！”

“哈哈……”突击队员们都被逗笑了！

张峥很满意这样的气氛，这样的战斗不同于在战场上！在狭小的机舱内，迅速分辨出歹徒与人质，还要在第一时间出枪将歹徒击毙，也需要一个比较放松的心态，太过紧张反而容易出错！

不过，陛下的命令一直没有来！机场方面除了稳定飞机上歹徒的情绪，也没有什么其他事情可以做！正如海豹的大队长所说，这群人不怎么专业，否则他们不会提出一周的反应时间！

“一周！如果是要打仗的话，几十万的军队可以调过来了！”

话说这个年代，坐过飞机的中华人都不算多，更何况是劫机这种专业需求度极高的活！那边能找出这么几个人，也难为他们了！

张司令默默等待时，自娱自乐的咧嘴笑了起来！

但在长安，在未央宫，在苏武阁，陛下就没有这份好心情了！

劫机事件发生后，中华两方面的特使都赶到了长安，陈诚和伍豪，都是老熟人！二者都在黄埔混过，国内合作抗战时，更是没少打过交道。

但在这里，二人却是唇枪舌剑，针锋相对，互相指责对方要为劫机事件负责！

书案后的陛下一直没有言语，一幅你们吵，我不说话，我看热闹的架式。旁边的外交大臣更是低眉顺眼，宛如一坐佛像般，连头都抬起来！但威尔森却是狠狠的鄙视这俩位，“有意思吗？在长江边上数百万大军厮杀还不够，又跑到咱大汉来吵？而且，你俩吵可以，你顾忌下看围观群众的感受成不？谁主使的劫机咱先不说，被劫的可是咱大汉皇家航空公司的飞机，你们这不是明着打陛下的脸吗？还好意思来这里吵？”

似乎是感受到了外交大臣阁下的怨念，也似乎是觉得戏演的差不多了，二人互相望了望，又瞄了一眼书案后的汉皇，人家都在那支着下颌看热闹呢，咱还吵啥？

“咋？您二位聊完了？”半天没动静，陛下这才坐直了身子，顺便还伸了个懒腰！“那啥，你们聊完了，该听我说说了吧！”

“陛下，您请讲！”陈诚还是比较能放的下身份，或者说在未央宫中，也没他拿架子的份，临行前，委员长可是交待了：必须趁这个契机，扭转与大汉紧张的关系，实在不行，能够破坏大汉对北边的援助也是可以滴！

不过……抗战时期，与大汉军方没少打交道的陈辞修清楚，汉皇不是那么好糊弄的！但出乎陈诚意料的是汉皇主动提起：“不管劫机分子出自哪方，真实意图如何，但为了机上两百多人的生命，帝国愿意做出让步——满足劫机分子的要求，帝**队决定逐步撤出台湾，将台湾的主权交还给南京政府，而东北三省将在远东战争结束后，一并移交给中华主权政府！此举，不仅是为了营救被劫客机之人质，也是为了向中华数亿同胞表明，大汉没有也永远不会有图谋中华土地之心！”

没有理会陈诚与伍豪的目瞪口呆，陛下转身离去前，交待威尔森，“要用最高规格招待两位来自中华的客人！”

当夜，陛下于寝宫金华殿书房内批阅各方面军的汇报文件，秦映雪莲步轻移走了进来，“陛下，南京的陈诚求见！”

“呃？我猜他也该来了，如果连这个事都做不好，他也就白在委员长身边混这么多年了！”陛下放下了笔，将手挪到秦主任的腰上轻轻抚动！

“别闹，不正经！”

“哈哈！老夫老妻了，儿子都有了，还有啥不正经？”

“哼！谁和你老夫老妻，你可是还没明媒正娶我呢？”

“也……是哈！是我太自私了，该给你个名份了！可前线正在打仗，我这当皇帝却在家里娶媳妇，不妥！雪儿，等战争结束的吧，战争结束了，我一定给你们一个风风光光的皇室婚礼！咱请……不，咱抓几个英国王室的礼仪官来操办！”

“咯咯……行了，我知道你的心思！那陈诚……让他来吗？”昔日的冰美人，今日的美艳妇温柔的依偎在钟义的身旁，生了儿子的秦映雪显得更加娇艳！

……

半个小时后，被人称为小委员长的陈诚，在侍卫官的引导下，来到了金华殿书房。除了帝**的几位大佬和早期跟随陛下的那几个人，其他人很少有机会进入金华殿！外国的官员进入金华殿，陈诚算是第二个，第一个是德国外长里宾特洛甫！

中华在礼节方面很讲究，虽是帝王之家，但这也算是私人拜访。陈诚还特意为天麟殿下准备了一个一斤来重的大金锁，这个陛下倒是没太在意，再大的金疙瘩，皇室还缺这玩意吗？倒是另一件礼物让陛下多瞧了几眼，是一卷画轴，北宋名家范宽的《溪山行旅》图，老蒋这是崽卖爷田不心疼，拿着故宫的名画来送人！

成吧，收着！留在未央宫，总比流落到西方强！

“辞修将军，我知道你的来意！交还台湾是即定之事，不会有什么变化！我也知道南京的海军比不得北边，你们想要顺利接收宝岛，需要我皇家海军的协助！可以，但是我要‘谋’。”

陈诚的脸上急速的转变了几个颜色，由红变白，由白变黑，“陛下，宋四那是委员长的家事，您何苦执于……”

“不，那不是他的家事！宋雪是我帝**情局五星级特工，她为帝国做事，帝国当然要保护她的安危！我不能救张汉卿，又丢进去一个宋四！‘谋’换台湾，此事绝无商量！”陛下的语气很坚决，不要说一幅《溪山行旅》，就是老蒋拿来后世台北故宫博物馆十大名画，那……那陛下才可以考虑下！

救宋四，不仅是为了成全沐雨的情义，而是要竖起军情局的名声！帝**情局，不抛弃、不放弃。就如同后世以色列之摩萨德，十几位将军战俘换一名特工，方有全球四大特工组织之赫赫威名。

陈诚的目光显得有些焕散！这就是龙威吗？民间盛传汉皇乃神之子！陈诚虽不至如愚民同见，但今晚面对强势的汉皇之间，方知有些传说并不只是传说！

“或许汉皇的确有些让人信服的地方！否则也不会创下如此强大之帝国！如大汉隆威，中华五千年，又有哪朝哪代可比之？汉皇龙威，又有几位贤帝圣君可并之？至少委员长是比不得的！”

陈诚面露苦笑，“陛下，我会紧急联系委员长，如果一切顺利，宋四小姐应该会在明天登上来大汉的飞机！另外我想跟陛下陈清劫机事件……”

“如此甚好！”陛下低垂着双目，直接打断了陈诚的话，“劫机事件我们会调查清楚，不会随意冤枉无辜！让委员长准备好接收宝岛吧！”

……

陈诚的电报让南京的委员长欣喜若狂，与大汉帝国紧张的关系突现转机，自己是不是发表个声明感谢下那几位劫匪，感谢下北边的仗义帮忙呀！虽然宋四的问题让光头觉得有些屈辱，可也无关紧要了，一个小丫头而己，虽然犯过大错，但只要能换回宝岛，就算是把儿子送去大汉老蒋也不会迟疑的！

西安政变前，经国不就是在苏联被扣为人质吗？

长江战事不容乐观，失去了西方国家的支持和援助，国/军内部又矛盾重重，又或正如汤恩伯所说，“不是国/军不给力，而是共/军火力太猛呀！”有了台湾就相当于又有了大后方，就算是长江防线被突破，大不了带上嫡系部队撤往台湾，偏隅为安！

光头准确的判断出，既然大汉让出了台湾，就无意坐视自己灭亡！台湾海峡将成为北边永远难以逾越的天堑。

现在，委员长就是后悔，当初为啥猪油蒙了心，跟老美勾勾搭搭。本以为有美国撑腰，就可以和大汉掰掰手腕，可……“谁知汉皇那娃那么猛？连老美都一起揍了！”

这回好了，北边出了昏招，汉皇的态度有所转变，只要自己这边打蛇随棍上，必可以恢复抗战时期的亲密合作！

想到开心处，光头翘起了二郎腿，少有的哼出一段：官人好比天上月，为妻可比月边星，月若明来星也亮……。

这是越剧《盘夫索夫》中的一段，在江浙一带甚是有名！

恰巧蒋夫人推门进来，听到光头居然在哼戏，这可真是太阳打西边出来了！“达令，有何开心事吗？”

“噢，达令，你可以去看宋四了，告诉她明天就可以登机去大汉了！”

宋四之事，老蒋甚至迁怒于夫人，再加上战事不顺，宋美龄也不敢轻易在其面前提起自己的侄女！

“噢！你不怪罪她了！那真是太好了，可……好好的，为什么要去大汉呀？”

“为什么？”心情大悦的光头站了起来，瘦弱的手指轻点夫人，“你们宋家还真是生得好女儿，一个宋四居然能换来一个台湾！达令，不如你再去一趟长安，问问汉皇还相中哪家闺女了，我一同都给他送去，不求再换地盘，只要他能出兵百万，隔断长江战线就成！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第250章虽远必诛

“我们需要一份‘北平日报’，还有……”

一夜都没有接到陛下的命令，全国林也只好在第二天清早就与打开了通讯器的歹徒们恢复谈判。

“尼玛，这帮小子得寸进尺，刚按他们的要求，送去了一大堆报纸，又非得要什么‘北平日报’。”

“北平日报？他们要求的是最新的吗？”张峥突然感觉抓住了什么！

为什么一大堆报纸都不够，必须要‘北平日报’？难道北平日报上有什么们要的信息吗？

张峰与全国林两位上将双目对望，“没错，肯定是北平日报上隐藏着对他们的最新指示！快，请示陛下……”

“看来，我们答应撤军，让那边大大的意外呀！”卫青阁内，钟义拿着来自琉球的电报，“你猜，他们会在报纸上下达什么命令呢？”

“他们不可能不明白‘战争结束交还东三省’是拖延，这样，他们的这次行动就是赔了夫人又折兵了！白白帮了老蒋一把。陛下，他们会不会狗急跳墙呀？”沐局长突然提高了声音，因为他想到了另一种可能性，那将是灾难性的！

“不能吧？”陛下明白了沐雨的意思，“太祖和伍豪都不是糊涂人，那样，除了我们的敌意，他们还能得到什么？”

“陛下下，不要忽略了共/产国际的影响力，情报上也显示，这次行动并非出自北边最高层的授意，而是某些与共/产国际关系密切的人私下操作。我们答应了他们提出的条件，使他们没有借口继续生事。那他们会不会兵行险招，扩大事端，从而破坏我们与中华的关系？共/产国际还不是……”

“没错，沐雨你说的对，老毛子是不会拿人命当回事的，共/产国际就是老毛子的玩物！马上给张峥发电，把最新的‘南华日报’拿给他们年，以证明帝国已经答应了他们的条件，并推迟给他们‘北平日报’，要求他们立刻解释放人质，若不答应……强攻！”最后两个字，陛下是在牙齿缝间挤出来的。

那霸国际机场，事情的发展如同军方的判断一样，在出示了新“南华日报”，证明汉皇已经答应自台湾撤军，东三省亦在会在战争结束后归还中华时，劫机分子仍坚持要求必须等看到最新的“北平日报”，才可以释放人质！

化妆为地勤的突击队员甚至注意到了那名似乎为首领的劫机分子，在看到汉皇声明后，脸上露出的一丝迷茫！

一切都似乎已经真相大白了，帝国特工们迅捷的情报都将矛头指向了由老毛子控制的共/产国际，是他们指使了北平政府中的代言人，策划了这次劫机行动！

最新的北平日报需要空运过来，全国林就利用这个借口将歹徒们稳住。

汉皇已经权利下放，现在总指挥海军上将张峥将负责行动的具体计划和时间。人类史上第一次反劫作战行动被命名为“冰点”！提出这个代号依然然是陛下，不知道是不是意味着，这样的一个事件，已经将陛下心中的“忍”逼到了最低点！

张峥与全国林以及特点行动小组成员再次对行动计划进行了一次推演，将计划中的每一步都进行细节化演练，甚至对于劫机分子可能出现的下意识动作都一一分析，以制定相应的反制措施。

晚上七时，来自于北平运送那张“最新北平日报”的专机终于降落在那霸机场。

“冰点”行动也同时展开，张峥感觉自己的心脏都要跳出喉咙了！可是海军上将依然整了整军帽，以平静的表情上目送行动小组进入预设地点。他知道，无论成败，那霸机场马上就要成为世人关注的焦点。全世界大多数人的目光，都会一只盯着非洲战场，而另一只，盯着东海上这个多劫多难的岛国。

二十二名海豹突击队员穿着他们制式黑色夜迷彩服，在那架送报纸的专机掩护下，在被劫持的金色梦想客机尾翼方向逐渐接近。

送报纸的专机恰好停在了hh25航班的右翼方向，挡住了劫机分子在这一侧的视线，他们全然看不到两辆特战工程车已经开了过来。

正如突击队员对于歹徒的评价一样，作为劫机犯，他们太不专业。又或是终于等到他们所需要的北平日报，歹徒紧张的心理都有些放松和激动。

“海豹”们顺利在机翼的下方匍匐着靠近金色梦想客机的机体。

拿到报纸后的那名歹徒，迅速关上了舱门，甚至忘了喊一声，让地勤们把金属梯子拿走。可翻来覆去的，他在报纸上固定位置摘下来的几个字拼在一起后，根本不成一句话。这是什么情况？

貌似他的笨拙遭到了其他几个人的埋怨，有三名歹徒也围了过来，一起研究报纸。观察位的突击队员在红外线夜视望远镜看到了这一情况，并立即传达到了带队行动的特战大队长那里。

还有两个劫匪，一个依然持枪守在前舱，将机乘人员和乘客们分隔开来，另一个则在舱尾，略有些紧张的扫视着座位上那些又怕又累，又困又饿的人质们！

劫匪们也累了，在飞机上紧张了两天一夜，要不是在他们心中有着崇高的信念在支持他们，恐怕也早挺不住了！

四个歹徒围在一起，重新又拼一了次，还是不成句子！

“你是不是记错了位置，还是……这报纸有问题？”终于有聪明的意识到了，但他话音未落，连续“轰、轰”两声巨响，左侧的舱门与右侧的应急出口几乎同时被两枚定向炸弹炸开，早已准备好的工程车迅速开了过来，车上的合金梯子早已经高高伸起。

但更快的是另一侧，歹徒接报纸时，匆忙间忘记了让地勤把梯子移开，这给突击队员们莫大的方便。仅仅三秒钟，就有六名“海豹”冲进了舱内。

两枚特种眩晕闪光弹在劫匪们刚刚抬起头的那一刹那，被分别被投在了前舱和后舱。这种炸弹在爆炸时可制造160分贝的巨大声响、15万瓦特（比迪斯科舞厅闪光灯强100万倍）的眩目强光，而且没有任何碎片。它可使人在3-5秒内产生眩晕感觉，完全失去方向。

随着另一段突击队员在五秒钟内登机成功，精准的冲锋枪点射在劫匪与人质们一起大叫的同时，就已经在四名劫匪的身上绽出鲜艳的血花。

唯一的意外发生在舱尾的那名劫匪，过度紧张的他，在舱门爆破的那一刹那，就扣动了56式突击步枪的扳机，在他身前的六名乘客中弹，好在他是座椅后面开枪，金色梦想客机上那舒服厚实的椅子挡住了大部分子弹，中弹的乘客大多数是手臂负伤，只有一名倒霉蛋或许是个子比较高，被打中了脖子。

在应急舱门登陆的海豹没有给劫匪再次开枪的机会，当特种闪光弹亮起一刹那，佩戴专用护目镜，并不受影响的突击队员迅速出枪，将其击毙。

前舱的那名劫匪也是最先被突击队员们照顾的，连中两枪的他还是顽强的扣动了扳机，但驾驶室中飞行员们都下意识的爬了下去，只有一名惊慌失措的空姐被子弹打中。

一名海豹队员飞身将劫匪压在了身下，既然没死，那就捉个活的好了！

两分钟后，确认其他五名劫匪都已气绝的海豹特战队大队长，通过头盔式通讯器向塔台指挥部汇报，“六名劫匪，五名被击毙，一名受伤活捉。机上乘客一名死亡，五名受伤，还有一名空姐也中弹，伤势不明！”

张峥放下了耳机，猛的转身，抱住了站在一旁的全国林总督！

机场上响起了刺耳的急救车声音，还有更多夜迷彩制服海豹突击队员出现在hh25航班附近，封锁现场！

但张峥什么都没有管，只是紧紧抱住老战友！全国林也很激动，这种感觉简直比一次大战役还要让人窒息。

“结束了，海豹突击队好样的，老张，快向陛下汇报！陛下指定也等急了！”

没错，陛下根本就没有回金华殿，而是留在了卫青阁与沐雨下棋——楚汉相争，中华象棋！可是连刚刚学会中华象棋的土著妞都实在看不下去了，他们俩走的是什么呀？拿着车当小卒使，一步一步的向前拱。

侍卫队长王文义突然跑了进来，连门都没有敲，“陛下，成功了！冰点行动成功了！”

“哗”的一声，桌子上的白玉棋子一下子漫天飞起，陛下与沐雨同时站起，将棋弄翻了。没有去顾及满地狼藉，陛下几乎是侍卫队长手中将电报“抢”了过来！

“劫匪，五死一伤，人质一死六伤！其余全部安全获救！”

也许是怕陛下着急，张峥的电报发的很简洁。却是将陛下急的够呛，不管怎么样，冰点行动是成功了，劫机事件总算得以解决！陛下深深的呼出了一口气，故作轻松的把电报扔给了沐雨，却说了一句与劫机毫不相干的话：“也许，该修几条海底电缆了！”

第二天，帝国外交大臣威尔森在首都长安召开记者发布会，宣布劫机事件中，六名劫机分子在帝**队的强力打击下，五死一伤，受伤劫匪已被活捉！帝国将继续彻底追查此次劫机案，一旦查出劫匪其幕后指使者……“哼！”威尔森在冷笑中说出了一句大汉古语。

犯我强汉者，虽远必诛！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第251章谁是汉奸

“谋”的到来，并没有激起多大的波澜，无论是南京方面，还是长安，对未对此事多加置评。飞机抵达首都机场时，也只有沐雨开着他那辆大赤免将宋四从贵宾通道悄悄接走。

倒是帝国海岸舰队以冲绳岛为基地，在中华东海的巡航，颇引人关注。

中华北方舰队并未在此时选择南下。虽然劫机事件后，大汉方面并未对此事纠缠不休，只是要求北平机场加强安保措施，并保证不再发生此类事件。

但劫机事件所带来的一系列后遗症开始凸显出来。台湾的移交随着南洋第三军团的撤离就已经在逐步落实，在台的空军基地、海军基地都将陆续迁至印度洋上。

作为印度洋战略中心的查戈斯群岛在战前是英属领地，大汉向英国正式宣后之后，海军陆战队采取直升机索降的方式攻占了查戈斯群岛中最大的迪戈加西亚岛，改名为征西台。并在征西台岛上原英国海军基地的基础上，修建了可以起降大型战略轰炸机的完备军用机场，同时还对征西台军港进行了扩建，使之可以同时停靠数十艘大型战舰。

查戈斯群岛是由两千三百多个小岛屿组成，但岛屿虽多，适合人类居住的却极少。就连征西台岛在英、美控制期间，也只有极少数的本地居民。而在征西台岛上，所谓的居民都是军方人员。这给帝**方在征西台岛上建设纯军事基地带来了许多方便，更主要的是查戈斯群岛正好位于非洲东海岸和帝国南洋殖民区的正中间，在此驻军几乎可以辐射整个印度洋地区。

征西台岛上起飞的战略轰炸机威慑范围可以包括南亚印度次大陆、非洲大部、中南半岛甚至是帝国本土！用陛下的话说就是，“在征西台岛上部署几架bh-41虬龙轰炸机，就可以轰炸半个地球！在夏威夷再总署几架，就可以轰炸另半个。”

这话有点炫耀基地实验室最新研发成功的虬龙飞翼轰炸机强大的性能，同时也指出了征西台岛军事基地的重要性！

借这次归还台湾事件的机会，钟义正好有意识的加强印度洋上的兵力总署。除征西台岛基地，还在吉布提和新加坡建立了永久军事基地，又同也门王国政府签订了亚丁港和索拉特岛的租借条约，以此增强对于中东地区的军事威慑。

台中的总督府分基地是必须要收回的。陛下在主基地中直接将台中基地的建筑销毁换回了少量资金。东瀛总督府也随之迁到了琉球。

委员长对陈诚此次长安之行的表现非常满意，一事不劳二人，汉军归台后，督建台湾的美差自然又落到了陈辞修的头上，在陈诚诸多的官衔名头上，又加上了一个份量相当重的台湾省省长。

震惊世界的大汉皇家航空hh25航班劫机事件之后，一切都波澜不惊，涉事各方似乎都接受了这样的结果。但诡异的是因为成功迫使大汉归台而正准备大肆庆祝的各地学生团体，都被同时告知：不准再发起针对大汉的任何有敌意的游行、示威和集会行动，违者，严惩不怠。更诡异的是，南北两方面对这件事的口径出奇的一致，像是商量好了一般。

在政府的高压之下，一场堪比“五四”轰轰烈烈的********就这样无声无息的结束了！

中华又恢复了原来的情况，南北双方在长江两岸频频调动军队，不管是是非非，最终还是要在战场上分个高低。

大汉帝都长安也并不平静，陛下高调在大皇妃的陪同下……嗯，现在应该称“雪妃”，只是汉人仍然更习惯将秦映雪与海妮称为大、小皇妃。

帝后二人视察了朱雀区长安皇家医院，看望了劫机事件中受伤的五名乘客和那位空姐，代表皇室对他们进行了亲切的慰问。当然少不了“请安心养伤，什么都不用担心，一切由帝国承担”等场面话，大皇妃还为每一位伤员都献上了帝国国花——金合欢的花篮。

随后，陛下在众多记者面前再次重申了外交大臣的那句大汉古语，“我们不会放过任何敢于挑战帝国尊严的敌人，无论他是一个组织还是一个国家，犯我强汉，虽远必诛！国安局已经在那名被捕的劫匪身上拿到了口供，虽然劫匪最后还是不治身亡，但他的口供也足够帮助我们找到真正的幕后黑手。稍后，将有国安局向大家公布详细案情。”

没有人不希望自己的国家强大，没有人不希望受了欺负，国家可以站出来讨还公道。陛下的这番话，激起了记者和医院中所有人的爱国热情！

“犯我强汉，虽远必诛！”似乎每个时代的统治者都喜欢把这句话挂在嘴边，可是有几个能够真的做到？

汉皇当众承诺，不会放过任何一个凶手！无论劫机的幕后黑手是一个组织或是一个国家，大汉都将“虽远必诛”！

钟义与秦映雪是在一片“大汉万岁！汉皇万岁！”的呼声中离开医院的。

有时民心就是这么简单，他们不会去考虑什么全球战略，他们只需要国家领袖的一个承诺就足够！

在车上，钟义握紧了秦映雪的手轻声呢喃：“我们只是做了一些我们应该做的事，而人民就给了我们无比的爱戴！”

“是啊！”都说女人是水做的，医院中连病人们都爬在窗口高呼万岁的情景让秦映雪热泪盈眶，“老百姓想要的真的不多！”

“没错，今天的事让我们明白，做一个受人民爱戴的皇帝一点都不难，只有心中有百姓的位置，经常为他们着想，就可以了!雪儿，你要教育天麟，从小就不能以皇室贵胄自居，要学会做普通人，心里装着老百姓！”

“嗯，陛下，我会的！”

……

一周之后，帝国国安局局长冷芸少将宣布劫机案告破，根据劫匪的口供和国安局得到的情报，邪恶组织共/产国际策划并组织了这次行动。帝国国安局将继续追查参与此案的所有人员，并向中华北平政府提出外交照会，要求引渡涉案人员。

在“冷面女王”的新闻发布会上，并没有公布引渡人员名单，但表示外交照会已由外交部转交中华方面。

这下子轮到了中/南海的古董瓷器遭殃了，“帝国主义、法西斯行径……要不要我也去协助你们去调查？”

“那倒不用，您与劫机事件无关，我们不会放过任何一个凶手，但也不会冤枉任何一个好人！”大汉驻中华大使曹汝霖一脸平静的回答，差点将太祖气得将刚吃过的辣椒喷出来！

没错，您没看错，大汉帝国驻中华大使曹汝霖，就是那位因为在巴黎和约上签字，在“五四”运动中被学生们骂为“汉奸”，火烧赵家楼中的主角曹汝霖。

但在抗战时期，“汉奸”曹汝霖拒绝出仕，日本人请他做华北伪政权总理也不为所动。而“五四”运动的学生领袖，在火烧赵家楼事件中冲在前面、放了第一把火的梅思平，抗战期间却堕落为一个大汉奸，出任过汪伪政权的组织部长、内政部长、浙江省长等要职。

抗战胜利后，汉皇派人找到了曹汝霖，请其去大汉为官。曹汝霖欣然前往，在谈及五四运动时，仍不免唏嘘：“于己于人，亦有好处。虽然于不明不白之中，牺牲了我们三人，却唤起了多数人的爱国心，总算得到代价。”

现在的曹汝霖，是大汉的外交副大臣兼驻中华大使，主管帝国与中华方面的外交事务。

对于北平政府，曹汝霖并无好感，所以递交帝国要求引渡劫机幕后凶手的外交照会，完全是一副公事公办的样子！

虽然双方的接触并不愉快，但在帝国国安局方面出示了一系列确凿证据后，中华方面还是同意了引渡要求！不过，只有仗恃自己身份的丰明在住居中被北平宪兵和大汉国安特工联合逮捕，闻到风声的其他三人与共/产国际代表米伊诺夫都已潜出北平，逃到了苏联。米伊诺夫后来成为了一名苏联红军军官，战死在西伯利亚，也算是为劫机中死去的那名乘客偿了命。

自此，老毛子在中华的代言人，所谓的共/产国际势力被拔除干净，斯大林欲通过其操纵北平政府的阴谋也彻底破产。

劫机事件的直接组织者丰明，则被押解回南华。

当帝国最高法院正式开始审理411劫机案时，在非洲战场上，双方的战斗已经进入了白热化。

撒哈拉沙漠中，每一处沙丘，每一个高地都成了反复争夺的战场；每一寸前进，每一次冲锋，都需要鲜血的渲染。

历时一个月的库夫拉大决战，略占优势的盟军向前推进了不足一百公里，距离利比亚首都还有……一千公里。

艾森豪威尔指挥的多国部队稍处下风，但已经拼掉了盟军的两千多辆坦克和六百余架飞机，虽然多国部队方面的损失同样惨重，甚至超过对方，可这完全达到了将战争拖入消耗战的目的。

伦敦的各国参谋联席会议为多国部队制定的非洲策略就是消耗战、持久战。所有人都清醒的看到，利用两、三次战役就消灭拥有完整补给线的盟军，是不太可能的！唯有慢慢磨掉汉、德法西斯的战争储备，胜利的天平才会渐渐倒向协约国。大家没有忘记，一战时，就是这么打败德国的。许多国家的现任参谋长都是一战的亲历者，包括马歇尔，他们坚信，这是取得最后胜利的最佳方法。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第252章雪耻之战

多国部队总司令艾森豪威尔在沙漠战役后，并没有看到哪怕是一丝胜利的希望。他倒是觉得盟军的攻势越来越猛，后劲十足。

无论是盟军的坦克还是飞机，都丝毫未见减少。汉国海岸军团中那俩个以白人士兵为主的空中骑兵师，至少已经被击落了数百架直升机，但每一次的攻击波，依然是扑天盖地。

“他们的武库中到底储存了多少直升机？”艾森豪威尔的自信已经发生了一些小动摇。汉军的军工实力到底有多雄厚？不会比美国还要更强吧？如果真的是那样，那这消耗战，被拖垮的将是谁？

……

“阿道夫会在五月初就开展对莫斯科的战役，他要求我们在远东方面予以配合，并对苏联在西伯利亚的重工业区实施战略轰炸，以破坏老毛子的军工体系！”

卫青阁中，陛下掀开了茶杯盖，“大家的意见呢？”

今天的卫青阁将星闪耀，开战后就各自统兵，天各一方的将领们难得的齐聚一堂。

东瀛和南洋两大总督回来述职，在越南北部的王以哲和结束愚人节行动，攻下开罗的蒋云志奉命回国，就连在哈尔滨的叶为洵、陈庶康等人也奉召飞回了长安。

各大战区的长官，唯有正在与艾森豪威尔在沙漠上缠斗的汉斯和肖国兴没有回来。

看这架式，陛下要是对战区兵力和指挥官进行调整了。

果不其然，第一个调整任命就是重量级的，全国林再次出山，接替王以哲中南方面军司令职务。而王以哲则转任新成立的南非方面军司令，负责非洲南部和西部英法殖民地的战斗。

这个任命一方面是由王以哲在越南的战事不利，进展缓慢，陛下决意由全大喇叭去收拾中南半岛逾显混乱的局面。想想前世美国在越南栽的那个大跟头，陛下对于越猴的战斗力还是丝毫没有轻视。

而另一方面，是陛下决定彻底动摇英国依靠殖民地输血维持战争的根基。如今北部舰队进入地中海，埃及、中东尤其是印度的失去，对于英国的打击是相当致命的，再掐断南非、莫桑比克、纳米比亚等地的资源，无疑会使英国雪上加霜。

当然这并不能迫使英国投降，得到美国援助后，又稳固了英吉利海峡防线的英国也不可能因为殖民地的丧失就投降。

得到加强后北部舰队正在地中海与美、英舰队作战，埃及战役的胜利，使得c舰队不得不放弃了传统的母港亚历山大，而退守马耳他岛和利比亚的黎波里。

在一下步的作战计划中，北部舰队的作战目标就是要突破直布罗陀海峡，将战火烧到英伦三岛。

可惜小胡子不够配合，德军熬过了严冬之后，其物资和装备都得到了大量的补充，罗马尼亚、匈牙利、芬兰等**队的加入，尤其是土耳其答应加入钢铁同盟，使得小胡子的野心再度膨胀起来，征服苏联，超越拿破仑，成就欧洲第一人的巨大的荣誉，刺激得他忘记了身后海峡对面那个更危险的对手。

这种强烈的**就连汉皇数次与其协商也无法改变他的心意。

豹式坦克与me-283黄玫瑰以及he-117黑骑士战斗机出现后，德军对进口鬼怪和东北虎的依赖性大大降低。

真正的枭雄哪有愿意屈居人下的，在小胡子心目中，对更加强势的汉皇的讨厌，并不比罗斯福他们少多少！

“只有雅利安人才是最高贵的种族！”只是战争的形势使德国离不开汉国这个盟友而己。

钟义当然也明白这个道理，所谓英雄相惜，帝王互斥，老大吗！当然只有一个。

好在隆美尔所指挥的非洲德意军团还是相当配合的，攻占开罗的功劳至少有一半要记在隆美尔身上。

因为邱吉尔允许印度士兵入英籍的政策，英军中的阿三们甚至比以前的战斗还要更勇猛，几百年来，他们一直视英国人为主子，如今有机会加入英国藉，自己也可以成为“主子”，哪有不死命卖力的道理。

这个政策在英国引起了很大的反应，好多国会议员表示反对，但邱吉尔在军方将领的支持下强行通过。仗都打成这样了，还硬撑着日不落老大的虚名还有什么用？

至于战后的支持率……打赢了战争，再说吧！

在前世，邱吉尔正是打赢了战争，却丢了首相。在这一世……他不知道，自己还有没有打赢的机会。

开罗战役，虽然数万印度士兵勇猛作战，但失去了制空优势的英国第八集团军，依然顶不住盟军潮水般的攻势。

肖国兴指挥着近卫军团的主力越过了苏伊士运河，在尼罗河边包围了英国第10军，而隆美尔的德国第15、第21装甲师，在南部连夜渡河，攻占了与开罗隔相望的军事重镇吉萨，截断了英军的退路。

当近卫军团迫使英国第10军投降，占领历史名城开罗之后，德意非洲军团又充当了盟军的急先锋，一路将布鲁克指挥的英国第八集团军赶出了埃及。

在美军的接应下，布鲁克元帅逃过一劫，退守到苏尔特湾一带。

但埃及的失守，对于非洲战场的影响是相当巨大的。在侯迈马特和卡兰舒一带与汉军对峙的美军侧翼被暴露了出来，艾森豪威尔不得不率领多国部队继续西撤，以避免遭到盟军的两面夹击。

多国部队在非洲的作战不利，使得地中海的形势变得更架严峻，邱吉尔对于丢掉埃及和亚历山大港相当的不满。苏伊士运河的失守，和土耳其在汉军的威胁下加入钢铁同盟，使得英国丧失了全部的远东领土。现在，连波斯油田也被汉军控制，英国将不得不更加依赖美国的援助，这让邱吉尔的心里很是不舒服！

原本就亲德的伊朗，在汉军南部舰队入驻波斯湾后，礼萨国王就频频对大汉示好，加入同盟国的迹象越来越明显。

就连远在南太的新西兰，也终于没有抵住汉国的压力，宣布退出英联邦，加入大中华联盟，成为第八个大联盟国家。新西兰军团已经跟随汉国的徐州军团在南非伊丽莎白港登陆，正式向协约国宣战。

“难道，日不落帝国的末日真的要到了吗……不，大英帝国的荣耀绝不能在我的手中失去！”性格刚硬的邱吉尔并没有打算认输，英军第一集团军、第二装甲师、龙骑兵团等本土部队相继被派到非洲，以加强多国部队的实力。

德军正在斯摩棱斯克，与苏联红军血拼。在冬季都得到补充和加强的两**队在斯摩棱克的废墟中反复争夺。

在巴巴罗萨计划开始阶段，就损失了数百万部队的苏军，依靠苏维埃政府的高效，动员了更多的军队。小胡子也不得不把更多的精锐师从西线调往苏联，去完成他超越拿破仑的梦想。

部署在英吉利海峡沿岸的英国本土防御部队得以大量被解放出来，他们立即乘船被派往非洲。印度没了，中东没了，埃及也没了！直布罗陀绝不容再有闪失！那里是大英帝国本土之外的最后防线！

艾森豪威尔也意识到，不能再退了！一旦退回到突尼斯，多国部队在非洲将陷入全面的被动。自己本就因为资历过浅，在多国部队中缺乏威信，如果不能迅速挽回北非战场的局势，这个总司令职务想必也坐不太稳了！

“我们需要一场胜利，以遏制法西斯军队的狂妄！”面对自己的同学也是自己的参谋长布莱德雷，艾森豪威尔并没有掩饰自己的担忧。

“朱夫拉是不错的战场，塞卜阿山周围复杂的地型，可以给汉军直升机部队带去很大的麻烦，抵消他们的部分战斗力！”布莱德雷在美军少壮派将领中，是仅次于艾森豪威尔的人物，眼力当然不错！同时，也是因为海岸军团的两个空中骑兵师，给他的印象太深刻了，在库夫拉战役中，被直升机击毁的坦克超过了总损失的半数以上，甚至还出现过美军装甲兵听到直升机的声音，就跳出坦克，以防止被打死在“活棺材”中。

参谋长的提议获得了艾森豪威尔的赞许，朱夫拉省位于利比亚的中部，再向西就靠近阿尔及利亚和突尼斯了，那是多国部队踏上非洲战场的出发地，如果撤到那里，就意味着几个月的战斗，多国部队原地踏步。

“就是朱夫拉，这一次，我们绝不会再后退一步！”多国部队总司令将拳头狠狠的捶在了地图上！而被艾森豪威尔捶皱的地图上，两个大大的蓝色箭头分外的醒目，那代表着汉斯上将统率的大联盟非洲方面军和肖国兴中将指挥的皇家近卫军团。如果细看一下，还可以在地图更上边一点，看到一个稍微小一些的蓝色箭头，那是德国将军隆美尔指挥的德意非洲军团的行军路线，他们的方向是班加西。

第一次班加西会战，隆美尔因为后勤补给的问题，痛失好局！这一次，老对手蒙哥马利已经被调回英国本土，而德意非洲军团也获得了很大的补充，解决了补给问题。一千多辆东北虎坦克的列装，更是让隆美尔有信心在哪里跌倒，就在哪里爬起！

第二次班加西会战，沙漠之狐一定要一雪前耻。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第253章远东王国

隆隆的炮声打破了西伯利亚的沉寂，与整个冬天一直厮杀不断的欧洲苏德战场相比，远东地区苏联红军与大联盟军一直是默契的休战状态。

斯大林的注意力大部分在欧洲，心高心傲的他无法再忍受被迫迁都的耻辱。在春天的战斗中，斯大林的长子雅科夫随十六集团军的坦克师在斯摩棱斯克被俘，但这丝毫未削弱大胡子抵抗到底的决心，并毅然拒绝了德国方面想用其交换保卢斯的决定：“我不用会敌人的一个元帅，就交换一个士兵！”

而在远东，他并没有如在欧洲战场上一般强势反击。苏联红军的实力也不容他在双线都是那么强势，紧急生产出来t-34/76大部分都被送到斯摩棱斯克前线，与德国的豹式坦克对拼互射。

留在远东的装甲部队老兵也几乎被抽调一空，大量的拖拉机手被送到了外贝加尔军区，这让军区司令科瓦廖夫中将哭笑不得，就算t-34的操作系统简易到了极点，拖拉机驾驶员们也可以顺利开动，可装甲部队的战斗难道就是把坦克开动起来吗？

大胡子对于远东方面的作战任务是不求有功，但求无过。只要能拖住汉军就成，甚至允许远东与外贝加尔军区的两个方面军，可以利用西伯利亚超大的纵深拖垮盟军，等待欧洲方面，击败德军后，红军主力再调头夹击“趁火打劫的大联盟军。”

很明显，苏联的策略是先欧后亚。不约而同的，斯大林与汉皇采取了同一个策略，大家都认为要先解决欧洲战事！也正是因为陛下不许远东战区轻易冒进的命令，叶为洵指挥的一百万多万大联盟军队才一直打的有些束手缚脚。

在冬季，大联盟远东方面军在东三省建成了许多工厂，使得部队的补给线被大大缩短。

因为苏联太平洋舰队的覆灭，大汉的皇家海军南下印度洋，在大和舰为首的日本舰队成了远东地区实力最强大的舰队，在日本海和鄂霍次克海间横行无忌，时不时还要去美国的阿留申群岛耀武扬威一番。舰队司令黄金假面宇垣缠甚至数次请求叶为洵，由其攻占库页岛。

在叶为洵看来，日本人的岛国意识，决定了他们的战略眼光总是显得略为短浅，就连被陛下赞为统帅之才的石原莞尔也不外乎是！

也许在日本人看来，能攻占几乎比北海道还要大的库页岛，就已经相当了不起了。

“燕雀安知鸿鹄之志？”手握重兵的叶为洵又岂会在乎一岛一城之得失，在回长安面圣之前，他就命令日本舰队北上鄂霍次克海，将坂垣征四郎率领的六个师朝、日联军送上了堪察加半岛，并在帕拉纳建立空军基地，目标直指马加丹。

整个东西伯利亚山地区，并没有什么大型资源产地，所以，苏联红军在这里的防御也是最弱的！

坂垣征四郎轻易的在堪察加半岛登陆，绕过舍列霍夫湾，与石原莞尔的右路军对鄂霍次克海沿岸的马加丹州和哈巴罗夫斯克边疆区形成南北夹击之势。

由于远东军区空军在年前的作战中损失过大，又没有得到及时的补充。对于东瀛军团在东西伯利亚地区的作战，苏联红军鞭长莫及，无法对勒拿河以东地区进行有效支援。

没有制海权，又丧失了绝对制空权，斯大林也无奈哀叹，以红军对东西伯利亚地区的投送能力，还不如大联盟，苏维埃对于勒拿河东岸大部分地区已经丧失了控制权。

“要的就是这个！”哈尔滨远东方面军总指挥部，叶为洵对于东瀛军团在道路方面极其困难的情况下，进军仍然如此迅速，也颇为满意。

叶为洵与陈庶康这次回到长安述职，终于得到了“可以全力进攻远东”的命令，让所有远东方面军的将士都兴奋不己，到了四月末，第二批朝鲜和日军等东瀛军队的到来，使得大联盟在远东地区的总兵力达到了一百七十万，几乎超过了苏联红军的一倍。

石原与坂垣在东西伯利亚地区也是接连胜利，将战线推至了勒拿河一线，如果单凭计算面积的话，东瀛军团几乎攻下苏联五分之一的国土，虽然那几乎全是冻土为主的荒芜之地，但也足够远东建国了！

1918年，俄罗斯末代沙皇尼古拉二世全家被布尔什维克们枪决，但传说中，却是在现场只有沙皇夫妇和他们三个孩子的尸骨，小公主安娜斯塔西娅的尸骨却未被发现。于是，关于小公主死里逃生的传言沸沸扬扬，多年来有无数女人声称自己就是安娜公主，也确实有数名让人觉得扑朔迷离，真假难辨。其中就有一名叫安娜·麦德逊的女子，在十月革命前后移居美国，后来又随犹人移民大潮一起来到了南华大陆，定居在墨尔本。

随后，自称是真的安娜斯塔西娅公主的她被军情局找上门来，她终于见到了梦寐以求的汉皇！

作为这个世界上最为强大的皇帝，汉皇也满足了安娜公主的愿望，他答应在适当的时机，帮助其复国，在外界看来，陛下本就是皇权最有力的捍卫者，否则也不会在太平洋批发那么多的王室了！

对此，沐雨曾表示怀疑，他认为以苏维埃政府布尔什维克的能力，大革命时期沙皇后裔并没有什么机会逃出生天，甚至有些邪恶的认为，真正的安娜公主在失踪时仅有17岁，正是如花的年龄，弄不好就是被老毛子某位大人收作禁孪了！

而这位自称是安娜公主的，在逃出莫斯科后，没有去投奔当时遍地都是的白军，至少高尔察克那些人表面上喊的都是忠于皇室的！安娜没有去找他们，却逃到了美国，这本身就是个最大的疑问！

但陛下没有过多解释，只是笑眯眯的如绕口令般说了一句：“我们需要一个俄国皇室成员，而她说她是！至少说真的是还是不是，有关系吗？我们说她是她就是喽！”

利用安娜俄罗斯正统皇室成员的身份，在远东地区成立俄罗斯远东王国，一定会对俄罗斯昔日贵族们产生无比的号召力。虽然在苏维埃成立的三十年前，布尔什维克对沙俄势力进行了血腥和彻底的毁灭，但并不代表这片广博的土地上，沙俄贵族们就没有生存的土壤。至少，在远东王国成立后的两个月内，就在盟军帮助下建立起多达数十万的王室军，足以证明在老毛子们的心目中，大胡子并不如表面上的那么受人爱戴，一旦竖立起一面反对他的旗帜，被苏维埃********而暂时屈从的人们，将从者如云。

这就是钟义对于苏联的终极战略，打败苏联红军并不是最终目的！这么大的一个国家，由外族奴役和统治它都不是很现实，最好的办法就是瓦解它，拆分它！

在这一点上，小胡子与钟义的看法倒是出奇的一致。只不过德军在开战初期的强势，冲昏了小胡子的头脑，一味的想在军事上彻底解决苏联！

而钟义的办法就是双管齐下，先打着沙皇的名义帮安娜公主复国，然后军事介入就显得明正言顺。否则，“那么大的西伯利亚，那么长的补济线，那么冷的地方，都靠咱汉人去占领，去统治，咱得费多大劲？弄个老毛子的娘们去了，老毛子们高兴的不行，也愿意配合咱们了，这仗再打起来不就容易多了！”

叶为洵想着在卫青阁中，陛下说过的话，也忍不住……本来是要坚决鄙视蒋云志的那个口头禅的，可现在想起来，这句话还是恰如其份，“陛下的策略高、实在是高！”

远东王国建立之后，在“天歌”行动中，被俘的苏联红军经过甄别，剔除了那些意志坚定的布尔什维克政治委员们，大多加入了新组建的王室军。虽然让这帮人上前线打仗，还难以让人放心，可让他维持占领区秩序和搞些运输什么的，可比朝鲜人好用多了！

“不挑吃，干的还多！这帮灰色牲口比那些成天夺的朝鲜棒子强多了！”

陈庶康指挥的左路军已经攻克赤塔和乌兰乌德，将外贝加尔军区的苏联军队推到了贝加尔湖边上，完成了对外蒙古军区的包围。

荆州军由海拉尔出发，绕过呼伦湖沿着克鲁伦河，攻占了刚刚更名不久的蒙古历史名城乔巴山市。

这里有着外蒙古最大的面粉厂、洗毛厂和肉类联合加工厂，控制了乔巴山市，就是意味着外蒙古的东部地区。

而苏蒙边境，三个东瀛师和近卫装甲师也逼近达尔汗，两路大军距离外蒙首都乌兰巴托皆不足两百公里。科瓦廖夫中将率领的外贝加尔军区第35和16集团军，被幽州军和近卫装甲第一军逼在贝加尔湖边上苦苦支撑，根本无力救援。

甚至当大联盟中路军左守率领的三个主力军团和两个东瀛师以近五十万的兵力雅库特共和国，与石原的东瀛军团主力会师勒合河后，科瓦廖夫认为，不要说勒拿河，就算是叶尼塞河也未必可以挡住盟军的势头。

除非……那是不可能的。

斯摩棱斯克已经变成了纯粹的绞肉机，德军与苏军都在那里打红了眼，连朱可夫那种稳重的将领都可以在一天之内连续向防线投入数个师，而不后退一步，就知道那里的战事已经惨烈到何种地步。

指望在这个时候，斯大林同志可以把更多的力量调到东方，科瓦廖夫很清楚，那是绝对不可能的！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第254章唐努乌梁海

得知大联盟军队在在远东及西伯利亚荒原上高歌猛进，德国人也很郁闷。一个斯摩棱斯克就简直成了无底洞，从去年冬天到现在，德军已经在这里损失了二十万人以上，对面的苏军死伤绝对还要数倍于己，但战线愣是没有移动过几米！

在乌克兰，伦德施泰特元帅的南方集团军进攻斯大林格勒的计划，在哈尔科夫便遭到了苏联铁木辛哥元帅指挥的红军西南方面军和南方方面军的阻击。战役初期，苏军的各突击集团在三天之内，就将德军的防御纵深凿穿了五十公里，好在伦德施泰特指挥有方，在苏军的侧翼建立起了强大的“克莱斯特”集团军级集群，在坦克集团军的方式，开辟了坦克超大集群的作战方式，反将苏联红军切割包围。在空军的骚扰下，苏军糟糕的通讯系统，严重影响了大兵团协同作战能力。

三十多万红军仅有两万多人逃出了包围圈，另有七万五千人阵亡，还有24万苏联红军被俘，2026门火炮和1249辆坦克被击毁或缴获。

但苏军三十八集团军迅速在顿河沿岸组织起了一道防线，并坚持到了援军的到来。伦德施泰特因为此次战役而被元首签署命令晋升为元帅军衔，但因为补济线的拉长和西南方面军的迅速重建，德军也无力突破顿河，在攻占顿涅茨克后，伦德施泰特也只好无奈进入休整。苏联得以暂时保住了里海周围的工业区。

这并不是小胡子想要的，他要的是“斯大林格勒”，不仅仅是高加索油田。他要将这个以斯大林的名字命名的的城市在地图上抹去，打击苏联人的抵抗意志，以达到在政治和意识形态方面的胜利。

伦德施泰特晋升为元帅后，接到的元首第一个命令就是，不惜代价，抹掉斯大林格勒。是的，不是攻克，而是抹掉！

为此，元首将最心爱的三个党卫装甲师：第1希特勒师、第2帝国师、第3骷髅师都派到了南方方面军，还有最新列装的黑豹、虎式、鼠式重型坦克。

阿道夫甚至还亲自乘着最新研发成功的fw-200大型运输机来到了哈尔科夫为德军打气，宣称“离德意志帝国边界1000多公里的这个地方，将决定德国现在和未来的命运！”他要求德军在伦德施泰特元帅的指挥下，“勇敢、沉着，忠于职守！”

并通过黑海和克里米亚半岛，大规模向乌克兰增军。由于德军本土兵力的紧张，匈牙利第2集团军、意大利第8集团军和罗马利亚第3、第4集团军被伦德施泰特编组成二线兵团，在亚速海沿岸向顿河上游突进，罗斯托夫将是这些附庸****的首战之地。

德国的1942年夏季南方作战计划，被元首命名为“蓝色行动”！

“蓝色行动！”陛下手中文件夹中的情报，不仅有英、美、苏等协约国的动态，也包括德军的。

历史的惯性依然强大，蓝色行动还是1942年即将开始！不过与前一世不同的是，苏军在顿河流域的部队并没有那么强大，远东的战事不仅牵制住了一百万的精锐红军，还截断了美国通过西伯利亚对苏联的援助。

战前，斯大林曾叫嚣苏联是世界第二工业强国，现在看来，无非是对德国恐吓而己！在伊朗和西伯利亚两条援助通道都被截断之后，苏联的军工实力远没有那么强悍。

阿道夫几乎是每隔两三天就会给长安发一份长电报，催促汉军尽快战略轰炸苏联乌拉尔工业区。

钟义每次见到这种电报都是附之一笑，然后安排威尔森用他套外交词令回复。既然小胡子非要死磕老毛子，那就是让他们搞着吧！掐断了英美所有可以援助苏联的通道，想必大胡也就没有前世的那么生猛。

德国获胜不易，但朱可夫也绝没有机会以坦克海将德国淹没。这就够了！

这一次钟义将远东方面军的进攻界限划在了叶尼塞河，再往前打，估计大胡子也就要急眼了！把疯狂的苏联全部火力都惹到远东来，当然不是陛下所想。

安娜女王复国之后，雅库特王国和埃文基王国也都在筹建当中。

以俄制俄！既然老毛子号称没有人可以征服俄罗斯的寒冷，那就让他们自己人打自己人吧！

在乌兰巴托战役结束后，解放了外蒙的汉军荆州军团甚至被调回本土休整，他们的位置将由在之前一系列战役中表现优秀的东瀛军队和远东王室军补充。

为此，德国国防军总参谋长凯特尔元帅曾派人来学习：汉军是如何将占领地的军队队迅速融入大联盟作战体系的！

根据未央宫的命令，叶为洵热情了德军参谋学习团，并对其完全敞开了殖民地军队的建设体系。

钟义知道，自己的方式小胡子学不去，德国人分裂俄罗斯的计划，依然是以人种论作为基础，这本身就是不可取的！

不可否认，民族主义是最容易使人陷入狂热的主义，就如同德国的雅利安人至上主义。但民族主义也是最为狭隘的。

对于统治者来说，率土之滨，莫非王土。王者的气量，是海纳百川，有容乃大。灭族和无休止的屠杀，从来不是最好的统治方法。

融合与利益捆绑才是发展的最佳途径。

八旗入关，若不是大量启用汉臣，能有二百年的天下吗？蒙古人以杀止杀，盛极一时，也不过是匆匆过客。

钟义喜欢这样的感觉，就如同汉军在远东，干着侵略者的事，却打着解放者的旗帜。达成了自己的战略目标，他们还得……说谢谢呢！

以尊重传统为名，扶植各地王室，唤醒俄国人被专/政压制下的那颗怀旧的心，在这冰冷和荒芜的土地上，汉军带来的上帝的指引，天神的指派！

“没听人说，人家汉皇就是天神之子吗？”

……

安娜女王已经签署命令，尊重沙皇时期各地领主贵族的权益，各大公国与自治领地都可以自由决定是否重新加入继承俄罗斯正统的远东王国。

这道命令无疑给了很多人希望，要知道所谓俄罗斯正统的罗曼诺夫家族在几百年前，也不过只是莫斯公国的统治者而己。

而连俄罗斯传统的统治区都是这样的人心浮动，那些在武力降服的苏维埃加盟共和国更是闻讯而起。在汉军收复外蒙之后，陈庶康已经对各务所谓的使者烦不胜烦，陈中将强烈要求军情局派人接手些事。

“专业的话，得找专业人士来干！”这是陛下的话，中亚那些乱七八糟的神马斯坦，陈庶康连他们是哪国的都分不太清楚。

但有一个地方，陈庶康记的很清楚，在黄埔军校读书时，正值布尔什维克党在唐努乌梁海成立“唐努－图瓦人民共和国”，不久后改名为图瓦人民共和国。与外蒙一样，那都是中华的地方！

如今中华国力孱弱，陈庶康觉得自己有责任也有义务收回唐努乌梁海！

与解放广阔的西伯利亚荒原相比，唐努乌梁海很小，而且，陈庶康也不知道陛下将如何处置外蒙！

不过，劫机事件后，所有人都知道大汉与中华北方的蜜月期已经结束。所有的军援项目都已经被中断，就是最好的证明。

如今，北海总督府筹建在即，会不会在外蒙多出一个蒙古汗国？这等大事，以他目前的级别，还无法表决自己的意见，但陈庶康毅然决定派幽州军出兵克孜勒和阿尔泰地区，自己则率领六个东瀛师和近卫装甲军加入决定贝加湖归属的伊尔库茨克会战。

老将万福麟因伤退出一线，入总参谋部担任中将参议。而号称“打响抗战第一枪”的王铁汉则出任幽州军团司令。

九一八事变之时，王铁汉任东北军陆军**第七旅620团团长，拒绝执行上级的不抵抗命令，下令打响抗日第一枪而闻名全军，还曾参加过长城抗战，官至67军少将参谋长！西安政变后，东北军将士被迫退役转往南华。

张汉卿被救到南华之后，向陛下举荐了数位前东北军猛将，王铁汉正是其中之一！人称“儒将”又铁骨铮铮，这正是陛下喜欢的将军类型，立刻委以重任，由海岸军团调往幽州军，接替伤退的万福麟。

在大汉十三军团中，幽州军几乎就是东北军的代言词，东北军将士也无不视幽州军为自己的老部队！就连有意入职政府的张汉卿也数次去幽州军视察。

陛下并没有阻止这种思想，一支部队有传统不是坏事！更何况，他们的传统是耻辱的记忆，是保家卫国的心愿！

王铁汉这位年轻的东北军旧将出任幽州军团司令，无疑更加深了这种烙印。自香港登陆以来，幽州军在抗战中立功无数，一路打回东北，早已洗刷了九一八带给他们的耻辱和创伤。

接到陈庶康的命令后，王铁汉更是心潮澎湃，荆州军收复外蒙时，幽州军承担的任务是阻击来自外贝加尔军区的援军。

这一次荆州军已经被调回本土休整，收复失地的光荣任务终于轮到了幽州军。

“廉公思赵将，吴子泣西河。”

收复国土，是每一个军人的至高梦想，中华梦，大国梦！

纵然身在南华，洋装在身！但毕竟是大汉十三军，毕竟是炎黄子孙。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第255章一箭双雕

1860年开始一直到辛亥革命之前，沙俄以探险、采矿为名，对唐努乌梁海进殖民和经济侵略。在那个年代，唐努乌梁海地区就已经有了大量俄国移民，并对当地的中华居民进行了血泪的“种族灭绝”！

1912年，乘外蒙叛乱之际，沙俄出兵直接吞并了唐努乌梁海。

俄国十月革命之后，“土瓦人民共和国”成立。但中华政府一直不予承认。

因为外蒙的**，唐努乌梁海地区在并不与中华接壤，实际上成了中华的飞地，王铁汉在离开乌兰巴托之前，陈庶康曾有过特别的交待：无论日后陛下如何处置这片广阔的土地，身为军人，开疆裂土和收复失地是同样重要的！

王铁汉将军心领神会，郑重的向陈副司令敬礼：“放副司令放心，铁汉保证完成任务！”

在两位将军看来，这是一次精神意义大于实际意义的行动，这是一次荣誉大于军事上的行动。

苏联在中亚地区的驻军大多被抽调到欧洲前线，只在阿拉木图有少量驻军。所谓的图瓦人民共和国首府克玫勒距大军云集的伊尔库茨克有近八百公里。幽州军的军事行动并不会有太大的问题。

陈庶康交待给王铁汉就是别有一番心意了！攻战唐努乌梁海，那是收复失地！开疆裂土……中亚地这方，别的没有，地盘有的是！

送走了幽州军，陈庶康要考虑的是主力军团西征后，如何利用手中的兵力完成总指挥部交给左路军的任务。

左守指挥的中路军有并、青、翼三个主力军团，还有近卫第二装甲军和近十个师的东瀛部队。

近七十万的部队兵分两路，一路是青州军为主，北上安加尔斯克，那个贝加尔湖最北端的城市，那个苏联东部地区的最大的炼油和石油化工城市。

中路军的主力则离开乌兰乌德，沿着苏蒙边境向败逃至此的外贝加尔军区残部发起进攻。而乌兰乌德则更恢复为历史上哥萨克最初在此建城时的名称——乌尔金斯堡，它将成为远共王国的首都。

这个决定也让科瓦廖夫将军恼怒万分，这不摆明是瞧不起人吗？在赤塔复国，现在又来乌尔金斯堡定都，合着我们外贝加尔军退一步，你们就追一步是吧？

在苦等援兵不至的情况下，科瓦廖夫仿效日本，给莫斯科发了一封诀别电。

“尊敬的斯大林同志，法西斯军队对我部步步紧逼。红军战士英勇作战，但因敌军势重，我部已退至伊次库茨克。

我决意率领红军战士们再不后退一步，死战到底！

苏维埃万岁！布尔什维克万岁！”

但这封电报如泥沉大海，铁木辛哥元帅在加尔科夫的失败，造成了三十多万红军被伦德施泰特指挥的德国南方方面军消灭，哈尔科夫和别尔哥罗德的失陷，使得斯大林格勒暴露在了德国装甲部队的面前。

忙于向顿河流域增兵，并部署斯大林格勒保卫战红军最高统帅部，根本无力顾及贝加尔湖边上的战斗。

“伊次库茨克？距离莫斯科还有几千公里呢！可以斯大林格勒如果丢掉，格罗兹尼和迈科普就会丢掉，没有高加索的石油，我们的装甲部就不能开动，那我们拿什么去阻止德国人的进攻？西伯利亚甚至是中亚都没什么，那里还有很大的空间让我们的红军继续抵抗！告诉科瓦廖夫同志，要坚持住！只要坚持到美、英在欧洲登陆，我们的情况就一定会好转！好了，就这样，给我接顿河方面罗科索夫斯基同志的电话……”

斯大林很忙，小胡子很在乎在斯大林格勒，大胡子更在乎能自己名字命名的城市，更何况在乌克兰煤矿产区被德国占领之后，高加索地区的油田就成了苏联最重要的能源地！中亚和西伯利亚倒是有大量的能源储备，可是在战前，那些地方开发缓慢，连输油管道都没铺设完。

所以外贝加尔军区和远东军区的节节败退并不是让斯大林十分挂心，或者没有多余的精力去挂心那里！

一百多万的德、意、罗等国联军已经逼近顿河，红军的东南方面军、西南方面军、顿河方面军、沃罗涅日方面军左翼部队、伏尔加河区舰队都已先后被调集到斯大林格勒周围布防，最算是最高统帅部也拿不出更多的部队去支援中亚和西伯利亚。

但最高统帅部的参谋人员犯了一个更致命的错误，在斯大林不耐烦的打断关于中亚战局的汇报后，年轻的电讯参谋以为斯大林同志没有给外贝加尔军区回电报的命令，也随手将科瓦廖夫的诀别电扔在一边！

科瓦廖夫在伊尔库茨克苦等数日，也没有等到回电！司令员同志甚至怀疑统帅部已对他不满，政委应该已经接到秘密处决他的命令！在大肃反时期，很多军中将领就是在这样不明不白中被枪毙的。

直到有参谋报告：“司令员同志，汉军一个摩步化师绕过我军的防线，连夜偷袭了乌达河边的下乌金斯克，当地守军一个团的红军全军覆没，我们已经被包围！”

几天来被电报问题折磨的有些神志恍惚科瓦廖夫这才反应过来！为了等统帅部的电报，整个方面军仅余的两个集团军居然在在伊尔库茨克原地等待了三天！

科瓦廖夫狠狠的一拳锤在桌子上！这三天，也断送掉了外贝加尔方面军最后的生路，如果早做决断……

如今唯一的撤退就只剩下了勒拿河与安加拉河之间这条狭窄的通道了，可是……科瓦廖夫想起了被调走的近卫坦克第6集团军和在空点中被消灭殆尽的空军第12集团军，没有装甲突击力量，又被盟军夺取了完全制空权，这条路是一条生路还是一条亡命之路呢？

科瓦廖夫不是庸才，国内战争期间脱颖而出的他，在对白俄的战斗中立下了汗马功劳。这一次，他的判断也完全准确。

陈庶康派出的幽州军算是在无意间一箭双雕。当左守得知苏军在伊尔库茨克在原地死守的迹象时，就判断这将是一次大歼灭战的好机会。尤其是了解到王铁汉的幽州军已经在数日前就抵达库苏古尔湖，兵发克玫勒时，立刻请示叶为洵调整作战方案，将追击战改为歼灭战！

所以才有了幽州军摩步第75师夜袭下乌金斯克之战，在科瓦廖夫还在等电报之际，便切断了他撤向新西伯利亚方向的退路。迫使二十多万苏联红军放弃在伊尔库茨克死守的想法，继续向北撤退。

可正如科瓦廖夫所想，攻占安加尔斯克炼油城的青州军，在林国炜中将的指挥下，正日夜兼程乌斯季库特，欲抢先关上围歼外贝加尔方面军的最后一扇门。

而苏军的逃亡之路也绝不平坦，如果说西伯利亚糟糕的路况对于双方都是公平的话，那天下没完没了的轰炸就绝对是苏联红军的噩梦。

盟军远东方面军总指挥部，调集了六百多架轰炸机在远东王国和外蒙境内的机场起飞，不间断轮番对苏军轰炸。

更让科瓦廖夫讨厌的是有些轰炸机上投下的并不是炸弹，而是宣传单，是安娜女王致俄罗斯人民的一封信。

尼玛，这信写的就跟情人呼唤上了战场的男人回家似的！让科瓦廖夫看了都有些眼角湿润，他不知道，自己能否再看到自己的妻子和两个孩子！

政治委员们每天都要前跑后追的收缴这些“法西斯邪恶传单”，甚至处决了几名偷藏传单的士兵。司令员同志看的出来，士兵们已经对那些坚定的布尔什维克不满了，在汉军这样猛烈的轰炸和精神攻势双重打击下，这些由农民和工人被强迫穿上军装的红军战士已经处于崩溃的边缘。

乌斯季库特的争夺战无疑就是压垮他们意志的最后一根稻草。青州军司令林国炜中将亲率摩步化第16军，轻装突进，并在空军的支援下强渡勒拿河，要四千多人的伤亡代价攻占苏军北逃的唯一门户——乌斯季库特！

外贝加尔方面军已经陷入了盟军的包围。政治委员济明提出背水一战，依靠勒拿河岸坚守，等待莫斯科的救援。可就在他声嘶力竭的大喊：“我们发扬革命精神，坚决抵抗到底……斯大林同志一定会派兄弟部队救援我们”时，会议室内的各级指挥员都以看白痴的目光望着他！

“越坚定的布尔什维克就越是疯子吗？二十万失去补给，被人家炸得毫无士气的步兵，在无险可守的包围圈内抵抗？还背水一战？”

科瓦廖夫站了起来，作为主官，这个时候他必须要担当！不让能让二十万俄罗斯青年为那帮疯子陪葬。

“莫斯科已经没有能力救援我们了，我决定……”

“不行！你这是背叛伟大的苏维埃……砰……”

一声枪响，坚定的布尔什维克济明同志扑倒在了简陋的会议桌上！而他的手，刚刚摸到腰间的枪，他本打算掏出佩枪枪毙科瓦廖夫这个叛徒的，但比军事素质，比拔枪速度，无疑，这位大学讲师出身的政委，差着人家好几条街呢！

1942年6月1日，科瓦廖夫率领外贝加尔方面军23万红军向盟军投降。叶为洵答应了他只向远东王国投降的要求，并在盟军的“帮助”下，接受改编后，摇身一变，变成了俄罗斯远东王国第二集团军，科瓦廖夫仍旧出任该集团军司令。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第256章大惟亲则兴

科瓦廖夫的叛变在苏联引起了很大的震动。外贝加尔方面军被盟军围歼这没什么，巴巴罗萨行动刚开始的时候，两周之内苏军便被德军消灭了两百多万，就是刚刚结束的哈尔科夫战役，铁木辛哥元帅指挥的三十多万红军不也是被德军包围消灭了吗？被俘的就有二十几万。

问题是远东的这二十几万军队居然变成了白军，哪怕是内战时期也没有那么多的红军叛变投敌的吧？

莫斯科的内务部立刻将科瓦廖夫以及随他一起转为白军的外贝加尔方面军红军将士的家属逮捕，很多人被枪毙和流放。当然传统的流放地西伯利来是不可行的了，那等于将这些家属送还给复辟势力。

新的流放地位于北极圈以内的北地群岛。共青团员岛、十月革命岛、布尔什维克岛、少先队员岛等一系列颇具苏维埃特色名字的无人岛，成为了这些叛变分子家属的栖居地。

当然，不光是在远东投降的红军，还包括在欧洲战场上被俘的大批红军战士，在苏联政府的法律中就规定了，被俘红军战士的家属交法庭审判，同时将这些家属流放。在这种情况下，不管被俘的苏军士兵愿意与否，他们要么选择在集中营里成为“烈士“，要么选择与盟军合作反对自己的祖国。

科瓦廖夫的行为，无疑是为那些被俘战士们找到了另外一条可以在心理上容易接受的途径——向远东王国投降，向俄罗室皇室正统安娜女王效忠。

正如科瓦廖夫在《我为什么走上了与布尔什维主义作斗争的道路》的公开信中写到：我没有背叛自己的祖国，我只是要反对斯大林残暴的统治和邪恶的社会制度。我愿意为女王而战，为俄罗斯而战，所有的俄罗斯人都应该团结起来，推翻苏维埃，重建俄罗斯帝国！

不久之后，安娜女王任命科瓦廖夫为王室军总司令，率领换装了汉械装备的七十余万俄罗斯白军加入勒拿河流域的雅库茨克会战，与石原莞尔和坂垣征四郎指挥的东瀛军团，一举击溃了华西列夫斯基指挥的苏联远东方面军主力！三十万红军在战役中被俘，华西列夫斯基仅率领着不足十几万的红军退到了图拉！

遍及勒拿河流域的雅库特王国全面解放，并于1942年8月在雅库茨克宣布建立萨哈王国（萨哈是雅库特人的自称）。

三百一十万平方公里的土地，仅有一百万的人口，使得萨哈王国成为世界上人口密度最少的国家。与远东王国不同，萨哈王国并没有自己的国王，汉皇成为萨哈王国名义上的最高元首，而实际管理国家事务的则是大汉的北海总督府！

刚刚在伊尔库茨克打出漂亮围歼战的远东方面军中路军指挥左守中将，被陛下任为北海总督。

钟义曾笑言：别看左胖子只是个总督，可是他管辖的地盘，比帝国本土还要大很多！当然，就是人少了点！

新建的北海总督府位于鄂霍次克海沿岸的马加丹，其目前的管辖地包括总督府直属领地、萨哈王国，还将有正在筹建的埃文基王国也将归属北海总督府，再加上名义上**，但实际政经权利都掌握在盟军手中的远东王国，其所辖地盘，近千万平公方公里，的确超过南华大陆许多。

但在整个西伯利亚，人口不过一千万，还大多数集中在远东，也就是沙俄时期，从满清政府手中抢去的那些土地上！

左守的任务除了将西伯利亚的大量矿产运回本土之外，还包括移民。将因为战争大量涌入东北的中华移民继续北迁，虽然冰天雪地的西伯利亚生存条件比较艰苦，可是地广人稀，加上正大力发展的采矿业，采油业，移民们还是很容易找到工作。

钟义借鉴了俄国吞并黑龙江北岸中华领地的经验，不就是圈地移民吗？比人口，这世界还有比汉人更多的吗？

在西伯利亚建立起来的几个王国，无非就是一个缓冲，等汉人人口达到一定比例后，再真正的建国！这需要时间去改变，钟义不急！

战争还有很长时间才会结束，但钟义已经在卫青阁中喊出：拓地为王，汉家百兴！

什么意思？那就是打赢这场战争，汉人在这个世界上的崛起就无可阻挡，建功立业开疆拓土的将军们自然也可以封王拜侯，流芳百世。

裂土封王，这就是陛下准备让汉家百兴的政策。对于如西伯利亚等占领地的统治，钟义早做过打算，建立一个横跨欧、亚、美、非的大帝国，这不现实！日不落的神话随着时代进步，已不可复制！

将占领地分割分封，用汉文化的博大精深去融合其他民族，让他们加入中华大联盟。再加之在联盟军维持一支强大的军队，让各个王国因为同祖同宗而血脉相通，同气连枝。对于各个王室的维系，则由大联盟共同支持，不会因为一家落败而前功尽弃。

一家公司如果任人唯亲，只用亲属和亲友圈的人来管理，那是肯定不符合时代步伐的。但在欧洲，在很长的时间内，各国王室就是用这种血亲关系来维系相互的关系，每当有一国王室衰败时，其他国家都出手相助，帮其恢复正统。

小惟近，则乱；大惟亲，则兴！

这是钟义总结出来的道理。设立总督府，建立王国，皆是为“大惟亲”做准备！只不过这个亲，不是指陛下的亲人，而是指所有的汉人。

“战争胜利之时，就是裂土封王之日。”

这句话让总参谋长蒋云志深以为然，甚至都提前为自己选好了地方——知秋岛。为纪念叶知秋，陛下已经下令将爪哇岛更名为知秋岛。

蒋黑脸为自己选中知秋岛的理由是占着马六甲海峡不用操心经济发展，而且那地方离南华还近，回来找陛下喝酒方便。

而张峥则相中了日本，自从全国林把朝香宫纪久子带回到未央宫之后，还是光棍汉的海军司令就动心了，再加上全大喇叭的一顿忽悠，张司令立刻发誓，也要娶个听话顺从的日本媳妇！

这事还让陛下好一顿臭骂，“能不能有出息了？这南华大陆上啥样的女人没有？堂堂帝国上将，要想找几个女人还不是从长安一直排到大汉湾去？非喜欢找什么日本娘们，难道想你闺女也变成内八字？”

但即便这样，也没能改变张司令的志向，甚至还在挨骂时无声吐槽，“你都有樱妃了，凭啥不让俺娶个日本媳妇？”

在中南半岛的全国林，还不知道他的地盘已经被张峥惦记上了！全大总督自接到陛下的任命后，就第一时间飞到了河内，并增加了越南的兵力。

由老兵编成的五个日本师和四个朝鲜师，整整一个东瀛第6军团在越南演州湾登陆。并迅速在清化、荣市和洞海展开，切断了越南的南北通道，并将六万多的越南军队逼入了老挝。

一个星期后，东瀛军团的伞兵部队空降老挝首都万象，老挝国王西萨旺·冯表示服从汉皇的统治。实际就是大汉取代了法国的在老挝王国的殖民统治地位。

全国林为老挝武装了一支数万人的王室近卫军，56式突击步枪是他们的主要轻武器！这也是在实践中证明过的，雨林中最好用的游击战武器！甚至超过了汉军制式的dh-40式自动步枪，老挝人认为这种枪太轻，操作太复杂，“手感”不好！

所以说历史的惯性真的……很操蛋，本来仿制于ak-47的56式，在这个世界上，反而取代了ak-47，成为了遍布全世界的流行枪械，据称，在很多的第三世界国家和战乱国家的游击队，56式的存在量超过了上百万支！

有时钟义都很纳闷，基地流落出去的56式不足十万支，就算是加上普通工厂后来生产的，也不足三十万支，那么多的56式都是哪里来的？

答案很快水落石出，全国林抵达越南后，连续组织了三次战役，清剿了交趾原法属殖民地。在中越边境一个叫班波的地方，汉军发现了一个隐藏在密林中的军工厂，一水的苏制机器，而他们的产品只有两样，仿制56式突击步枪和56枪族的7。62毫米子弹。苏联援助给了越南一套生产线，用于仿制56式及其子弹。

在自己的“编成地”打的窝窝囊囊的交州军团，终于发泄出了自己的忿闷，一路将战线南推，并与东瀛第6军团南北夹击在英山将法国人指挥的越军主力包围。

在顺化的越南保大国王无奈宣布投降，并在南芳皇后的陪同下，前往河内拜见了中南方面军总司令全国林！

陛下同意了越南阮氏王朝的延续，但作为法国人的傀儡，组织越军顽强抵抗了盟国的保大王，必须退位，由其六岁的太子阮福保隆继位，成为越南阮朝第十四任国王。

当然六岁的孩子懂得什么朝政？他又不是康熙，没有孝庄太后辅佐。或者说即使是有，汉皇会允许吗？

南芳皇后也是相当出色的，但汉皇勒令她与保大王一同离开越南，定居于长安西侧的卫星城兰妃泉，在澳洲时代，这里原名为莉莉斯泉，现名源于小皇妃经常爱来此泡温泉，所以内政部为其命名为兰妃泉——海妮在六月诞下大汉长公主之后，被册封为兰妃，取犹太教圣典《古兰经》之义。

至于在中南半岛，帝国又建立了第四个海外领地总督府，治所设于老挝琅勃拉邦的第四总督府被称为西域总督府，辖地为中南半岛除泰国的所有国家，包括越南、老挝和缅甸和柬埔寨，以及印度东部孟加拉湾地区。

在那里，由于印度国内各方势力迟迟不能达成一致，加上宗教分岐日益增大，为避免印度继续陷入内战，南亚印度次大陆特使，大汉帝国外交大臣威尔森提出了一个“威尔森方案”。

其核心就是在南亚实施分而治之政策，将以印度教徒为主的地区和以穆斯林为主的地区分为不同的国家。

但印度最大势力的国大党表示反对“威尔森方案”，在他们的心中更幻想着一个同大中华联盟一样的“大印度联邦”计划。即以印度文化圈为基础，将周围的小国都纳入大印度联邦，使印度成为一个在世界上举足轻重的大国。

对此，陛下表示了鄙夷，“这真是一个不错的年代，连阿三都已经有了大国梦！”

在帝国西域总督府的支持下，孟加拉湾的三角洲平原地区率先**，成立了孟加拉王国，最早与英军作战，并接受大联盟援助的钱德拉·鲍斯成为了孟加拉首位王国首相。

此举打破了印度形势上的统一，北部的穆斯林教徒的**浪潮更加汹涌，而印度教坡徒们也开始希望将捣乱的穆斯林们赶出印度。国大党的统一政策受到了严重的打击，“威尔森方案”在印度得到了许多人的支持。

“还不够，不多死些人，没有一些血的教训，他们是不会低头的！”

当威尔森再次应邀前往德里商讨印度问题时，陛下神秘的说了一句话！

当时的威尔森并不理解，印度的和平已显曙光，陛下为何还会认为印度还会再流血呢？

1942年10月，当各方势力意见达成统一，南亚次大陆将衽印巴分治的消息传出来之后，在分治线比较混乱的旁遮普地区，居住在印度教徒地区的伊斯兰教徒逃亡伊斯兰教徒地区，与之相反，伊斯兰教地区的的印度教徒和锡克教徒逃往印度教徒地区，在短时间内的大规模人口流动引发了大混乱，两教教徒之间发生了难以计数的冲突和暴动、屠杀以及报复。短短的数周之内，因流血事件死亡的人，达到了五十万。这几乎超过了印度**和内战的死亡人数。

而在教徒们之间产生的不信任和憎恶，对之后的印巴关系也产生了巨大影响。加上分治时，在克什米尔地区留下的历史纷争，使得印巴两国在相当长的时间内对立甚至是仇视，直到第三次印巴战争，得到大联盟帮助的巴基斯坦以弱胜强，彻底控制克什米尔地区方才作罢。

印巴战争，浪费了印度大量的财力，而长期的军备竞赛和扩军，又极大的拖累了印度的经济发展，直到二战结束的五十年后，进入二十一世纪，印度人与他们的大国梦还相差着十万八千里！

正如陛下在当年所说：“天生就是丫环命，还非要当小姐？你以为阿三就是小/三呀？有机会逆袭正室！”

“好多年以后，我才明白，原来陛下说的小三，就是情妇呀！”

——帝国首任外交大臣威尔森在晚年的回忆录中，如是说到！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第257章埃塞克斯级

印度**的浪潮迫使英国政府加快了英军中印度士兵入藉的计划。

但邱吉尔没有想到，他顶着国会的压力让印度士兵入藉，最终的结果却只是英军战俘的行列中，多了数万包着白头巾的阿三。

在北非，布鲁克率领的英军在开罗战役中，战败后撤，甚至没有守住亚历山大港，让c舰队不得不退往直布罗陀与h舰队和美军舰队汇合。

但隆美尔没有打算放过英军，苏丹港补充了一千辆东北虎坦克和相应的履带式步兵装甲车后，德国将军步步紧逼，他有信心与英军在班加西再掰一次手腕。

在朱夫拉的艾森豪威尔终于等到了他盼望已久的援军，二十万美军与十二万英联邦军队在卡萨布兰卡二次登陆，他们还带来了多国部队急需的反坦克炮和火箭炮。

前者是步兵打装甲的必备武器，而后者是专为对付汉军阵营中势不可挡的空中骑兵师。

兵力的充足与补给的到来，使艾森豪威尔的信心倍增，但这并不意味着他就马上可以组织大规模的反击战役。

苏联战场上的形势已经恶化到迫使协约国部队必须要尽快打通一条生命线，以使英美的援助可以送到苏联。

罗斯福和邱吉尔都不敢想像如果苏联被击败，德军全部调回西线后的景象。

美国没有考虑在太平洋上甚至白令海峡做文章。汉国两大洋舰队在太平洋上耀武扬威，日本舰队还不时骚扰下阿留申群岛，使得阿拉斯加湾也并非安全。加之西伯利亚几乎全部落入了同盟国手中，汉皇在马加丹设立北海总督府的举动，无疑就是告诉美国：此路不通。

斯大林明确表示，苏联已经丢掉了勒拿河流域，如果同盟国部队突破叶尼塞河或是德军占领黑海沿岸，苏联将面临崩溃。

这有点言过其辞，逼迫西方国家对其加大援助的意思。但苏联的形势的确不甚乐观，遭受两面夹击，让大胡子的日子不好过，尤其是丢掉西伯利亚这个大后方！

大西洋上的袭船战已经进入到了无所不用其极的地步，在大西洋舰队和英国本土舰队的压迫下，德国海军放弃了水面舰只的出航，单纯以u潜艇破坏大西洋运输线。邓尼茨指挥的德国海狼在挪威海、在英国北海甚至是在直布罗陀，大肆的袭击英、美的运输船。在1942年的上半年，被德国u潜艇击沉的货船总吨数就达到了三百多万吨，这几乎已经超过了英、美两国的造船潜能之总和，那就意味着货船的总量将会减少，对于完全依靠大西洋航线补给的多国部队来说，这可不是什么好消息。

再加上北冰洋马上就要进入冰冻期，协约国方面迫切需要另外一条通道可以继续对苏联的援助。

唯一的可能就只有在地中海击败汉国海军，重新打通地中海-中东这条交通线。

站在地图前，罗斯福突然有些悲哀的发现，那个不知道从哪里冒出来的汉人小子，似乎突然就控制了半个世界，独霸两大洋。无论走哪条路，都绕不开汉军这个最大的障碍。

更不要说这个可恶的小子，占了夏威夷，每天对美国没完没了的轰炸，整个西海岸已经被炸得快没有人了！

“难度上帝已经不再保佑美利坚，才放出了这个恶魔吗？”

中情局到现在也没搞明白汉军到底是哪里弄来了那么多大蝙蝠一样的轰炸机，飞得又高又快，就算是美国速度最快的三角翼的“标枪”战斗机也很难追得上它。

好消息是纽波特纽斯造船厂的五艘埃塞克斯级航母终于陆续服役，太平洋舰队的重建已经开始！经历过夏威夷战役的惨败，相信太平洋舰队司令尼米兹现在的心情也会和总统一样迫切。

埃塞克斯级首舰cv-9埃塞克斯号，满载排水量45000吨，几乎和汉国元帅级航母不相上下，装甲与动力方面也是参照了元帅级航母的参数。

在武备方面，12门双联装127毫米口径高平两用炮，沿用了英、美航母设计理念中的大炮思想，足够对付远距离目标。其余的高射武器则重点安装40毫米“博福斯”炮和20毫米“厄利孔”高炮。

而在最重要的舰载机方面，两个中队36架f-1狂怒制空战斗机和一个中队18架f-2女妖战斗轰炸机，另外一个中队则是a1空中袭击者攻击机。

a-1空中袭击者采用单引擎螺旋浆式动力，在喷式气飞机漫天飞的情况下，仍然以其优异的地面攻击能力和可以取代俯冲轰炸和鱼雷攻击力的全能性，在美国海军的航母甲板上，占有一席之地。

但在夏威夷战役后，有感于汉国蛮龙式攻击机的强大威力，美军强烈要求研发新式攻击机，以取代a-1空中袭击者。

在罗斯福看来，至少在一段时间内，太平洋方面还要继续忍受汉国舰队的嚣张。好在美国的地理优势得天独厚，就算失去了太平洋，还有东岸的大西洋。也许还要加上……幸好美国的大型造船厂大多集中在东海岸。

失去了夏威夷的惨痛记忆，仍每每让总统先生难以控制自己的情绪。

他越发感到自己的身体状况越来越差，已经不适合再如这样剧烈的情绪变化。

“要坚持，一定坚持到打败那个嚣张小子！至少，也要坚持到美国海军重回太平洋……”曾经担任过海军助理部队的罗斯福，深切的知道海洋对于美国的重要！

摆在他面前的就是如何打败地中海中那支汉军舰队……似乎想的太多了，罗斯福感觉有一些头昏，费尽力气吞下两片药，“天旋地转却又心急火燎的感觉真不好受！那个嚣张小子现在的感觉一定比我好多了吧！”

嚣张小子……呃，是汉皇陛下，此刻的感觉也并不好！刚刚打了一个喷嚏，差点将刚哄睡的大汉长公主天宁殿下给惊醒，刚刚做了妈的兰妃一顿白眼再加上二指禅神功惩罚过后，还顺手将陛下轰出了房间。

有些讪讪的陛下捏了捏鼻子，“尼玛，是谁那么讨厌在这个时候念叨老子来的……”

算了，还是去卫青阁吧！本来特意早起，想来看看宝贝大闺女，没想到……自从俩个宝贝出生，陛下在金华殿中的地位就直线下降。不过，钟义挺喜欢这种感觉，这才是家，这才是人生！如果真的如古时的皇宫大内，没有亲情，一片凄冷，那样的皇帝……不做也罢！

卫青阁中，女秘书一如平常的勤劳，不单是陛下和大佬们的办公室，就连会议室等公共场所也指挥秘书处的手下们打扫得干干净净。

嗯，人家薇薇安现在也不是一般战士，陆军中校军衔，职务是战时军委秘书一处处长，手下管辖着数十号军委的专职秘书呢！

只是……陛下发现，土著妞望向他的眼神越来越幽怨。

哎……这事闹的！

“找个好人就嫁了吧，虽然不是我心里话。纵然情到深处谁都放不下，只因哥已经有了家……”

不知道咋滴，今天早上的陛下有些感伤，不知觉中哼起了前世非常熟悉的一首歌。声音虽然不大，可貌似土著妞还是听见了，假装给花盆中喷水的薇薇安猛的一转身，踩着小高跟就急步走了出去，一连窜急促的“咔、咔”声显示出她内心的极度不平静！

钟义望着门口呆滞了数秒，才苦笑摇头，伸手打开了书案上分类摆放得整整齐齐的文件。

“匈奴未灭，何以为家？”

陛下这话说的大义凛然，却未想过多么的无耻至极。匈奴？都灭了几个来回了吧？叶为洵的远东方面军再打，就要打到欧洲去了，难不成要学成吉思汉饮马多瑙河？再说这家……光是正式册封的都有三个了，孩子都俩了，还什么“何以为家”呀？

其实最让人家薇薇安难受的就是……陛下你在福布斯电影公司都……有一个相好的，就差我吗？

……

“薇薇安……怎么回事这是？啊！昨晚关沧海司令的电报为什么没有给我送去？”书案之后狂怒的陛下，根本就无视土著妞哭红的眼睛。

“我……”这可真是憋屈加委屈，女秘书刚刚擦干的眼泪又忍不住流了下来，“我昨晚给您送过去了，可……可兰妃说您睡了，让我明再给您看！”

“混账！”也不知道是在骂海妮还是在骂土著妞，陛下将电报一下拍到书案上，力气大的将桌面上的迷您鱼缸都震的跳了起来，鱼缸中无辜的小丑鱼被吓得乱游一气，却逃不掉那狭小的空间，如同书案对面的薇薇安，委屈的真想立刻跑出去，可是双脚却如被禁锢了一般，无法移动一丝一毫。

“如此重要的军情电报，也是可以耽搁的吗？睡觉？等美国人打过来，还会有安稳睡觉的机会吗？不像话，太不像话！从今晚起，我就在卫青阁睡！现在，立刻给海军张司令和空军云司令通知，马上到会议室开会，对了，还有沐局长，让他也来！”

……

其实，也不怪陛下发脾气。北部舰队关沧海中将发回来的电报，实在是太重要，可是关中将却是匆忙间，没有使用最急加密电报，以至于这封电报被耽搁了一晚上，才被陛下看到。

电报的内容是：收到德军方面情报，直布罗陀外，英、美海军异动！军港内新增多艘大型战舰，疑为美军航母到达！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第258章随便的传奇

关沧海的电报得到了卫青阁诸位大佬们的高度重视。

不管那些大型舰艇是何种类型的战舰，想必来自美国是没有错的。

而在这个时候，各国对于海战的认识已经趋于统一，就连自诩为海军第一的英国，也基本放弃了战列舰第一的想法。

德国潜艇发现的美军大型船只应该就是那几艘埃塞克斯级航空母舰了。

海军司令张峥的脸上变得很严肃。如果说这个世界上还有可以匹敌元帅级航母的，那应该就只有美国的埃塞克斯级了。

无论是排水量，还是舰载机方面，埃塞克斯级都与皇家海军目前的主战航母相差不多，尤其是美国成功研制出蒸汽弹射的c-11系统后，两级航母的战斗力已经被无限拉近。

加上美国吓人的工业潜能，一旦形成流线作业，一年爆出十几二十艘航母也不足为奇。

本以为北部舰队，经过加强后，六艘航母足够对付英美在地中海周围的舰队了。现在看来，远远不够。

“张司令，我们现在有多少合格的舰载机飞行员？”

没等张峥说话，陛下倒是先发问了。

“一万四千名飞行员在大汉湾海军基地训练，已经完成所有训练科目的有六千人，他们正在适应新机种！”

如果说张峥在战略眼光和战场指挥能力稍有欠缺的话，那么其在组织管理方面的能力绝对是一流的，对陛下的问话，也是张嘴就答。

陛下满意的点点头，“海军学院那边呢？”

“陛下，全国十四所海军院校都以系统教学为主，并没有进入战时应急培训状态，如果……”

“不用！这样就很好，形势还没有危急到需要这样学生兵上战场的地步。他们是帝国海军的未来，不能揠苗助长。云司令，你那边呢？”陛下话锋一转，又问向空军方面。

“报告陛下！”云九的嗓门在帝**高层中，那是仅次于全国林的，“新征召的两万两千名飞行员，正在交州基地刻苦训练，随时听候陛下的命令！”

钟义赶紧摆了摆手，让其坐下，走了个全大喇叭，又来了个云大喇叭，震得耳朵生疼。

海、空军加在一起，还有三万六千名后备飞行员可用。这个数字让陛下的心情大好，望向沐局长的目光也柔和了许多。

这一次军情局算是失手了，航空母舰那么大个的家伙从美国开到了欧洲，军情局愣是没反应，还要依靠德国u潜艇来发现，这让沐局长很是没有面子。

虽然说负责美洲的军情五处人员，很多被派到了墨西哥和加勒比海地区，可华盛顿周围与切萨皮克湾都是重点监控的地区，尤其是纽波特纽斯的那几艘大家伙，更是有专门的小组负责，怎么就让美国人不声不响的给弄到欧洲来了呢？

陛下没有过多责怪沐局长，军情局的事务，并不比统率一个方面军轻松。何况……人家前几天还帮陛下介绍了一位才十七岁的粉嫩小明星，虽说没有嘉宝那么有名，可是那滋味……陛下到现在还回味无穷，“尼玛，那才叫真正的尤物。”

更主要的是，沐局长明显比钱总督靠谱，在本土行事，都没有让金华殿的大小醋坛子发现。哪像大嘴巴钱志豪，在知秋岛上搞点事，都能让传到海妮的耳朵里。

“哼哼！”陛下在心中已经暗暗决定，剥夺海妮的小妖精称号，转给那位叫做珍·贝克的小明星。“已经当妈了，不适合在叫作小妖精了！”

正在自责中的沐局长，如果知道让他躲过一劫的居然是那个小明星，一定会好好谢谢自己的贤内助，是嘉宝在大街上偶然发现那个漂亮的小美人，并帮其推荐到福克斯公司的。

只是君臣二人都不知道，他们以为神不知、鬼不觉的偷腥行为，早就被土著妞发现了。沐雨打来电话时怪怪的语调，就被女秘书偷听的一清二楚，只是人家正在考虑要不要去金华殿告发呢！

当然他们也都不知道，嘉宝的偶然发现，和沐雨的一次拍马屁行为，改变了一位电影界传奇巨星的命运！

那个还有些青涩的小姑娘，因为陛下的原因，正被福克斯破例签约，她在合同书的签名并不是她的本名珍·贝克，她也不会在三年之后，再以一张漂亮的明信片照来鼓舞前线美军的士气，《夜阑人未静》和《彗星美人》中那惊艳的表演会不会有还说不一定，因为就在她签约完成后，经理就吩咐下来：“这个新签的演员要特别关照下，尽量满足她的要求，不要让她接触那些乱七八糟的事！”

“呃，对了，这些事是军情局交待下来的，不要乱说给别人听，也不要让……噢，玛丽莲·梦露，对，不要让那个叫梦露的小姑娘知道！”

……

随便搞一下，都能搞到传奇，这是陛下的幸运还是不幸？

但现在的陛下当然没有闲心去想猎艳的事，后备飞行员数量的充足，释去了陛下心中的最后一个担心，至于说美国多了几艘航母，“那算什么事呀？有飞行员，咱还会缺飞机和战舰吗？”

陛下当时就拍板，再给北部舰队增加一个航母战斗群。

要知道，大汉皇家海军的航母战斗群，都是双航母编队的。这相当于关沧海的舰队中，又多了两艘大型航母和三十多艘配套舰只。

这样在小小的地中海中，就集中了大汉的八艘主战航母，如果加上在印度洋上游弋，随时可以增援过来的南部舰队，短期内，在地中海地区，大汉皇家海军可以集中十二艘大型航母，六个航母战斗群。

这个规模……如果山本五十六可以重生，光头司令一定会大喊：如果联合舰队有这个规模，我还搞屁的偷袭呀，我直接就平推美国海军了！

“这还不够！”

大气的汉人和没见识的日本人当然不会一样。陛下对于地中海地区兵力的调整还远远没有结束。

在接下来的两周之内，空军方面将会有两个军近两千五百架战机转场至土耳其和埃及。

土耳其也算上了贼船，想下来就难了！伊诺努的左右逢源政策和那个传说中的凯末尔的遗嘱，都没有能抵挡汉、德两国同时的高压。

德国还好说，小胡子答应为土耳其修建铁路，甚至与英国竞争，竞相为土耳其提供各种好处，许下种种承诺。

但汉国……土耳其总统伊诺努想起汉皇就有种想哭的感觉，“他那哪是以仁义礼信著称的汉人皇帝呀？他分明……”

伊诺努左右看了一下，才反应过来自己就在安卡拉总统府的办公室，“他分明就是一个强盗，是的，强盗！”

总统先生无比肯定的加重了语气！

在汉军挺进中东，将英国人赶出巴勒斯坦和叙利亚之后，汉皇陛下立刻开始关注土耳其问题。如果说小胡子希望土耳其加入同盟国，是希望土耳其那相当不弱的八十万陆军可以在其领地北方对格鲁亚发进攻，那将直接甚至威胁苏联命根子一般的高加索油田。

但汉皇就不是了，陛下限期土耳其必须加入钢铁同盟纯粹就是看其不顺眼。两边做生意，然后最后挑利害的加入；尽得好处还不想得罪人，那有这样的好事？

想起在前世，中华买了艘破航母，还得受这个国家的挟制，钟义就很来气！

结果……陛下很生气，后果很严重。

当伊朗的礼萨国宣布加入钢铁同盟后，兖州军与南洋第四军团和第二军团，就与三十万阿拉伯军队，同时陈兵于两伊和土耳其的边境。

当然陛下的外交照会还是相当客气的，“既为亚细亚国家，当为亚洲尽力！若不为之，吾欲借亚洲之安纳托利亚半岛一用，以攻苏联！战争结束，必归还于强大的奥斯曼王国！”

这篇“客气”的照会将伊诺努气得半死，也坐实了汉皇陛下强盗之名。

可不就是强盗吗？“你占了那么亚洲那么多地盘，就得帮亚洲人打仗。你要是不打，那就么把安纳托利亚半岛借给我们用用。”

借安纳托利亚半岛，土耳其百分之九十的领土都在这个半岛上！你不如直接灭了土耳其得了！还战争结束“必归还于奥斯曼王国”，这不是摆明着恫吓人呢吗？

把安纳托利亚半岛“归还于奥斯曼帝国”，不就是要推翻土耳其现政府，为奥斯曼皇室复辟吗？

为了汉皇的这个所谓照会，伊诺努一气之下，就想下令土耳其加入协约国，对汉国开战。可是当他稍稍冷静下来，看了看地图上的势力范围时，又不得不理智的屈服于汉皇的淫威！

尤其是开罗战役之后，盟军全面解放埃及，土耳其共和国关于加入钢铁同盟，向协约国全面宣战的决议得到了绝大数票的通过。

不通过也不行了，在伊朗、伊拉克甚至是叙利亚边境，数十万盟军张牙舞爪。就算是土耳其有八十万精锐陆军，可以抵挡盟军的进攻，那海上呢？空中呢？指望英国？

连他们的地中海舰队都被赶到直布罗陀了。看到汉国皇家海军的战列舰已经开到了达达尼海峡附近，伊诺努和全体土耳其明智的选择了屈服。

这时的屈服，还可以体面的加入同盟军，甚至有机会作为战胜国分享战后的成果。可如果是被汉军打败再投降，那恐怕……“以汉皇的手法，土耳其共和国一下子会被拆成几半，奥斯曼王国、罗姆苏丹国甚至是窘态厥王国都是有可能的！”

如果陛下能知道伊诺努答应加入同盟国之前的想法，一定会很纳闷：什么时候，土耳其间谍也这样厉害了，连一旦开打，战后如何处置他们的结果都弄到了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第259章三国斗地主

虽然选择加入钢铁同盟，在土耳其总统伊诺努的左右逢源政策并没有改变。如果他读过三国，一定会为徐庶进曹营后的表现击节叫好。

德国要求土耳其陆军进攻格鲁吉亚，这个要求并不出人意料。在顿河流域与红军主力陷入苦战的德军，近切需要有盟军能在苏军的侧翼打开缺口。无疑，陆军实力相当不弱的土耳其是上上首选。但伊诺努表示军队集结需要时间，而且土耳其之前从未考虑过要加入战争，所以在物资方面……

一句话，“我们小家小业的不容易，不给够好处凭啥掺乎大神们之间的战争游戏？若不是……若不是汉皇太过于热情，咱们还奉行不结盟政策呢！加入同盟国，连伟大领袖凯末尔的遗嘱都违背了！”

其实钟义也还算厚道。在土耳其宣布加入同盟国的那一刻，伊朗和伊拉克边境数个军团就立即南调，不能逼太紧，人家有个态度就成了！

接下来就让小胡子和伊诺努打嘴仗吧，以土耳其人的精明，不给足价钱是不会出兵的，这就相当于中华北洋时期的军阀部队，不给够开拔费，那打什么仗呀？

十六世纪时，奥斯曼帝**队还曾火焚莫斯科，差点灭亡了俄国，可到十九世纪，奥斯曼帝国的末期，在高加索数次被俄**队打败，格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚等黑海地区的领土也一一失去。及至今日，当年被汉人赶到欧亚交界处的突厥武士们，早已经失去了祖先的悍勇，再让他们独处面对一个大国……

也难怪伊诺努力左言右支的搪塞小胡子，以推迟出兵的日期。

钟义倒是有个办法，如果让中东地区的数十万大联盟军队在伊朗与苏联交界处率先出兵，再让土耳其军紧随其后，想必伊诺努就再无拖延的借口了。但……

“德国还是先在苏联那闹一阵吧！”

想来，这不光是钟义的心愿，就连罗瘸子和邱胖子也会四脚朝天表示欢迎的。

地中海三斗地主，人数已齐，大伙都没打算再让小胡子掺和进来。

现在的形势，汉皇明显是地主了，而且手里还拿到了一副好牌。看看英国那几艘可怜巴巴的航母上，还搭载着螺旋浆式的俯冲轰炸机甚至是笨重的鱼雷轰炸机，陛下就有些鄙夷。

“老子俩王四个二还带条长龙，邱胖子你那一手散牌拿什么跟我斗？”

之前将软脚的墨索里尼欺负出到翔，你就真以为英军皇家海军还是“老子天下第一”的时代吗？

争夺利比亚的战役，海军比陆军还要更早开战。就是汉斯、水墨指挥的大联盟军和艾森豪威尔率领的多国部队还在利比亚中部虎视耽耽之际，地中海之眼——马耳他岛战役已经以人类前所未有的航母大对决方式正式打响。

在阿尔卑斯山，意大利的山地部队一如他们其他的“阿斗”兄弟，被以志愿人员组成的自由法国部队打的鼻青脸肿。

在非洲久久打不开局面的情况，马歇尔领衔的多国部队参谋长联席会议再出狠招，组建了多国部队第二集团，英国的哈罗德·亚历山大上将出任协约国地中海战区总司令。他的目标就是以多国部队控制的突尼斯为基地，攻占意大利西西里岛，继而登陆亚平宁，与自由法**队南北夹击，迫使同盟国实力较弱的意大利投降。

这就是明显欺负意大利太菜了，也怪不得人家柿子挑软的捏，意大利也的确陆、海、空三军，没一个涨脸的。连已经被灭国的法**队都欺负一下他们最精锐的阿尔卑斯山地旅，还有什么可说的？

但在小胡子眼中，亚平宁绝不可失，否则，欧洲大陆防御圈就被打开了个缺口，法国、奥地利，甚至是德国本土，都会受到多国部队威胁，德国近百万大军在法国沿海地区构筑的防线就会毫无作用。但德军的大部分主力都已集中在顿河和莫斯科前线，连党卫军的精锐装甲师都已经在伏罗希洛夫格勒陷入苦战。

德军强渡顿河一役，双方总共投入的两百六十万军队。在顿河大拐角处的争夺战中，双方几乎打成了互相包围。就是红军击退德军的进攻，就会发现两侧出现敌人的装甲部队。然后呼叫增援，苏军再加大范围穿插，将所有的德军包围在内。可当包围圈形成，准备总攻时，苏联指挥部又会发现，在更大的范围外，德军的穿插部队已经截断了他们的后方……

这已经不是西方的三明治所能形容的了，在大汉，倒是有一种食品能特别恰当的比喻一下这种里三层，外三层的所得包围。

千层饼，是山东东平接山乡一带的汉族名吃之一。这种饼外边用一层面皮包起来，而内有十数层，层层相分，烙熟后，外黄里暄，酥软油润，热食不腻，凉吃不散口，且味道香美。

但苏德两军的“千层饼”包围圈，就绝没有那么享受了，装甲部队的长距离穿插已经失去效用，因为他们不知道坦克开动，打了几炮后，前面的部队会不会就换成自己人了。“千层饼”呀，一口咬下去，绝对是不分你我。

在这种情况下，小胡子与苏联最高统率部都下了血本，拼命的向顿河增兵。

对于多国部队向意大利发起的进攻，小胡子直言，“无力增援！除非派出柏林守备部队！”

悲催的墨索里尼已经意识到了意大利国王翁贝托在态度上的变化，加之意军屡战屡败，失去了非洲殖民地不说，连本土都要被攻上来了。阿道夫的态度几乎让他绝望，而唯一的希望就寄托于汉皇了！

在地中海这片，光有陆军是不行的，必须得有海军！所以，自奥斯曼帝国衰落之后，自英国打败西班牙的无敌舰队之后，这片地盘一直是英国的。

但现在……斗地主斗的正热闹，罗瘸子和邱胖子这俩货另辟蹊径，这就未免太没有赌德了！

一封电报拍至罗马，“别急，哥罩你！”

……

嗯，国家之间的交流当然不会如此儿戏，但外交大臣威尔森在晚年的回忆录的确写到：得知多国部队组建第二集团，并准备进攻西西里岛时，陛下大手一扬，说到：“告诉墨索里尼，别急，哥罩他！”

陛下轻易不忽悠人，一封电报给已经火上房的墨索里尼吃了个定心丸后，以埃及亚历山大、巴勒斯坦海法等地为基地港的大汉皇家海军北部舰队立即拔锚。

关沧海制定的地中海作战计划得到了陛下的大加赞赏。单纯的防守从来是大汉皇家海军的风格。既然多国部队要攻占西西里岛作为跳板，那么，盟军就要攻占地中海的心脏——马耳他岛。

在丢掉埃及之后，马耳他岛上的瓦莱塔军港已经是英国海军在地中海上最大的海军基地。如果此地失守，那多部队海军也就只好退守直布罗陀，那意味着将地中海拱手让与同盟国。

1942年6月开始，意大利在得到一批d-4鬼怪战机之后，装备了两个空军师，开始以鬼怪护航老式轰炸机，对马耳他岛进行了狂轰烂炸。

多国部队的流星系列、f-86佩刀、f-107终级佩刀等战机予以坚决的还击。其中表现最为色的还是美国最新的三角翼f-102标枪战斗机，这是目前投入实战的速度最快的超音速飞机，曾在美国西海岸与汉军的h-41虬龙飞翼轰炸机的追逐战中大出风头，被称为美国唯一可以击落虬龙的战机。

因为三角翼标枪的成功，在战斗机的分类上，甚至衍生出一种新的类型——截击机。即以优异的高速和高空性能，在空中截击敌方的轰炸机、侦察机等作战目标，以保卫本方的重要城镇、战略要地、交通枢纽等不被空袭。

当然截击机一般都需要地面雷达站或预警机导引至目标区，再用机载雷达截获并跟踪目标，当飞机处于有效攻击位置时对目标实施攻击。

不过，对付意大利空军老式轰炸机，标枪的美国飞行员们要做的就是在接到地面雷示警之后，起飞并通过机载雷达搜索目标，然后发射falcon猎鹰导弹击落他们！

意大利空军装备的d-4鬼怪战斗机在与美军其他型号飞机的作战中，并不落于下风，甚至稍占优势！但自从两个中队48架三角标枪入驻马耳他岛后，鬼怪被击落的数量逐渐增加。墨索里尼再次请求汉皇，派皇家空军参战！

必须打掉多国部队的陆基空军，否则在地中海这个大洗澡盆内，海军受到的限制太大！钟义和关沧海也都意识到了这个问题！

所以在马耳他空战激战正酣，意大利空军难得硬气了一把之际，北部舰队并没有轻举妄动。

美国航空业的发达，有些超出陛下的设想。原以为，前世老美在二战后新式战斗机的井喷，得益于从德国弄去的那一大批人才和图纸。没想到，在这个世界，因为钟义的出现，将喷气时代提前十年之后，美国依然快速的登上了战机研发的最高领域。

在基地实验室，被点亮图标的数款最新战机中，并非没有超音速飞机，甚至，皇家-道格拉斯飞机制造厂中，同样是三角翼布局的d-6天光战斗机，在截击方面的性能就丝毫不比美国的三角标枪差。

只是已经习惯了在装备性能辗压对手的陛下，真的不太适应要与对手去打一场势均力敌的战役。

j39天龙战机的后续改进版本并不能让陛下满意，钟义要的不是旗鼓相当，而是完爆。就在空军已经陆续开始转场，加入争夺地中海天空的世纪之战之时，皇后区主基地的控制台前，焦急等待的陛下终于看到了又一款战机的图标被点亮。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第260章猛龙出击

飞行器名称：j-42猛龙喷气式战斗机

长度：16。3米

翼展：9。7米

高度：5。4米

翼面积：33。1平方米

空重：9750公斤

正常起飞重量：12400公斤

最大起飞：19277公斤

动力：wl-10蓝山涡扇喷气发动机

最大时速：2马赫

最大航程：3900公里

作战半径：1200公里

实用升限：17000米

建造资金：30万

建造时间：6小时

机载武装：20毫米口径双管机炮；90毫米无导引火箭弹舱；火凤凰-3空空导弹、神仙企鹅-7空空导弹、洪氏企鹅-4空反舰导弹、绅士企鹅-7空对地导弹；可携带7000公斤以下常规或特种炸弹。

j-42这个代号是基地为战机命名的习惯。j代表歼击机，大多数战斗机都是以字母j打头，42是代表研发年号。而猛龙这个名称，刚是由陛下为其命名。

鸭型前翼与三角后翼组成的近距耦合鸭式布局，前出的雷达天线……这款单发轻型飞机的外表看起来，不就是歼十吗？

呃，进气道的形状和位置有些不同，翼下的进气道使得猛龙看起来，更像是欧洲的鹰狮。

不管了，在钟义的心中，这就是歼十，大汉帝国的……呃，是j-42，猛龙，必须是猛龙！没有人知道，在陛下心中的，还有着一个猛龙梦！

学员时期，驾驶过wz-10的钟义，当时最大的梦想就是可以亲自驾驶猛龙起飞，那个电影叫什么来的？呃，是《歼十出击》，曾迷倒一大堆如钟义一样的军校小青年。

让人惊喜的，当然不仅仅是猛龙的外型，虽然皇家空军金色涂装的猛龙战的确是够威猛，够霸气。

在航电方面，海豚-6式脉冲多普勒雷达的使用，使得猛龙的搜索超过了一百公里，攻击范围也达到了近80公里，能够同时锁定6个目标，并可以选中其中四个，加以锁定摧毁。

在武装设计方面，猛龙装备了一门半埋入式的20毫米双管枪炮，在大多数基地出产的战机上，这种牧牛犬-20机炮几乎已经成了标配，就连民间的飞机的制造厂，机炮大多也都是使用牧牛犬。

在猛龙的机身下设计了11个挂架：六个在机翼下、一个在机腹下中轴线上、其余四个为机腹下方两侧半共开工的串联挂架，可以挂载帝国生产的大多数型号的先进导弹，也可以挂载传统的炸弹和……特种炸弹，这种特种炸弹当然也包括小淘气那种的核弹。也就是说，猛龙也是一种可以投放核弹的战机。

还有猛龙那2倍音速的最高速度，马赫就是音速，在8000米以高空，猛龙可以飞出两千多公里的时速，即使在低空，蓝山发动机强劲的发动也可以保证猛龙1。2马赫的速度。

钟义相信，猛龙绝对是这个世界迄今为止，最强大的战机，没有之一。

但是以现在基地的规模和空指部的数量，每天八架猛龙的产量已达极限。

短时间内，指望猛龙战机迅速成军不是很现实。但钟义并没不但心前线战局，在应邀入驻地中海西西里岛的皇家空军部队中，不仅拥有天龙战机的最新改进型j-39e，还有一个师的依靠基地技术，由皇家飞机制造厂生产的j-41迅龙战斗。最高时速可以1。5马赫的迅龙作战目标直指三角标枪和英国的“三v”轰炸机。

所谓“三v”指的三种英语名字都以“v”字开头的轰炸机，分别是火神轰炸机、胜利者轰炸机，和另一种在开战初期曾大出风头的勇者轰炸机。

这些轰炸机与美国的b-47同温层喷气一起对意大间甚至是埃及和巴勒斯坦进行轰炸。就让陛下气愤的是，将西奈半岛划拔给犹太人后，以色列王国的建国日居然遭到了多国部队轰炸机群的拜访，以色列首任总理本·古里安居然也在轰炸中爱伤。

这就是有点打脸了，陛下立刻决定增加埃及的截击机部署量。本不想在飞机速度上过度刺激其他国家j-41迅龙战机也得以提前暴光。其高空1。5马赫的强劲动力，甫一出场，风头立压三角标枪。

尤其是当h-40地狱眼战略轰炸机和h-41虬龙飞翼轰炸机的出现，不仅仅是突尼斯和直布罗陀，甚至连英伦三岛也被纳入轰炸范围。

空军中将龙洲设在夏威夷的战略轰炸机部队也奉命转移至意大利米兰附近的蒙扎空军基地，空军第9军入驻西西里岛卡塔尼亚，第11军则在撒丁岛首府卡利亚里的北部建立了塞里空军基地，使得天龙j-39e战机的作战半径可以封锁住直布罗陀海峡东部西班牙的太阳海岸和摩洛哥、阿尔及利亚海岸。

有了这个基地，假若英、美再次向非洲增兵，那么卡萨布兰布已经不是安全的地带。

面对大汉咄咄逼人的攻势，协约国方面也并没有坐在待毙，马耳他的守军已经从四千人增加到了一万六千人，连日空战，飞机的数量非但没有减少，反而增加到了四百多架。老式战机在战场的低生存率，使得英国已经停止了第一代喷气式战机流星的生产，英国空军也改以装备美国的f-107终级佩刀和f-105g野鼬，并积极联系要求引进三角标枪。

英国皇家空军第一次失去了自己国产的主战机种。在大汉空军司令云九看来，最强皇家军队之争，至少在空军方面，英国已经失去了资格。那么，英国最引以为耀的海军呢？

钟义在大力更新空军装备的同时，当然没有落下皇家海军，被批准加入北部舰队的两艘元帅-2级航母所携带的舰载机，就都已经完成更新换代。

不光是航母上的北斗指挥系统加以完善，舰载机中a-40e蛮龙攻击机已经在夏威夷证明自己的强悍。与此相比，j-37海龙的改进版本显得有点跟不上形势，至少在速度方面普遍落后于陆基地的超音速飞机。

猛龙的舰载型还遥遥无期，一款优秀的飞机并不是加装尾钩就可以变成舰载机的。解决问题的皇家-道格拉斯飞机公司，皇道公司在d-4鬼怪的基础上，加以改进，研制成功了鬼怪二代，这款号称全面超越d-4的战机最后定名为d-15鹰式战斗机。

钟义对于前世美国空军的主力战机f-15鹰式战斗机是比较熟悉的，或者说作为一个准军人，有谁会对“呼啸的鹰”不熟悉的呢？而且f-15鹰也的确是合并后的麦道公司的设计。原以为道格拉斯被迁到南华之后，将不会再有那众多的麦道飞机出现。可没起到，“鹰”还是出现了，依然，是为替代鬼怪而设计；依然，被赋与了15和鹰这个代号。

可当钟义看到这一款d-15鹰式时，才意识世界真的被自己改变了！此鹰非彼鹰，无论是外型，还是技术指标，与称霸前世的f-15都是大相径庭。

这完全就是d-4鬼怪的升级版本，只是安装了更先进的脉冲多普勒雷达和紧急情况下的自动加强系统，还考虑到了海军舰载机的高危性，加装了弹射座椅。

保留了鬼怪悬臂式下单翼和三角尾翼，以及半隐藏式腹部的悬挂系统，空优作战时，规模较小的六枚空空导弹可以完全隐入弹舱，提高了在航母甲板上起飞的安全系数。

d-15优于d-4方面并不仅仅是体现在外型上，通过对尾翼角度的调整，d-15的进场速度和着舰性能有了很大提高，火控设备中对于水面目标的锁定能力也提升许多。最主要的是d-15升级了之前的发动机，dws-10式源于蓝山发动机的技术，其强劲的动力足以支持d-15可以在八千米以上高空超音速巡航。

加之皇道公司的设计一直是与基地出产的战机一脉相承，在养护和后勤方面都有许多相通之处，d-15鹰式的上舰不存在任何技术问题。

陛下批准了首批一百架鹰式的采购合同，并根据皇家空军的命名标准将其重新命为j-15龙鹰重型舰载战斗机。

龙鹰被优先列装加入新北部舰队的两艘元帅二代级航母文向（徐盛）号、幼节（陆抗）号，与g-40蛮龙、y-41新翼龙舰载预警机一同成为元帅-2航母的标配。

龙鹰的出现是民间军工技术第一次超过基地实验室，陛下对皇道公司给予了极大的赞赏和鼓励，甚至少见的宣布将在恰当时机，赐与道格拉斯帝国爵位，以示其在帝国航空工业方面所做出的巨大贡献。

要开始赐爵了？这个消息让许多帝国高层和在各行各业做出过突然贡献的人士心动不己。

当然，基地实验室中更先进舰载战斗机的研发也没有停止，选用龙鹰并不是因为基地实验室的科学家们不给力了！而是陛下犯了相当的错误，这个错误在前世天朝研制取代歼八的歼九时，也曾同样犯过。

当时因为f-15和老毛子的su-27的出现，天朝也迫切需要一款更先进的战机取代服役多年的歼-8。可惜，当时天朝的决策层光盯着人家苏、美等大国的先进飞机，对歼-9的性能提出了过高的要求：为马赫数小于等于2。5或2。6，静升限23千米，航程2000千米，作战半径大于600千米。

但因为天朝当时的基地工业与发达国家间的巨大差距，尤其是飞机心脏——发动机技术方面的几乎不可弥补的缺陷，使得歼-9项目数次下马。

到最后，歼-9项目被彻底终止，因为研发的时间过长，造成歼-9就算造出来，也是过时的飞机了！不得已，歼-8长时间服役，自行研制成功的霹雳-4空空导弹也长期被闲置，处于站岗放哨的状态。

陛下也犯了这样的错误，在实验室开始着手研究下一代舰载战斗机的时候，陛下提出了一个让所有人惊讶不己的概念——隐形。

“新一代的战机，必须具备隐形的功能。”

这样一句简单的话，让基地新一代舰载机的诞生被无限期推后。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第261章老大威武

1942年6月的最后一周，小小的马耳他岛上落了下上万吨的炸弹。

这个处于地中海中心的小岛向来就是个四战之地，但无论阿拉伯崛起，还是圣约翰东征，历史上的战争没有哪一次像如今一般给这个美丽的地中海心脏带来如此大的破坏。

多国部队空军的反击，在大汉皇空军入驻西西里岛和但丁岛后渐渐势微。由于马耳他岛卢加空军基地和比尔基卡拉机场，都被新型的反路道炸弹破坏的不成样子，多国部队空军不得不退到突尼斯和阿尔及利亚。

大汉皇家空军第9、第11军的天龙战机和迅龙战机逐渐占据了地中海的天空。四机和八机的小型战斗机编队已经开始了常态化巡逻。

进入喷气时代之后，战机的高速使得从前动辄数百架的大编队不再轻易能看见，尤其是超音速战机的出现，再要求灵活迅敏的战斗机组织成大编队，不仅会影响战机的战术动作，而且还会经常导致误击事伯发生。

在第一阶段的马耳他空战中，协约国与同盟国双方都发生了多起击友机事件。

皇家空军率先作出了应对，将战机编队缩小，从十六机一直降到四机编队，然后在预警机的指令下选择攻击目标。

而在后方，无论是基地还是普通工厂出产的飞机，一律在脉冲雷达中加装敌我识别系统。不过，在大规模空战中，这些措施都不能完全避免误击。当数百架先进战机集中在相对狭小的空域中时，当双方都装备了先进制导的导弹时，当空中的硝烟弥漫和曳光弹躲不胜躲时，飞行员在高度紧张状态下，什么都有可能发生。

战机的性能和飞行员的素质在这样的空战中，显得异常重要。在这俩方面，马耳他的上空，双方并没有明显的差距。这样的空战，就是一场消耗战，许多大名鼎鼎的王牌飞行员被击落已经不成为新闻。

盟军胜之不易！皇家空军加入空战后的第六天，就已经被击落211架战斗机和63架轰炸机，好在地中海中早已遍布汉、德两国的海狼，东风级和u型潜艇在袭船战中，绝对是完爆英、美潜艇。如果说地中海的海面双方还有一战，但在水下，那一定盟军的地盘。

在汉、德两国潜艇兵的努力下，被击落跳伞的盟军飞行员大多数成功获救。但一周之内，皇家空军仍然阵亡和失踪的人数仍然达到了三百多人。其中有一半以上是轰炸机的飞行机组。

这个数字让皇家空军轰炸机部队司令龙洲中将眼皮直跳。炸日本时不用说了，那时就是每天例行飞行训练，可在夏威夷对美国西海岸数个月的轰炸中，阵亡的飞行人员也不过数百多之呀。这到了地中海，第一周就损失这么大。

当然，皇家空军的损失是值得的，多国部队空军被迫后撤，甚至在接下来的突尼斯空战中，多国部队空军的反击再也没有之前的凌厉。经常连天龙战机和意大利鬼怪战机的小队联合巡逻也视若无睹，不再派出截击机针锋相对。号说美军的三角标枪在一周的空战中，早已消耗殆尽，现在的多国部队空军对于高速巡航的迅龙，根本没有什么太好的办法。

尤其是美国还要在西海岸部署大量三角标枪防范战略空袭的情况下，就算是罗瘸子也没办法拿出更多的三角标枪投入到地中海空战中。就连另一种达到音速的f-107终极佩刀，也是刚刚开始量产不久，出厂数量根本来不及补充战场上损失的。

六天的空战，被击落565架，加上之前对意大利空军的损失，六百多架战斗机坠入地中海，这样的速度让财大气粗的美国人也……尼玛，哪个国家一天可以生产出一百多架飞机？这不是插个竹蜻蜓就能飞的螺旋浆式飞机，这是集先进航电和火控系统于一身的音速飞机。

战争打到这个份上，已经演变成了汉、美军工实力的对拼。其他小伙伴的军工能力都可以忽略不计，连英国在先进战机的生产能力方面都完全是打酱油，更何谈其他？

爆飞机，爆坦克，爆军舰……话说，红警对战到了后期，不就是这么玩吗？

印度洋上的炎黄轮运输船队就没断过，征西台基地一跃成为了全球就繁忙的海军基地——光是为炎黄轮补济就忙的基地人员四脚朝天了。

“比消耗，咱怕谁？”

卫青阁的陛下嘿嘿淫笑着，顺手把几张梦露的半果剧照甩进抽屉。“告诉龙洲，不要心疼飞机！掉一架，我给他补充两架。让关沧海派出所有的潜艇部队，别怕不够用！三十艘东风级应该已经到了塞舌尔。再发电给汉斯和肖国兴，问问他们俩干吗呢？利比亚的沙漠里有美女看？搞，给我搞起，搞死艾森豪威尔……”

玩红警的，谁不懂，就怕前期基地发展时被人偷袭，到了后期，飞机多如狗，坦克遍地走的年代，打消耗战，who怕who呀？

现在的陛下的很牛气，现在的陛下很兴奋……佳人有约，今晚又可以尽尝美色，那是个难得尤物，还有……一些名人效应。

前世的梦露私生活糜烂……好莱坞的名星们，又有哪个不糜烂呢？

传说梦露与美国总统还有许多绯闻，陛下很是怀疑，“就罗瘸子，脑出血的货，就他……还是杜鲁门呀？”当然这一世，15岁就随安娜阿姨来到南华的梦露，跟美国总统指定是没什么交集了，不过……钟义突然低头看看自己，貌似这妞真有从龙之命呀！

“今天是个好日子，心想的事儿都能成，明天又是好日子，千金的光阴不能等，今天明天都是好日子……”迈着方步度出办公室的陛下哼着歌，全然没有看见门外女秘书那面沉似水的小脸。

自从一怒之下搬出金华殿，住进卫青阁之后，陛下的这小日子过得相当不错。而且，深受民众好评。

日理万机如古之大禹，夜宿公阁效中兴汉武！

帝国发行量最大的报纸《南华日报》主编邹韬奋，亲自撰写头版标题，盛公布陛下勤政，一下就点了三十二个赞。

天子忧国，将士效命，大汉中兴，何不其为？

《近卫军报》更是以大幅刊发陛下留宿卫青阁，日以继夜的关注前线战事的事迹，一下子激起了前线将士奋勇杀敌、誓死报国的热情。“苦不苦，想想陛下勤政超我辈，累不累，想想陛下独守多受罪。”类同于此的口号在前线广泛流传，“为大汉而战，为民族而战，陛下与我们同在！”这样的爱国教育基本属于自发。

“老大威武，泡个妞都泡得如此惊天动地，风骚无尽！”

知秋岛，雅加达，帝国南洋殖民区总督府，钱志豪总督看罢最新的报纸，不由竖起了大拇指，“尼玛，这就是差距，这就是为什么老大是最高统率，我为啥还是个……大校！”

如此大的宣传声势，让陛下也有些措手不及，暗骂几声这个冷芸实在是太坏了，不敢明着跟陛下作对，居然想出这招来为闺密出气！

大势所趋，陛下也不得不拿出精神，摆出几分架势。话说，最近军务也的确够陛下忙的。中亚会战，叶为洵和陈庶康的远东方面军步步逼进，在白俄军队和东瀛军团的配合下，已经将战线推至了叶尼塞河流域，陈庶康的左路军更是在收复唐努乌梁海之后，兵进哈萨克斯坦，幽州军团的前锋师在乌斯季卡乔诺戈尔斯克制造了一场不大不小的屠城案。

“我去，这什么名呀！”话说老毛子的那些地名，不说让陛下记，就是读起来都差点咬了舌头。

在幽州军攻克那个乌斯什么斯克的小城之后，因为当地的布尔什维克组织居民加入了巷战，前锋师一怒之下，用坦克和装甲车围城，以师属炮兵团的155毫米自行榴弹炮向城中打出近千枚特种炮弹！说穿了，就是汽油蛋。以其点燃了部队之前倒入城内的大量燃油，将整小城笼罩在火光与黑烟之中。

而整个师一万多人的部队则是在城外修筑了简易工事，士后们就趴在沙袋后悠闲的射杀因大火自城里跑出来的“苏军”。

师长交待下的命令就是苏联红军丢掉了军人的尊严，无耻的脱下了军装，欲化妆成平民突围。

“英勇的大汉帝**，当然不能任其逃跑。”王铁汉在给叶为洵总司令调查报告中，如是说到。

虽说有些残忍，可是在战争中，这样的事件还能少了吗？总不能用我们士兵的生命去显示所谓的正义和仁慈吧？

什么是正义？打赢的就是正义。什么是仁慈？呃，打完仗我们会很仁慈……

陛下并没有过多的在意这个“小事件”，只是笑骂了一句，“王铁汉这小子，够无耻，不过……我喜欢！”

地中海方面，前敌三人指挥小组肖国兴、关沧海、龙洲三位中将联命上书：鉴于多国部队空军近日来无力回应，我部拟于近期发动攻取马耳他的夺岛战役。

看到这份文件，陛下一敛脸上的笑意，认真的思考起来。

地中海之战，并没有如之前的“雷霆”行动一般，直接以多兵种联合作战的强大攻势雷霆一击，而是首先由空军接敌，甚至不惜以消耗战磨掉多国部队的制空优势。就是因为马耳他群岛这块小小的地盘战略位置太过于重要。

在前世，德、意军队在此磨蹭了两年多，直到隆美尔在非洲全军覆没，也没能染指瓦莱塔——马耳他首府，也是英军海军基地所在。

前车之鉴，不由得钟义要一直甚重对待夺岛战役。在陛下的眼中，马耳他就是一个点，只要夺下马耳他，多国部队就不得不退于守势。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第262章一缕白发

夜色下的卫青阁，少了许多白日间的威严和庄重。

在白天，南半球充足的阳光为卫青阁周边的节能路灯充足了电，数百万帝**人心目中的圣地——卫青阁在柔柔的黄色灯光间，也增了些许柔情。

就如同端着一盘爱心小点心的薇薇安。

土著妞在门前已经犹豫了好半天，这些天陛下留宿在卫青阁，让小秘书好是开心！因为，这意味二人的独处时间多了许多，可是前边好多天，陛下都会偷偷去找那个小明星狐狸精，这让薇薇安特别失落。

“什么眼神，这么大的美女就站在这儿，你看不到吗？”每一天望着陛下离去的背景，土著妞总是忍不住嘟囔一句。

突然，陛下的办公室中传来砰的一声，吓得薇薇安差点将手中的碟盘摔到地上，脸色一红，连忙扭头跑开。

陛下听到了外面的脚步声，不过，守备森严的卫青阁，这个时间也唯有薇薇安可以靠近这间办公室。皱了下眉头，但马上又将注意力转移到桌面的地图上。

那是一张涵盖地中海周边的军事地图，详细的标计着欧洲和北非的双方军力部署。陛下对着这张地图已经发呆了好半天，刚才“砰”的一下，就是终于下了决心。没想到被土著妞打断了思路。

注意力重新收回来的陛下，脸颊上有着一丝不同于常的红晕，这是一个人进入亢奋状态的表现。可……貌似陛下今天的偷欢早在几个小时前就结束回来了！

“尼玛，搞就搞大的！”

……还要搞？

“美国人敢搞，咱就不敢搞？”

……搞谁？梦露吗？那不是已经被陛下搞过n次了吗

随着红色的铅笔在地图上圈出一个三角，陛下再次“砰”的一声锤在桌子上。

“不是很牛吗？那就暴他的菊！”

……莫非是……，嗯，西方人都很喜欢这个路子的。

突尼斯海峡，指的是位突尼斯与西西里岛中间，地中海中部的深水航道，水深超过1300米，最窄处只有一百海里。在海峡东段的意属班泰雷利亚岛上，驻小有数千意大利士兵。虽然它只是古迦太基时期遗留下来的一座小港，在海水经年侵蚀下，四周陡峭如削，港湾仅能容下小船。但作为西西里岛的南大门，又可以控制突尼斯海峡的重要航道，地中海争霸的双方都班泰雷利亚岛都很重视。

协约国空军在班泰雷利亚岛上投下了数千吨炸弹，给意大利守军造成了很大伤亡。在岛上，并没有机场，墨索里尼随后将大汉支援的防空武器大部分送到了岛上。因为他觉得有大汉皇家空军参战，意大利本土的防空已经不像之前那么紧迫。

此举在后来的战斗中被证明是个正确的决定，在突尼斯东北部起飞的机群，在经过班泰雷利亚岛时，不得不小心提防并提升高度。因为在岛上大量的高射炮往往会给他们造成很大麻烦。同时，班泰雷利亚岛也成了最好的雷达基站，对于突尼斯一带的多国部队空军可以做到提前发现。

而陛下刚刚在地图上画出的红三角，就在此地！突尼斯海峡的东段小岛班泰雷尼亚。利用班泰雷尼亚作为中转站，发起突尼斯登陆战役，暴掉多国部队非洲军团的菊花。

既然下了决心要开始登陆，陛下从一开始就没有把目光仅局限于弹丸之地马耳他。德军做不到，那是因为在地中海，德国根本没有水平舰艇的存在。

如今，地中海汇聚皇家海军6个航母战斗编队和皇家空军四个军数千架战机，而在叙利亚、巴勒斯坦、以色列地区，陆军有四个集团军枕兵待戈，怎是前一世苦/逼的地中海德意军团可比？

要搞，就搞大的，打掉多国部队的非洲军团。

美国人敢搞，咱也要搞，不就是登陆非洲的“火炬”计划吗，登陆突尼斯，直接暴他们的菊。

陛下的这个大胆的设想在第二天的战时军委会议上激烈的争论。

正反两面的理由就很充分。

如果能够中东方面军能够成功登陆突尼斯和阿尔及利亚，不仅将赢得地中海的控制权，还可以将利比亚朱夫拉的艾森豪威尔逼入绝境：两面夹击，进退无门。

但是在摩洛哥和阿尔及利亚地区，英美军队正在集结，英国陆军上将亚历山大奉命组建地中海方面军，准备进攻西西里岛，这个时候盟军登陆突尼斯，那岂不是要硬碰硬？损失得有多大？何况我方已经控制埃及，中东方面军越过苏伊士运河，延海岸线步步推进不是更稳妥？

“隆美尔那伙人在班加西附近的动向，也要考虑进去。肖国兴的第4机步军就在他的身后吧。”张峥就是稳妥派的支持者。

“三管齐下，也未尝不可！”数了半天茶叶梗的蒋黑脸突然抬头，“陛下，我愿请战！”

……

帝**总参谋长的表态，将所有的反对意见都轻轻压下，大家都仰了起头，看站慢慢站起来的蒋总长。

陛下一直紧皱的眉头突然绽开，钟义想起了在主基地最初见到蒋云志时的情形。

……“陆军中士蒋云志向最高指挥官报道。”

如今的蒋云志，年逾不惑，鬓生白发，已经不在再年轻。但八年前背着行军包，握着56式突击步枪，高声喊着“长官好！”的蒋云志，陛下从未忘记。当然，从未忘记的还包括那个特殊属性：统率（可成长）。

望着眼前的帝国上将军，陛下咧嘴轻笑，“这算不算另类的十年磨一剑呢？”

八年的时光并不算长，在历史的长河中更不过是沧海一粟，转瞬即逝。

但对于钟义来说，这八年漫如一世。从西部荒原上的十人小部队，到今日庞然如斯的强大帝国；从刚刚毕业的军校小青年，到现在权柄天下的汉皇大帝。最主要的是他和他的战友们，真的改变了历史，改变了世界。

在前世，中华仍在与小鬼子们艰难周旋，在暴戾的“三光”和残酷的扫荡中苦苦坚持吧！可如今，委员长的长江防线已然告破，解放军百万雄师渡大江，南京解放、上海解放……中华统一已指日可待。

环望四周，中华大联盟的建立完全可以庇护着新中华自由发展，没有制裁，没有禁运，那个什么岛链计划……或许不经过陛下的同意，西方国家在亚太地区连个停泊地都没有吧！

“谁说我不爱国，谁说我忘记了初衷？”

夜深无人之时，钟义曾多次低声怒吼，问自己，也似在问世人！

南华的存在，没有让汉人在世界上变得尊崇无比吗？大联盟的存在，没有让大汉重登民族之巅吗？

虽然，蒋云志鬓间的那缕白发让陛下频生感慨，唏嘘颇多，但脸上一直挂着让人难以捉摸笑容。

八间的时间足以改变许多，已过而立的汉皇权势渐增，皇威日重。主动请战的蒋云志依然站着在待陛下的答复，其他的军委委员也翘首以望。

因为大家都明白，这么重大的战役决策，无论其他人怎么争论，但最后的结果一定会取之于陛下的决断。

“你们知道拿破化的故乡在哪吗？”

“我……！”大家伙一片哗然，就连一脸严肃的蒋云志也无奈的笑了！陛下这又是要玩哪一出呀？

“科西嘉岛呗！少年时拿破仑最大的梦就是要赶走侵略者，捍卫自己的家乡。”沐雨似乎是感觉到了什么，顺口答到。

“没错！沐局长学问渐长！”

我勒个去，大伙苦笑摇头，大伙都是军人，拿破仑那等人物，岂能不有所闻。

陛下也笑了，太过于紧张，反而会影响思考。再重大的战役，也无非就是大火爆炒还是小火慢炖的区别！

“拿破仑当然无人不知，那么他有一句话，不知道诸位听过没有：如果我不是生为拿破化，那么我就想生为亚历山大。”

“嗯……？”

这么有名的名言，大多数人当然都读过，拿破仑崇拜亚历山大大帝，连这句名言都是效仿亚历山大说的，传说亚大山大在继承其父缔造的希腊联盟城邦后，得到了许多人的欢迎、崇敬甚至是谄媚，但只有戴奥真尼斯不去遏见这位新君主。

亚历山大自幼受亚里士多德影响，相当的宽宏大量，他决定亲自去拜访戴奥真尼斯。

可是在其破败如狗窝的居所中，当亚历山大客气的问：“我能帮您什么吗？”

戴奥真尼斯的回答是：“请帮忙往旁边一点，你挡住了我的阳光！”

自命清高的希腊人被雷得放声大笑，马其顿军官们也面面相觑，却唯有亚历山大说：“如果我不是亚历山大，我就会做戴奥真尼斯。”

因为即将开启他征服生涯的亚历山大知道，这个世界，只有征服者亚历山大和叫花子戴奥真尼斯是自由的！

可在这个时候说这句话是什么意思？

钟义没有解释，只是淡淡一笑，“云志，放手去做，海陆空三军将全力配合你的行动，需要什么就直接来找我！”

陛下这么说，那就是决定继续突尼斯登陆战役了！张峥的嘴解抽动了一下，这样大胆的战役构想，这样的突进，他很难能理解。

可也许，正如钱志豪所说，“这就是为什么钟义是皇帝，而他……”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第263章何去何去

蒋云志抵达开罗召集肖、关、龙三位中将的时候，第二次班加西战役已经打响。

德、意非洲军团作为北线盟军的突前先锋，攻势甚为猛烈。同样出身于德国近卫军的隆美尔，对于之前在班加西的惨败一直耿耿于怀。

但凭心而论，第一次班加西之战，隆美尔在指挥上没有任何错误，但巧妇难为无米之炊。德国海军的短腿和意大利海军的不争气，让德意两国在地中海的补给十分的困难。在决战前夕，一艘意大利油轮与两艘护航的轻巡洋舰被英国海军击沉，导致德意的非洲装甲兵团因缺少油料而无力反击。从多的坦克和装甲车几乎都成了固定炮台，被英国空军定点拔除。

但这一次卷土重来，攻守相易，被称为沙漠之狐的隆美尔底气十足。德军在希腊的胜利和盟军在中东和埃及的胜利，使地中海的形势逐渐向同盟国方面倾斜。意大利至巴里启航的油轮，可以沿着希腊海岸线，绕过克里特岛后，轻松抵达埃及的亚历山大港。一路上有德、汉两国的海狼沿途护送，来往的船只相当安全。加上马耳他空战结束开始后，协约国空军的飞机已经威胁到东地中海航道，隆美尔绝对不会再像上次一样，被后勤补给搞到绝境。

其实纵使地中海补给线再次出现问题，盟军在非洲的部队也丝毫不用担心补给。正如陛下所说，一个征西台岛军事基地，可以使帝国控制半个地球。

这话虽然略显夸张，但征西台岛海空基地的逐步完善，的确使得大汉对于印度洋的控制增强了许多。加上王以哲将军率领两个军团近三十万士兵在南非德班港成功登陆，大汉第五舰队——海岸舰队引起世人观注，英国在印度洋周边的殖民地已经清扫一空。

王以哲一扫在中南半岛的颓势，指挥着徐州军团和犹大军团在姆巴巴内一举击溃英国南非殖民军。虽然南非军队的主力都被派往北非参战，但王以哲在步军坚守，装甲部队两翼包抄，待敌出现溃势之后，集中机械化部队全力追击的作战方式，还是赢得了陛下的赞赏。

“王上将不是不会打仗，只是不太适应在丛林中跟猴子捉迷藏，换了个地型，这仗打就相当有大将风范了！告诉老王，解放南非，直接宣布帝国的种族平等政策，也省着曼德拉忙活了！”

“曼德拉是谁？”沐雨听着有点迷糊，听陛下的意思，这曼德拉应该是个名人呀，自己咋不知道。

“呃……！一个南非**运动的领导人，小组织，还不成气候呢！沐雨，南非这地方的矿产那可是大大滴有，要派人抓紧接手英国人留下的矿山和冶金公司。”自知失言的陛下只好胡乱掩过。

“好的！陛下，我这就联系能源和矿产大臣！”接受命令的沐局长其实还在怀疑：**运动的领导人，军情局应该有他的资料呀，嗯，曼德拉，回去得派人查一查——还是个大学生的曼德拉提前被帝**情局注意到，倒也算是意外惊喜，更早的进入南非政府的他，在政治方面的才能得以发挥，也比前世更早的成为了南非总统。

姆巴巴内战役击溃英军主力之后，王以哲便兵分两路，一路攻击金伯利，以控制奥兰治河流域南非主要的矿产区；另一路的主力徐州军团刚继续攻击莫比克——英国在南部非洲的另一个殖民地。

在北非，隆美尔指挥的德意非洲军团步步逼近班加西。退守苏比特湾的英国第八集团军，此时的境遇相当不妙。意大利军队增加了班泰雷尼岛上的驻军，甚至开始在岛上修建野战机场。而再次得到大批鬼怪战机的意大利空军也重新找回了自信，突尼斯海峡突然间就变了绝地——英国皇家海军的决地。

多艘运输船在向班加西运送补给时被击沉，为其护航的h舰队也损失惨重，格拉斯哥号和埃及女王号轻巡洋舰和数艘护卫舰被击沉。

试图做出反击的英国海军和与突尼斯的多国部队空军发动了一场代号为“荧火虫”的海空联合行动。

他们的作战目标是摧毁班泰雷尼岛上的雷达基站和修建中的野战机场。

但目睹了马耳他空战的意大利军队决心为自己正名，对于多国部队的攻击，班泰雷尼岛上的驻军与意大利海、空军联合做出了强有力的回应。

在马塔潘角和埃恩帕恩斯角两次战惨遭打击的意大海军，派出了仅余了两艘轻巡洋舰朱塞佩·加里波第号和阿弗里卡多号，在巴里汇合了多艘潜艇，在撒丁岛和西西里岛的中间驶出了第勒尼安海。并在撒丁岛南部截住了h航队。

双方近两个小时的海战中，意大利海军以寡敌众死战不退，最终坚持到了撒丁岛上空军的到来。虽然朱塞佩级轻巡的首舰，意大利海军目前的旗舰朱塞佩·加里波第号被英国战列舰击沉，另一艘轻巡阿弗里卡多号也因重伤退出战斗，六艘驱逐舰或伤或沉，无一完好，但这样的惨重的代价最终换来了h舰队的全军覆没。

决心号战列舰在巴利阿里群岛东边的洋面上被大汉皇家空军的g-40c威龙攻击机击沉，而另一艘战列舰英勇号则是因为在战斗初期被就意大利海军潜艇托蒂号的鱼雷击中，而早早退出战斗。但它最终也没有能逃掉，在距离直布罗陀不足一百海里的马拉加港附近被德国的u潜艇发现，三枚鱼雷让h舰队的最后一艘主力舰断成了两截。

加上之前被u潜艇击沉的皇家方舟号航母，h舰队三艘主力舰中的两艘都毁于德国潜艇。留在战场上，以轻巡洋舰企业号为旗舰的h舰队司令萨默维尔海军中将在被盟国空军围攻之际，并没有选择逃生，而是坚决的升起了司令旗，向战斗双方表明了自己与舰队同在的决心。

这样的行为，在二战期间的英国海军指挥官中，并不多见！

战斗结束后的第二天，汉皇钟义特意命令驻撒丁岛空军在战斗海域上，抛撒了花篮，以示对萨默维尔爵士的敬意！当然，这时的海面上，已经没有了弥漫的硝烟和和巨大的爆炸声。只是海风中淡淡的火药味和海面上仍清晰可见的油污，表明了这一场大海战的残酷。

意大利海军用自己英勇换来了英国h舰军两艘战列舰、一艘轻巡和六艘驱逐舰的全部沉没，镇守直布罗陀的h舰队自此除名。

撒丁岛战役，极大的改变了地中海上双方的海军实力。意大利海军更是用铁血改变遭人蔑视的印象，撒丁岛战役意大利海军的指挥官吉里齐亚尼海军中将，被意大利国王赐予最高级别的古罗马勋章。墨索里尼受此鼓舞，决意向汉国购买军舰，重建意大利海军。

“闹什么闹，仗打的正热闹呢，买什么军舰？要建也得等战争结束的。”

收到黑索里尼的电报，卫青阁中的陛下随手扔到一边，哪有功夫理他？蒋云志在开罗召开的作战会议上，很快制定出了新的作战计划，对于突尼斯登陆的构想也做了大幅修改。

陛下没有介意，“专业的活得让专业人士干！”虽然在战略方面，陛下之前许多的提议都是堪比天才级的，但前线指挥，钟义从来不认为自己比蒋云志，比隆美尔更强！

后方瞎遥控，战场乱指挥，那是委员长才会干的糊涂事。事实也证明他那一套纯属瞎扯淡，如果不是光头乱指挥，如果他能更相信小诸葛，也不至于淮海战役打的一塌糊涂，更不至于在双方兵力相当的渡江战役中被解放军一战定江山！

现在的委员长，对汉皇……那叫一个亲！自打丢了南京，全面退往台湾之后，宋美龄就长在了长安，天天往金华殿跑，跟秦映雪和海妮套近乎，还想要结干亲，做天麟殿下的干妈！

“干吗？她那年岁，当干奶奶……”，听到这事，陛下骂了一半赶紧闭嘴，差点把自己也绕进去。

“尼玛，告诉她没啥事别老泡在长安，就算打着看望宋四的借口，呆了半个多月也差不多了！让光头准备一个远征军去战场上捞点好处，那一百多万军队都在台湾蹲着有啥用？”

要说宋美龄还是相当厉害，天天架着宋雪来金华殿，又是礼物又是天天变着样夸天麟精神，夸天宁漂亮。

饶是秦主任够精明，也恰不住人家这么磨，抽个空还是帮着她说了几句好话。

但陛下的回话让宋美龄如获至宝，“汉皇同意国/军参加欧战，那不就是说允许台湾加入大联盟了吗？”

蒋夫人立刻飞回台中向光头报喜，但光头想的当然像夫人那么简单，汉皇对于台湾请求大汉派出舰队封锁台海的要求，并没有直接回答。如果因为汉皇的一句话，台湾就派出大量的军队，那一旦解放军再发起渡海战役，岂不成了笑话？

不过，大汉帝国已成了败逃台湾的国/军唯一指望，汉皇的态度决定了这几百万人的命运。光头一边命令孙立人组建台湾远征军，一边通过外交途径发出信函，请求正式访汉！

信函发出的当天，光头在台中的前总督府坐立不安，汉皇会同意自己出访吗？抗战后期双方的逐渐加深矛盾时，自己当时以为有美国做靠山，表现的太过强硬，汉皇会介意吗？

如果汉皇拒绝自己访汉，那……这些忠心跟随到台湾的部下们，将何去何从？我蒋家父子将何去何从？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第264章中华远征军

孙立人，祖籍安徽省舒城人，1922年曾被选为国家篮球队选手，参加第五届远东运动会，一举夺冠。1923年毕业于清华大学土木工程系，同年公费赴美留学，获理学学士学位。后又考入弗吉尼亚军事学院，攻读军事。1928年西欧考察归国，1932年调财政部税警总团任第2支队上校司令兼第4团团长。

作为被光头器重不多的非黄埔非浙江藉的国/军将领，孙立人绝对是凭着自己在抗战中对日本人作战的战功步步升迁的。

连光头本人也承认，孙立人是国/军将领中少有的能征善战之人，其军事指挥才能远超“五虎上将”。

话说那“五虎上将”除了陈诚收还台湾，的确办了件漂亮事之外，内战期间其他四人的表现都相当让人失望，甚至还有被人家捉了俘虏，连台湾都没来成的。

由孙立人组建远征军，也是迫不得已，老蒋把跟来台湾的这些将领在心中挨个拔拉了一遍，无外乎有能力的也有野心，老奸巨滑；忠心的却是能力不足，蠢材一群。

想到这，光头不由得想起了叶挺，想起了当初的黄埔三杰。

如今叶为洵与陈庶康在北方将俄国人打的几无招架之功，辛亥革命以来，悬久未决的外蒙和唐努乌梁海一举而下，当初北洋大肆宣传徐树铮收复外蒙，跟人家一比那就是个笑话。西伯利亚近千万平方公里已尽在汉皇掌控之下。能将俄罗斯分而治之的，也唯有蒙古的金帐汗国可堪比拟吧？

光头对于苏联从来没有什么好感，当年蒋经国被斯大林扣为人质，还是西安政变时方得已回国。

“老毛子和日本人一样，没好东西！”

这一点，陛下和老/蒋的看法曾经相当一致。可现在，钟义不那么看了，“事物都是有两面性的，当看侵华时，小鬼子们的确是罪恶滔天，但现在人家表现不错呀！大名鼎鼎东瀛军团，在西伯利亚的各个王国和苏联红军们看来，这四个字远比大汉十三军更有震慑力。

无论火力多么猛，无论战力多么强大，在和大汉本土的军团对战时，打败了总会有个投降的机会。对于平民，如果不是坚定的布尔什维克，不是顽抗到底的，汉军一般都会发扬人道主义，保证其基本的生活秘需品。

但如果遇到东瀛军团，那不管是日本人还是朝鲜人，在俄国人眼中，也分不清他们的区别。战败的结果绝不仅仅是投降那么简单，杀俘那都已经是习已为常，屠城也并不少见。日本士兵似乎要把南洋军团在日本时造的孽，都报应在苏联身上。

必须要承认，战争的确是促成各民族融合的最好办法。叶为洵拒绝了石原莞尔设立慰安所的要求，却对于日军在占领区的胡作非为视若不见。

日本战败时，曾造成了许多猴鬼混血儿的出生，叶总司令的默许，又促生了许多毛鬼混血。也许随着许多朝鲜和日本移民的到来，这片土地上的血统将变得更加复杂。也许两代人以后，他们自己都很难说清，自己到底属于哪个民族。

或者这也正是陛下在各个战场都比较放纵殖民区部队的原因——只要打仗够猛够狠，对帝国够忠心，其他方面，差不多就行了！

在五个月的时间内，朝鲜北部有二百多万人员被移民到萨哈王国，他们的人数与在中华东北，也有数十万的自愿移民进入勒合河的上游地区。还有很多识字的汉人被聘请到西伯利亚，他们将成为萨哈王国收入最高的职业人群——汉语教师。

陛下对于占领区的改造，从来不是高压统治。这年头，想干点吗事，关健是要有自己人。朝鲜人在历史上表现一直不错，而且比较好忽悠，有大局观。

连三胖子那样的都能把他们忽悠得动不动就内牛满面，再加上雅库特人本就属于蒙古人种，要不是掺了那么多年老毛子的血统，其外表跟中华人也差不许多。弄这么多朝鲜人一去掺和，再加王国政府强行推行汉语，有那么几十年，老毛子也就该干吗干吗去了。历史往远推一点，在唐代这地方本就归中华所有，甚至在堪察加半岛，大唐还建立过黑河都督府呢！

可是对于老/蒋，陛下还真就没想好怎么办！

留在台湾，那终究是个祸害，虽然有大汉帝国，有大联盟的存在，李/****、丫扁那伙人指定是没有出头的机会，可在自己手中，将中华掰成两半，终究不是个事。

在卫青阁中的全息地图上，陛下看了半天。

“早知道，西奈半岛就不给犹太人了，以蒋家父子的心机，去中东跟那帮阿拉伯人凑合一下，指定不能吃亏。可以色列已经建国了，首都都定在阿里什并更名为特拉维夫了，再让人家腾出来……不带那么玩的！”

想到这事，陛下自己都笑了。虽然在抗战后期，老/蒋不地道，可国/军毕竟抗战有功，真要是说再坑国/民/党一下，钟义自觉也做不出来。再说，这世界多几个华人国家，终究不是坏事，借着二战，随便安排一块地方也并不是难事。等战争结束后，再轻易的修改国界可就难喽，前世，以色列通过“六日战争”占领了西奈半岛，最后还不是还了回去？一个屁大的耶鲁撒冷就弄的鸡飞狗跳多少年？

在地图上瞧了半天，陛下突然发现自己的目光一直就没离开过中东，“嘿嘿”一笑，看来还是没有脱离前世的思想，在潜意识中，想要把那爷俩送到中东在添点乱。这么想是不对的，中东的石油是陛下早就惦记上的，为此，甚至放弃了直接进军印度。现在，赶跑了英国人，叙利亚、约旦、巴勒斯坦、伊拉克已成为帝国的殖民地，还有伊朗和以色列也选择加入了大联盟。沙特和也门那还不是得看陛下的眼色行事？

再让蒋家爷俩去掺和也没啥必要，那就剩下……北美？

钟义为自己的想法也吓了一跳，肢解美国？这似乎有点想远了。

哎，算了，暂时维持台海平衡，看战争的走势吧。

委员长的访汉请求，就这样让陛下在地图前给否决了，原因是……还没给他找好地方。但钟义也并没有把事情做绝，以战争期间，元首不宜轻易出访的借口拒绝了老/蒋后，又由沐雨出面，以加强双方情报机构合作，增加双方互信和情报透明度的理由邀请戴笠访汉。

戴老板是委员长手下头号信任之人，有什么事让戴笠说，老/蒋也比较能放心。换成其他人，已成惊弓之鸟的光头还得提防被人卖了。

1942年7月末，戴笠以国/军军事调查局的身份正式访汉，这在外界看来，是大汉接纳台湾加入大联盟的信号。

最擅长借势的委员长还于同日，举行了中华远征军誓师大会。其实老/蒋本想借台湾远征军的名头钻个空子，但还是没能过得了未央宫那一关。老蒋还是没能弄明白陛下的心思，大汉不是美国，陛下不会也绝不允许有人故意分裂中华。

在前世，孙立人因为在缅甸以两个师的兵力，消灭了十万的日军，被人称为“东方隆美尔”、“丛林之狐”。

这一世，老/蒋为向陛下示好，几乎将全部逃出大陆的国/军精锐都编入了远征军行列。他也想明白了，如果大汉不插手，有这些精锐也守不住台海。而如果大汉插手，少了这三十万部队，台湾也必保无忧。

孙立人也被紧急晋升为国/军陆军二级上将，在淮海对阵独将军时的惨败，并没有击倒这位百战名将。如今临危授命，既是代表中华军人出战，又是决定台湾命运之战。在孙立人的心中，有着一比别样的感觉，荣耀还是屈辱？

同样一身戎装，披着黑色大氅的蒋中正，在海风中瘦弱的身躯貌似有些轻轻摇晃。抗战处心积虑，内战百般挣扎，可最后还是躲不过避逃孤岛的命运，孙立人突然觉得，他眼前委员长不再是之前那覆手倾天下，翻手定乾坤的一代枭雄，“他……老了！”

可实际上，老/蒋的年岁才刚过半百。

见码头上的部队已经准备就序，穿着笔挺军服的孙立从大步跑向前，“报告委员长，中华远征军第一军已经集结完毕，准备登船，请委员长训示！”

蒋中正摇了摇头，然后慢慢解开了颈间的系扣，出人意料的将身后的黑色大氅披在了面前国/军上将的身上，“抚民，出国征战，不要落了我大中华铮铮军魂，一切……拜托了！”

在大陆时，如果能够披上委员亲赠的披风，那将是何等的荣耀？就算是在此时，孙立人的眼角仍不禁落下了两滴英雄泪，“请委员长放心，抚民会牢记您的信任和重托，率全体远征军戮力同心，扬我国威，扬我军威！”

猛的，孙立人突然转身，大吼一声，“全体都有，敬礼！”

码头上排着整齐队列的国/军士兵们用左手握紧了手中的dh-40大汉四零式自动步枪，右手则整齐的举起，向他们的领袖敬礼。

在内战的战场上，他们的确是失败者，但这并不代表他们不是合格的军人。抗日的战场，舍身忘死，奋勇杀敌的身影中，大部分是与他们穿着同样军装的国/军将士。尤其是在大汉向日本宣战之前的那几年，正是他们握着落后的武器，与日军浴血奋战，支撑着国家和民族的脊梁！

远处挂着金龙腾云海皇家海军军旗的炎黄轮上，接连鸣起的长笛，应该也是在向这群中华军人致敬！

在民族的战场上，他们没有战败！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第265章班加西门户

远征军的运输船队需要将在南洋知秋岛休整集结。在那里，他们将接受一些战场应急培训。非洲及地中海周边的作战环境与国内战场有很多不同。

更为主要的是帝国总后勤部将为他们在这里完成换装。在台中集结时，他们已经换装了全汉械式的轻武器。在雅加达，由三个集团军组成的远征军将继续换装火炮辆等重型武器装备，其中还将有三个国/军序列中摩步师将改编为装甲师。

这完全是按照方面军的架势来打造远征军了。

总后负责人康军舰中将向孙立人代传陛下命令时就说到：“中华远征军并非是殖民地军队，你们同样是汉人。所以，待遇、装备一律同帝国十三军团看齐，若台湾方面供给不足，皆由帝国总后勤部统一负责。”

孙立人对些感激涕零，在国/军那么多年，虽然孙立人一直混税警团，有大财神宋子文做后台，一直没尝过断饷缺粮的滋味，可在其他国/军部队中，克扣军饷、断缺补济的事他见太多了，就算是中央军中的嫡系和非嫡系之间，也是差距巨大。

到了汉皇这，人家的套路和委员长就完全不一样了。大汉帝国的军需系统无疑是光明磊落，正规许多。

而且，看这装备的数量和规格，就知道，没拿远征军当外人。“待遇、装备一律同帝国十三军团看齐！”这话听着就让孙立人心里热乎乎的。

看出来出征前怕被汉军充作炮灰的担心，完全是多余的。

“以小人之见度君子之腹……想不到我孙抚民也会有这时候！”

不过，孙立人不知道的是，汉皇虽然对远征军一视同仁，但地中海前线等待他们的却绝不是轻松的旅程。

三十万中华远征军在苏伊士港登陆，孙立人则乘飞机抵达开罗，向盟军地中海战区总司令蒋云志报道。

肖国兴、关沧海、龙洲、隆美尔，加上孙立人，蒋云志手下的“五虎大将”也终于聚齐，中华远征军的到来也算是完善了代号“踢球者”行动的最后一块拼图。

“踢球者”故名思义，一场比赛结束，终要有人出局，有人畅享胜利的喜悦。

陛下没有兴趣与协约国再在这里玩下去了，近一年的消耗战，使得失去大部队殖民地的英国已渐露不支。美国战争总动员，工业潜能全开，飞机坦克军舰的产量惊人，但失去后顾之忧的德国海狼也是频频出动，邓尼茨的u潜艇部队，在大西洋上袭船战，已经严重制约了美国的海洋运输能力，甚至一艘运载一个整编加拿大旅的客轮，都被u潜艇送进了冰冷的大西洋海底。

“战争打成这样，可以有人出局了！”蒋云志离开长安的前一个晚上，陛下在金华殿为其摆饯行宴时，淡淡的说到。

陛下说的出局人，无疑指的是邱吉尔。三国斗地主，你得有资格。没有了印度、没有中东，没有非洲，英国还有与汉、美一起斗地主的资格吗？

“我不管你怎么打，也不要什么一舰一船、一城一岛的局部小胜，那都是你的事！我只需要一封胜利的喜报，将多国部队轰出非洲，轰出地中海的喜报！云志，我期待——在直布罗陀看日出！”

一句话，一杯酒，一个小……要求。

在蒋云志看来，那真的是一个“小要求”。陛下只不过想去那个海峡看看日出，虽然自十八世纪西班牙无敌舰队战败之后，除了英王，再也没有其他帝王可以站在那里。

每年英王都会在直布罗陀巨岩顶上举行一次日光礼，这几乎成了英国霸权主义的象征。“嘿嘿，去一次后，陛下会不会把那个小山顶崩掉？”会议桌前的蒋云志的嘴角露出了一丝邪笑，倒是让分坐两侧的大汉将官们心底生出一丝不安。在大汉帝**内部，很多人都知道，蒋总长的黑脸是天生的，怎么黑都没大事；蒋总长的邪笑是可怕的，那意味有人要倒霉了。

这是一重要的战前准备会议，地海中方面军各路将官齐聚，长桌两侧充斥了帝国海陆空三军的绿、白、蓝三色将官服和殖民区军队的土黄色军服，以及德军深灰色战衣，当然还有国/军的制式军装，整个会议室的军服五花八门，但却一个共同的特点——将星闪耀。

这种闪耀不是将军们肩章，而是指那些正襟而坐将军们本人。

德国人隆美尔、意大利人吉利齐亚尼、中华人孙立人，更多的当然还是汉国将军。蒋云志自不必多说，龙洲、关沧海、肖国兴也无一不是帝国骁将。

在后世，曾有人做出一个统计，那就是在蒋云志主持的这一次开罗会议中，走出了七位元帅和十一位上将！

“踢球者”行动，成全了汉皇陛下直布罗赏日出的心愿，更成全了许多诸多军事天才们的绝世功勋！

正是在汉皇的“踢人出局，解决问题”战略思想指导下，在这些各**队大能们的谋划下，“踢球者”计划应运而生。

在整个堪称宏大的计划中，隆美尔指挥德意非洲军团正在进行班加西会战，成为了重要的战略节点。

“利用盟军在近一年之久的消耗战中建立起来的海、空优势，利用苏尔特湾地区的兵力优势，围歼英国第八集团军。”

蒋云志语调冰冷的话声中，“踢球者”行动正式展开。

近卫军团第3装甲军，第4机步军，兖州军团、犹大军团、南洋第二军团在肖国兴中将的指挥下，于古塞巴耶越过埃及与利比亚边境，尤其是近卫军团的两个军，在强大后勤能力的保障下，以其高速的机械化行军能力，一昼夜连续行军近五百公里，在法里格干河的塞哈比堡，劫断了班加西英军与多国部队的陆上交通线。

在而此之前，关沧海的皇家海军北部舰队派出了以艘奉先号和文举（孔融）号战列舰为首的战列舰队，在伯罗奔尼撒半岛南部与意大利海军汇合，出伊奥尼亚海，让多国部队以为盟军要发起叫嚣已久的马耳他夺岛战，没想到这只是虚晃一枪。

西西里岛上空军依旧没完没了的对马耳他狂轰滥炸，马耳他岛守军紧张的都不敢回军营，干脆就睡在海滩后面的工事中。但这一支战列舰队却是连弯都没转，直奔利比亚的苏尔特湾。

因为丢掉了地中海上空的制空优势，加上德、汉两国潜艇的嚣张，多国部队甚至在第二天才知道盟军战列舰队的目标是苏尔特湾。

在君士坦丁的多国部队地中海方面军总司令部，英国陆军上将亚历山大的眉头几乎紧蹙了结。他知道，布鲁克危险了，英国超大规模第八集团军危险了！

撒丁岛和西西里岛上的盟国空军织成了一个大大的网，将协约国海军死死按在了突尼斯海峡以西，而在苏尔特湾，协约国的空军力量根本无力出击。没有飞行员愿意长途奔袭后，再闯进敌人航母舰载机的包围圈中。

可是……一旦盟国海军战列舰队在海上抄了班加西后路，布鲁克还有什么办法可将第八集团军带出来？

看起来这就是一个绝对的死局，但英国人本性中的固执让亚历山大并没有放弃，他依然死死地盯着地图，在寻找盟军包围圈中的漏洞。

电话声突然响起，亚历山大眉着的死疙瘩突然散开，目光牢牢地盯住了地图上的一个点，就如同他年少时在伦敦科文特花园歌剧院中，第一次见到“绝代美人”玛格里特时一样，如痴如醉。

“爵士，是艾森豪威尔将军的电话！”参谋的声音传来，亚历山大露出了招牌性的绅士微笑——他也正想找艾森豪威尔。

“嘿！艾克！”

“您好，爵士！”话筒里传说来了艾森豪威尔温和的声音。亚历山大喜欢别人称呼他为爵士，除了在军界取得的辉煌成就之外，他还是大不列颠帝国世袭的科特子爵。“爵士，第八集团军危险了，我们想，我们要做点什么！唯一的希望就是……”

“艾季达比亚！”

两位将军异口同声的说出了一个地名，唯一不同的是，是英式英语与美式英语口音上的明显差别。

艾季达比亚，位于利比亚第二大城市班加西的西南，素有“班加西门户之称”，距班加西不到二百公里，距海岸线有二十公里，正好处于战列舰炮火之外。

只要能抢占这个要点，就在沿着苏尔湾地缘线，为第八集团军打开一条狭长的撤离路线，虽然这样的撤离，一定会遭致盟军空军和海军舰载机的联合轰炸，但总比死守班加西被围歼要好！

班加西失守已成定局，但布鲁克如果能发挥出在两年前敦刻尔克大撤退时的指挥水准，再次上演山穷水尽、柳暗花明的好戏，那无疑会给多国部队带来战略、战术上重大转折，甚至打断盟军的进攻计划也极有可能。

多国部队的两位指挥官不约而同的看到了艾季达比亚这个战役节点，身为班加西会战外围部队指挥官的肖国兴同样看到了这个战略要地。塞哈比堡距离艾季达比亚一百余公里，以机械化部队的行军速度，如果急行军的话，三个小时而己。

但作为阻击部队的兖州军团、犹大军团和两个南洋军团，都还在沿哈米姆干河急行军。率先抵达塞哈比堡的只有近卫军团第3、第4两个军。

可是，就算人能坚持，车辆总得检修呀！24小时急行军五百多公里，猛虎坦克的发动机性能已足够强悍，再加近卫军装甲部队一比一的工兵部队才能保障这样的长途连续行军。命令装甲军马不停蹄、车不息火，继续突进？

最新的情报是多国部队一支机械化先锋已经抵达卜雷加港地区。肖国兴看了看地图，长叹一声，战役的准备还是有很大缺陷，盟军的发起点距离多远。

“陛下还是太急了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第266章近卫军前进

“近卫军团没有孬种，近卫装甲军更从来没掉过链子，请司令放心！我部将在一小时后继续突进，目标艾季达比亚！”

近卫装甲第3军军长董志华在无线电中的声音让肖国兴悬着的心落了下来。第3军三千多辆坦克和履带装甲车在强有力的后勤保障下，五百多公里的急行军仅有五十多辆“趴窝”，还没有赶到塞哈比堡。

目前，装甲第3军和机步第4军燃油、弹药充足，只是人员经过长途急行军，相当疲惫。可为了抓住稍纵即逝的战机，只得辛苦前线的将士们了。大汉皇家近卫军，陛下的天子亲军，当然要展现出更强大的战斗力和意志力。

慈不掌兵、交不管财，肖国兴狠了狠心，“请第3军的将士们再咬一咬牙，拿下艾季达比亚，堵住英军，我将亲自为大家向陛下请功！”

“肖司令，您就擎好吧！近卫第3军，保证完成任务！”

大汉皇家近卫军团，无论哪一个军，都是骄兵，都是悍将。无上的荣誉感，刺激着他们在每一场战斗中，每一任务时，都不容易失败。

塞哈比堡，一昼夜急行军后，累的干脆就靠在履带上休息的装甲兵们，在接到命令的下一刻，立马起身整理随身装备。

十五分钟后，沙漠中的“猛虎”与猎豹再次行动，将夜色照得雪亮的大灯与发动机隆隆的轰鸣，让略显荒凉沙漠小城塞哈比堡变得热闹无比。来回奔跑与喊叫着的工兵产加紧做着最后的准备工作。

坦克与装甲步兵车车中则是一片肃然，只有通讯器中传来了军长董志华的命令：“目标艾季达比亚，出发！”

广褒的沙漠地型使得装甲军的行军少了许多限制，久违的242阵型得以再一次施展。所谓242就是全军以八列纵队突进，中间是四列坦克，而两侧则分别是两列履带装甲步兵战车。新式的猎豹-2式步兵战车，有着极强的搜索能力，同时复合装甲的使用又使得猎豹在减轻自身重量的同时，还增强了对于火箭筒等武器的防御能力。

对于一直重视装甲步兵战车的近卫装甲部队，这样的队型是他们最擅长的长途行军保护模式。只是在一般的地型中，很难能有这么宽阔的道路让其展开。

如今任务紧急，又是长途急行军后的人困马乏状态，最主要的是法里格干涸的河床，给了装甲军施展的空间。所有的坦克和装甲车都打开了防尘器，铁马洪流在平整的河床中全速奔驰，扬起了沙尘如同一条风暴走廊。

同样的风暴走廊也在距第3军两百公里外的沙漠公路上狂飚，美国第2装甲师和英国龙骑兵第3旅也在急速行军，紧随其后的，是加拿大机械化第3师和美国第27摩步军。

赫赫有名，战功累累！

如果说来自不同国家的这几支部队有什么共同特点的话，那一定是上面的八个字。亚历山大在与艾森豪威尔达成一致意见之后，并没有任何藏私的拿出了手中最强的数支的机械化部队。

这些部队与近卫装甲第3军的目标一致：抢占战略要地艾季达比亚。只不过一个是要接应友军撤退，另一个则是要堵住班加西包围圈的最后一个漏洞。

皇家空军的夜间侦察机不时通过北斗通讯指挥系统传递着海边公路上多国部队的位置，听得董志华更加的心急如焚。双方现在和艾季达比亚之间的距离相差不多，而第3军似乎还要稍稍落后一些。

“掉队的不要管，拖到一边等待后方工兵救援，其他车组，全速前进！”

肖军长在通讯器中的声音显得有些嘶哑，一昼夜没有睡觉，而且还是高度紧张的战斗状态，年龄比士兵要更大一些的肖少将身体更是几乎到了极限。

随着这一声命令，沙尘长龙中发动机的轰鸣声变得更加沉闷，激荡在董志华的心间更显不安。“第3军以疲惫之态，迎战数倍于已的敌人，而且对方也全部是机械化部队，此战……”董志华满脸的凝重，“养兵千日，用在一时！近卫军搏命血战的时刻到了！”

通讯器中，肖军长并没有选择隐瞒敌情，所有的装甲兵们都知道，在前面，在艾季达比亚，将会有无数的敌人在等待他们，但……那又如何？

从建国伊始，近卫军的作战从来都是以寡敌众。从黄金城到西澳珀斯，从千里大跃进到阿德莱德和墨尔本，哪一战近卫军不是无所畏惧，勇敢冲锋？

当通讯器零散传出《近卫军之歌》的你吟，到最后凝成众人的合唱时，董志华的目光中已由忐忑不安变得信心满满，他与士后们一起在坦克的轰鸣中，高声歌唱：

来吧！魔鬼！你的存在将为我的生命乐章增添更多的伏笔和惊奇！没有你奇迹如何发生！

来吧！挫败！没有你的磨练，我如何成为耀眼夺目的钻石！

来吧！我的软弱！如果我不能看见你，我如何变的刚强！

来吧！对手！没有你的参与，我又与谁竞争！

近卫军，前进！近卫军，冲锋！

在飘扬的金龙战旗指引下，我们无所畏惧。

我们是大汉帝国骄傲的皇家近卫军。

……

高昂战斗意志并不能缩短时空的距离，近卫装甲第3军接近艾季达比亚时，董志华的耳机中还是传来了不幸的消息，多国部队已经抢先一步进入城市。

天色已经渐亮，距离艾季达比亚不足三十公里的第3军董志华军长面临的是一个艰难的抉择。服从指挥部安排，这样可以保存部队实力，避免过大伤亡，但会留给英军十多个小时的撤退时间。或是强攻，没有步军协同作战，没有炮兵火力准备，装甲军将孤军进攻一座城市，近十小时内，唯一可能的支援只有空军。

副军长、参谋长……几个军部指挥人员围在一个小沙包后，开了一个短会——装甲部队不需要指挥部，不需要会议室，他们的最高指挥机构就是那辆编号为03001的指挥坦克，如果这辆坦克被挂掉，那么指挥权将依次移交，002、003……

“如果我们就在这里干等后续部队的到来，如果我们就在三十公里外坐视英军光出包围圈，那将是我们近卫3军永远擦不掉的耻辱！”

嘶哑的声音低沉但坚定，但董军长的话让其他几个人用力的点头。

“打吧，军长，近卫军不能有孬种！我们3军丢不起那个人！”

“打！军长，我也支持打。不论我们伤亡多大，只要留下种子，我相信陛下一定会重建近卫3军！可如果不打，我们就没脸再称近卫军！”

战斗最终还是打响！

第三军的一千多辆猛虎中型坦克，在十几公里的沙漠带上展开，而数量差不多的猎豹2刚是则是在两翼和猛虎的身后列队。

在董志华军长艰难的说服肖国兴中将同意开战后，指挥部立即协调了克里特岛以南海面上的海军航母战斗群，48架j-37e海龙与60架g-41b蛮龙将在四十分钟后对艾季达比亚发动空中打击。

这样的遭遇战，谁都没有机会构筑象样一点防御阵地。在各条街道的入城口，全是美式m3斯图亚特轻型坦克和m4谢尔曼中型坦克，还有英国的十字军和克伦威尔巡洋坦克以及各国的装甲运兵车。

因为是机械化部队突进，所以最先入城的多国部队，也全是装甲车辆。

城外有大批盟军装甲力量集结，他们当然不会一无所知，多国部队在艾季达比亚的指挥官正是大名鼎鼎的乔治·巴顿，坏脾气巴顿因在火炬计划，对艾森豪威尔担任非洲多国部队总司令不服，而被晾在摩洛哥提任殖民地总督。

在地中海方面军成立之后，巴顿及时与在伦敦的马歇尔沟通，低头认错，得以重返第二装甲师这支美军的拳头部队。

两支王牌装甲力量对决的开始，并不是坦克炮对轰。就在巴顿还在犹豫是否主动出击之时，北部舰队两个舰母战斗群上一百余架舰载机率先对多国部队发动了进攻。

因为是执行对地打击任务，海龙与蛮龙的机翼上携带的几乎全是绅士企鹅和长冠企鹅等轻型对型导弹。

在巴顿和其他多国部队指挥官意识到了飞机对于装甲车辆的威胁，但因为通讯上的落后，舰载机编队以迅雷不及掩耳盗……之势，首轮攻击就几乎敲掉了在城市外缘的数十辆m4谢尔曼和和英军克伦威尔巡洋坦克。

首次出现在战场上的长冠企鹅轻型对地导弹大显神威，以雷达成像制导的方式，开启了基地武器精确打击的先河。

但这并不是野外，老练的巴顿没有给皇家海军舰载机以更多展示射击精准度的机会，集结在城市边缘的坦克迅速后撤回街道中间，艾季达比亚城中林立的房屋建筑成了多国部队地面车辆绝佳的掩护。

海军的蛮龙攻击机射光了两翼上的八枚对地导弹，只好爬升高度，随编队离开。除了一第轮的突然袭击，舰载机编队的空中打击，并没有让巴顿的第2装甲师和英国龙骑兵第3旅的主战力量遭受太多损失。

可在后世的军事专家提起艾尔达比亚坦克大战时，依然将盟军空中力量，视为改变战役结果的决定性因素。

因为，在巴顿下令多国部队坦克打乱队型，以自由分散的方式退回城市街道的同时，董志华军长“全军突击、近卫军前进！”的命令也随着无线电通讯器，传遍了近卫装甲第3军的一千五百多辆猛虎坦克。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第267章装甲巷战

发动机在轰鸣，履带下的沙土被强劲的废气扬起，坦克军的全体突击命令，很快在沙漠中制造出了一条宽近十公里的巨浪。

不够汹涌，但更加骇人，因为那是由漫天黄沙组成的沙浪。

入城街口的战斗没有任何悬念，自由规避的命令下达后，城市边缘的多国部队防御已经不成章法，几辆奉命留守，只起到警卫作用的十字军和m3斯图亚特轻型坦克猛虎85毫米口径滑膛炮的打击下，就如同败布破絮般被狠狠的撕破。

更欺负人的是，被击毁后堵在路口的m3，被心急入城的突击团猛虎坦克客串了一次推土机，在难听的“咯吱吱”志中，慢慢推到了路边。

在随后的坦克巷战中，其他的斯图亚特与十字轻型坦克的下场，也不比路口那几辆被当作垃圾推开的同类强到哪去。在这种纯装甲大战中，以速度和灵活见长的轻型坦克，成了人见人欺的可怜货色，就连猎豹，也可以利用车载步兵发射的单兵柳叶式火箭将它他击毁。

不过，这些都并不足以决定战斗的最终走势，在艾季比达亚略显狭窄的街道中，坦克大战的主力依然是谢尔曼与猛虎的对决。

如果是在野外平坦的沙漠地型中，如果只是单纯的坦克炮对射，那m4肯定不是猛虎的对手。在朱夫拉沙漠中，多国部队与近卫机步第6军的作战中，就已经证明了这一点。

m4猛虎对射的结果至少是四比一，也就是说多国部队要付出四辆谢尔曼坦克的代价才能击毁一辆坦克猛虎，而且还必须是以包抄的方式，在侧装甲或者后装甲击中猛虎，才有效果。

猛虎坦克的前装甲，被美军装甲兵称为“防波堤”，意为：那是不可击穿的。

为此，艾森豪威尔要求国内坦克工厂尽快提供威力更大的85毫米主炮坦克的报告，早已被呈送到罗斯福的办公桌上。

但在艾季达比亚的巷战中，巴顿指挥的多国部队很好的解决了这个问题。既然猛虎的前装甲坚不可摧，那就打侧面，打后边。复杂多变的街道和以土木为材料的沙漠建筑，给多国部队实施这样的战术以很大的发挥空间。

猛虎往往是对射中击毁了敌人对面的坦克，还没等钻出巷子，就会被在后面出现的谢尔曼击中，或者是克伦威尔推倒了路边的土墙，将炮管抵在猛虎的侧面。

与西伯利亚战场上，通讯落后的俄军坦克不同，美、英在坦克无线电方面的技术，并不显落后！汉军领先于协约国的，也只是通讯的合成技术雷达的搜索范围。

至少，“北斗”的开发理念和技术都还是绝对超前于其他各国的。

无奈、残酷但却有效的“对子”战术，让进入艾季达比亚城的近卫第3军第7师在短短的三个小时内，被击毁了一百多辆猛虎坦克。

多国部队的损失也超过了二百辆，但在汉、美坦克多次对决中，这样的战绩已堪称荣耀！坏脾气的巴顿再一次在遭遇战中，树立了自己美军装甲作战专家的美誉。

而在城南，负责阻击多国部队援军的近卫第8师，同样陷入了苦战。

加拿大机械化步兵第3师，美国第27摩托化步兵军等部队抵达艾季达比亚，缺少其他兵种协同作战的近卫装甲8师，为避免遭到敌人的火炮袭击，被迫以主动进攻的方式向敌军发起冲锋。

庆幸的是刚刚赶到战场的多国部队并没有时间构筑阵地；庆幸的还有通过“北斗”，装甲师可以迅速呼叫海、空军的支援。

在埃、利边境机场起飞的四十架g-40c威蛮攻击机的空中火力支援下，近卫第8师奇迹般击退了多国部队援军，将美国第27摩步军驱离了艾季达比亚西南六十公里以外。

可第8师的形势并非如战场上突击猛进那般顺利，甚至可以说情况相当不妙。加拿大机步第3师沿着海岸线斜插进来，在第8师的侧后翼撕开了一个数公里宽的口子，随着美27军的一部向右翼运动，第8师甚至有在城外被分割包围的危险。

以高机动见长的装甲师被包围，听起来像是一个笑话。可是不要忘了，多国部队方面参战的同样也都是机械化和摩托化部队，而在艾季达比亚城内与第7师交战的更是美、英两国的王牌装甲部队。

被留作预备队第9师还有一个特殊任务，开战前董志华军长亲自交待：一旦战局不妙时，第9师可以提前突围。“要为第3军保留一些种子！”

“扯什么淡！”叱咤中华，在伊拉克和叙利亚打出赫赫威名的9师师长方缅华在军长面前没敢放肆，可掉过头，立刻对这个听起来不可思议的命令呲之以鼻，“开什么玩笑！让9师当逃兵？军长不是疯了吧？”

“谁敢在战斗中后退一步，就立马给我脱了近卫军的迷彩服，自己跳印度洋游回去！”

接到率9师攻击加拿大3师的命令后，方缅华大校在全师的公用通讯频道中，说出一句同样让士兵们认为不可思议的话。

近卫军有临阵退缩的吗？别说9师了，你看看皇家近卫军团的军史上有没有？

“师长不是疯了吧？”

方缅华对军长的质疑，马上被9师的士兵们还给了他。

没有人会退缩，更没有人会后撤。为阻止加拿大师继续穿插分割装甲军的作战区域，近卫装甲第9师绕过城南，就在第8师的身后向海岸线方向发起冲锋。

“什么叫防守？在装甲兵的字典里，找不到防守这俩字个。我们有的只是进攻、进攻，再特么的进攻！”

这是一句大帝语录，据说是近卫军团前身，第一装甲团在黄金城成立时，陛下对全团将士演讲中的一句话。

在所有的书籍史料中，你是找不到这句话的，能找到的陛下的演讲全文，绝对够激昂、够高尚、够文明。

但在近卫装甲部队中，流传最广的偏偏就是这一句。尤其是最后的那几个字，够劲！“虽略显粗俗，但动感十足，这才是真正的军人之声，男人之语！”

这个评价来自于第一任近卫军团司令蒋云志，当然这更属江湖传言。如果细追究蒋总长说没说过这样的话，至少蒋黑脸是打死不承认滴。

可这并不妨碍近卫装甲兵们对于那句话的推崇，所有的近卫装甲部队从上到下，从将官到士后，无人不以进攻为唯一的作战理念。

“进攻、进攻、再特么的进攻！”这也是帝国装甲部队各级指挥官最爱说的一句话，下达命令、战前动员、提升士气皆通用之。

与其齐名的也只有另一句大帝语录：近卫军，前进！

好吧，在史书中，其实只有这一句。

加拿大与美国都曾是英国的殖民地，英国曾经统治整个北美很长的时间。不同的是美国出了个华盛顿，而加拿大只有……白求恩。

现在的加拿大，被称为自治领，意在法律上仍以英王为最高元首，但实际上拥有自身的宪政体制，**的贸易政策和有限的外交政策自主权。

在这种体制下，加拿大有自己的军队，但并没有宣战权，加拿大与英国的其他殖民地一样，随自己的宗主国加入协国组织，一同向钢铁同盟宣战。

加拿大机步第3师也是由全美械装备武装起来王牌师，战斗力甚至远超英军。装备大量单兵反坦克武器和自行反坦克炮的他们，利用简易阵地，面对第9师的装甲集团冲锋，暴发出了顽强的战斗力。全师八十余辆m4谢尔曼也被集中在阵地的侧翼，准备对9师发动突袭。

但第9师在中东战场上，早已积累了丰富的集团作战经验，阿拉伯人和英军的防御阵地，远比没有战场经验的加拿人做的好了许多。以猎豹装甲车和猛虎坦克的协同突击，弄成远近两种打击火力的有效结合，更以猎豹的灵活作战来对付隐藏在沙丘后的单兵反坦克武器，这大大降低了步兵抵进突袭对坦克的杀伤力。而在远端，猛虎85毫米口径的主炮足以摧毁加拿大人那并不坚固的简易工事。

被集中起来的谢尔曼坦克团也并没有起到太大的效果，失去突袭的机会，正面接敌的m4在猛虎坦克炮手的眼中，那就是一个个活动的靶子。击毁谢尔曼并不值得炫耀，打爆m4的汽油发动机，在战场上制造出一个小型蘑菇云，才是最牛x的。

第9师打的很爽，一对一，加拿人不是对手。但因为第9师向海岸方向的突进，8师的侧后翼再一次暴露出来。这一次出现在致命地点的是美军第2装甲师的c旅，巴顿及时发现了汉军阵型的弱点，将手中最后的后备力量及时投入战场。c旅快速穿过城市的街道，谢尔曼75毫米口径滑膛主炮，虽然比猛虎的85滑膛威力小的多，但一千米以内，美军的尖头穿甲弹也足以穿透猛虎坦克后面的60毫米匀制装甲——猛虎中型坦克，只有前装甲才是复合装甲。

猛烈的坦克炮射击，让8师几乎在一瞬间就损失了数十量猛虎和猎豹，更危险的是，对面的美27摩步军的m109式155毫米自行榴弹炮，在稳住脚后，开始发威，密集的火力隔断了第8师冲锋的路线。

前后夹击，稍有不慎，8师面临的将是被围歼。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第268章放我去睡觉

乔治·巴顿对于装甲力量的使用，犹如手术刀似的精确将汉军近卫装甲第8师逼入绝境。

在队列后面数辆猛虎的车长，试图紧急调头还击，仍逃不过侧装甲被击穿的命运。强悍的猛虎在这一刻，机动性能较差的小缺陷成了致命之殇。

深陷巷战泥潭中的装甲第7师和海岸边打的正爽的第9师都没有能力及时救援被前后夹击的8师。

但第8师的猎豹装甲步兵车上演了极其悲壮的一幕。近百辆猎豹中的步军携单兵武器下车之后，只留下驾驶员，以密集的队形快速调头后向正在快速射击的c旅数百辆m4发起决死冲锋。

以步兵车对中型坦克，你会说那不是找死吗？

是的，他们就是要“找死”，用密集队形冲锋，用自己“找死”的行为，为身后的猛虎们换来调头的时间，“豹死虎生，再振虎威”这就是猎豹们决死冲锋的目的。

没有人去评价他们做的对或不对，在这样的战场中，猛虎坦克们能够调过头来，以“防波堤”前装甲面对敢于挑唆虎威的谢尔曼，就是胜利。

用自重三十多吨的中型坦克玩漂移，在二十几个小时没有睡觉后玩漂移，在战友们用生命去赢得时间玩漂移。

近卫军坦克驾驶员不惜代价的训练，在战时显示出了极高的水准。六十几辆猛虎的漂移调头让坦克中的其他乘员差点吐出了胃——胃里空空，也没什么其他可吐的。

干呕数声，迎回转机的车长们立刻张大嘴狂喊装弹、瞄准。可是，能发出声的算不错了，与他们想像中训练时响亮的命令相差甚远，甚至……有的车长只是张大了嘴，却没有一丝声音传出——从埃、利边境的古塞马耶开始出发，他们已经急行军一昼夜没睡觉，又连续行军三小时后投入战斗。

身体上极度的疲乏和紧张的战斗，让一部分的车长失声了！

没关系，弹药手和炮手只是奇怪的望了一眼车长，看到了他那张大的嘴巴，立刻扭头去完成自己工作，战友间的默契使得很快意识到发生什么问题，又或是车长在命令自己做什么。

推开了通讯员递过来的水壶，车长知道，壶里的水不多了，战斗不知道什么时候才会结束，没有时间补济，必须要保证通讯的嗓子湿润。

“尼玛，这仗打的，咱近卫军口啥时这么憋屈过！”

通讯员年龄很小，见车长拒绝喝水壶里的水，哭咧咧的骂了一句，这句话立刻引起了车内所有人的共鸣。可不？近卫装甲军啥时这么苦b过？

车长想说什么，可张了一下嘴，嗓子传来的剧痛让他意识自己还在失声状态，只好咧嘴苦笑。

炮手就没这么悠闲了，弹药手已经完成了装填，长长的85式坦克炮管缓缓移动，在坦克快速的移动中慢慢瞄准了远处的一辆m4谢尔曼。

纵使是在相对平坦的沙漠地区，但坦克的瞄准镜依然上下晃动不停，炮手在努力让那辆谢尔曼不离开瞄准镜，就在他按动发射钮的同时，他发现那辆谢尔曼的炮口也发出火光，“闪避！”

驾驶员再次拉紧拉杆，又是一个漂亮的三百六十度漂移，笨重的坦克在沙丘上划出来了一个直径达到十多米的大圆。

谢尔曼坦克射出的穿甲弹呼啸而过，炮手在瞄准镜中再次找到那辆m4，已经变成了一团花火，“搞定”两个字在微微咧开的嘴角间透过，车内一片欢腾，只有车长微皱着眉头，痛并快乐着！

“这帮小子，打中就打中了，笑什么，害得老子也想跟着笑，嗓子跟刀割似的”

“漂移”调头的六十几辆猛虎依次开火，给c旅的阵型带来了一片混乱。虽然谢尔曼的数量远超调过头来的猛虎，但谁都知道，谢尔曼的75炮打中猛虎的前装甲，可能只是一个弹坑，而猛虎的85炮打中谢尔曼……在这样的近距离，不变成打火机，就是幸运。

巴顿对装甲力量的战术使用，已达极致。但双方坦克性能上的差距，为8师赢来了一线生机。

猛虎们越过了充当肉盾而被击毁的猎豹，所有的驾驶员和炮手都紧咬着嘴唇。被坦克炮击中的运兵车惨状深深刺激了他们，为战友报仇的信念击退了身体上的疲惫。将那些美军的谢尔曼全部变成打火机，是他们最大的心愿。

可惜，这样的心愿很难完成。

就如同真下的猛虎扑食，最难的捕猎已经成功，可虎口夺食的来了！

g-40c威龙攻击机再次出现在天际，16个黑点由小变大。当揭开炮塔盖，探出脑袋的车长们已经能清晰看清威龙们的编号时，由先进雷达成像技术制导的长冠企鹅空对地导弹已经开始发威，被长冠企鹅击中的谢尔曼，没有悬念的个个变身超大号打火机。还有的攻击机使用的武器是55毫米无控火箭弹，驾驶威龙的飞行员们在骇人的俯冲呼啸中射出火箭弹，被击中的坦克固然会燃起大火，就是侥幸躲劫难的也会被剧烈的爆炸将坦克中的乘员震晕，甚至是耳鼻流血而死。

威龙攻击机优异的低空性能和强大的对地攻击力在这样的地型中，得到了尽情的发挥。很明显，上一次攻击时他们大肆浪费造价颇高的长冠企鹅，这次两翼下被挂上了更多的无控火箭弹。

“不是败家吗？不是乱射吗？我给你挂满便宜的火箭弹，让你随便射。”

埃及西部锡瓦空军机场上的地勤人员如是说到。

风水轮流转，刚才还两面夹击近卫8师，打的风声水起的c旅立刻坠入了深渊。防空能力薄弱的谢尔曼坦克被威龙打的惨不忍睹。还有对面的数十辆猛虎，不时发射着致命一击。因为c旅自己的混乱，猛虎的炮手们可以更从容的按动发射钮，使得85炮的命中率也提高了许多。

谢尔曼坦克无愧于自己“名牌打火机”的名头，皇家空军的威龙战机与近卫军的猛虎坦克联手打造了一场最昂贵的沙漠篝火晚会。

扑灭了屁股上的火花，第8师的将士们很是庆幸自己还没有被打成猴子。

随8师一起行动的30001号指挥坦克上，董志华少将也忍不住悄悄的擦了一把额头上的虚汗，累的，也是紧张的。

如果自己不是军长，刚才威龙攻击机机群出现的那一刹那，他真想不顾形象的跳出去，大呼几声痛快！

如果第8师在这里被围歼，还在城里打巷战的第7师将更加危险，甚至……董军长有点不敢往下想了，个人的荣辱安危都是小事，成建制被消灭的近卫军单位还没有出现过呢吧？董志国可不想第3军背上这个一辈子也扯不掉的称号。

天际边飞过来的乌云，打消了巴顿率领的多国部队争夺艾季达比亚城的最后一丝希望。

那不是乌云，但却夹杂着滚滚的雷声，三百架wz-40海东青武装备直升机编队飞行的声音，真如连绵的雷声般，震耳欲聋！

这仗没法打了，不同于固定翼攻击机，随时可以旋停攻击的直升机绝对是坦克最可怕的杀手。

换作是汉军防空火力超猛的猛玛（天启）重型坦克，也许在面对直升机时，还有的一拼。让谢尔曼和克伦威尔面对海东青机群？

巴顿自认自己还没有疯。

城市巷战，隐藏起来打冷枪，对于直升机来说也有很大的威胁，但巷战的主角是坦克时，那还有的打吗？狭窄的街道限制了坦克的机动，对于飞在空中的直升机来说，那就是打固定靶，还是打火机式固定靶。

美军第二装甲师与英国龙骑兵第3旅很快退出了艾季达比亚城，掩护他们顺利撤出的是十二辆谢尔曼与四辆克伦威尔坦克。

与绝命冲锋时的猎豹们一样，这十六辆坦克的车组乘员也是抱定了慷慨赴死的决心，用自己最后的英勇奋战，拖延住追击的猛虎坦克。

三十分钟后，近卫装甲第7师以两辆猛虎和一辆猎豹的代价击毁了敌人断后部队的最后一辆克伦威尔巡洋坦克——这也是非洲英军的最后一辆克伦威尔，十字军巡洋坦克在中东近羞辱的表现，让英国陆军方面对这款装甲更厚，火力更猛的巡洋坦克期待颇多。不过，很快他们就发现，不是自己想的，就可以成真。所谓的装甲和火力更新，只不过是相对于他们自己的十字军轻型坦克。在盟军的主战坦克面前，无论是猛虎还是东北虎，又或是德国的豹式，克伦威尔依然是渣。

这使得英国很快停产了刚进入量产不久的克伦威尔生产线，而改以全面换装美制坦克。

在艾季达比亚城西的街口，一辆猛虎轻轻推开了那辆已经被击毁的编号为e3157的克伦威尔巡洋坦克。

当然猛虎的近卫装甲兵不知道，他们推开的是英国巡洋坦克最后的希望，是坦克发明国英国的坦克末世，或许也是日不帝国最后的辉煌。

大汉皇家近卫装甲第3军，艰难的取得了利比亚北部军事重镇艾季达比亚争夺战的胜利，嗯，要在胜利的前面，加上海、空军和近卫陆航第19师的功劳。正是海、空军飞行员不惜体力的频繁出击，才在装甲军危难之时挽救水火之中，也正是陆航19师的日夜兼程，及时赶到战场，才将多国部队吓退。

“好吧，功劳都算你们的行吗？只求能放我去睡觉！”

这不光是董志华军长的心愿，这恐怕是近卫装甲第3军所有将士最想说的一句话。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第269章两手都要抓

随着盟军后续部队逐渐抵达艾季达比亚，多国部队欲建立海岸走廊救出英国第八集团军的计划，彻底宣告失败。

在地中海东部的制海权被盟国的海、空军牢牢控制的情况下，巴顿败走艾季达比亚，实际上也断送了英国陆军元帅布鲁克最后的一丝突围希望。

班加西的周围，绿山防线早已被德意军团突破，舒荣加迈、迈格龙等战略要地也相继失守，二十万英军被逼入了苏加特湾的大拐角处，，只有几百平方公里的死地。

是的，如果英国皇家海国不能打破盟国战列舰队的封锁，那么这里就是一片死地。

班加西的北大门图克拉的战斗依然很激烈，南非已经被汉军攻占的消息被严密封锁，驻守在图克拉的南非第2军并不清楚他们的家园已经脱离了大英帝国的怀抱。意大利第10军和101机械化师猛烈的进攻并不能撼动黑人士兵的防线。

但南边的最后屏障杰尔迪奈的战斗就不容乐观了。英军第13军的第7装甲师在迈格龙被德国的21装甲师打残，仅余下第44和第50两个步兵师死守杰尔迪奈，在德军装甲力量的冲击下，他们能坚持多久？

布鲁克没有报太大希望！

而在正面，隆美尔亲自率领的德国第20机械化军和第90装甲师等部队正在步步逼近，一点一点将英军的防御力量蚕食。隆美尔似乎并不急于突进班加西，他有着足够的耐心玩着猫捉老鼠的游戏。

“狗屎！他那是什么德国的机械化军？除了长着一副日尔曼人的脸孔，还有什么是德国的？一水的汉械装备，连m35头盔都换成了汉国制式的‘穿山甲’！”

也不怪布鲁克这么说，在第一次班加西会战中，仓惶逃出来的德国第20机械化军几乎丢掉了所有的重型装备。

德国外长里宾特洛甫亲自出面，用德国在南太平洋上的数个小岛的殖民权，换来了一大批装备，将逃到埃塞俄比亚的德军重新武装，包括第21、第90装甲师等王牌部队换装东北虎坦克。

德国元首曾戏称：战争还没有结束，我们居然已经丢了仅有的几个殖民地。

当然，这也真的只是一个笑谈，一战结束后，德国已经失去了大部分海外殖民地的实际控制权。在这个海权时代，那都是英国人的势力范围……呃，这种说法也仅局限于大汉帝国建立之前。

汉国免费为非洲的德军换装，而德国仅需要付出几个名义上拥有的小岛。小胡子感觉这便宜占大了，在里宾特洛甫回来之后，元首特意交待了一句：看看哪里有还有类似的小岛，都换给汉国……

钟义当然也不是冤大头，虽说支援隆美尔点装备不是什么大问题，可既然是生意，那羊毛就还得出在羊身上。

最近报名购买王室资格的人比较多，威尔森那的意向书又发出去了几十份。但赫巴尔手中的海岛资源却越来越少了。

赫巴尔甚至有一次来找陛下，商量是不是把南洋那边的小岛也开发下，光是知秋海周围零零落落的海岛就有好多，都卖出去，顶帝国好几年的财政支出了。

这种损招，无疑会招致陛下的笑骂，不过赫巴尔阁下是不怕的。身为帝汶王国的太子殿下，人家正喊着“帝国财长这活太累人了，下届内阁说啥不干了。买豪车、住豪宅，一掷千金，泡几个妞……好好的体验下贵族和富二代的**生活……”

为这事，陛下曾感叹：在帝国物质文明高速发展的同时，精神文明建设也很重要呀！两手都要抓，两手都要硬……

非洲德军换装的军费，自然是由那些一心要过过国王瘾的土豪们买单了。这生意做的，各取所需、皆大欢喜。

小胡子觉得占了便宜，土豪们遂了心愿，陛下也爽了，“罗瘸子怎么还不出台禁止资金出国的政策呢？还不急眼？嘿嘿，那就再卖几个王室……”

一年多时间，在南太平洋上多出了近百个王国，如果单论各大洲的国家数量，大洋洲恐怕要高居第一……虽然，除了大汉，那些国家的领土加在一起还没有中华一个省大呢。

这些国家出现的直接后果，就是世界前百大富豪，美国人的数量由两年前的六十名缩减到十六名——人家都有自己的王国了，还要美国国籍干吗？况且美国也不消停，西海岸都快被炸没人了。

还是大洋洲好，除了没有人的南极洲，也只有大洋洲没有被战火波及了。就连南美洲的各国也都闹起了**战争。

英美法等传统势力身陷世界大战，无暇顾及南美洲时，秘鲁与厄瓜多尔之间的边界之争，厄瓜多尔惨败，并在美国、阿根廷和巴西的联合逼迫下，被迫接受不平等的停战协议。

这等惨事，神之子当然不会坐视，军情局7处迅速组建，并帮助厄瓜多尔扩军备战。

没钱买装备？没事，可以赊账，打赢了秘鲁，再用秘鲁的铜矿还账。“有大汉帝国在，绝不允许美国的霸权主义在南美横行无忌。”

沐雨大义凛然在对厄瓜多尔总统阿罗约·德尔里奥如是说到。

美国将南美当成后花园，那大汉就一定要在那里掀起战火。秘鲁与厄瓜多尔的边界争端，正好给了军情局插手南美最好的借口。

驻扎在夏威夷的两大洋舰队，派出了以奉孝号和文若号为首的航母战斗群出访厄瓜多尔，汉皇还签署了厄瓜多尔以境内矿产为抵押的购舰计划，摆出了一副就是要拉偏架的架式。

但在美国白宫智库们看来，奉孝号航母战斗群绝对不是去南美拉偏架了，他们的目标一定是……巴拿马运河。

汉国人应该已经知道了纽波拉特纽斯造船厂数艘埃塞克斯级航母已经建成，美国太平洋舰队即将重建的消息。

有两艘航母封锁，对于船闸式的巴拿巴运河，无疑是致命的。汉军甚至不用登陆去攻占巴拿马，只要飞行和舰炮就完可以封锁运河的船闸。罗斯福可不认为，规定巴拿马运河在战时不允许作为攻击目标的《加勒比条约》对汉国也有效力。

无法安全通过巴拿马运河，那美国的太平洋舰队就只有绕道南美最南端的麦哲伦海峡才能进入太平洋了。

罗斯福紧蹙着眉头，“难道真的要将太平洋拱手让与那个可恶的家伙吗？”

在伦敦，唐宁街十号首相府，邱吉尔的心情比罗斯福还要更糟糕。班加西二十万英军被包围，危在旦夕，多国部队最后的救援计划也告失败，布鲁克元帅坦言，如果不能获得来自海上的救援，第八集团军只好投降。

……邱吉尔看到这封电报时，差点爆出粗口。你还以为利比亚是法国呢？还是以为地中海是英吉利海峡？的确，布鲁克在敦刻尔克神一样的指挥，将英军带出了绝境。但这一次……他又将英军带入了绝境。

邱吉尔现在深深的懊悔，懊悔自己用布鲁克换回蒙哥马利的决定。他不是一个固执得不知悔改的人，正相反，作为一个成功的政治家，邱吉尔对于自己的错误从来都是能于承认，就如现在，蒙哥巴利将军就坐在他的对面。

“伯纳德，我必须要向你道歉。现在我承认，将你从非洲调回本土，是一个错误的决定。现在这个错误的决定，将二十万英军推入了绝境，你有什么好办法将他们救出来吗？”

邱吉尔的态度，让本来十分愤闷的蒙哥马利没有任何理由再去指责首相，“首相阁下，我想……只有皇家海军可以拯救第八集团军。”

“伯纳德，我们的计划不仅仅决定班加西那二十万英军将士的命运，可能还会决定整个国家的命运！你确定？皇家海军有机会将第八集团军拯救出来？”邱吉尔肥胖坐直了肥胖的身躯，一双鹰眼紧紧的盯住了蒙哥马利。

“首相阁下，我想皇家海军的作战计划并不会由我这样一位陆军将军来制定，我只是说，如果要救第八集团军，只有皇家海军可以做到，至于要怎么救，我想，首相阁下你更应该问坎宁安爵士和查尔斯爵士”

迎着邱吉尔的鹰眼，蒙哥马利显得十分镇定。那俩位爵士分别是皇家海军本土舰队和地中海c舰队的司令官，皇家海军实权派的代表，也是目前最接近海军元帅的两个人。

首相与将军的对视持续了几十秒钟，最终还是以蒙哥马利的退缩而结束。邱吉尔满意的点点头，“好吧！我会去问询皇家海军方面的意见。伯纳德，请你作好重返非洲战场的准备……我是说，皇家海军可以成功救出第八集团军的话。”

蒙哥马利耸耸肩，不置可否的回了一句：“我期待您的好消息，首相阁下！”

其实在布鲁克死守班加西的那一刻，在他的心中，就已经对第八集团军宣判死刑了。对于隆美尔的了解，蒙哥马利自信没有人超过他，“沙漠之狐到现在还没有总攻，无非是有所图。也许他们正等着皇家海军的主动上钩呢？”

这句话，蒙哥马利没有说，以皇家海军对英国陆军的偏见，他不相信他们可以无视盟国海空军的强大，不惜一切代价去营救陆军。

“海军是不会出动的，说不说还有什么关系呢？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第270章班加西毒药

离开唐宁街的蒙哥马利绝对没有想到，他的话，将英国皇家海军推上了一条不归路。

面对国内如潮的压力，强人邱吉尔也不得不屈服，并立即召开军事会议讨论怎样营救第八集团军。

二十万英军投降，这样的消息如果传回国内，将会有什么样的后果？布鲁克的电报与蒙哥马利的话深深刺痛了邱吉尔的内心。很明显，他们都不相信在这种情况下，皇家海军会出手营救陆军。但首相想试一试，“在敦刻尔克，是布鲁克挽救了英军，这一次，就让我来吧！”

曾经做过海军大臣的邱吉尔深信自己在海军方面的影响力犹在，同时他也坚信，皇家海军仍有能力与盟国海军在地中海决死一战。况且英国现在并不孤独，美国大西洋舰队的欧洲分舰队也在直布罗陀。

两艘最先进的埃塞克斯级航母，完全可以抗衡汉国的元帅级。至于大汉皇家海军先进航母的数量……邱吉尔选择性的忽视了。

“大英帝国崛起于海军，也必将再次辉煌于海军！”

带着这样坚定的信念，邱吉尔在整个战争进程中，第一次干预了个体的作战计划。

h舰队覆灭之后，退守直布罗陀的c舰司令坎宁安海军上将很清楚，虽然多国部队上下都不愿承认，但实际上协约国方面已经失去了对地中海的控制权。

撒丁岛上的盟国空军，已经将协约国的舰船堵在了西班牙和摩洛哥之间狭窄的海域之外。突破突尼斯海峡？萨默维尔将军和h舰队的全军覆没已经告诉所有人结果。

但首相固执的要求皇家海军出战，甚至不惜将本土舰队的主力舰只调拔到直布罗陀。针对汉国海军的航母战斗编队，刚刚在美国诺福克船大修完毕的光辉号以及英国最新入列的无畏级航母首舰大无畏号，都将奉命加入地中海舰队。还有来自于美国的射手级射手号、复仇者号、欺骗者号、冲击者号四艘护航航母，再加上鹰号等原属于c舰队的航母，英国在直布罗陀集结了16艘各型号航母，其中大中型主力航母就有六艘。

再加上同意协同地中海舰队作战的美国大西洋舰队，也将有三艘大型航母和四艘护航航母参战。

在直布罗陀港外面的大西洋海面上，前所未有的云集了二十三各式航母。

划归坎宁安将军指挥的还有六艘战列舰和四艘战列巡洋舰以及七十多艘各种驱、护舰只，这已经是邱吉尔尽最大力量能够调拔给c舰队的全部舰艇。

但坎宁安海军上将没有任何的欣喜，能够指挥英国历史最大规模的一支舰队，当然是一种荣耀。可坎宁安知道，战役结束后，胜则他会荣极一时，登上英国海军元帅的宝座；败……坎宁安不敢想，一旦这里的皇家海军精锐丧失殆尽，那么作为海岛国家的英国面临将是无尽的深渊。

美国海军作战部部长兼大西洋舰队司令约瑟夫·金上将，也在直布罗陀。代号“光明”的作战计划一次又一次的被反复推演，但坎宁安与金两位上将脸上的忧虑也是越来越多。

“这绝对不是一个好的计划，我不知道罗斯福总统贵国邱吉尔首相为什么会批准这样的计划？”金上将对于大西洋舰队协助英国海军，本来就有许多的不满。英国人，尤其是英国海军的军官，太傲慢了！

坎宁安双手一摊，“上将阁下，我也很想问这个问题！但我的首相阁下告诉我，必须要执行这个行动。”

“噢，该死的政治！难道他们不知道把政治带到军事行动中，会招来灭顶之灾吗？”

在盟军空军和海军严密控制的地中海，执行这么大的撤退行动，这简直就是个玩笑！除非可以决定性的击败盟国在地中海的海军力量。

而“光明”计划就是依托这个想法制定的。集中英、美两国海军的精锐力量，在地中海彻底击败汉国的北部舰队，重新掌控对战争局势有着重要影响的地中海。

“这个计划很大胆，很疯狂……”金上将其实还想说“很天真”，但看了看不远处多国部队的海军将官们和司令部参谋们，还是选择闭上了嘴。

如果汉国海军那么好击败，那么骄傲的英国皇家海军会被一步一步的赶出地中海吗？营救班加西的英国陆军？

“希望那里不是一块毒药，可以毒死协约国海军主力的毒药！”

……

班加西的英联邦军队抵抗的很英勇，德意联军打的也挺悠闲。正面战场上，德军第20机械化军与第90装甲师，每天都会往战场上倾泻数十吨的弹药。英军阵地也曾一度被突破数段，又很快被其他部队及时补上。

如果要评选炮声最频繁，打的最热闹的战场，那班加西一定要榜上有名，就连正在激战中的斯大林格勒也望尘莫及，那里只能算是一个绞肉机，不停的用双方士兵的生命去推进的残酷的绞肉机。

在隆美尔看来，班加西这里完全就是瞎****，甚至是浪费弹药。

但蒋云志总指挥给他的命令就是要钉在班加西，不要突破英军防线，也不能让布鲁克轻闲了。

作为“毒药”计划的制定者和参与者之一，隆美尔当然知道班加西的行动很重要，诱人上钩，当然要有足够吸引人的诱饵。

可是，这么打仗未太无聊了，眼看着仇人就在对面，却不能一口吞下，这让隆美尔觉得很是难受。

好在，这种折磨并没有持续太久，突尼斯海峡大海战的爆发，瞬间让沙漠之狐觉得一切都值了。虽然那是海、空军的事，跟他没有太大的关系。

四艘英国运兵船由两艘驱逐舰的护航，在夜色的掩护下准备偷偷驶过突尼斯海峡，沿突尼斯海岸进入苏尔特湾。

但这个行动被班泰罗尼亚岛上的雷达发现，两艘东风级潜艇在海峡东段对运输船编队进行了拦截，只有一艘驱逐舰侥幸躲过了刺杀，逃进的黎波里的海港。天亮之后，西西里岛上的盟国空军越过了已经被炸的不成样子的马耳他岛，空袭的黎波里，目标直指那艘逃脱的驱逐舰。

这摆明是要赶尽杀绝了，连一艘驱逐舰都不放过。

由鹰号和光荣号航母组成的特混编队随即驶出了直布罗陀港，进驻阿尔及尔港。英国皇家空军的一百一十六架终级佩刀和两百余架火神轰炸机也同时转场至突尼斯城，以增加与盟军空军作战的最前线。

尤其是火神轰炸机的的到来，让得到情报的盟国空军指挥官龙洲中将敏锐的意识到，英国人要有新行动了！

果然，就在撒丁岛上盟军空军准备对阿尔及尔的光荣号和鹰号动手的前一天，又有近二百架协约国空军飞机和四百多架各式轰炸机转场至安纳巴和君士坦丁。

1942年9月17日，清晨的第一缕阳光刚刚照在地中海撒丁岛上，索尔戈诺空军基地中，大汉帝国皇家空军第11军第31飞行师的地勤人员正在给一架又一架的j-41迅龙的机翼上挂载火凤凰-2和神仙企鹅-7空对空导弹。机群的另一侧，飞行员们站成了一排，在听团长布置任务。

凌厉的警报间突然响起，刺耳的电铃声突兀的传遍了索尔戈诺空军基地。飞行员们并没有慌忙，作为最前线的空军基地，作为主飞以截击任务为主的迅龙战机的飞行员，这样的情景他们经历的太多了。

但这一次明显不同，在撒丁岛最高端特乌拉达角的雷达站向指挥部汇报，在阿尔及利亚和突尼斯的多个协约国机场，起飞了大量的飞机。“请注意，是大量，敌机的数量几乎可以布满雷达显示屏。”

也许是为了强调敌机的数量庞大，雷达站负责人用了一个极其夸张的比喻。当刚刚起床的蒋云志收到多国部队空军对撒丁岛发动大规模空袭的消息时，索尔戈诺的迅龙机群们已经开始起飞。

在这个机场中，驻扎了整整一个飞行师的迅龙战机，他们的任务是就是防止敌人的突然袭击，在协约国的轰炸机抵达目标上空前，就击落他们。

帝国皇家空军堪称奢侈的地勤保障部队，保证了一百五十架迅龙在极短的时间内全部升空，空战在协约国空还未进入撒丁岛上空时就已经开始。

在空军战机进入音速时代以后，这种大规模的空战其实已经很少见。但这是世界大战，赌国运，赌民族命运的世界大战。没有什么不可能，一切只有胜负之分，不惜代价的胜负之分。

多国部队空军的先锋依然是迅龙的老对手——f-102三角标枪，空中上演的也依然是aim-4猎鹰空对空导弹与神仙企鹅和火凤凰之争。

在两个庞大机群还未碰面时，双方就已经各有数架战机被击落。而这个视距外的射击机会也仅有一次，每一架迅龙和三角标枪在射出一枚导弹之后，就已经可以凭肉眼看到对方的机群了。

残酷而刺激的狗斗，依然是空战的主体，纵使交战双方的战机，已经是超音速战机。机炮、导弹，各尽所能。过载、失速、侧翻、倒飞，各显神通。

先进的战机，拉大了飞行员们之间技术的差距。飞机，尤其是高速战斗机，并不是螺旋浆时代，随便培训几天就可以起飞翱翔。喷气式战机的飞行员必须要经过严格的培训和艰苦的训练，才可以胜任现代空战。

在这方面，大汉帝国是占了一些便宜的。他国培养不宜的飞行员，在大汉，是成批量征召的，就是比训练，大汉的飞行员也在更早就开始接触喷气式飞机，他们的第一款战斗机歼-五其实就是经过实战检验的成熟喷气式战斗机。

双方的战机性能不相上下，数量也是差不多，撒丁岛南部上空的空战，打的是不可开交。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第271章鱼太大了

协约国谋划已久的大行动当然不会仅仅是百十架三角标枪的突袭，美军f-102机群的目标是要牵制住大汉皇家空军第31飞行师的j-41迅龙截击机。

更大的机群还在后面。

近五百架英国的“火神”和美国的b-47“同温层喷气”轰炸机，在f-107终极佩刀的护航之下，避过迅龙与三角标枪的混战空域，直奔撒丁岛上数个机场而去。

身在那不勒斯的盟国地中海空军总指挥龙洲中将，在北斗系统迅速传递的信息中也判断出了多国部队空军的作战意图，那就是摧毁撒丁岛上空军基地，阻盟国空军利用撒丁岛上的机场封锁直布罗陀直入地中海的航道。

但这里是地中海，被海、空军称为澡盆子的地中海！多国部队这样大规模的行动……难道是不惜代价吗？

龙洲感觉这样的行动已经走出了自己的想像。战略轰炸机部队司令出身的龙洲，很难可以接受在双方空军实力相当甚至是本方稍逊一筹的情况下，大规模出动轰炸机。想当初帝国战略轰炸机初建轰炸日本时，也是在日本空军遭到毁灭性打击，而且日本战机追不上地狱眼时才开始实施的。

多国部队的指挥官这是疯了还是疯了？

不管怎样，这都是一个大量消灭协约国轰炸机的好机会。龙洲马上命令西西里岛皇家空军第9的战斗机起飞，加入撒丁岛空战，同时协调意大利空军的d-4鬼怪机群参战，为避免误伤，还与意大利的空军指挥官划分了作战空域。

撒丁岛与西西里岛之间的第勒尼安海上空都交给大汉空军，意大利空军则负责西班牙巴利阿里群岛至法国科西嘉岛之间空域的防守。

盯着墙上的地图，龙洲也知道，就算是有北斗系统可以缩短信息传递的时间，但多国部队机群起飞的机场，距离撒丁岛太近了，即便西西里岛空9军战备充分，可以迅速起飞，也挡不住多国部队轰炸机群的第一拔轰炸。

在之前的战斗中，都是皇家空军去主动轰炸别人，极少出现这种被别人炸的情况。现在考验防空部队作战水准的时候到了。

捏了捏鼻子，龙洲突然有了一个想法——貌似这个兴起于陛下的小动作，对思考问题真的很有帮助，其效用可以比拟日本那个小和尚在脑袋上画圈圈。

“既然多国部队空军倾巢来袭，既然敌机数量多的我们根本拦截不过来，那么协约国机场也必然是空虚的……”

龙中将只迟疑了三秒种，就立刻拿起了的电话，“我是龙洲，我命令，撒丁岛北部机场以及西西里岛上轰炸机部队立刻起飞，目标地中海南岸。具体轰炸坐标，稍后将由指挥部发送给各部。”

一个突发奇想的念头，一个仓促之间的反击。

事实证明，皇家空军的防空部队足够勇敢，也足够犀利，但数量远远不够。此前的建军策略决定皇家空军从来没有考虑过防守，远赴海外征战，更没有配备太多的防空部队。多国部队的超大机群空袭使得各个机场的防空火力显得十分单薄，被击落轰炸机数量不算太少，但他们无力阻止怪模样的火神轰炸机和b-45龙卷风以及b-47同温层喷气远程战略轰炸机群对于机场的肆虐。

唯一值得庆幸的是雷达的提前预警让盟军指挥部有时间对空袭作出应对，龙洲的反击命令让本方轰炸机避免了在跑道与机库中被炸毁的命运。

索尔戈诺、奥齐耶里和保萨尼亚数个撒丁岛上空军基地和机场都在空袭中遭到破坏。唯一幸运的是阿兰奇湾城，修建在海岸边上的大型机场因为完工时日还短，并没有多国部队的侦察机发现，而躲过一劫。

一个小时之后，空9军的迅龙和天龙战机开始加入空战，但他们只来的及在卡利亚里上空拦截投弹完毕返航的轰炸机群。

亡羊补牢，犹时未晚。空9军战斗机的出现，虽然无法阻止撒丁岛上战场的损失，但对于返航中的多国部队轰炸机群，仍然是灾难。

在轰炸过程中并未伤筋动骨的轰炸机群，在卡利亚里，足足被击落了两百余架，成功反回突尼斯和阿尔及利亚机场的轰炸机不足出征前的一半。

但对于多国部队指挥部来讲，只要炸毁撒丁岛上的机场，这次空袭依然算是成功。伤亡数字已经在他们的视线中被自动过滤。

只是本方的前线机场也被盟军空军的轰炸机破坏，相当于双方又对了一次子，而且本方的损失有点……太大了。

也没什么时间再去考虑得与失了。在撒丁岛空战的当天，另一批在摩洛哥待命的战机就已经开始向突尼斯和利比亚方向转场。

突尼斯城等海岸机场被毁，迫使多国部队启动b方案，那就是增加中远程轰炸机的数量。更多的英国三v系列中程轰炸机和美国的b-47加入“光明”行动。

就在开罗的盟军总指挥部还在分析多国部队为何突然发狂，不顾班加西英国陆军的死活，而玩起空战的时候，最新的情报传来，让蒋云志等终于明白。

协约国方面如此庞大的行动，绝对不仅仅为了救出英国第八集团军，他们是要重新夺回地中海的控制权，至少是要拉平之前的劣势。

撒丁岛空袭的第二天清晨，负责警戒的盟军海军雷达船，再次发现超大机群，而这一次的方向是——西西里岛。

多国部队空军指挥部似乎连时间都懒得换一下，依然是在清晨发动空袭，只是机群的规模比头一天更要庞大。

西海岸遭轰炸的窝囊火，让罗斯福同意了邱吉尔的冒险计划。所有人都清楚，一旦让地中海的盟军突破直布罗陀，进入大西洋，谁都明白那意味着什么。

“不惜一切代价，夺中地中海”正是邱吉尔协约国最高级军事会议上，代表罗斯福吼出的命令。两大巨头共同的命令，促成了这次前所未有的强力行动。

轰炸西西里岛的机群，没有一架是昨天出击的飞机。多国部队根本就是准备了两个空中集群来对盟军进行打击。

为此，他们抽调各战区的大量飞机参战。只是很可惜，德军正在斯大林格勒苦战，空军司令戈林的目光也全部集中到了顿河流域。如果现在德国空军能够抽出身来继续“鹰”计划，那么他们一定会发现，原来霸占英吉利海峡的上空，并没有那么难。

苏联的喷气式战机研究虽然比其他强国晚了两年，但他们的成就并不能忽视。苏-7、米格-15等一大批仿自歼-五的战机很快量产，并投入到了卫国战争中，与德国空军的梅-262燕子、d-4鬼怪等战机展开熬战，特别是装备了雷达的全天候战机雅克-25的诞生，更使得苏联空军在与日尔曼雄鹰的对战中，在战机性能方面不落下风。虽然随着me-283黄玫瑰和he-117黑骑士两种德国超音速战机的出现，最大航速只有0。82马赫的雅克-25也渐渐有些力不从心，但苏联空军一面研究先进战机，一面以数量弥补着性能上的不足。就如同在斯大林格勒的地面战场上，t-34/76与德国豹式的战斗，虽然t-34的75毫米口径主炮很难在正面击穿豹式的装甲，但t-34的简易工续，使其大批量生产的效率上远远超过豹式。

德国的军工生产受过晚的总动员影响，必须建造大量潜艇和欧洲大陆的防空力量，并不能象苏联一样把所有力量投入到陆军和前线空军的生产中去，造成豹式坦克和黑骑士战机等先进武器的产量无法提高到一个让人满意的程度。

而苏维埃专政制度的优势在战争时期被显露无疑，t-34坦克最大的生产地车里雅宾斯克厂战前是生产火车头的工厂，在“一切为了战争”的口号下，转而生产坦克，最大程度的满足了前线的需要。

国土面积庞大，资源储备雄厚的苏联用消耗战来对付德国，是再合适不过的。斯大林格勒战役从初期德军的锋芒毕露，到现在逐渐陷入了僵持。斯大林在全国讲话中已经喊出了“打败德国法西斯，解放全欧洲”的豪言壮语。

但是，同样的消耗战术用来对付大汉帝国，效果会怎么样？

蒋云志没有想到，在班加西的“毒药”行动，会这么快的有鱼上钩，而且鱼太大，远远超过他的预期。

多国部队连续两天的大规模空袭，成功的炸毁了撒丁岛和西西里岛上的大部分机场。有些措手不及的盟国空军，依然做出了强有力的反击，两天的空袭中协约国损失了五百架以上的轰炸机，还有三百余架先进战斗机。

盟军方面，也有两百架轰炸机被炸毁在地面上，一百零四架迅龙和天龙战机在空战中被击落。

意大利空军负责的西地中海空域，并没有多国部队空军出现，但他们遭遇到了冲出直面罗陀的英国地中海舰队与美国大西洋舰队的联合编队。

美国的f-2女妖和f-7海标枪的出现，给予意大利空国沉重的打击，英美联合研制的鹞式短距起降舰载战斗机的出现，也结束了英国没有优异性能舰载机的历史，大大增加了航母的战斗力。

在之前，英国航母因为吨位较小，甲板跑道距离短等原因，无法匹配先进的海军舰载机，使得英国舰队在与意大利陆基空国作战时，会因为战机的性能吃很大的亏。大汉出口给意大利的d-4鬼怪，就是英国海军无解的难题。

鹞式的出现，一下子解决了坎宁安心头的大难题。对地攻击的gr系列空优型的fr海鹞系列，使得缺乏优秀舰载机而不得不一直避战在直布罗陀的c舰队腰板又硬了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第272章茶岛君子约

鹞式的首战就让英国皇家海军的飞行员和指挥官们足够惊喜。不计算美国舰载机女妖和更凶悍的海标枪的战果，海鹞在与意大利空军d-4鬼怪的空战中，打出了六比十三的战绩。

曾让英国皇家海军称为恐怖恶魔的鬼怪，失去了它曾经无敌的法力，再次蜕为人见人欺的巡山小怪。

这让战前坎宁安对“光明”计划的质疑减少了许多，也对邱吉尔首相的崇敬增加了许多。

西地中海空战，表现更为优异舰载机是两艘埃塞克斯级航母上起飞的海标枪。

f-102三角标枪的海军舰载机版本被赋予了f-7的代号。f-7自诞生之日就是了为了帮助航母争夺制空权而设计，它甚至不能挂载普通炸弹。四门23毫米机炮与八枚aim-9c响尾蛇空空导弹，保证了它在高速中的强悍攻击能力。

海标枪机载的机械扫描多普勒雷达，可以搜索到六十公里外的空中目标，这使得海标枪编队可以提前很长时间做好迎战准备。因为雷达性能的提升，c型响尾蛇空空导弹导引方式并非之前型号的红外线导引，而是半主动雷达导引。

由于响尾蛇导弹的初始型号只能由目标的后方锁定攻击，使用上的限制比较大，改用半主动雷达导引后，就可以采用对头攻击，即敌机在迎面接近之前，就可以提前发动攻击。

正是由于战机及导弹一系列的提升，仍执行老式战术的意大利空军被完爆至翔。西地中海空战，二十四架海标枪以零伤亡击落了三十一架d-4，彻底将鬼怪战机划入了过时战机的行列。

虽然与撒丁岛和西西里岛的空战规模相比，发生在西班牙马略卡岛上空的不足百架战机的空战不值一提。但意大利空军的惨败，也及时提醒了蒋云志，英、美先进战机的性能已经开始全面赶上帝国，甚至在某些方面有超越之势。

地中海成了战机坟场，但同是也成了新式战机的催生场。

一年前还可以在地中海耀武扬威d-4鬼怪，如今却已机老珠黄，再难登上大雅之堂。

“战机以数量致胜的年代，已经过去了！”地中海战区盟国空军指挥官龙洲中将在战役总结的话，让陛下频频点头。

不过看完多位前线将领关于几次大空战后的战役总结，陛下的脸上不见任务的愁容，反而挂满了笑意。

有来但见新人笑，哪曾闻得旧人哭。司马相如不愧是大才子，一句略显无情的话可以涵盖古今。放在武器装备日新月异的二战中，亦是再恰当不过。

不过立下多少功勋的武器，一旦无法适应战争的需要，不能在与敌人的战斗中取得优势，那么被淘汰就是很自然的事。

d-4鬼怪被淘汰，也在陛下的预料之中。这个世界已经完全超出了钟义的认知，要知道在前世，二战的主力战机还是以螺旋浆式战机为主体的呢，像b-29一类的，更是在战后还作威作福很多年。

可现在，连后来在朝战中主力战机也渐渐被淘汰，f-86佩刀、米格-15都已经是落后机型，f-102、火神、b-47都已经满天飞了，“尼玛，还有那个f-7，印象中f-7不是一种水上飞机吗？而且还是只有几架样机就被放弃的那种，怎么就突然变成了彪悍的舰载机呢？”

不过再想一想，当初把道格拉斯飞行器公司弄到了南华，占据美国海军主力战机多年的f-4被弄的断档，人家当然会采用其他型号战机。

没有了道格拉斯的竞争，这一世的北美和麦克唐纳、克鲁格等公司多了许多机会，倒是波音，因为客机份额大多被汉飞公司抢占，一直没有得到太大的发展。好在美国对于军用运输机和大型轰炸机的巨大需要，使得波音可以坚持下来。

“嘿嘿，这个世界有点乱，不过……我喜欢！”陛下想起已经开始运往地中海参战的j-42猛龙战斗机和d-15鹰式舰载机，就忍不住露出一丝邪笑，这俩种帝国的最新式战机出现在战场上，一定会给交战双方都带来许多的惊喜，“呵呵，一方是惊，一方是喜。”

“哟！亲爱的陛下，前线又打胜仗了吗？让您这么高兴，连天麟会喊父皇那天，都没见你这么高兴。”

当了妈妈后，身体逾发魔鬼的兰妃，端了一个白如羊脂的玉壶妩媚的走了过来。

钟义闻言，又是“嘿嘿”一笑，却没有说什么！妇道人家，你跟说什么雷达导引、超视距攻击有什么用？见海妮将凉茶换掉，连忙“滋溜”了一口，看了半天文件，还真是有些口渴了。

“咦，味道不对，海妮，这是什么茶？这么难喝！”

“呃？不好喝吗？该死的塞耶，让他派人去中华买最好的大红袍，看来还是被人家骗了！”

“塞……”海妮的话，差点把陛下噎住，让塞耶去买茶？他分的情红茶和绿茶吗？再说……“什么情况？怎么还要去买茶呢？伍豪上次来，不是给带了许多吗？”

“早就没有了！陛下你这个赏几两，那个送一包的……！”

“噢！”军委那几个大佬，还要内阁中的一帮人，都知道陛下这的大红袍是武夷山天心岩上的极品，久而久之，大伙都惦记上了，蒋云志去地中海前还带走了一盒。而例如内阁总理大臣张嘉璈等中华的老人，以洗茶品茗为乐的，更是每逢进宫必索。连索来只喝咖啡不喝茶的赫巴尔也在海妮那弄走了一些，说什么“这东西虽然不好喝，但是听说挺贵的！”

伍豪数来次来南华，虽然没少给带极品茶叶，但是也顶不住狼多肉少，一来二去的，陛下自己没的喝了！

话说中华方面，老/蒋是一败再败，长江没守住、川蜀没守住、秦岭防线那就是个笑话，两广从来也不是中央军的传统地盘，树倒猢狲散的情况下，被数百万解放军风卷残云般一直打到了华南沿海。就连海南岛，国/军也没有守住多久，被人家用一堆木壳渔船强行登陆，强攻而下。

“丢人丢到南海都放不下了。”

钟义也挺纳闷，改天改地却改变不了中华。虽然说在之前是有意而为之，可后来……一切和前世还是一模一样，要不是台海有大汉的海岸舰队在澎湖隔之，老/蒋会不会被直接打到太平洋里都说不一定。

港、澳地区，解放军还算相当克制，与汉军划界而治，偶而双方的巡逻部队还能凑到一起共/产一下汉军的香烟啥的。要说部队福利待遇，那解放军与汉军绝对还是两个时代的。

虽然在高层，因为台湾的事情，双方闹的并不太和谐，但对于两军士兵们来说，同祖同宗，手足兄弟的血脉之情是割舍不断的，更何况在之前双方还是携手作战的友军战友，甚至哥哥在汉军，弟弟在解放军，兄弟战场相认这样的狗血情节也没少发生。

大汉建国之初的大移民造成这种情况并不少见。汉人骨子里的性格，在离家冒险时总是喜欢在家里再留一俩个子女，这样就算在外面闯荡失败，也不至于断了“根”。

虽然血脉相连，在共和国建国的历程中，汉军出力也不能算少。当初连平津都是汉军打下来转交给八路军的，可是立国之后，对于国家统一和内政方面，太祖的态度强硬了许多。

“解放台湾，统一中华是大势所趋，无论有多困难，中华人民也一定要做到。帝国主义想要分裂中华，请问一问，六百万中华解放军会不会答应？”

话说在野时和当政后的语气就是不一样，听到这样的话，钟义也是摇头苦笑。这个“帝国主义”当然不是指美国，要知道在台海可不是什么美国第七舰队，而是大汉帝国的海岸舰队。

而且，这个“帝国主义”也算是名副其实。在这个世界，帝国主义一般就是专指大汉的，在西方国家，还会在后面加上法西斯三个字。

钟义没打算去解释日后关于台湾事宜的安排，汉皇现在没有向别人低头的习惯。

“四海来拜非我意，君临天下汝之愿。但使大汉中兴日，百夷朝华……忆今朝。”陛下手中的狼毫犹豫了一下，方又一口气写出最后三个字。

或为圣贤，或为枭雄。玄德如何，孟德又如何？汉人自古就信奉胜者王侯败者寇。历史总是胜利者书写，孟德终身未称王，亦为大奸！玄德假仁假义，夺同族蜀地以自封为帝。“灭汉者，非他人，刘姓也！”

钟义阴沉着脸，突将手中狼毫愤而掷出，弄污了书案上那一封竖笺信件。只是墨污之处，依然清晰可见几行字：望陛下早日归还香港、澳门，以履茶岛君子之约。豪已备好当年极品大红袍，喜盼陛下之佳音。中华之一统，陛下当为首功，国庆大典之后，邀陛下再赴中华，共谈盛世。

共和国定都于北平，国庆大典将于1942年10月1日举行。

对于是否邀请汉皇参加，共和国政府内部意见不一。如总司令等认为汉皇乃中华同宗，对解放军和解放战争贡献良多，当为最尊之贵宾邀请之。

但在政治/局会议中，太祖一言定之：我辈以推翻三座大山己任，以人民翻身做主为己责，如今共和国国庆大日，邀来全世界最大的帝国主义代表成何提统？

当然，这是纯官方语言。在私下，太祖明确对伍豪说到：“想来，让他把澎湖的舰队撤走再谈其他。还有，给南华的茶叶等供应都停了，我们又不是他的番邦小国，必须要给天朝上国进贡！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第273章威武小麻雀

很憧憬登上**城楼，一起见证那个最荣耀的时刻。

不过，现在的钟义……被称为最大的帝国主义和法西斯代表的汉皇，很明显，没有那个机会了。

如果说没有一点失落，那真的是在欺骗自己的心。

可似乎所有的愤懑都随着书房中那封信笺上的墨污一同被南华暖暖的春风吹干。陛下走出书房时脸上的表情很平静，淡淡的吩咐了海妮一句，以后不用泡茶了，咖啡就行……

卫青阁会议室中，几位大佬走进来时，也发现了座位上大茶杯都换成了晶莹透明的带着小碟的咖啡杯。

张峥好奇的拿起一粒小碟中的方糖，抛进口中，“咋，改规矩了？”

没人回答他，土著妞明显刚挨完陛下的训斥，噘着嘴一声不吭。其他几个也都隐约的通过一杯咖啡意识到了些什么，不约而同的把目光转向默默坐在椅子上的沐雨。

“尼玛，谁要是能从沐局长的脸上看出点什么，我老九就真服了！”空军司令云九看着沐雨那似乎永远一成不变的死人脸，忍不住吐槽了一句。

出乎所有人的意料，本次战时军委会议，所有的议题依然是围绕西伯利亚和地中海两大战场，与中华无关，甚至几乎就没有提到中华。

只是在所有议题都已经要结束时，沐雨轻声提了一句，“南海……”

“南海所有问题包括犹大王国的诉求全部搁置，兄弟阋墙，更不能为他人所趁。”陛下的语气很坚决，并没有等沐雨说完，“还是把所有的精力都集中在前线吧，打赢战争才是最重要的。”

“那……陛下，我那有还有点茶！”沐雨的话让其他人都很是惊讶，难道今天会议室换咖啡，是因为陛下没有茶叶了？

“呃！有多少？得了，都给我送来，让你喝也是浪费。你还是跟你的嘉宝一起喝咖啡去吧！”

陛下的话证实大家的猜测，可……堂堂大汉帝国皇室，居然没有茶喝了？

“不是没茶，是陛下喝惯了那六棵茶树的大红袍，其他的茶喝不习惯！”

散会后，张峥拉着土著妞终于问了个明白，原来是中华方面断了给南华的供应，本就稀少的大红袍没地方买。

“尼玛，这未免……太不讲究了吧？惹急了，老子派一队海豹去，把那几颗树都挖来。”

“嗯，这事，我看行！”张峥的气话博得了云九的高度赞同，“那啥，老张，我们空军给你出动远程运输机！”

……

多国部队在撒丁岛与西西里岛的空袭，基本达成了战役目标。

因为两岛上的机场大部分被破坏，盟军空军不得不退至意大利和埃及以及希腊的克里特岛、伯罗奔尼撒半岛等地中海东部地区。

不过，协约国方面同样没能占得便宜，突尼斯城、安纳巴、君士坦丁、的黎波里等多国部队的机场一样被炸了个稀巴烂。

协约国空军同样必须向撤退了数百公里，以寻找新的基地安身。地中海一下子出现了很大的一条空军真空带，至少是在双方的最前线机场修复完成前，双方的战机很难能够直接对话。

这条真空带，正好包括了突尼斯海峡等地中海的主要航道。在阿尔及尔的多国部队坎宁安司令立刻下令c舰队和拥有三艘大型航母的美国大西洋特混舰队出动，争取利用盟国空军后移，陆基飞机不能长时间滞留南地中海的机会，一举击溃盟军海军，重新夺回地中海的制海权，当然还可以救出在班加西苦苦坚持的英国第八集团军和布鲁克元帅。

同时，为了延长海军的活动时间，多国部队的舰载机们持续的对撒丁岛和西西里岛进行轰炸，以加大盟军修复机场的难度。

事先安排好的高度机械化的英、美等国工兵，则是迅速进驻前线的海岸机场，加紧抢修。

协约国参谋长联席会议的算盘打的很精细，在舰载机的破坏下，在提前精心准备的工兵部队努力下，本方一定可以提前一周比盟国方面先修复机场跑道。

一周的时间足够了，甚至在海军的坎宁安上将看来，只要有一天都足够。只要多国部队方面的海岸机场提前比盟国修复好，接下来的突袭，将使盟国空军再也没有机会回到地中海中心。

等待它他们的，将是皇家海军重新拿回制海权后，多国部队潮涌般的登陆抢滩，墨索里尼不是想要把地中海变成意大利的内海吗？不是想再次恢复罗马帝国的荣耀吗？

“贪婪将会使人一无所有！”

这句话出自于圣经。坎宁安也是一位虔诚新教教徒，自从十五世纪时，罗马教皇阻止英王亨利八世休妻另取小侍女安妮·博林，亨利八世便使英国教会脱离罗马教廷，另立新教。当然最后的结果并不浪漫，不久后，因为安妮同前任皇后一样，没有生出儿子而失宠，被关入伦敦塔，最后还被判与自己的弟弟通/奸而被斩首。

与亨利八世这位英王的六次婚姻相比，他更为著名的则是一手创建了英军皇家海军，他下令建造快速灵活的新式战舰，把火炮装在船舱内部，并配备专门的战斗水手，并修建了几个海军专用的船坞。他在1514年给特里尼蒂公司颁发特许状，令其专门经营航海业，并有权征税资助航海和设置灯塔。

这些都奠定了英国在海军方面的快速发展，也奠定了日后日不落帝国的辉煌。不管亨利八世在个人生活上多么淫糜，英国皇家海军的将官们大多还都视亨利为皇家海军奠基人。

坎宁安也是一样，就如这一次出征突尼斯海域，号称世界最强大舰队的司令虔诚的在胸前画了一个十字架，“上帝保佑，亨利八世陛下保佑，保佑皇家海军能够打败可恶的汉国人，就如同16世纪在英吉利海峡，皇家海军击败西班牙无敌舰队一样，地中海海战，将再为不列颠帝国赢来三百年的荣耀。”

坎宁安幻想着能够击败盟军舰队，让自己成为二十世纪的“德雷克”。

但在亚历山大港，“世界第二大舰队”（美国海军的全能帝约瑟夫·金上将语），关沧海中将也正在准备着与协约国海军的直接对战。

双方空军被迫后撤，在南地中海，几乎没有陆基飞机的存在。海军舰队将再一次成为地中海的主宰。

两艘最新式的元帅二代航母文向号和幼节号满载着d-15“鹰”式舰载机，率领着为它们护航的航母战斗群加入了北部舰队。

在大战来临之即，关沧海开心的接收到了近三百架“鹰”式，这些“老鹰”的鹰眼和利爪几乎与猛龙一样，都装载了海豚-6式多普勒脉冲雷达，海豚-6与f-7海标枪上的美式机械扫描雷达的工作原理是一样的，但很明显，海豚-6要强大的太多，扫描距离可以达到一百公里左右，同时可以锁定六个目标，并选定其中四个同时发动攻击。

光有了鹰眼还不行，“老鹰”还需要有一双有力的利爪以降伏猎物，麻雀-7f，由皇家道格拉斯飞行器公司设计。其实在战争初期，道格拉斯就已经开始致力于导弹的研究，但由于当时雷达技术的限制，采用雷达导引的麻雀-1和麻雀-2相继以失败告终。

道格拉斯搬迁到南华，并与皇室联合成立皇家道格拉斯飞行器公司后，麻雀导弹项目被再次重启。在陛下的关注下，麻雀-3取得了部分基地雷达技术的支持，已经可以实现半主动雷达导引，射程也达到了八公里。

在之后随着d-15鹰式的出现和超视距攻击概念的提出，帝国迫切需要一种中远程空空导弹，以支持皇家空军实现超视距作战。

皇道公司继续对麻雀导弹改进，在得到火凤凰-3的技术图纸之后，划时代的麻雀-7被研制成功，并且相继诞生了麻雀-7x系列，其中最成功的是麻雀-7f，射程可以达到四十公里，最高速度也达到了2。5马赫，并在多次试射中显示了可靠的战斗性能，采用脉冲多普勒兼连续雷达波半主动雷达制导，完全实现陛下一直期待的超视距作战。

加上海豚-6型雷达超强的锁定能力，d-15鹰式舰载战斗机的空战能力值得期待。

这也正是陛下听说美国的f-7海标枪战机和aim-9响尾蛇半主动雷达导引导弹在地中海大发神威的时候，依然不急不慌的原因了。

与挂载四枚远程攻击的麻雀-7f和四枚短程攻击的麻雀-3d的鹰式相比，海标枪是什么？恐怕还没等看到它的模样，就已经被鹰式击落了吧？

当然麻雀-7f也并不是没有它的弱点，三百多公斤的重量和3。8米的长度，使得麻雀导弹仅能由鹰式或猛龙等超音速重型战斗机挂载。

不过，这也足够了！

北部舰队的十二艘元帅级大型航母上，每艘上都布置了一个中队24架“鹰”，以他们强悍的多目标打击能力，足以在几十公里外击落对方近百架战机。

站在仲谋号指挥舰的舰桥指挥室中，望着各艘航母甲板上忙碌的海军地勤人员，还有那一架架威风凛凛的d-15“鹰”，关司令有些纳闷：当初美国经济大箫条后，好多的飞行器公司都要转让，陛下怎么就会那么看好并不算太出名的道格拉斯公司呢？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第274章瞎猫碰女神

“世界最强大舰队”的首个打击目标并不是最适合登陆亚平宁的西西里岛。

纵使再狂妄，坎宁安也没有狂妄到认为凭海军就可以攻上亚平宁半岛。“光明”计划的一个主要出发点就是要营救班加西的第八集团军。

所以，坎宁安选择突尼斯海峡东端控制在意大利人手里的班泰雷利亚岛，作为协约国舰队的祭旗之战。

鹰号、光荣号航空母舰以及百眼巨人号轻型航母起的英国舰载机轰炸机群在9月28日对班泰雷利亚岛上的意军阵地进行了空袭。随后英国的“奥赖恩”号、“佩内洛号”巡洋舰和驱逐舰“攻城雷”号，“侠士”号以及希腊海军的“瓦西利萨·奥耳加”号组成的炮击舰队对岛上阵地进行了猛烈的炮轰，并击毁了班泰雷利亚岛上大多数的防御工事、交通和通信设施。

岛上各支撑点联系断绝，守军的补济也出现困难。因为英、美舰队的逼进，在苏尔特湾外面上的晕军战列舰队主动后撤，脱离了敌方航母舰载机的攻击范围，这使得班泰雷利亚岛上的意大利守军陷入无后援的坚苦作战。

但就在守军战斗力逐渐枯竭之时，守岛司令官意大利海军少将帕韦西意外的得到了地中海战区总指挥部发来的绝密电报：坚守72小时，并有部队支援你们。

随后，意军在罗马的统帅部再次发来电报，内容与地中海战区总指挥部的命令如出一辙。想来是蒋云志担心帕韦西执行命令不够坚决，而直接联系上了墨索里尼。

天黑的时候，两眼望穿的帕韦西终于等来了传说中的援军——两艘妖风级常规动力运输潜艇，悄悄穿过了协约国舰队的封锁，靠近了班泰雷利亚破败的小港口。

帕韦西少将很是失望，苦等一天的援军居然只有六十几个人。虽然看起来这些汉军战士十分的精悍，装备更是……意大利海军少将翻了个白眼，“这尼玛才是真正的武装到牙齿。”

没错，妖风级运输潜艇送过来的身穿海洋迷彩军装的战术小分队，正是皇家海军的海豹特种战士们。这个战术小队隶属于海豹突击队第二特种作战大队，他们的任务是指导意军布置防线，阻击多国部队可能的登陆战。

这话一听就是忽悠人的！

人家意大利军队又不是没有指挥官，又不是不会打伏，虽然……以前打的不够好。

海豹突击队的战术小分队的确是来协助防守的，不过他们的作用不是进入战壕和工事，利用他们精准的枪法去射击敌人。

而是利用他们所携带的单兵通讯系统，将其所在的坐标等信息发送回在西西里岛上的中转通讯站，以使这些信息进入“北斗”系统的数据链，用来引导战略轰炸机部队的航线和轰炸目标。

比起美国正在研制的yb-35b喷气式飞翼机，和刚刚登上苏联战场的德国ho-229a飞翼轰炸机，已经成功在轰炸美国西海岸行动中大显身手的bh-41虬龙喷气式飞翼轰炸机名气更大，体积更大，当然数量也更大。

还有，“造价也更高！”

一架虬龙顶得上半艘巡洋舰的造价，一直是陛下心中的痛。但虬龙的战绩也足以佩上这份超高的身份。

美国西海岸无人区的效果，应该有相当部分归功于虬龙。在三角标枪出现之前，美国甚至没有战机可以那么高的高度追上虬龙。虬龙的飞行员们在投弹时，一般都是相当悠闲的。即便是在三角标枪出现后，对虬龙的拦截成功率也是相当的低。虬龙在近半年的轰炸行动中，一共也不过被击落了4架，三角标枪更多的战果则是h-40地狱眼。

但就是这被击落的4架虬龙，其中有一架坠毁在洛杉矶以南的长滩附近，残骸被美军获得，而由此开启了美国的飞翼机yb-35b的研发。

这一次，在班泰雷利亚岛，英、美舰队的大举出动，让关沧海显得十分谨慎。纵使得到了大量的d-15“鹰”，但关司令仍然没有选择贸然决战。在地中海中心位置的退让，使得英、美舰队轻松夺回了突尼斯海峡的控制权，并可以对班奈雷利亚岛发起攻击。

在关沧海看来，突尼斯海峡不是决战的好地方。“那里距离突尼斯和利比亚都太近了。”

既然是皇家海军之争，那总要选个没人打扰的地方单挑。要是让空军再掺和进来，那就不讲究了。

说穿了，关沧海就是怀疑在利比亚和突尼斯，多国部队仍然有陆基机场可以使用，那将使北部舰队陷入绝境。

关司令相中的地方，是伊奥尼亚海。不过，那地方地处意大利和希腊之间，绝对是盟国空军的控制范围，想必坎宁安没那么傻。

所以关沧海只好退而求次，选择了苏尔特湾。也算公平，双方以班加西划线，西边是协约国控制区，东边刚是盟国的地盘，再加上协约国舰队的目标就是班加西，想来，这个选择双方都是无异议的。

不过，关司令可没打算轻易将班泰雷利亚岛让与多国部队，作为西西里岛的南大门，这个小岛的位置至关重要，不仅可以切断马耳他与突尼斯地区的联系，还可以充当反击时的跳板。陛下有个突尼斯登陆计划，关沧海一直没有忘记。

要将英、美舰队放进来，还要保住班泰雷利亚岛，这可是将关沧海难为了够呛。好在，空军司令龙洲没有看笑话，被人家以“对子”的方式，轰出了撒丁和西西里岛，正郁闷着的龙司令主动请缨，出动虬龙部队轰炸围攻班泰雷利亚岛的多国部队，让他们不得不放弃夺岛计划。

然后……然后就是两艘妖风级潜艇的出动，海豹战术小队的部署到位。在以色列西奈半岛上连夜起飞的12架bh-41a虬龙飞翼轰炸机，在海豹小队的电子引导下，在一万四千米高空，沿埃及海岸线，飞越苏尔特湾，于凌晨五时抵达突尼斯海峡东部海域，并对海豹小队的坐标指示方位进行了盲投轰炸。

所谓盲投，就是在不降低高度的情况下，对固定坐标的位置进行超视距轰炸。说的再简单些，在一万多米的高空上，让投弹员准海面上如蚂蚁般的舰船，是不可能的。采用盲投，在坐标区内进行覆盖式轰炸，就完全是瞎猫碰死耗子了，这种轰炸方式更多的是战略震慑，而并非实际意义的打击。

这种方式发明于轰炸美国西海岸时期，应用于海上作战，还属首次！

但运气这东西还真是令人难以捉摸，12架虬龙在坐标区域投下一百五十多吨的小型高空炸弹，相当于在班泰雷利尼岛的西南海域下了一场阵雨，嗯是炸弹雨。连岛上的海难也没有幸免，被航弹弄出n个大炕。

一万四千米的高空，漫说是炸弹，恐怕就是个鸡蛋掉下来可以砸死人了吧？英国的“曙光女神”号巡洋舰和“阿菲斯”号炮舰就成了那个被砸中的倒霉蛋，两百公斤的炸弹居然穿透了“曙光女神”装甲甲板，直接砸到了锅炉舱引起了剧烈的爆砸，虽然“曙光女神”没有像“阿菲斯”号炮舰那么悲惨的被直接砸沉，但失去动力后，依然不得不被直接拖回阿尔及尔，退出了战斗，其他参与炮击班泰雷利尼岛的多国部队战舰，也在炸弹雨中各有损伤，但都没有伤及要害，无非是被砸了窟窿什么的，损管后不耽误继续作战。

出动十二架虬龙，长途奔袭，一百多吨弹药居然只蒙上了一艘巡洋舰和一艘不值钱的炮舰，龙洲起家的战略轰炸机部队这次买卖除了泄愤，也只能是一趟赔本生意。

但虬龙轰炸机带给美国人心理上的打击，在西海岸时已经被无限放大。对虬龙的高空轰炸毫无办法的美国人，不自禁的夸张了这种飞翼机的打击效果。

在美国人看来，战舰长时间停留在固定区域，无疑是给虬龙提供最好的轰炸目标。在他们的坚持下，所有战舰都被要求远离有盟军驻守的岛屿，避免被盟军发现战舰的停泊位，以招来“大蝙蝠”们。

坎宁安无奈放弃因为没有要塞炮和机场，而丝毫没有抵抗力的班泰雷利尼岛。

“这种感觉，就像在到了爱丁堡，但却与金发美女们擦肩而过一样。”

海军上将俏皮的比喻多国部队中其他国家的军人，对于苏格兰首府向往又多了一些——那里有着英国甚至是全欧洲最著名的红灯区。

事实就像坎宁安所形容的一样，多国部队一方也过高的估计了班泰雷利尼岛的战略作用，没要可以射程十多公里的大口径要塞炮，更没可以起飞战机的机场，这个小岛空负西西里南大门的盛名，而不会对协约国舰队的行动产生的任何的影响。

嗯，至于是现在，没有产生任何的影响。

两百多艘各式战舰，其中包括23艘航空母舰和六艘战列舰和四艘战列巡洋舰的越大型舰队，以及跟在它们后面的数十艘运输船，浩浩荡荡的驶出了突尼斯海峡，直接越过了马耳他岛和的黎波里，出现在苏尔特湾外。

这有些出乎关沧海的意料，没想到虬龙战略轰炸机行动的第二天，英、美舰队就前出至马耳他岛以东海域。这已经是东风级潜艇的常态化巡逻范围。

协约国舰队庞大的规模，想不引起潜艇的注意都很难。不过，大汉皇家海军的海狼们也都很识趣，远远的用潜望镜瞄了几眼，就立刻下潜溜之大吉。

这样庞大的舰队中，强大的反潜力量也是必不可少的，以几艘潜艇的力量就向一支舰队挑唆，那无疑是自寻死路。

在第一时间向本方舰队指挥舰发回情报，才是最佳选择

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第275章唯我大汉

北部舰队旗舰，仲谋号指挥舰上的关沧海接到多艘潜艇发回的情报，立刻命令第一航母战斗群的公瑾号和子敬号航空母舰起飞凌龙舰载侦察机监视英、美舰队的最新动向，同时将情况汇报给地中海战区总指挥部。

蒋云志收到情报的时候，正在与大联盟非洲方面军司令汉斯上将在沟通战役情况。

在利比亚朱夫拉，英美增兵之后，战事逐渐陷入胶着。

在吉拉希耶，水墨的近卫机步第6军猛攻数日，也无法突破多国部队的防线。艾森豪威尔在特盖塞和富盖哈，依托沙漠公路，建立了一个全摩步化机动军。用密集的肩扛式单兵火箭，和安装在汽车顶上的高射重机枪来对付汉军海岸的陆航直升机部队。

在多国部队的重点防范下，101与102空中骑兵师的打击范围受到了极大的限制。实际上对于汉军直升机部队威胁最大的，并不是数量众多的单兵火箭筒，而是一种由通用公司研制成功的fim-43“红眼睛”防空导弹。

这款由美国通用公司波莫纳分公司研制成功的世界上第一种单兵肩射防空导弹，采用红外制导，射高达到丙千七百米，而射速刚可以达到1。7马赫。

“红眼睛”导弹从xm147发射装置发射，由发射管、控制手柄、xm59望远镜瞄准具和一个目标捕获指示器组成。操作的士兵能通过瞄准器捕获和跟踪一个目标，而且当红外搜索头一锁定目标就被控制手柄上的一个蜂音器“滴”的一声通知。

操作简易，携带方便，实用性强是美军士兵对“红眼睛”最好的赞誉。

而在实战中，fim-43c型“红眼睛”防空导弹对于音速和亚音速的喷气式飞机的威胁并不算大，就连美军自己对于量产型的“红眼睛”，对抗喷气式战机的单发杀伤概率也仅评估为0。4。

乔治·巴顿的美军装甲第二师在试用“红眼晴”对抗汉国的威龙攻击机后，直言这东西，就是给陆军装胆的烟花。

但在朱夫拉，正苦于汉军空中骑兵师树梢打击战术的艾森豪威尔，敏锐的感觉到，这种单兵肩射防空导弹是对付直升机最好的武器。

所以他利用利比亚中部唯一的一条沙漠公路建立了摩托化部队，用吉普车载着装备“红眼睛”的防空兵快速移动，以对付汉军海岸军团空中骑兵师的wz-10猎鹰武装直升机。

对于战场上仅数十米高，处于旋停攻击模式的猎鹰们来说，“红眼睛”的红外线导引是绝对是致命的，甚至是无解的。

“红眼睛”甫一登场，就有大批猎鹰被击落，不是击伤，是真正的被击落。被8。3公斤重的fim-43c，在1。7马赫的高速中击中，虽然“红眼睛”的弹头仅有一公斤高爆**，也足够致命。

为此，已经习惯于空中骑兵师对于多国部队装甲力量进行屠杀式攻击的盟军，在失去树梢力量后，被艾森豪威尔趁机发动全线反击。

准备不足的盟军足足退了一百多公里，才拼死稳住防线。南洋第3军团有一个整军被多国部队截断退路，陷入包围圈中。但这些猴……这些勇士们愣是在孤立无援的情况下坚守阵地四昼夜，打退了多国部队的数十次进攻，牵扯住了大量负责追击的军队，为盟军在溃退中重建防线，稳住阵脚立下大功。

收到消息的陛下急电方面军司令汉斯上将，全力赢救陷入重围的南洋军。

在第五天，皇家空军出动了大量的攻击机和轰炸机，甚至远在西奈半岛上的bh-41虬龙远程战略轰炸机也奉命出动。

一场前所未有的大规模轰炸过后，皇家空军几乎是用炸弹给被困的南洋军炸开了一条生路。

水墨指挥着已经退守本古奈迈山的数十万盟军，集中了数支机械化部队，发动了大规模反击，终于打通了那个叫做克奈拜的小山包的通道，求出了被困的南洋军。

此役，南洋第8军三万六千余将士，战死一万五千余人，包括军长苏加威少将在内的三千余伤员自愿留在阵地上为突围部队担任掩护，最后弹尽粮绝，被美军俘虏。

据说在苏加威少将被俘之后，作为第一位被多国部队俘虏的将军级军官，甚至得到了艾森豪威尔的亲自审讯。

多国部队总司令提起美军在南洋的一系列历史，以佐证美国对于南洋人民的友好，并希望劝降苏加威。

在大联盟地区，官方语言早已都变成了汉语，但曾流学美国的苏加威英语说的还不错，他用了标准的纽约音回答了艾森豪威尔一个词，差点把艾森豪威尔气疯：nuts（胡扯）。

身陷绝境但却死战不降，苏加威将军和南洋第8军的事迹传遍了整个盟军，汉斯甚至称“是苏加威和南洋第8军救了整个方面军！”

未央宫也传出了最新指示，一明一暗。明面上的是对南洋第8军进行嘉奖，允许已经彻底打残的第8军返回南洋区修整重建，并指示地中海总指挥部和非洲方面军全力营救忠诚、英勇的苏加威将军。

还一条私下的指示：自此以后，不允许帝**方再称南洋军为猴子。

蒋云志和汉斯看到这条绝密的指示后，不约而同的咧了咧嘴，其实像猴子、毛子、鬼子这些词，在帝**中，就是由陛下最先说出来的。

在远东收复外蒙后，奉命返回本土休整的荆州军再次出征，这一次他们奔赴的战场正是刚刚吃了败仗的非洲利比亚。随荆州军一共登上炎黄轮的，还有一个近卫装甲师。

这支部队的番号是近卫装甲第30师。

近卫军团一共有十个军，第30师正是最后组建的一个师，也是铁打不动镇守长安的王牌部队之一，他们的主战装备是猛玛重型坦克与猎豹履带步兵装甲突击车。

近卫第30师正是近卫军中仅有两个以猛玛（天启）重型坦克为主战装备的装甲师之一，另一个是近卫第1军第1师，霍路仍然兼师长的那个天下第一师，那个在新西伯利亚让斯大林头痛万分的重型装甲师。

非洲方面军的失利，虽然陛下一直没有给汉斯和水墨增加任何的压力，散发全是激励、鼓舞等正能量。但随着近卫第30师被派往非洲，傻子也看明白了陛下对非洲战场的重视。

在名义上，非洲方面军也归属于开罗的地中海战区总指挥部所管辖。随着大汉强军荆州军团与重型装甲师的到来，汉斯和水墨无不感受到了莫大的压力。

要知道近卫第30师可是有着首都师的别号，自成军以来，就没离开过长安周边。汉斯当然明白陛下是在用这种无言的方式在逼他立下军令状，作为帝国首批十大上将军中唯一的白人将领，汉斯也当然明白接下来的战斗，许胜不许败！

连首都师都来到了非洲，如果再打败仗，不用陛下说什么，汉斯自己都觉得无言再坐在非洲方面军司令的位置上。

不过，与蒋总长的沟通并不顺利，还没等汉斯说完下一步的战役设想，北部舰队就传来了协约国海军倾巢出动的消息。

蒋云志黑着脸只问了一句话，“有多大把握？”

不多时，关沧海回了俩个字，“必胜！”

拿到电报的蒋云志气乐了，关沧海这货简直比苏加威还要有才。在这么紧张关键的时候，他居然敢说“必胜”。

蒋总长的眼前似乎出现了关沧海如日本人一样，头上围着必胜的白布条，打了鸡血了的样子。

想想陛下当初对几位海军将领的评价，“关沧海，他的勇猛，使得他可以取得任何一场海战的胜利……”

也许这就是陛下没有派“可以取得一场战役”和“能打赢一场战争”的毛石英和龙洲来地中海的原因。

蒋云志迟疑了足足有一刻钟，最后还是选择了相信关沧海，或者说相信陛下的选择。

“海战事宜由汝全权负责，切记：戒骄，戒躁。”

关沧海的回电仍然很快，“感谢总长信任，沧海及北部舰队全体将士，有信心、有决心。此战过后，皇家海军将唯我大汉。为此，将不惜牺牲！大汉皇家海军万岁、帝国万岁、陛下万岁！”

这一封电报看得蒋总长心潮难已。虽然在叶知秋英年早逝后，蒋云志已贵为帝国第一上将，是数百万帝**，甚至是近千万大联盟军队的实际最高指挥官，但在其心中，那份荒漠基地中的最高指挥官情结依然是根深蒂固。

蒋云志坚信，不管其他人怎么看陛下，不管是法西斯还是帝国主义，在百万红警军团将士心目中，陛下永远是最高指挥官。

所以才会如关沧海这般，在大战之际，发自内心的喊出“陛下万岁！”甚至在外人看来，狂妄至极的吼出“必胜！”的口号。

这一刻，蒋云志突然意识到，在肩上的责任越来越大，手下指挥的军队越来越多时，自己居然变得有些退缩或者说过度的谨慎。

这绝对是为帅者之大忌。军行粮未动，未战帅先怯，实乃兵家大忌。

“什么时候自己开始失去了近卫军一往无前的战斗精神？”蒋云志手持着关沧海的电报，望着“……此战过后，皇家海军将唯我大汉”的豪言壮语，“这才是我辈该有之豪情，这才是永不言败的红警军团！”

不知道蒋云志的猛然幡醒，与那个统率（可成长）有没有直接的关系，但现在的蒋黑脸彻底明白了“进攻、进攻还特么的是进攻”的真正含义，也明白了陛下为什么将胖子龙洲和智将毛石英留在了太平洋上，而选中了猛将关沧海负责决战地中海。

“高……”扫了一下，周围没什么人，蒋云志再次竖起了大拇指，“陛下实在是高！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第276章皇家之争

塞得港、亚历山港和马特鲁港，并称为埃及三大港口，也是西地中海地区最好的几个深水港口。

在英国占领埃及时期，c舰队就一直是以亚历山大港为舰队的母港。尤其是在班加西以北，加夫佐斯岛附近海域发现盟军的战列舰队之后，坎宁安下意识的认为北部舰队主力出现的方向一定是克里特岛与埃及之间的广阔海域。

坎宁安上将做出这个判断最大的根据显得有些无厘头：意大利海军能拿的出手的那几艘战舰都在马特鲁港，与汉国海军的奉先号和文举号战列舰混在一起。

这个观点居然在协约国舰队的各国将领中，还相当的有市场，尤其是希腊海军参谋长萨凯拉里欧。作为地中海中的一对老冤家，希腊与意大利海军向来是看不对眼，尤其是墨索里尼当政之后，意大利军队入侵希腊，两国海军更是撕破了脸大打出手。英、法宣战之前，相对弱小的希腊海军没少吃亏。

全面开战以后，希腊海军仅余的几舰战舰跟在c舰队后面，抽冷扔砖头、打闷棍，也没少对意大利海军落井下石。

这一次协约国方面组建了史上最强大舰队，萨凯拉里欧当然不会痛打落水狗的机会，眼睛更是紧盯着老对手意大利海军中将吉利齐亚尼手下那可怜的几艘战舰。

“以我对吉利齐亚尼的了解，意大利海军已经被我军吓破了胆，他们的残余力量绝对不敢脱离汉军海军主力而单独行动。”

坎宁安点了点头，萨凯拉里欧是个好同志。虽然希腊海军的力量几乎可以忽略不计，但这位参谋长擅于察言观色，对英国贵族们也是尊敬有加。

西西里岛方面，有马耳他的瓦莱塔海军基地监视，盟军搞不出什么把戏。海军上将大手一挥，多艘航母上的侦骑齐出。十数架英国皇家海军的“红嘴鸥”式水上侦察战斗机在潜艇的支援下，对埃及的海岸线及军港展开24小时不间断的监控。

“红嘴鸥”全天候水上侦察战斗机，也是坎宁安手中的撒手锏之一。他相信有“红嘴鸥”强大的侦察和监控性能，协约国联合舰队将如那艘英国轻型航母的舰名一样——百眼巨人。

在航母致胜、航空兵致胜的现代海战中，谁都明白情报的重要。先发现就意味着先攻击，而航母舰队对决的先手攻击比中华围棋中的先手获利更大，那已经不是让子就可以扯平的事了。

再想想舰队中的多种先进舰载机，坎宁安也的确有自信的资本。只是最大的航母，最先进的舰载机都是人家美国的，这让一直以世界海军霸主自居的英国人颇为不舒服。只是，打败可恶的汉国人才是最重要的，至于更大更先进的航空母舰，“只要打赢战争，一切都会有的。”

是的，坎宁安说的没错，二战就是重新划分殖民地利益的战争，赢得战争，就意味着会拥有更大份额的蛋糕。

将战列舰队留在马特鲁港，而且还要在必要时候前出德尔纳，做出炮轰班加西的态势。关沧海很清楚，这样的做的结果是第二艘奉先号战列舰很有可能步入它前辈的后尘。

第一艘奉先号就是在黄海大海战中，为了掩护航母编队，以寡敌众，被日本战列舰队击沉的。

这一次，“可能会更惨！”关沧海也学着陛下的样子，捏了下鼻子。关司令是黄海海战的亲历者，那时他还只是公瑾号航母的舰长，协助龙洲指挥北部舰队。

可这次奉先号、文举号率领的战列舰队，还有主动请战的意大利海军四艘驱逐舰，可能连勇猛冲锋的机会都没有，因为它们要面对的不是日本的联合舰队战列舰分舰队，而是整个协约国的联合舰队，有着二十三艘航母的超大舰队。

一旦坎宁安决定对马鲁特担任诱敌任务的战列舰队动手……

关沧海不愿再继续往下想了。“有些牺牲是必须的，只要打赢了战争，什么都会有！可以有更先进的战舰继承奉先号的威名和光荣。”

两位舰队司令，地中海大海战的双方主帅，不约而同的说出了：只要打赢，什么都会有。

也许，这就是战争的真谛，军人的使命并不是去搞什么骑士对决，而是去赢得胜利。

当光荣号航母与勇士号和君权号战列舰组成的特混舰队进入苏尔特湾，向班加西靠近的时候；当美国大西洋舰队以cv-9埃塞克斯号和cv-10约克城号（cv-5约克城在上海被击沉后，美国海军重新赋予cv-10为约克城号）为首的特混编队向瓦莱塔靠近，继续轰炸西西里岛与亚平宁半岛南端的空军机场时；当鹰号航母与庄严号轻型航母以及刚刚修复的伊利莎白号战列舰抢先绕过普兰尼遗址，欲抢占战略要地德尔纳时，坎宁安还在为汉国海军的行动迟钝有些疑惑。

虽然本方舰队在苏尔特湾的顺利布阵，几乎可以预见能够顺利接出第八集团军。但……这有些不正常，在埃及的那只汉国舰军，虽然实力不如己方，但绝不可能这样毫无作为的束手待毙，坐视自己救走班加西的英军，外加抢回中地中海的控制权，“难道汉国放弃意大利了？”

“报告总司令，光荣号发来电报，他们已经靠近班加西外海四十海里左右！”

“报告，爵士，美军特混编队对卡塔尼亚的轰炸行动顺利，英格索尔上将表示敌方抵抗微弱。”

……一个又一个的情报似乎都是好消息，但坎宁安的眉头都皱的更紧了。“敌人呢？难不成畏手畏脚的缩在直布罗陀是走路遇鬼——自己吓自己？”

“报告，紧急电报，美军方面的伊奥尼亚海发现汉军的凌龙舰载侦察机……”

本来有些不耐烦的坎宁安一把抢过了电报，将旗舰英王乔治五世号上的电讯参谋吓了一跳，但坎宁安的心中的惊骇比他更甚许多。

在希腊与意大利中间的伊奥尼亚海出现汉军的航母？这个情况让坎宁安的脑袋瞬间“嗡”了一下。怪不得苏尔特湾附近的行动这么顺利，怪不那么多的“红嘴鸥”在东面海域一直没有发现汉军的航母，“不对！传我命令，命令鹰号与光荣号对马特鲁港发起试探性攻击。我怀疑汉国海军的主力根本不在马特鲁和亚历山大。”

坎宁安意识到了，那在马特鲁的舰队并非是大汉北部舰队的主力，甚至，在更远的亚历山大，也没有汉国的航母。

只是他明白的有些晚了！关沧海利用战列舰庞大的体型迷惑了英国的侦察机，在亚历山大更是大摆空城计。

根据帝国战机命名习惯，“鹰”式上舰之后其代号也被正式的改为j-15a。关海沧在完成j-15中队部署各艘航母的工作之后，在得到蒋云志赋予的“全权负责海战事宜”的命令之后，立即命令舰队中的六个航母战斗群拔锚离开了亚历山大港与塞得港。

对于此次作战计划，关沧海实施了最高规格的保密制度，具体计划只下发到各编队的指挥官，连那些舰母舰长们都不清楚，只是有些小聪明的在关司令那听到了四个字：皇家之争。

足够了，这些舰长们在四个字中，就已经得到了许多信息。

虽然还不知道舰队将驶向哪里，但是“干掉英国人”是没错的。

克里特岛，德国伞兵在付出重大伤亡后，拿下的这个地中海上的明珠，没有在德军后续的战斗中，起到太大的战略作用。

但对于大汉皇家海军北部舰队来说，绝对是一个最好的屏障。北部舰队主力穿越卡索斯海峡，进入克里特海，并将斯潘达角的干尼亚湾作为临时泊地的行动，就如地中海中和煦的暖风，没有引起协约国方面任何的注意。

在帕莱奥斯卡特龙的空军基地，也保证了多国部队联合舰队的舰载侦察机和“红嘴鸥”们不敢过于靠近克里特岛。

这使得关沧海甚至有闲心，给蒋总长发了封电报，建议将斯潘达角作为日后帝国皇家海军在地中海的永久基地。

很快，关司令就收到了回电，只有七个字：淡吃萝卜咸操心！

哈哈一笑，在战争正处于关键的时期，想这个的确是有点……关沧海哈哈一笑，“这地方作为海军基地，还真的不错！”

命令各战斗群放出凌龙侦察机，“注意点，别让人家的雷达盯上，暴露了舰队的位置。”

这么提醒，是因为帝国皇家海军就最喜欢这么干。

随着雷达技术的发展，通过敌方侦察机返航的路线，寻找敌人的空军基地，是海军副司令龙洲上将在太平洋上发明的战术。美军多个隐匿在印地安山脉中的秘密基地都是这样暴露的。

关沧海将此战术发扬光大，用来寻找敌方舰队的位置，别说，还真好使。

位于希腊伯罗奔尼撒半岛卡拉迈附近的一处雷达基站，还真就发现了那支拥有三艘大型航母和四艘护航航母的美国大西洋舰队特混编队的位置。

虽然北部舰队此次的作战目标，是彻底消灭英国皇家海军的主力，打赢“皇家之争”，但作为“三国斗地主”的另一个参与者，美国的海军力量也是不能忽视的。埃塞克斯号、约克城号，再加上老式的cv-2游骑兵号，还有那四艘能够起飞f-2女妖，反潜能力也相当强悍的博格级护航航母。

“这也是一块肥肉呀！打走美国佬，再跟英国人单挑！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第277章导弹护卫舰

对于航母战斗群来说，东西四千公里、南北仅一千八百公里的地中海太小了。能够有这样一个美、英舰队分开而战的机会，实在是太难得。

实际上这也是美国人耍的小心眼，深入敌情不明的苏尔特湾，哪里有留在马耳他岛安全？情况不妙时，随进可以穿越突尼斯海峡，返回西地中海。

可人算不如天算，美国大西洋舰队新任司令官，尼米兹的军校同学，罗伊尔·e·英格索尔海军上将同坎宁安一样，都没有想到，大汉北部舰队的主力居然舍近求远，在克里特岛北边绕了过来。汉军的舰队司令关沧海不是号称猛将吗？

可……张飞还是满脸络腮胡子，天天嚷着个大嗓门呢！可当阳桥疑兵退曹操，真假张飞擒严颜，还有醉酒捉刘岱，谁敢说张三爷不会用计？

仲谋号指挥舰舱壁上的电子地图中，舰队的作战参谋已经及时将双方船队的位置标注了出来，两军相距四百五十海里，换算成公里制差不多是七百公里。

关沧海背着手，抬眼而望。

美军的特混编队距马耳群岛不足一百海里，但马耳他岛上的机场早已经被炸成了稀巴烂，他们无法得到岸基飞机的支援。

而本方舰队驶出来斯潘达角，通过安迪基西拉海峡进入伊奥尼亚海后，只要向北航行，就可以很快得到塔兰托湾沿岸空军的庇护。还有塔兰托港，自遭到英国在中海舰袭击，意大利海军伤亡惨重后，那里就空置了很久，战斗结束后，北部舰队可以立刻入港休整。

天时、地利皆握于手，关沧海笑了，笑的很嚣张！

在斯潘达角隐蔽的北部舰队所有战舰都接到了发自仲谋号指挥舰上的命令：提前做好连夜出航的准备，舰载机飞行员的任务则是——立刻睡觉。

但临时锚地干尼亚海港上的地勤人员们，却是整整忙碌了一个下午。对于拥有六个航母战斗群的庞大舰队，干尼亚这样的小港不得不连续超负荷运作，才在入夜后勉强满足了舰队的补济。

正如关司令的命令所言，大部分的战舰都熄掉了灯光，干尼亚海湾中陷入了一片黑暗。除了值勤的水兵，几乎所有人都提前进入了梦乡。

这么做其实是很冒险的，如果协约国舰队可以在这个时候对斯潘达角发动攻击，海湾中的战舰几乎无法快速做出任何的回应。

关沧海的自信来自于舰队的海狼部队，在地中海的水深达到要求的任何海域，是的，就是任何海域，都有可能出现帝国的东风级潜艇。

作为世界上第一种大规模投入实战的aip潜艇，东风级可以海下连续工作数周而不用浮出水面。所谓aip系统，就是指不依赖空气的推进系统。

这种技术最先源自德国，钟义利用军火交易在德国换到相应的研究成果之后，又通过战争实验室的科学家们，将这些科研成果进一步加深，而开发出了新型的潜艇用燃料电池。

这种电池很快被应用在用于替代西风级的新一代东风级潜艇上，并通过了基地的审核，得以量产，而aip技术的发明国德国的aip潜艇还在图纸上呢。

潜航排水量达到3500吨的东风级aip潜艇，最大的潜航航速可以有20节，几乎与英国的一战时期的老战列舰持平。武器库内18枚反舰鱼雷。

作为最名贵远洋鱼类之一，盛产于琉球水域的黄鳍金枪鱼，被以捕捞它们为生的渔民们亲切的称为串仔。

依照渔民的习惯，这种被命名黄鳍金枪鱼的潜射式反舰鱼雷，也被潜艇水兵们昵称为串仔。

在东风级潜艇上，除了先进的主、被动声纳，还配备有长波无线电台。当然，在帝国正在筹备的通讯卫星上天之前，潜艇部队还无法接入北斗指挥系统，只能依靠无线电与指挥部联系。

正是这些东风级海狼的存在，才让关沧海可以放心的让舰队水兵们在大战的前夜，睡一个放心觉。

北部舰队所属的四十二艘东风级潜艇，有三十几艘集中到了伊奥尼亚海与苏尔特湾南北之间的水域。地中海潜艇部队指挥官林杰上校甚至扬言，如果关司令允许，他可以指挥海狼群去干掉英王乔治五世号战列舰。

英国的战列舰大多数是一战时期的老舰，乔治五世级也是英国建造的最新一级战列舰，首舰英王乔治五世号在1940年12月完工，入役后便成为英国本土舰队的旗舰，后因在一次北极护航任务中，在大雾中躲避暗礁与驱逐舰“旁遮普”号相撞，被迫回国大修，而被纳尔逊亲王号取代了其旗舰的位置。

这次执行“光明”计划，乔治五世号加入地中海舰队，便取代了老旧的勇士号，成为协约国联合舰队的旗舰。

单独由潜艇部队去偷袭敌人大舰队的旗舰？关沧海就够狂了，没想到手下比他更狂。挑战成体系的舰队反潜力量，再先进的潜艇也不会有太大的把握。除非是在特殊情况下，比如说战斗期间……

关沧海严令潜艇部队不得擅自发动攻击，对于计划着要打一场大海战的北部舰队来说，击沉一艘战舰，哪怕是航母，那也是打草惊蛇，根本满足不了关司令的大胃口。

像黄海大海战那样，一战屠尽日本海军精锐，才是他最想要的。

“军港的夜呀，静悄悄，海浪把战舰，轻轻的摇……”虽然命令各舰的水兵们都提前休息，但仲谋舰上，关沧海与一群司令部参谋们都没有睡。看着那群折腾了两天，仍然精力十足在进行战术推演的年轻参谋们，年逾不惑的关中将偷偷走了作训室，扶着船弦的栏杆，迎着地中海咸咸的海风，哼起那首他喜欢的歌。

一直都没有弄明白，陛下也没当过海军呀，貌似他一直说自己是装甲兵来滴，怎么能写出这么恰合水兵心境的《军港之夜》呢？

刺耳的铃声在耳边的突兀的响起，但关沧海扶着栏杆一动没有动，只是停下关于“神之子”到底还都会干些什么的纳闷，抬起眼来望向周围次第亮起灯光的战舰。

每一艘战舰上随着铃声和亮起的灯光，水兵都是迅速冲出了休息室，服帽整洁，行动有序。“这帮臭小子，看来都是偷偷起床，提前做好准备的！”

虽然嘴上在笑骂，但关司令的表情无疑是相当满意的。有这些高素质的海军官兵，有这些昂扬的斗志，大汉皇家海军有何所惧？有何敢不为？

正了正身上洁白的海军中将军装，关沧海带着自信的微笑，走回舰桥上的指挥室，“陛下就算是再小心，这一次，也得给咱老关再加一颗星了吧？”

午夜零时整，沉寂的斯潘达角干尼亚湾突然热闹了起来。在舰队参谋长的统一高度下，八艘庞大的元帅级航空母舰，四个航母战斗群，依次驶出了停泊了三天的干尼亚湾，依次进入了斯潘达角西侧的安迪基西拉海峡。

凌晨三时，夜幕也渐渐退去，航母编队激起的白色浪花已经依稀可见。处于四个航母战群的中间，仲谋号的两侧只有数艘体型苗条的护卫舰。

不要小看这些排水量不足两千吨的小型战舰，它们可是大汉皇家海军的秘密武器。其保密程度，甚至高于最新的“鹰”式舰载机。

不同于以前在舰队外围充当反潜和防空炮灰的普通护卫舰，它们有一个全新的名称叫作导弹护卫舰。为纪念英年早逝的帝**首任总长，这一款导弹驱逐舰被赋名为知秋级。

首舰知秋号就正在仲谋号的右侧一百五十米外的海面上航行。在知秋号上，装备有8枚峡湾企鹅反舰导弹和8枚麦氏企鹅防空导弹，使其同时具有对舰攻击和对空攻击能力。当然知秋级导弹护卫舰上，像120毫米口径的高速主炮和“守门员”近防武器系统，以及其他的30毫米防空炮和反潜鱼雷发射装置等一应俱全，在后甲板，还有一架fq-20海豚反潜直升机。

正应了汉人那句俗语，麻雀虽小，五脏俱全。

装备了导弹和直升机的知秋级护卫舰，是基地海军的又一项领先全球的军事成果。反舰导弹与防空导弹的出现，进一步削弱了战列舰的作用。

譬如知秋级上装备的峡湾企鹅反舰导弹，可以飞行25海里，相当于40公里。这么远的射程，让射程仅十几公里的战列舰主炮完全失去了用武之地。

在基地峡湾企鹅技术返航导弹的基础，皇道公司正在研制一种亚音速主动雷达制导的反舰导弹，据说最远射程可以达到近一百海里。

可以想像，如果一旦这种导弹投入实战，那就将预示着笨重的战列舰将完全变成了靶子，世界上最昂贵的靶子。

这次北部舰队的行动，六艘知秋级导弹护卫舰也是第一次加入实战。作战计划中，并没有将这些“小家伙”列入火力打击部队，在舰队司令关沧海看来，那所谓的反舰导弹有多大威力？那种号称可以打到上万米高空的防空导弹靠不靠谱？那都是没把握的事，既然陛下非要将这几艘“小家伙”塞到地中海来，那就随身带着。

将六艘知秋级导弹的护卫舰部署到指挥舰周围，而并非如其他普通护卫舰一般部署到航母战斗群的最外围，关沧海想的是要保护这些不到两千吨的护卫舰，“毕竟是以叶总长命名战舰，如果在首战就损失惨重，那实在是对住叶知秋总长！”

说穿了，关司令就是对这些导弹护卫舰的作战能力有些不信任，虽然陛下一直强调，它们的出现，即意味着战列舰将退出海军现役。

“就凭它们？”

关沧海中将的嘴角浮出一丝轻笑，似在嘲笑在海涛中穿梭的“小家伙”们，又似在自豪眼帘中更远处的那些超级大舰、帝国重器。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第278章艺高人胆大

海狼传回来的最新情报，显示美军特混舰队也并没有停靠瓦莱塔英国海军基地。

似乎是汉军的凌龙侦察战斗机频繁出现，让大西洋舰队的英格索尔海军上将意识到了一些什么。特混舰队早早离开了马尔他岛锚地，移动的方向居然是苏尔特湾！

“这是要干神马？难不成美国海军也学会了抱大腿吗？”关沧海皱着眉头、捍着鼻尖，犹如在卖萌，实则是被美国人给气坏了。

美国大西洋舰队特混编队的行动显然打断了北部舰队的作战计划，这让关司令有些郁闷，“快煮熟的鸭子居然要飞了？”

“命令！”优柔寡断不是关司令的风格，既然行动已经开始，哪有无疾而终的道理。奉行“贼不走空”原则的关沧海立刻喊过来了电讯参谋。

“给林杰上校发电，命令潜艇部队不惜一切代价，拖住美国特混编队。给公瑾号舰长曾宝鉴少将发电，命令他部出动舰载机，攻击德尔纳的英国舰队。”连续两条电报，电讯参谋复读一遍后，关沧海快速签字，甚至还手中的笔还没来的及递还回去，就立刻转身，抓住通讯话筒，开启全舰队频道，看到四个航母战斗群的回应灯都变成了绿色，立刻大吼道：“我是关沧海，现在命令，所有航空母舰立刻进入备航状态，舰载机等待出击。”

放走到了嘴边的肉，那从来不是“猛将”关沧海的性格。

凌晨四时三十分，突前的文向号与幼节号航母战斗编队中，双尾翼的j-15a双座重型“鹰”式战斗机开始弹射起飞，斜角甲板与直式甲板的两个弹射器同时使用，四十八架j-15a的起飞，仅用了不到半个小时的时间。

舰队的左右两侧的航母战斗群中，四艘航母上g-41蛮龙舰载攻击机翼下的四枚洪氏-3反舰导弹已经取代了普通穿甲航弹，考虑到现在的空射反射导弹受限于弹头部的**量过小，对于装甲甲板的破坏力有限，每艘航母上还保留12架翼龙舰载轰炸机，他们的使命由使用大型航弹对舰船轰炸，变成了专用的鱼雷机。蛮龙也可以投放空射型的“蓝翼金枪鱼”，但每次仅能携带两枚，而经过改装的老式翼龙舰载轰炸机，刚可以轻松携带六枚，它们将在很大程度上弥补空射反舰导弹威力不够的缺陷。

其实在舰队中，还有更好的选择，知秋级导弹护卫舰上的峡湾企鹅反舰导弹就完全可以承担击沉敌舰的重任，只是峡湾企鹅相对较小的射程和关沧海对于舰射导弹的轻视，使得这一次海战，北部舰队不得不更依靠于老式的轰炸机空投鱼雷战术。

凌晨五时整，提前起飞的凌龙战机纷纷再次发回电报。其中有三架战机准确的汇报美军特混编队的坐标。距离北部舰队三百八十海里，这意味着“鹰”和“蛮龙”在美军舰队的上空停留的时间将不足三十分钟。

在作战计划中，舰队是要向前推进到距大西洋舰队三百海里才发起攻击的，但美军的提前行动导致攻击提前。

关沧海的心头浮起了一丝担忧，二十多分钟的时间，能有什么样的战果？

不过，现在考虑这些是没有用的，如果再迟疑，英、美舰队之间的距离就将近一步缩小，面对总共有拥有二十三艘航母的协约国联合舰队，北部舰队的机会将更小。

通讯器滋拉滋拉的响了起几声后，传来了首批出发的舰载机指挥官，也是北部舰队海航部队最高指挥官高剑大校的声音，“报告司令官，首批攻击机群编队完毕，请求出发。”

皇家海、空军中有个规矩，晋升为将官的飞行员，不得再亲自驾机上战场。为了能飞上“鹰”，高剑放弃了当上将军的机会，但大校的军衔依然是海航一线飞行员中最高，还有，他仍然保持着海航飞行员中的最高击落敌机记录。

对于那份陛下亲自圈定的晋升名单，许多人都为高剑遗憾，但他自己并没有任何一丝的后悔。用他自己的话来说，那就是如果不能飞上“鹰”式，我才会真的遗憾一辈子。

关沧海下意识的抬头向灰蒙蒙的天空中望了一眼，不要说高剑的那架编号为3101的j-15战机，就是连机群也只能隐隐的看到一些小黑点。

自嘲的笑一笑，关司令这一次没有摆出司令官的威严，而是有些莫名其妙的将话筒贴到嘴边，“老伙计，要注意安全，一定要活着回来。”话刚说完，就意识到了自己语气中的不吉利，连忙提高了语调，“批准出发，祝你们马到成功！”

四十八架“鹰”，七十二架“蛮龙”，还有二十六架翼龙，其中两架是改为预警机的风神翼龙。

北部舰队第一波攻击机群呼啸着离开了舰队的长空，有侦察机提供的准确坐标，他们并不愁找到美军舰队。

各艘航母甲板上的地勤水兵们依然在忙碌。升降机忙着将战机运送到飞行甲板；紫色马甲的水兵忙着给战机加油；“红马甲”给战机挂载导弹；而“蓝马甲”们则是负责将检修完毕的战机用拖车拖到起飞位置。当然还有少量穿着黄色马甲的人员，那是航母上的指挥人员。

第二波次的战机将在二十分钟后起飞，但战斗已经开始。

打响旷古绝世的地中海大海战第一枪的，并不是以高剑为首的北部舰队第一波攻击机群，而林杰上校率领的潜艇部队。

本来就一直游弋在伊奥尼亚海的六艘东风级海狼，在接到发自仲谋号上的长波电报后，立刻结队驶向目标海域设伏。

早就有些手痒痒的林杰在短时间内就设计了一个伏击计划。既然关司令命令潜艇部队最大限度的拖住美军特混编队，从来就不知道害怕为何物的林大胆，向来是要搞就要捅破天的性格。

六艘东风级潜艇在林上校的指挥下，分成两组，设成两道防线。其中同组的三艘潜艇每艘间隔五海里，以确保美军舰队不会穿缝而过。

然后，所有潜艇下潜停机，并关闭主动声呐。

这完全是一种冒险，在敌方舰队航向上停机，相当于主动放弃了逃跑的机会，一旦被敌人发现，就绝对是死路一条。

要知道这支特混编队几乎集中了美国大西洋舰队的大部分主力舰艇，除了三艘大型航母，光是反潜能力强悍的博格级护航航母就有四艘，更不要说舰队中二十余承担防空和反潜任务的二十余艘驱逐舰。幸好美国在直升机领域远远落后于帝国，如果再加上反潜直升机，相信就算是林杰再如何舌灿莲花，也无法说动其他艇长的。

“机会总是会留给敢于冒险的人！要搞就搞大的，有胆的就按我的计划来，停机下潜，给美国佬来个中心开花！”

这话就有点诛心了，什么叫“有胆的”？哪个当潜艇兵的，不是将脑袋系在裤腰带上的？

水下作战，这本来就是个玩命的活。不像在水面舰艇上，就算是战舰沉没，也能有个逃生的机会。在潜艇上，尤其是下潜时，一旦被攻击，那就是尸骨无存。

看到其他艇长的回电都满是气愤的语气，例如你小子别不瞧不起人什么的，林杰看的一点都不生气，反而露出了奸计得逞的微笑。

请将不如激将，这最简单的一招，却也是最好用的一招，千古未变！

林杰计算的很精确，不到半个小时，远处的海面上就出现了庞大舰队的身影。林上校在上庸号上发出电报：行动开始，祝兄弟们好运！

然后立即命令上庸号关好舱门，水舱注水，开始下潜。

地中海这个区域的平均水深可以达到两千米左右，非常适合潜艇的活动。美军当然也知道这一点，所以英格索尔在指挥编队向苏尔特湾靠拢时，特殊提醒各舰要严密监控水下。

东风级优秀的水下作战能力深为协约国各国海军所忌惮。

不过，没有人想到汉国的海狼们居然大胆到停机设伏，美国人也不知道汉人有句古话叫“置于死地而后生”！

或者说在美国人的思想中，很少有这种以命搏命的战斗意识。

下潜一百五十米水深的上庸号幸运没有被特混编队中最外围的反潜驱逐舰发现，停机后舱内无所事事的潜艇兵们，反而比平时坚守在岗位上时更要紧张。没有人说话，更没有人走动，无论在哪个位置，但大家的眼睛都盯在了舱首的声呐兵身上。

这十几分钟的时间，似乎比平时一整天还要漫长。有时候，黑夜和安静是最可怕的敌人，几个年龄较小的潜艇兵额头都已经开始冒出汗珠。

林杰也蹲坐在声呐兵的身旁，潜艇停机后，大部队的设备都停止了工作，对于水面上情况的了解，只能依靠声呐兵的判断，判断水面上经过舰艇的大致吨位。

所以即使等到大鱼，上浮后的潜艇仍然会面临许多的危险。撞上敌人的大舰，或者浮出在舰艇中间的水域被敌人发现。能够浮出在敌人军舰的侧后方等安全位置，反正是最小的机率。

大风险未必有大回报，林杰选择的，是对于潜艇来说最危险的战术。但是，也是唯一可以在这种情况下，击沉大舰队中主力舰艇的战术。

“来了！”

声呐兵简单的俩个字让大伙立刻来了精神，林杰的眼珠也瞪得又圆又大。

“至少是三万吨以上的大家伙，艇长，可以搞了！”

“好，开机，上浮至五十米水深，我来！”林杰有一手绝活，就是可以将潜艇潜在大型舰船的下面，借庞大的船身来隐匿自己的存在。

这可不是谁都能做到的，稍有不慎，就会与水面船只发生碰撞，对于潜艇来说，那就是来顶之灾。

艺高人胆大，胆大还要心细。林杰是皇家海军潜艇部队中唯一能有把握完成这项技术的几位艇长之一。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第279章运气真不错

陪着艇长一起玩命，这事对于上庸号的潜艇兵们来说，不是第一次。

但那都在是训练中，而且多数是以货船和运输舰作为陪练对象。实战中玩这个，大家都是第一次。

人说台上十分钟，台下十年功，这话适合于各个职业。

上浮的这几分钟，对于聚精会神专注于各自岗位的水兵们，似乎没有感受到太多——因为太专注。

声呐兵额头的上汗珠滴答滴答的落在地板上，航海和测控兵更是紧张的眼珠一动不动的盯着仪表。

“100米……70米……”

林杰严峻的脸上已经逐渐露出了笑容，“机会是留给冒险者的，但还少说了几个字，是留给有准备的冒险者。”

上庸号利用一艘巨舰的阴影和水流的掩护，成功的上浮。“升潜望镜！”

抹了一把脸上的汗水，林杰下达了一个上浮后最重要的命令。对于潜艇兵们来说，最接近成功时，也是最危险的时候。在潜望镜升起之前，他们无法知道水面的情况，也不知道自己是否在其他战舰的航行路线上。

“快来看，艇长，全是大舰，我们要发财了……”

喊话的正是观察员，这小子是个财迷，啥时候也不忘不了发财，对于这厮的德性，全艇的官兵都早就习已为常。

林杰快步走了过来，挤走财迷坐在他的位置，接过潜望镜，“哇……靠！”镜中观察到的水兵情况，让林上校也不禁爆了句粗口，“这泥玛我们是到哪了？一圈全是大家伙。”

“一号、二号、四号鱼雷管准备！”没有太多的时间惊讶，多停留在这个位置一秒，就多一分危险。

其实一看到这阵势也就明白了，上庸号成功的潜伏到了英美舰队的航道上，在上浮的时机恰好是处于舰队的核心区域，所以在周围才会有这么多的巨舰。

林杰看的很清楚，刚刚驶过去为他们打了排斥的是一艘战列舰，而后紧跟着正向上庸号靠近的则是一艘平甲板战舰，看体型应该不是排水量达到四万多吨的埃塞克斯级航母。

那就应该是一艘博格护航航母了，还有可能……“靠，运气不会是这样好吧？”

林杰马上又想到了另一个可能——cv-4游骑兵号。

在埃塞克斯级入列服役之前，游骑兵号航空母舰一直就是美国大西洋舰队的门面，也是大西洋舰队中唯一的大型航母。

在美军登陆非洲的火炬计划中，游骑兵号率领着四艘护航航母，对维希法国海军和岸基工事进行成功的攻击。游骑兵号起飞的野猫式舰载战斗机，击沉了维希法国的“信天翁”号驱逐舰和两艘潜艇，还击毁了数十架停在地面上的各式飞机。

卡萨布兰卡地区的维希法军投降后，游骑兵号返回了诺福克港进行甲板改造，并安装了根据英国技术制造的c-11蒸汽弹射装置，使得游骑兵号上可以起飞f-1狂怒和f-2女妖，大大增强了cv-4的战斗力。

8月份，改造完毕并换装了舰载机的游骑兵号返回了英国斯卡帕湾，加入英国本土舰队，准备前往挪威海域，攻击德国的船只。但随即邱吉尔与罗斯福达成一致意见，展开“光明”行动，大部分的协约国主力战舰转而来到直布罗陀，加入以c舰队为主的联合舰队。

“嘿，难道老子时来运转了？”想着有机会击沉有着诸多荣誉的名舰游骑兵号，林杰觉得自己的命令都有些走音。

为了增加命中系数，上庸号潜艇一口气射出三枚“黄鳍金枪鱼”，三枚“串仔冒着水泡以扇面直扑迎面而来的巨舰。

不过他们没有时间去查看战果，发射完鱼雷还停留在原地，那无疑是找死的行为。

鱼雷的射出，即意味着潜艇已经暴露。接下来就是快速下潜，开始逃亡的时间。

在舰队的核心区域发动攻击，的确很爽，可爽过之后，能否在强大的反潜力量威胁下逃出生天，包括林杰在内的所有人都没有把握，也许下一刻就是深水炸弹轰破艇壁，沉尸海底。

但今天的上庸号无疑深受幸运女神的眷顾，快速赶过来的美军驱逐舰投下了数枚深水炸弹，但爆炸点都离拼命下潜逃离的上庸号很远。

aip潜艇优秀的性能在关键时刻，得到了充分发挥。林杰指挥着上庸号在深水区潜行了近两个小时，才敢偷偷浮上水面，望着四周空旷的水面，大难不死的潜艇兵们纷纷爬出了艇舱，林杰的心里还惦记着那三枚“黄鳍金枪鱼”发射后的效果，催着电讯员给指挥部发电。

可让他失望的是，好半天，都没有等到回电，甚至连其他潜艇的电报也没有——潜艇的长波电台，只有浮出水面后才可以使用。

林杰知道，这个时间双方已经开战。如果没有意外，本方的第一波舰载机攻击群，早在一个多小时前就应该已经开始攻击美军舰队。

“难不成，咱错过好戏了？”地中海的含盐度高达百分之三十五，连海风都是超咸的，嗓子有些不舒服的林上校哼哼了几声，越寻思越不对劲，“尼玛，那帮小子都不回电报，一定是在下潜中，弄不好，他们都在战场上掺乎呢！指挥部没回电报，应该也是忙于协调指挥，没功无搭理咱……靠，一定是这样！”

林杰一下子将手中没抽几口的香烟抛入海水中，“别扯淡了，快，我们得回去，兴许还能捞着点汤喝！”

艇长焦急的语气，让正在忙于抽烟放松的水兵们的心也是一紧，连忙狠狠的吸了最后一口，然后纷纷将烟头弹飞，跳回艇舱。

随着密封舱门的关上，上庸号再次下潜，调头驶向刚刚设伏的区域。

这一次，林杰猜的没有猎。指挥部的电讯参谋们的确是忙的四脚朝天，对于他这种近似聊天打屁的电报，随手就甩在一边，送都没给关司令送去，省的挨骂！

这是一个美丽的误会。实际上关沧现在正在找林杰呢，美军特混编队中的一艘大型航空母舰在第一波攻击机群抵达前，就开始着火冒烟，不但拖累了美军舰队的速度，还使得开战之后，美军的实力大大被削弱。

因为是迎面攻击，那三枚呈扇型攻击的“黄鳍金枪鱼”，只有左侧的一枚击中巨舰的左前弦。

一枚就已足够，好样的“串仔”鱼雷只需要这一枚，就已将游骑号的前左弦击出一个大洞，并在前甲板处燃起大火。

没错，已经再次开始下潜疾行的上庸号还不知道，就如他们的艇长所说，他们“真的走了”……好运，真的击中了大西洋舰队的前旗舰——cv-4游骑兵号。

左弦的大洞迫使损管水兵们打开了右侧的水阀，将右侧的密封舱室也注入海水，以使航母能够保持平衡。

头重脚轻的状态和前甲板上的大火，让本来就因为甲板过短，勉强可以起飞喷气式舰载机的游骑兵号丧失了所有的战斗力。

好在动力系统没有问题，头部灌水的游骑兵号依然可以不足十节的速度自行移动。

突然遭袭，让旗舰约克城号的英格索尔大感不妙，虽然汉军的潜艇偷袭游骑兵号，只是个意外。谁也没想到，这艘幸运的潜艇可以猜中特混编队的航向。但既然这艘潜艇敢于发动攻击，那汉军的主力舰队一定就在不远之处。加之马耳他群岛附近海域频繁出现凌龙侦察机，而本方的pby卡特林娜侦察机，一直没有发现汉军主力舰队的踪迹。

“这不是一个好现象，敌人可以找到我们，而我们却连敌人在哪个方都不知道！”

大西洋舰队司令对于本方侦察机充满了怨念，现代海战，找不到敌人的踪迹是无比危险的，英格索尔立刻命令特混编队全速驶向利比亚的胡姆斯港，那里有一支英国的航母特遣舰队。

至于受伤的游骑兵号，已经失去战斗力的cv-4，只好让它返回马耳他岛瓦莱塔港。英格索尔安排了一艘布雷舰和一艘驱逐舰拖动游骑兵号，以加快它脱离战场的速度。

对于未知敌人的恐惧，让美军特混编队连那艘可恶的汉军潜艇都没有仔细搜索，只是随意投下了几枚深水炸弹。

这也是上庸号为什么能轻松逃脱的原因。

可这么一折腾，完全达到了关沧海命令潜艇部队拖住美军舰队的目的。虽然其他潜艇没有能够再次靠近发动攻击，但已经损失了一艘主力航母的特混编队不得不小心翼翼的加强反潜监控，几艘突前和分居侧翼的驱逐舰甚至放下了拖曳声呐，这大大降低了整个船队的速度。

一场战役往往会有这样那样的小插曲，林大胆的大胆行动，其意义并不仅仅是击伤一艘航母，还在于为攻击机群争取了时间，变相的增加了“鹰”和“蛮龙”在有限航程内的攻击时间。

还在深深懊悔游骑兵号被击伤的美国大西洋舰队司令、海军上将英格索尔，还没有意识到：游骑兵？那仅仅是个开始！

他的经历，将注定要比他的同窗，太平洋舰队司令尼米兹在夏威夷的遭遇还要糟糕。

就在美军舰队开始转向后，刚刚过了二十分钟，英格索尔终收到了pby侦察机的电报，两架卡特林娜几乎都是在被击落前发出预警信息：发现机群！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第280章麻雀展翅

凄厉的警报声在美国特混编队的各艘战舰上同时响起，有些胆大落在栏杆上蹭顺风船的海鸥们也被都吓得飞了起来。

铁梯上，甲板上……到处都在奔跑着急匆匆的水兵们。特级作战警报意味着舰上所有能动的人必须要在最短的时间内，赶到自己的岗位旁边。

没有人会在这时懈怠，因为没有人会拿自己的生命开玩笑。这种会连续响数分钟的铃声就是作战命令，不是备航，不是警戒，就是作战！

两艘巨大的埃塞克斯级航母已经开始紧急起飞f-7海标枪，而在四艘博格极护航航母上，f-2女妖和f-3魔鬼两种亚音超战机同样在紧急起飞。

卡特琳娜侦察机拼死发回来的电报，并没有详细说明敌机的方向和数量。

方向和距离都可以根据pby的航程和任务区域进行判断，但数量方面……用脚趾头想也能知道，汉军的攻击机群还会少吗？

虽然还不知道对方舰队具体的坐标，但英格索尔上将依然在危急时刻表现了极高的指挥素质。一方面，他命令所有在其他海域侦察的pby侦察机，在被击落的侦察机方向，全力搜索汉军舰队。另一方面，找到敌人舰队很重要，但保存自己更重要。英格索尔很清楚，汉军舰载机会大量携带反舰导弹，甚至可以在数公里外进行攻击，海标枪必须发挥出高速的性能，前出载击汉军的攻击机。

同时安排更多的驱逐舰甚至是战列舰，在埃塞克斯号和约克城号前面形成梯次保护层。与其他安排相比，英格索尔的这个战术才是最有效的，它开启了近防武器和密集阵击落反舰导弹的先河，影响了日后所有新式航母的防空武器设计和航母编队的组成。

当然，更为重要的是，英格索尔临危不乱的安排，最大程度的保存了大西洋舰队的实力，使得在其后的大西洋海战中，美军仍有一拼之力。

高剑率领的第一波攻击机群，根据飞机的速度和作战性能分成了三个部分。飞在最前边的是24架j-15鹰式重型舰载战斗机，号称身上没有一个零件是用于对地攻击的鹰，最初的设计的理念就是一款以制空为主的空优战机，其两翼和腹下的八个武器挂架上，挂满了麻雀-7中程空空导弹和麻雀-3近程格斗导弹。

中程和近程各四枚，这也是根据海豚-6雷达的性能特点所决定的。

海豚-6虽然能够同时锁定六个目标，但只能对其中四个同时发动攻击。考虑到协约国主力舰载机海标枪的高速，j-15也只可能有一次超视距攻击的机会，一旦无法击落，那也就只能是近身狗斗了。所以，在“鹰”式的两侧进气道旁边，还各有一门20毫米机炮，以增加“鹰”的近身攻击手段。

不过，在高剑看来，“狗斗？那已经过时了！”

以麻雀-7在训练中表现出来的性能，虽然还达不到“锁定即击落”，但也差不许多吧？

在攻击机群与16架海标枪相距还有八十公里时，高剑就已经利用头盔通讯器呼叫友机了！

为了保险起见，也因为麻雀-7中程导弹是第一次实战，高大校安排包括自己在内的八架“鹰”式对海标枪发动超视距攻击，保证每一架来截击的海标枪都有两枚导弹“照顾”。

四十公里的距离对于超音速战机海标枪来说，只是两分钟的事情。很快海标枪们就进了麻雀-7的射程。

高剑冷静的对着嘴边话筒喊出“发射”，与其同时，右手大拇指用力按下了驾驶杆顶端的火控开关。

机身微震，机翼下的四枚麻雀-7中程空空导弹同时点火飞出。

半主动雷达导引的最大缺点是讯号几乎不能中断，就是发射讯号的雷达必须持续将目标放在雷达照明波束当中，尤其在空对空导弹的使用上面。即发射讯号的飞机的运动受到很大的限制，如果进行大动作或者是目标采取激烈的回避运动时，目标很可能离开照明波束而使导引失败。

也就是说，发射半主动雷达导引导弹的飞机，在导弹飞行的过程中，必须保持相对平稳的姿态。所以，如果在导弹对射中，如果双方都是半主动雷达导引，那么先做出大角度规避的战机，将会使自己的导弹失去导弹而无法攻击对方。

这就是俗称的“掉弹”。

但“鹰”式攻击海标枪，根本不存在这样的问题，海标枪的截击雷达虽然也可以在六十公里外发现敌机，但其所携带aim-9c型响尾蛇导弹的最远射程仅有十八公里，而且红外线导引的响尾蛇导蛇必须在敌机的机尾方向才可以发射，即以敌机的引擎喷口热源为主追踪。

在这种双方战机迎面接敌的情况下，海标枪的响尾蛇c型热追踪导弹还无法做到全向性，因此对对面的“鹰”根本是无能为力。

再加上现在的雷达还不具备反锁定能力，也就是说不能在战机被敌方雷达锁定后及时告警，f-7海标枪的美军飞行员们甚至都不知道自己在相距八十公里时就已经被对方雷达锁定。

海标枪们在全力猛冲，只要双方进入视距内，f-7就可以发挥响尾蛇热追踪不用雷达锁定的优点击落敌机，尤其是速度较慢、多引擎的轰炸机，更是根本无法逃脱海标枪的猎杀。

但这一次……

悲剧上演的时刻总的那么的出人意料，就如同在西地中海，甫登战场的海标枪在首枪演出中，就将意大利空军的d-4鬼怪重型战斗机打成了翔。

鬼怪在飞机速度和灵活性上无法追上海标枪，在所挂载的导弹性能更是无法匹敌热追踪的响尾蛇，d-4在海标枪面前，唯一拿的出手的就是高度自动化的火控系统。

这一点，它完美的传承给了“鹰”。

在皇道公司的角度来说，这一次空战，也是一次复仇之战。新一代皇道出产的战机，为老大哥d-4的复仇之战……一场堪称完美的复仇。

科技的全面领先，决定了战机和武器性能上巨大差距。就在海标枪的飞机员们还在纳闷雷达上怎么突然多出许多的小亮点时，就在他们抬起头突然发现迎面射过来许多导弹时，就在他们张大了嘴连“mygod”都没喊出来时，game已经over。

十六架曾在地中海上空称霸一时的f-7海标枪瞬间燃起十四朵光耀刺目的花火。只有两架飞在编队后面的f-7躲过了凌空爆炸的命运，更准确的说海豚-6截击雷达在分辨重合目标的精准方面，还有缺陷，使多枚麻雀-7重复命中同一目标。

但这样的战果，也远远超出也是刚刚换飞“鹰”不久的飞行员们的惊呼。高剑咧嘴骂道：“尼玛，这太浪费了！下次就一只麻雀对付一架敌机。”

“哈哈……”耳机中传来编队其他飞行员们的狂笑声，嚣张至极。

余下的两架海标枪，没人会把他当回事，就算是一对一，大汉皇家海军舰载机的飞行员又怕过谁？何况是一“鹰”在手，天下我有！这种感觉太爽了。

趁着这帮小子们还在乐呵，老练的高剑偷偷的又锁定了仅余的两架海标枪，双方的距离已经不足二十公里，几十秒后就可以擦肩而过。但高剑没打算给他们这样的机会，最远射程为8。8公里的麻雀-3正好对付他们。

但雷达中的目标突然分向两侧划出了一个大角度侧翻，美军飞行员以相当过硬的技术在最短的时间完成了倒飞。

“尼玛，他们要跑！”

耳机中同时响起的数个声音，让高上校知道，原来偷偷打他们主意的，不光是自己。

“09、10每人一架，搞下他们！”可惜自己没有麻雀-7了，余下的麻雀-3射程不足，高队长只好咽下了快要流出来的口水，命令另俩位兄弟击落他们。

海标枪是很快，可是，在飞行速度达到2。5马赫的麻雀-7的追击下，它们就像俩个蹒跚学步的小孩子一样，根本没有跑出多远，就被追上。

在被击中的那一刹那，美军的飞行员突然明白：原来不只是热追踪导弹喜欢暴菊。

34枚麻雀-7，16架海标枪被击落！这样的战绩连j-15的海军飞行员都觉得像在梦幻中一样。

不是飞行员们没见过世面，对日战争时，一次空战成百上千的击落也不是没有过，可那是以先进战机对付旧式的螺旋浆飞机，那根本就不是空战，那是在欺负人。

在各国战机都进入喷气时代、进入音速时代之后……难道击落敌机也可以这么容易吗？要知道海标枪可不是阿猫阿狗，那是号称协约国最先进的舰载截击机的。

耳机中议论纷纷，还有叫嚣“美国人也不比日本人强多少呀，这什么截击机，连一秒都没能耽误我们！”

高剑皱了皱眉，作为海军中的第一王牌飞行员，作为在建国前就飞过轰-五和歼-五的老牌飞行员，他深知这样的气氛会使飞行员变得骄傲。

在不允许有任何失误的天空中作战，轻视敌人可不是什么好苗头。麻雀-7的成功，有美军不了解j-15和导弹性能的原因。

皇道公司的导弹专家们就曾说过，麻雀-7只能算是一种性能比较优秀的中程导弹，绝非那种“锁定即击落”的神器，只要对方敌机可以早发现，并做出大角度回避动作，完全可以躲过麻雀的追击。

想到这，高剑把话筒向嘴角边挪了挪，突然大喊一声：“都闭嘴！骄傲是失败他老娘，现在全部背诵一遍作战手则……不用背了，准备作战！”

在“鹰”式三角编队的前方海面上，已经可以模糊看到一些小黑点。在这片海域上，没有小岛，更没有其他舰船，那只能是机群的攻击目标——美国大西洋舰队特混编队。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第281章“鹰”之战

“鹰”式装备的海豚-6截击雷达还有一个很大的缺陷，那就是“下视”功能的短板。

对于平视角度以上的目标，搜索能力堪称举世无双。近一百公里的搜索距离在这个时代绝对是最顶级的。

但对于低空目标的扫描，海豚-6与同时代的其他雷达一样，无法准确甄别出杂乱的回波信号。

这是一个通病，雷达“下视”时，由于地面或不面反射很多电磁波，使得雷达在诸多的杂波中对于有用目标的识别能力下降。

没有人知道英格索尔是否也精通雷达方面的知识，或许他也只是在无意中打开了现代空军低空突击战术的大门。

得到海标枪编队被汉军的导弹在视距外击落的消息，大西洋舰队司令英格索尔立刻命令已经升空的其他舰载战斗机降低高度，以五百米左右的低空向攻击机群突进。

对于时速在千公里左右的f-2女妖和f-3魔鬼这些亚音速飞机来说，500米低空绝对已经是禁区的边缘，一个搞不好，一头砸进大海都是极有可能。

不得不说，英格索尔是个天才。

护航航母上性能落后的女妖和魔鬼战机就是利用这种方式，快速的接近了攻击机群。已经习惯于雷达超强搜索能力的“鹰”式机群，根本没有发现数十架美军战机已经接近。

直到22架女妖和17架魔鬼在他们的视线中突然钻出云层，急速爬升。

空战在猝然间突然开始。这么近的距离，几十架战机上下翻飞，有时甚至都可以看清对方飞行员的面部表情。战斗瞬间回到了空空导弹发明之前的日子，追逐、侧翻、爬升、过载、失速……战机的近战性能开始接受最大的考验，打空的机炮炮弹，用曳光在空中编织出美丽却残酷的网。

“到底还大意了！”高剑并没有急于加入战斗，而是让身后的机（基）友，迅速发出指令，让挂载反舰导弹和鱼雷的蛮龙攻击机和翼龙轰炸机群绕过战场，直接对美军舰军发动攻击。

“预警机在哪里，他们是干吗吃的？”

双发双座的“鹰”式在这样的比速度比灵活性的狗斗中，并不占上风。好在鹰式的重要部位的防护都做的相当不错。可是放着可以轻松击落对方的导弹不用，反而被逼入“狗斗”，让高上校很是窝火。

“两架风神翼龙，一架在起不久后就因为机械故障早早返航，另一架……貌似是雷达故障。”在双座战机中，后座的飞行员不仅仅是“副驾驶”，还兼管雷达操控和通信联络等职责，当然，在必要时候，他也可以接管飞机的驾驶。

“尼玛，关键时候不靠谱。”

还能说什么，平时咋咋忽忽的那帮预警机上的雷达兵，在这要命的时候掉链子，只能靠自己了！

“31鹰中队的兄弟准备爬升一万米，脱离战斗。32鹰中队锁定目标，把这帮美国鬼子打下！”

好在高剑在布阵时就留了一手，没有将j-15全部突前，而是将子敬号航母上的32鹰中队布置在机群的两翼，当初是想防止敌人的偷袭的，没想到无心插柳，在这个时候救命了！

“31鹰中队，速度爬升，甩开他们！”

陷入美军舰载机包围的公瑾号31鹰中队在高队长的指挥下，突然甩开纠缠的敌机，利用j-15强劲的动力迅速爬升。

在外围的32鹰中队则是迅速开火，向提前锁定的目标发射麻雀-3近程导弹。

所有31鹰中队的飞行员并不怀疑j-15的爬升和加速性能，他们都在担心“鹰”式上敌我识别系统可千万别在这时候掉链子。

虽说在地中海上空，因为多国混战，误击友机的事情时有发生，但谁也不愿做那个被自己人击落的倒霉鬼。牺牲并不可怕，可怕的是被友机击落，牺牲了还被人笑话。

雷达敌我识别器，最初是由英国人在战争初期发明的，帝国的战争实验室在一年前研制成功了一款被命名为“火狐”的识别系统，并统一装备了帝**的所有舰艇、战机和地面的坦克、雷达站等。

不同于英、美等国的电子口令问答式识别器，“火狐”敌我识别系统采用了非合作式的目标识别体制，即利用目标电磁特征直接识别敌我。据研发火狐的专家们说：这种识别体制可以提高识别目标的可靠性、保密性和抗干扰性能等。

舰载机飞行员们在平时训练时，经常互相雷达照射甚至是火控锁定，对于“火狐”系统精准的识别能力，反响还是相当不错的。

不过，那是训练！就算有些小问题也没事。可在战场上，都是真枪实弹呀。先前麻雀打敌机时，大伙可都是看着的，那个准，那个……狠，这要是不分敌我，对着自己来一下，“轰”，啥都结束了。

想啥就来啥，“轰……轰……”连续数声响起，灰暗的天空突然间都变得明亮了许多。高剑将战机拉平，在万米高空上扭头向下望去，十来团大火球在稍低些的空中，释放了最后的光和热后正逐渐消散，化成如烟花似的流光消失在海天之间。

“没有被误击的吧？”高剑随口问了一句，刚才那连续的爆炸声音，让他也是尾椎骨上一凉，刚才那种情况，一旦被误锁定，那指定是想逃都没的逃的。

“没有……只是17和21被击落了！”

“什么？”耳机中传出的声音让高队长大吃一惊。

“爬升时，被一枚响尾蛇追上的。”

高剑默然了，美国的舰载机飞行员也有高手呀！或许，是自己的战术的问题，急速爬升，利用“鹰式”的强劲动力甩开敌机，但也正好将尾翼下的引擎喷管显露给了敌机，那正好是响尾蛇最适合的攻击方向。

“继续加速，准备攻击！”

没错，以“鹰”式的性能，如果不是大意，根本不会给敌机靠近的机会；如果战术得当，也根本不会给“响尾蛇”以发挥的机会。高剑知道，是自己的失误，断送了那四位战友的性命。

但就算是检讨和接受处罚，也是战斗结束后的事，作为指挥官，在空战中有过大的情绪不单单会让自己陷入危险，还是对其他战友不负责。

高队长用力的甩了甩头，似乎这样做可以将负面情绪甩出大脑。

32鹰中队加入战斗后的首轮打击，就有十二架美军的女妖与魔鬼被击中。“火狐”敌我识别系统在敌我混合的复杂空战中，准确的找出了敌机并成功予以锁定，大幅度的提升了皇家空军的战力，也使得深陷近身缠斗泥潭的31鹰中队及时脱出身来，发动“鹰”式最擅长的雷达导引攻击。

与d-4鬼怪一样，因为航电系统的落后，f-2女妖和f-3魔鬼两种舰载战斗机在空战被重新拉到雷达锁定，导弹攻击的轨道上之后，很快出现了大量的被击落。

麻雀-3良好的近程格斗性能有了充分的发挥空间，而美军的响尾蛇在大规模空战中的不适应性却再次暴露了出来。好多aim-9c在发射后，在“鹰式”做出急速盘转，以高过载的急转弯摆脱后，甚至会追向太阳方向，还有的丢失了目标之后，再次寻找目标——不分敌我的寻找可追踪的热源。

随着一个又一个大火球的诞生，空中的女妖和魔鬼越来越少，而特混编队中的f-7海标枪战机却一直没有再出现。

高剑清楚，那意味着蛮龙和翼龙已经开始攻击了。美军舰队的舰载机根本无暇顾及这边的战斗，但这个情况让高队长更显焦急。

全部的护航“鹰”式战机都在这里，那岂不是任由海标枪在轰炸机群中逞威？而且对于整个攻击机群来说，还有另外一个危机在渐渐逼近。

油量！因为提前发动攻击，北部舰队的攻击机群，除了可以携带更多燃没的翼龙没有这方面的限制，j-15和g-41都无法在战区停留过久。

击落美国舰载机当然很爽，可是在这里浪费太多燃油将导致“鹰”无法为攻击机和轰炸机提攻护航。

高剑暗骂自己一声“猪脑！”

“这里交给32鹰中队的兄弟，注意油量，消灭敌机后即可以自由返航。31鹰中队随我脱离战场，为蛮龙的兄弟们护航。”

……

在后世研究二战的砖家们看来，第一波攻击机群指挥官高剑在马耳他海战中的指挥是有很多失误的，但他最正确的就是及时将31鹰中队调出战斗空域，重新返回攻击机群中，消灭了美军为攻击机群带来重大伤亡的十六架海标枪。

在美国埃塞克斯级航母上，每一艘都部署了十六架海标枪，这也是美国海军舰载机中队的标配。

当七十二架g-41c蛮龙攻击机与二十六架hh-6翼龙改装成的鱼雷轰炸机绕过交战空域，靠近美国特混编队时，埃塞克斯号和约克城号上的余下的十六架海标枪也完成了弹射。

不要看f-7在“鹰”式的超视距攻击下，貌似不堪一击，但对于其他战机，尤其是略显笨重的hh-6翼龙，这种帝国皇家海军的第一种舰载轰炸机立刻遭遇了灭顶之灾。

面对海标枪发射的aim-9c，翼龙除了释放铝镁燃烧弹干扰响尾蛇的热追踪之外，没有任何的反制手段。笨重的身躯又无法像蛮龙那样做出“急速盘转”等高过载动作，将响尾蛇引向太阳的方向。

十四架翼龙被“响尾蛇”击落，严重影响了攻击机群的打击能力。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第282章分明是败家

数量众多的蛮龙攻击机发射了近五十枚洪氏企鹅-3反舰导弹，美军舰队中除几艘小型战舰被击沉外，有相当一部分的“洪氏企鹅”被舰队驱逐舰上和航母上的密集阵击落。

最大的战果是卡德号护航航母的飞行甲板被击中，炸出了一个不小的洞，导致其无法再进行飞机的起降。

这种效果让蛮龙的飞行员们好是蛋疼。其实在洪氏企鹅-3反舰导弹被列装之前，就有很多人对其仅150公斤的弹药部置疑许多。只是在当时，没有更可靠的反舰导弹可供海、空军选择。

射向埃塞克斯号和约克城号的反舰导弹有一些被身躯巨大的战列舰以肉盾的方式挡住，却并没有对皮糙肉厚的南达科他级战列舰的装甲造成太大的损伤。

排水量三万五千吨的印第安纳号和马萨诸塞号战列舰，每一艘上都被命中了至少三枚以上的“洪氏企鹅”。除了有一枚命中印第安纳号的前甲板，引起大火，导致多名水兵伤亡之外，其他击中侧弦装甲部的导弹，都没有造成伤亡。

人类战争史，第一次大规模的反舰导弹发射，居然只是“光听雷声，不见雨点”。

高剑率31鹰中队的到来，结束了攻击机群被人家海标枪追的四散而逃的混乱局面。“洪氏企鹅”攻击不力的情况更是让高队长哭笑不得。

“尼玛，那是可以精确制导的导弹，不是胡乱扔出去的炸弹，更不是迫击炮！弹药部过小，你非得炸装甲去？”

战争的进程加速了武器的研发，但也使得部队尤其是科技含量更高的海、空军不得不面对连续更换武器的局面。甚至在前一种武器还未完全熟悉的情况下，就已经开始接收更先进的。

反舰导弹对于习惯俯冲投炸弹的帝国舰载机飞行员们，也是一种新鲜事物。

在高剑的指挥下，三个中队的蛮龙攻击机被重新编队，以八架为一组，集中攻击一个目标，并将雷达制导精确到战舰的上层建筑和相对薄弱的腰部。

麻雀-7再次发威，清扫了不多的海标枪，蛮龙攻击机的飞行员们得以平稳下心情，以编队的方式通过雷达统一锁定相同目标，再次发射洪氏-3反舰导弹。

在第一轮攻击中高接抵挡、大发神威的美军舰队mt印第安纳号，因为之前起火冒出来的黑烟太过于醒目，悲催的被选为了新战术的试验目标。

八枚洪氏企鹅-3几乎是同时点火。因为击落数枚导弹，并以身为约克城号挡住三枚“洪氏企鹅”的印第安纳号上的水兵们，正得瑟不己。可雷达员突然发现空中的八个亮点都是奔向自己的印第安纳号时，立刻发出了非人类一般的吼声。

不用他吼，其他舰员也看到了，透过之前驱逐舰释放的掩护烟雾，八枚导弹并非如之前那般撞向侧弦甲板，而是直奔战列舰的上层建筑而来。

密集阵后的射手瞪大了双眼，“噢！上帝，难道是之前我们太勇猛了吗？为什么全射向了我们？”

手忙脚乱，他都不知道如何选择了，八枚导弹，同时而至，打哪个不打哪个呀？

实践证明，运气这东西是最不可靠的。

这么一会，印第安纳号似乎都用了所有的好运，附近其他舰艇的防空火力没有起到任何作用，而它自己的近防火力也仅仅是击中了一枚。

其余七枚洪氏企鹅-3反舰导弹全部命中，连续的爆炸几乎在一瞬间就扫平了战列舰的上层建筑，船弦边操作密集阵和高射炮的水兵随着身旁弹药的殉爆，被送上天空。

如果不看弦号，已经没有人能够认出火光冲天的那艘巨舰是印第安纳号。

攻击机群的通讯频道中传出了一阵喝彩声！

“高头，牛！”

“高老大，神了！”

……

此起彼伏的马屁声不绝于耳，让高剑因为之间指挥失误一直沮丧的心情好受了许多，嘴角边也咧起得意的轻笑。

“少拍马屁，别得瑟，继续！”

……

半个小时后，当第一波攻击机群开始返航的时候，美军舰队中的印第安纳号战列舰因为火势过猛，不得不弃船。

马诸萨塞号战列舰也被命中数弹，但半人马号巡逐舰及时帮其灭火，控制了火势。在美军船员的极力抢修下，马诸萨塞号依然可以航行，只是舰上的防空火力被削弱了许多。

卡德号护航航母与另外俩艘驱逐舰和一艘扫雷舰被击沉。

但价值最多的两艘埃塞克斯航母居然毫发无损，这让高剑和第一波攻击机群的飞行员都深感遗憾。

攻击开始时，翼龙鱼雷机被击落过半，再加上英格索尔的环型编队，很好的保护了阵型中间的大型航母。

三十余条“蓝鳍金枪鱼”居然无一命中，简直邪门了！

不过高剑并不担心，第一波攻击机群中的飞机，仅仅是舰队中三分之一的舰载机。在他们返航的途中，就已经遇到了第二波的攻击机群。

美军舰队中的海标枪已经损失殆尽，海妖和魔鬼也被大量击落。失去截击力量的特混编队在反舰导弹和鱼雷的打击下，与褪去罗裳的舞女还有什么区别？

事实也证明了高剑的判断相当准确，在第二波攻击机群的打击下，大西洋舰队特混编队遭到到极其惨重的打击。科尔号与博格号护航航母连带着甲板上还未来得及起飞的二十几架a-3空中战士攻击，一同沉入地中海的海底。

甲板被击中，丧失作战功能的卡德号也没有逃脱沉没的命运，舰舵被炸坏，侧弦也被炸出两个大洞的它，在第二波次攻击即将结束，汉军飞机开始返航的那一刹，被一枚蓝鳍金枪鱼鱼雷命中。

不过很可惜，埃塞克斯号与约克城号虽然也被命中多枚“洪氏企鹅”，但这一级航母上采用的多密室隔水舱技术，给它们带了极强的生存能力。

即便约克城号的右弦被炸出了一个直径两米多的大洞，在经过抢修后，它也依然保持着自身航行能力。

随后而来的北部舰队第三波次攻击机群白飞了一圈，在航程的极限处无奈返航，没有取得任何战果。美国特混编队的残舰，在英格索尔的指挥下，最终还是逃出了北部舰队的攻击范围。

英格索尔的谨慎和预判，使得北部舰队必须提前起飞舰载机，而使得第三轮攻击机群无功而返，而保住了两艘埃塞克斯级航母。

关沧海收到的最后一个战果，是重新返回战场的上庸号潜艇，在马耳他岛附近正好撞见被它击伤不得不提前退出战斗的cv-4游骑兵号。

这也算是另一类的冤家路窄吧？狂喜过后的林杰指挥上庸号，首轮三枚黄鳍金枪鱼鱼雷，击沉了牵引游骑兵号的格拉夫斯号驱逐舰，然后又在游骑兵号船员绝望的目光中，再次发射了两枚鱼雷，命中了cv-4的吃水线，将其拦腰截断。

游骑兵号到底是没有能够回到瓦莱塔基地，cv-4到底是没能逃过“串仔”的魔掌。

英格索尔海军上将率领着埃塞克斯号和约克城号南下躲进了的黎波里港，等街与英国c舰队的汇合。

但随后，英格索尔接到了合众国海军部长金上将的命令，连夜撤回了阿尔及尔，并在数日后，将受伤的两艘埃塞克斯级航母在拖船的帮助下，返回了美国东海岸最大海军基地诺福克军港维修。

三艘大型航母一沉两伤。

关沧海指挥着北部队舰队在马耳他海域轻松击败美国大西洋舰队特混编队，并成功迫使美国海军退出地中海。

大西洋舰队司令英格索尔虽然战败，但战场上冷静的指挥和成功保住了最重要的两艘航母，在回到美国后，得以继续留任。与他的军校同学太平洋舰队司令尼米兹一样，“知耻而后勇”，近乎疯狂般投入到舰队的重建工作。

导弹、中程导弹……雷达导引导弹，两位同学之间的电话说不上几句，就会不自觉的绕到这几个字上来。

在英格索尔看来，马耳他海战，特混编队输在两点！

第一是情报。直到最后，美军舰队也没有发现汉国北部舰队的位置，这仗打的……就是瞎子和正常人之间的战争。美军舰载侦察机的性能更准确的说是侦察机机载雷达的性能，让特混编队在现代海战模式下，变成了睁眼瞎。卡特林娜pby侦察机的综合飞行性能还算是不错的，但因为雷达的断脚，轻易就被汉国的战机拦截。

第二是导弹。如果不是海标枪仅装备了短程的aim-9c响尾蛇空空导弹，如果海标枪也能有汉国一样的超视距导弹，如果……

千言万语汇成一句话。英格索尔悲愤的将圆脚杯中的烈酒一饮而尽，“如果我也有先进的导弹，我会败的那么惨吗？”

卫青阁中，看完马耳他海战的战报，陛下颇有感触的说到：“现代战争，已经绝非是人数和勇气就可以决定胜负的。战争，打的是科技，打的是综全国力！”

留在长安的几位大佬狠命的点头，的确，靠蛮勇与人海去赢得战争的年代已经过去了，战争已经变成了比拼科技。

“不过，那一枚麻雀-7就是六十多万汉元，洪氏-3也差不多吧？告诉关沧海，必须重新制定空战和海战战术，他以为那是炮弹呢？可以随便射！”

感慨完毕，陛下突然想起了战报中，蛮龙攻击机五十多枚“洪氏企鹅”齐射的情景，不由就是一阵肉疼。

“还美其名曰为战术摸索！这分明就是败家！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第283章黑十字军

美国大西洋舰队特混编队的惨败，深深震撼协约各国。

尤其是在得知汉国北部舰大生之势即将开始抢滩登陆马耳他岛后，邱吉尔立刻下令，放弃“光明”计划，命令坎宁安不惜一切，将c舰队带回直布罗陀。

要知道现在的c舰队可是集中了英国皇家海军绝大部队的主力战舰。为执行“光明”计划，本土舰队几乎被抽调一空。

美国大西洋舰队战败了，人家还可以退守大西洋的另一侧。可英国呢？

若是坎宁安的c舰队有何闪失，那就会动摇大英帝国的根基。英国不是日本，没有动不动就赌上国运的习惯。

英国人性格中保守和冒险并存的特点，决定了他们不可能像当年的日本人那样孤注一掷。见识了那支击败美国海军的北部舰队强大的实力了，还要如计划中不顾一切的与汉国海军决战……邱吉尔是很自信，但绝不是狂妄，更非无知。

连参战以后，因全国总动员而使得军工实力突飞猛进的美国都那般惨败，海军出身的邱吉尔当然清楚，只凭“海鹞”式舰载机撑起门面的皇家海军，又怎么会是先进武器层出不穷的汉国海军的对手？

邱吉尔扯了扯脑袋上已经不多的头发，真有些想不明白。遥想当年鸦片战争，大英帝以数千勇士，战舰十余艘，就敲开辨子国的国门，任吾索取。

这才过去一百年，怎么中华……不对，那小子虽然号称大中华联盟，可却是占了我大英帝国的海外领地澳洲才得以立足的。

想到这，邱吉尔就十分痛恨他的上任。“要不是张伯伦那个软骨头四处卖萌，乱搞绥靖友邦，何至于将德国纵容成这样？何至于……如果帝国当时能强硬些，根本就不会有大汉帝国的出现！匹夫张伯伦，误卿误国，养虎为患呀！”

——不知道英文中有没有匹夫这个词，不过想来类似的贬义词总会有不少，话说英国泼妇骂人也挺……那啥的。

“或者……”邱吉尔突然想到了另一种可能，一下子陷入呆滞之中，只有手中粗大的雪茄在冒着枭枭轻烟。

书上的历史最会骗人的，因为历史本就是由胜利者书写。

那个历史中的邱吉尔，是斗士，是绅士……是个无所不能，又无所畏惧的领袖。

可事实上，得到汉国的aip技术后，大西洋上的德国u潜艇逾加猖狂，大西洋交通线已经几近中断，英国的日子不好过。

殖民地一块一块的丧失，尤其是印度的**，对于大英帝国的打击是相当致命的。实际上英国的海外领地，除了一些大西洋一些无关紧要的小岛，也仅剩下北美的加拿大了和西非的尼日利亚、塞拉利昂等地。南部非洲的南非、博茨瓦纳和赞比亚先后失守，一战时在德国手中抢来的坦桑尼亚局势已经失控，相信只要三十万汉军扫清南部几个国家，挥师北上，在英国在坦桑尼亚微不足道的军事力量，很难能形成有效的抵抗。

可没有这些殖民地和海外自治领的反哺，英国凭什么在战争中继续支持下去？就凭英伦三岛吗？问题是连爱尔兰最近也不消停。爱尔兰自由邦一直不承认《英爱条约》，北部六郡的抵抗力量也开始蠢蠢欲动。

如果皇家海军遭受致命打击，邱吉尔相信，接下来不用汉军动手，英国自己就得先乱了。

“也许那时，英国面临的不仅仅是失去帝国的地位，还有内战和****！”

如果汉皇能够能到邱吉尔的这句话，他一定会竖起大拇指，“高，实在是……”

因为，在北部舰队大胜之后，卫青阁最近几天讨论的话题就围绕着两个……准确的说只有一个，打败c舰队和打败英国应该是一个话题。

在陛下的授意下，军情局最近与爱尔兰共和军接触频繁。负责欧洲事务的军情六处甚至已经与爱尔兰共和军的政治领导组织新芬党已经达成一系列协议：由军情六处提供武器和资金，爱尔兰共和军公开发表声明，停止在爱尔兰南部的军事活动，号召一切爱尔兰统一的支持者加入爱尔兰共和军，踏上武装统一爱尔兰的道路。

有了大汉帝**情局的支持，爱尔兰共和军迅速由500多人的小组织，发展到了近万人的武装，而且装备先进，甚至超过了英国的正规军。迫击炮、狙击枪、自动步枪，甚至连100毫米口径以上的榴弹炮都偶有出现。

几次交火并吃了一些亏之后，爱尔兰政府被迫在私底下承认了爱尔共和军的合法地位，政府军不再干涉爱尔兰共和军针对英国和北爱的军事行动。

于是，爱尔兰共和军开始更加疯狂的扩军并积极与英军作战，一度曾攻陷北爱的交通重镇纽里，并扬言要一直打到北爱首府贝尔法斯特。

但在内伊湖畔，他们遭到了蒙哥马利指挥的英国本土陆军的迎头痛击。在非洲被调回本土并出任本土陆军司令的蒙哥马利，正是闲得心慌意乱之时。在英国本土，陆军能有啥打仗的机会？那都是海军和空军的事。

没想到爱尔兰共和军这帮生荒子主动挑事，连隆美尔都赢过的蒙哥马利杀鸡用牛刀，亲自出马教训了一下不知天高地厚的爱尔兰人。

北爱的的危急虽然暂时解除了，可邱吉尔的担心却一点都没有减少。北爱之争，绝不是用一俩场战斗就可以解决的，要是大英帝国一直强大那还好说，可一旦……

其实钟义想要的，也就是这个。

没人去期待爱尔兰共和军可以一下子打败英国陆军，真要是那么容易，还有陛下和小胡子啥事了？

给邱吉尔添点乱就可以了，当然怕乱子有点小，陛下还特意给加了点猛药。

既然正规战斗打不过英军，那就换个路子。

钟义抽空回皇后区主基地征召了三十名战士，三十名没有穿军装的战士。他们的职业是——恐怖分子。

士兵名称：恐怖分子

征召条件：中华基地军营、训练中心、指挥官晋升上将军衔

征召资金：10000

征召时间：30分钟

说明：红警系统中，最可怕的一类人。他们不是军人，却有着堪比军人般的纪律和战斗意志。他们不会出现在战场上，但他们却可以执行暗杀、爆破、绑架等非正常战斗行动。他们可以毫不犹豫的为了指挥官去死，他们行动的唯一目的就是——破坏！

很快，这些人在爱尔兰成立了一个叫做“黑色十字军”的组织，他们在爱尔兰共和军中选拔执行人物人选加以培养，也会在北爱兰民族激进分子中精选加入组织。

刺杀英国海军元帅蒙马顿、伦敦大歌剧院爆炸岸、贝尔法斯特骚乱……他们在每个混乱的现场都会留一个大大的黑色的十字架标志。

“我们同样信奉上帝，但我们坠落的信奉者。我们反对世界上一切虚伪的东西，我们支持所有正义的诉求。让**的火光包围世界，让上帝仁慈的怀抱洗涤你们这些罪恶的灵魂！”

黑色十字军组织的领袖黑翼路西法曾在报纸上公开发表其组织的宣言。

当然，这也就是个障眼法，将黑色十字军的来历更为西方化，将人们的目光引向犹人人，引向宗教纷争。

战场上的失败和国内的混乱，让邱吉尔那颗坚强的心越来越矛盾，他开始怀疑英国还可以坚持多久，而不是战争初期时，期待多久英国可以赢得战争。

“或许张伯伦不全是错的，至少他的绥靖不会让英国落入没顶之灾，至少他……出现在汉皇面前时，能够为英国留下一条遮羞布吧！”

邱吉尔的手中拿着c舰队司令官坎宁安发来的电报，胖大的身躯微微颤抖。坎宁安的电报几乎摧毁了这位政治强人最后的心理防线。

击败美国大西洋舰队的特混编队后，北部舰队司令关沧海并没有收兵回营，而是直接前出伊奥尼亚海，目标直指马耳他岛。

“兵者，诡道也！”

打仗就是虚虚实实，虚中有实，实中带虚。什么都按套路来，那还要什么指挥官呀？关沧海就是抓住了马耳他岛是英国舰队的命根子，坎宁安绝不会坐视汉军攻占瓦莱塔海军基地的命门，要逼迫英国皇家海军拼死来救，而展开绝战。

当年山本五十六带着日本联合舰队和大汉皇家海军捉迷藏，使得登陆日本的计划迟迟不能进行的教训，关沧海可是从没忘记。要不是龙洲指挥北部舰队拼死诱敌，让皇家海军有机会全歼联合舰队，解放日本指不定还得多长时间呢！

关司令甚至想起了在皇海大海战中沉没的子敬号和奉先号，想起了张东升，想起了吕子明，想起了那些牺牲在黄海的战友们。

“绝不能再重演黄海的一幕，明明是我们占有绝对的优势，为什么还要将海战打的那般悲壮？”

海军陆战一师已经搭乘炎黄轮赶来，还有一只名号颇响但关司令却对其战力表示怀疑的陆战队也在赶来马耳他岛的路上——意大利唯一的海军陆战力量，以威尼斯保护神圣阿波斯托尔和叶万戈利斯特?马可之名命为的圣·马可师。

一战时，这个师驻守威尼斯，为水城在战争中不受侵略立下了汗马功劳。穆查涅尔大桥阻击战中，该部队的一个登陆分队，不足千余人，将一万多奥地利军，接在大桥另一侧，成功地切断了穆查纳至圣·乔治奥的必经之路，而且在此坚守了一整夜，顽强抗击蜂拥而上的奥地利军队，直到弹尽粮绝。

因此，圣·马可师在欧洲军界被誉为黄金狮子。

不过，关沧海听说这些后，笑了笑，“真的假的呀？意大利有狮子吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第284章地中海心脏

不能怪关司令这个态度。

在战争开始以后，意大利军队一系列糟糕的表现，让汉、德两个盟友都是哭笑不得。

就不说东非二十几万军队被人家英国的殖民地黑人部队打得投降的丢人事了，就是在隆美尔的非洲军团中，那几个意大利师的表现也是惨不忍睹。

第一次班加西会战被英军击败时，撤退的路上，要不是德军看的严，意军就干脆投降了。倒是消灭h舰队那场战斗中，意大利海军用自己的悲壮赢得了盟友们的尊重。

意大利海军司令吉里齐亚尼在开罗的总指挥部，也相当受蒋云志和一干汉军大佬们的尊重。

可是这个名堂挺响的圣·马可师……“嗯，并不是完整的海军陆战师，其中只有一个团是接受过登陆训练的专业陆战师。”

关沧海很是纳闷，意大利军队的编制是怎么弄的呢？海军陆战队归陆军师管辖。呃好吧、好吧，陛下曾一再强调要维护盟友间的团结，要尊重盟国部队。蒋总长也说这个圣·马可师是意军的精锐，不同于意军其他的乌合之众，人家就相当于咱汉军的……嗯，陆战一师。

想到这，关司令就想笑，蒋云志说这话时，一旁吉里齐亚尼的脸比蒋总长还要黑，什么叫“意军其他的乌合之众”呀？

其实蒋云志说的这么直白，是以为吉里齐亚尼听不懂汉语，哪曾想这帮人现在都苦学汉语，虽然舌头太硬，还说不太好，可是听明白日常对话都基本没问题了。

从塔兰湾搭乘一艘混装货轮改装的运兵船的圣·马可陆战……团，在一天前就已经加入了北部舰队。

但关沧海没有急于发动登陆战役，他还在等消息。

最新的情报显示，c舰队在德尔纳的分舰队已经开始撤向班加西，美军舰队的惨败，使得坎宁安一下子就放弃了夺回地中海控制权的念头。

事实证明，有汉军舰队的存在，那只是一个美好的愿望。

现在，他要担心的是自己的c舰队的安危，北部舰队开始炮轰马耳他岛证实了他的猜想。汉国海军的胃口相当的不小，进攻瓦莱塔基地，他们居然想要截断c舰队的退路。

可班加西近在咫尺，如果c舰队现在就撤退，坎宁安无疑要背负骂名。

正在其迟疑的时候，来自伦敦的电报帮他下了决心。“不惜一切，将c舰队带回直布罗陀。”

那就是不用考虑第八集团军的问题了。坎宁安立刻命令在德尔纳的鹰号航母编队立刻返回苏尔特湾，全舰队返航西地中海。

舰队中的那些航速过慢的运输舰，则让他们将物资送到班加西，然后就回到……然后尽可能的运送第八集团军的士兵去的黎波里吧。坎宁安认为，这是一个相当棒的计划，既可以保证c舰队的安全，又可以救出一部分英军。

至于运输船队可能会遭到盟国空军轰炸，那就只有启求上帝保佑，自求多福了！

与二十万英国陆军相比，c舰队当然更重要。这一点，无论是首相大人还是英国平民，都不会有任何异议。

坎宁安的撤退计划，是整个舰队进入苏尔特湾，靠近利比亚沿海，最大可能的拉开与汉国舰队的距离，防止汉国海军的偷袭。然后在突尼斯的加贝斯湾转向北，穿过盖尔甘海峡，在哈马特湾的苏塞港补济，再然后就是连夜绕过突尼斯海峡最窄处提卜角，回到西地中海。

在c舰队司令看来，这个撤退计划很丢人，但却是唯一可以保护c舰队可以快速安全的回到直布罗陀的唯一可能。

在地中海，英、美的潜艇几乎没有活动空间，马耳他岛上的海、空军基地被炸个稀巴烂以后，协约国海军失去了东地中海所有的耳目。

没有了美军特混编队的相互掩护，海军上将觉得在苏尔特湾再多留一天，都会带来极大的危险。

而激战的马耳他特岛，在坎宁安看来，那就是一个陷阱，勾引c舰队上钩的陷阱。整个东地中海都丢了，一个被炸烂的瓦莱塔基地还有什么用？

地中海心脏就这样被抛弃了。

北部舰队在三天的炮火准备后，发动了代号为“美人”行动的抢滩战役。在马达加斯加岛支援过来的皇家海军陆战四师，以马耳他岛南端的马尔萨什洛克湾以文士级船坞登陆舰和气垫登陆船顺利登陆，并于当日便攻占了前英军空军基地卢加。

意大利的皇金狮子在“美人”行动中表现的也不赖，虽然圣·马可陆战团没有大汉帝国陆战师那么阔气的装备，但意大利海军的装甲登陆舶船，也顺利的将他们送上马耳他岛北部圣保罗湾布吉巴的海滩。

驻守马耳他岛的英国陆军足有六千人，但在盟国海、空军没完没了的轰炸中，早已经是伤亡惨重，精疲力竭。尤其是最近数天，盟军在西西里岛上的机场逐渐开始启用之后，对马耳他岛进行了24小时不间断空袭。夜晚，照明弹让马耳他上空如同白昼，不绝于耳的爆炸声更是让驻岛英军根本无法入睡，加上岛上沿海滩部署的各个防守点交通断绝，补给困难，不仅无法得到足够的弹药和粮食，就连淡水补充也成了问题。

在兴霸号和子义号等多艘重型巡洋舰以及十数艘驱逐舰加入炮击之后，英军的海岸阵地实际上已经濒于崩溃。

瓦莱塔基地及马耳他岛英军最高指挥官海军少将休斯只能寄希望于坎宁安上将没有忘记他，强大的c舰队可以解救他们于水火之中。

可惜他等来的电报是c舰队已经进入哈马特湾，也就是说马耳他岛上的英军被……抛弃了！如果休将少将知道，c舰队连班加西的第八集团军二十万人都抛弃了，也许他就不会这伤心。

好在坎宁安还算仗义，没有命令休斯死守，只是要求其指挥驻岛英军尽最大力量拖住北部舰队，并在尽力抵抗之后，可以投降。

收到这份电报，休斯少将当场就破口大骂，“什么叫尽力抵抗之后，可以投降？被人家围在一个小岛上，没有补给，没有救援，还要拖住人家北部舰队？我用什么去拖住？用步枪去打人家的装甲巡洋舰吗？”

——英国海军称重型巡洋舰为装甲巡洋舰。

听着海岸上隆隆的炮声，和不时传来的航弹爆炸声，休斯没有任何犹豫，“去他的尽力抵抗吧！难道要兄弟们全被炸死，被饿死，才算尽力！”

一封电报跳过了坎宁安，直接发到了伦敦的最高统率即首相邱吉尔处，“我部已无法完成守岛任务，请允许我为士兵们的生命着想，向盟军投降！”

没有等待伦敦的回复，休斯少将下命令马耳他岛英国守军全部向盟军投降。瓦莱塔基地的旗杆和雷达站上，都挂上了白床单和白毛巾、白内裤……所有可以表明态度的白色物品，都被盼着马上结束战斗的英军士兵挂了出去。

陆战四师与意大利的圣·马可陆战团的战斗，只不过是因为岛上的通信已经被空军的轰炸中断，而马尔萨什洛克和布吉巴的守军皆没有收到休斯的投降命令，才勉强坚持的。

可是那还是什么以绅士闻名的英军部队呀，如演习般放了几枪，胡乱打了几炮就举着手走出工事的，分明是一群乞丐。

看到穿着海洋迷彩服的陆战师战士，就像看到救星一般，“快，快给我水喝！”

干咧的嘴唇与沙哑的声音，让陆战队的战士们都不好意思拒绝。可是谁抢滩登陆时还背个水壶呀？

通过无线电步话机联系到海面上的船坞舰，“不用派坦克下水了，弄几艘气垫船送上点吃的喝的来！”

“尼玛，这仗打的，打成人道主义救灾了！”数十海里外的仲谋舰上，关沧海乐呵呵的看着电报。

“那个……谁！”舰上的参谋太多，关司令也记不住名字，“通知西西里岛的工兵部队，让他们派一个团来马耳他岛，把这的机场平整平整，再给空军的龙啸天司令发个电报，告诉可以派部队来马耳他了，不是想轰炸突尼斯吗？这近！”

小参谋抿嘴一乐，“咱关司令，就是牛气！”

关沧海哈哈大笑，笑骂一声，“臭小子，快去发电！”

打了胜仗，大家都很开心！

“可是为了一个小小的马耳他，就放跑了英国舰队，值得吗？”卫青阁中，刚刚赶回长安述职的全国林有些不解，在他看来，这就是捡了芝麻丢了西瓜，陛下还在那乐呢？

“值，咋不值呢？这个马耳他可了不得！以后你就知道了，不用多，只要有那个圣约翰骑士团城，我们就可以控制大半个地中海了！”陛下是真的很开心。

“圣……啥城？”

“圣约翰骑士团城！就是那个海军基地所在的瓦莱塔城的别称！”一旁捂着咖啡杯数……不知道在数什么的沐局长淡淡的解释。自从陛下发了火，卫青阁供应的饮品由“大红袍”换成了苏门答腊岛和知秋岛等南洋领地的太平洋咖啡（pacificrim）后，沐局长就改了数茶梗的习惯，改为了用咖啡的热气熏脸。

自从有一次跟陛下在兰妃泉那边的桑拿室享受过一次，沐雨就喜欢上了这种感觉，“每个人都是肮脏的，浸泡不足以洗涤人的灵魂，只要炙烤，才可以流出内心的污垢，真正的清洁。”

原来只知道火铬铁可以逼人说出实话的沐局长，现在才知道原来炙烤也可以让人变得更舒服。

对了，那次带着嘉宝跟陛下在太子河边野外烧烤也不错，没想到陛下还有那一手烧烤的手艺，可是就那样带玛丽莲公开露面真的好吗？金华殿的两位不可能不知道呀？这么多天了，怎么还没有反应呢？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第285章都要搞航母

不是没反应，而是秦映雪与海妮大、小两位皇妃都正忙照顾于自己的宝贝，没时间理会陛下而己！

在未央宫生活多年，有些思想也在逐渐改变，“哪有不偷腥的猫？不会偷腥的猫不是好猫！”

“陛下操劳，就让他放松一下吧。不过，那个戏子，绝不能让她入宫！还有那个沐局长，最近有些不像话了……”

秦主任做了最后总结。只不过被抓了替罪羊的沐局长还不自知。

“瓦莱塔基地再有用那也是战后的事呀，c舰队……”

“呵呵，我没有说会放跑c舰队呀！”陛下今天的心情相当不错，就连打断全大喇叭的话也是笑呵呵的。

“噢？难道……陛下你还另有安排？”

“呵呵，天机不可泄也！”

……

远在长安的陛下不可能的操控战局，另有安排的当然是关沧海关大司令。

与美国大西洋舰队特混编队作战时，北部舰队在斯潘达角的伏兵就只有四个航母战斗群，在两艘元帅二代级航母加入北部舰队后，要知道北部舰队可是拥有着六个双航母战斗群的强悍实力。

马耳他海战和“美人”行动，公瑾号等两个航母战斗群一直没有出现。无疑，它们就是关司令的“另有安排”。

在地图上如果不细看，很多人都会认为东西横贯地中海的航道，只有一条，必须要经过突尼斯海峡。

可事实上，在地中海的北部，还有一条航道。那就是西西里岛与亚平安半岛之间的墨西拿海峡，虽然它很窄。北面的海峡出口仅有3。2公里宽，而且有希拉岩礁与卡里布迪斯大旋涡，加之水流湍急，航运有一定困难。

可这个困难，指的是普通的民用客货船。对于装备先进的海军战舰来说，海峡内在希腊神话中被称为女魔化身的暗礁和漩涡只不过是让水兵们更加谨慎一些，让传说变得更加恐怖的海市蜃楼倒是让水兵大开了眼界，南华大陆上很少可以见到如此美景。

通过拥有着诸多神话传说的墨西拿海峡，进入亚平宁半岛东部的第勒安尼海，北部舰队副司令兼瑾号舰长曾宝鉴少将率领着四艘航母和航母战群中的四十余艘护航补给舰艇，在那不勒斯港短暂休憩。

在此期间，意大利海军战争爆发就开始建造的两艘天鹰级航母，在墨索里尼与汉皇达成一系列援建协议之后，在汉国船舶工程师加入改装设计之后，在引进大汉湾造船厂专用的航母飞行甲板钢板之后，得以快速完工并下水入列的天鹰号和鹞鹰号航母，也加入了曾宝鉴的这只分舰队行列。

因为没有足够的护航船只，意大利海军在天鹰号和鹞鹰号海试之后，居然陷入了有航母，但不敢出航的囧地。几次海战之后，尤其是塔兰湾被英军的舰载机偷袭之后，意大利海的主力舰只多数战沉。

排水量仅三万吨，并且是双层直通甲板式布局的天鹰号和鹞鹰号，在大汉皇家海军的眼里，都是过时的家伙。曾宝鉴在他们加入编队之后，甚至说了句“来那么多工程师帮忙都是干吗的？这也不比飞龙号强多少呀！”

如果墨索里尼知道，把他高兴的一晚上没睡好觉的天鹰级，在人家汉国海军军官的眼里，居然只是和两年前被击沉的日本飞龙号差不多，不知道他会是什么感想。

而实际上，意大利人设计的战舰向来是以造型优美闻名于世的，天鹰级因为早期龙骨的铺设和最初设计，无法实现目前最先进的斜角甲板布局，排水量方面的限制也使天鹰级无法搭载如“鹰”式这样的重型舰载战斗机。

整体性能上，天鹰级当然无法与基地出产的元帅级航母媲美。可抛开珀斯和袋鼠岛两个逆天的基地造船厂，在帝国南部的大汉湾造船厂和炎黄岛造船厂同时开建的数艘“联盟”级航空母舰，在很多工艺上也并不比天鹰级强多少，顶多就是与美国的埃塞克级齐平。

“联盟”级航母采购方是犹大王国，陛下的老丈人、不差钱的犹太老帅哥、犹大王国三军总司令哈曼一口气订购了四艘联盟级航空母舰。

在与钟义的一次深夜长谈之后，在陛下为其描绘了开发非洲与美洲的美好前景之后，犹太老帅哥就铁了心要建立一支强大的远洋海军，跟女婿后面去抢殖……呃，是去开发经济落后地区，为人类的共同进步，做出贡献。

意大利的两艘天鹰级航母能够在战争期间快速完工，就是沾了犹大王国订购联盟级航母的光，很多意大利急缺的零件，直接去大汉湾造船厂进口就可以了。

不过，就在双方密切合作之时，让汉皇和墨索里尼都有些不爽的是小胡子，突然插了一腿。

本来天鹰级航母的舰载机已经选定了皇道公司的g-4攻击机和南太飞行器公司的烈火战斗机，这是哈曼太子殿下为犹大王国的航母选定的两种舰载机。

可德国元首眼见意大利与汉国越走越近，自己从前的好基友就快要成为别人的小伙伴了，难免有些吃味。便通过政治和军事的双重压力，逼迫墨索里尼选购德国的舰载机。

“这不闹呢吗？你德自己的航母还没完工呢，你拿什么卖我？”对此意大利首相是相当的不满。

可没想到，德国亨克尔公司很快就推出了一款舰载机样机——he-181维京人舰载战斗机。

这是一款单座单发的轻型战斗机，很适合天鹰级这种轻型航母。装备了m3a长柄斧式截击雷达，并可以发射最大射程达到25公里v-7半主动雷达导引空空导弹，综合性能相当不错。

墨索里尼明白，这是要自己掏钱，为德国的舰载机做测试呢。

英国人在丹麦海峡击沉了德国海军象征俾斯麦号战列舰后，德国海军的水面舰艇大多被堵在了波罗地海内，战前已经完工百分之八十五的格拉夫·齐柏林号航空母舰在不久前被改造续建，维京人舰载机就是为齐伯林号而研发的，只不过，这个前期的投资要意大利人来买单了。

钟义没有过多的干涉此事。百十架飞机的合同，帝国还不至于太在乎。尤其是皇道、南太等大飞机公司的生产合同都已经排得很紧——想买汉国飞机的国家多了去了。

只是小胡子在这件事上的心态有些问题。战争仍在进行，还指望着他继续与大胡子死磕呢，让他嚣张一把，满足下元首的虚荣心，也没什么。

倒是德国战机优秀的综合性能引起了陛下的极大兴趣。如前世一样，德国的军工科研依然是潜力十足，没有了被协约国两面夹攻的隐忧，再加上东地中海、中东和南亚次大陆都为盟军所掌控，德国缺需的资源矿产并不匮乏。这使得德国的科学家们如虎添翼，在不声不响中结出了累累硕果。

平心而论，如果大汉没有基地，那么在科研方面，将远远落后于德、美两国。

对此，陛下还真没想出什么太好的办法。在能源和资源方面限制德国？那不等同于变相帮助老毛子了吗？再说，同是钢铁同盟之国家，也没有理由呀！

为了照顾小胡子的情绪，德国在一战时失去的非洲殖民地，如莫桑比克等，陛下都在小胡子的强烈要求下，还给了德国。

现在再搞出个制裁？

“不行！绝对不行，至少在是打败英、美、俄前不行！”

所以在意大利采购舰载机上一事上，大汉帝国忍让了；在归还德国前殖民地方面，陛下同样妥协了。

“团结一致，打败协约国！”这是陛下对外的说法，可在他的心中，这种忍让、这种妥协，已达极限。

意大利首相兼独裁者还是比较聪明的，曾经幻想再现罗马帝国辉煌，立誓要做屋大维第二的墨索里尼，在东非二十多万意军投降之后，在意大利王国海军被英国c舰队打出翔之后，就认清了形势。

“不是你想的，就一定能实现！”

美国海军被打出地中海，更加深了他要抱紧汉皇大腿的想法。

天鹰号和鹞鹰号在还未组建完成航母战斗群的情况下，就匆匆加入了盟军舰队，充分表明了意大利独裁者的态度——抱紧神子粗大腿，咬定大汉不放松。

钟义对于意大利人的态度当然是开心接受，还将张汉卿从明星舞会中喊出来，委任为驻意大使。

这也算是人尽其责，物尽其用。

墨索里尼的闺女在张汉卿戒毒瘾时与其相识，这次让他去罗马出任大使，也算给了他一个再续前缘的机会。

再加上，沐局长最近看他老不顺眼，以军情局的手段，哪天要是弄出点事，也不好收拾……

北部舰队公瑾号航母编队在那布勒斯只停留了两天，意大利海军仅余的几艘驱逐舰也都加入编队之后，再次出航。

这一次，他们的目标是地中海另一个传奇之地，欧洲伟人拿破仑的家乡——科西嘉岛。准确的说，是科西嘉岛和撒丁岛之间的博尼法乔海峡。

博尼法乔海峡不仅是法国与意大利的国界线，也是东、西地中海的分界线。只要穿过博尼法乔海峡，曾宝鉴率领的盟军航母编队，就算是进了入西地中海。

编队的指挥官曾宝鉴少将坚信，这是除潜艇部队外，大汉皇家海军第一次进入西地中海，也将是决定性的一次。

从此，西地中海将不再是英国海军的势力范围，埋葬c舰队，埋葬英国皇家海军，就如北部舰队司令关沧海中将所说：皇家海军，唯我大汉！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第286章布鲁克元帅

西出博尼法乔海峡，就意味着这支实力不容小视的盟国海军航母编队，可以直接威胁法国的地中海沿岸。

盟军将随时可以登陆马塞、尼斯、蒙彼利埃等法国南部重镇。

当然，真的要搞法国，哪还用费这么大劲？在意大利都灵出兵就可以了。协约国北非“火炬”计划之后，维希法国与自由法国的海外军事力量逐渐统一于戴高乐手下，德军西线部队也迅速清除了中、北部的法国人武装。忠于戴高乐的法**队只能藏身于与西班牙接壤的比利牛斯山脉中，打游击战。

德军专注于顿河与伏尔加河流域的大会战，专注于攻下莫斯科，对于法国人的小打小闹无暇顾及。

曾宝鉴的航母编队更不是来理会已经灭国的高卢游击队，用航母舰载机去轰炸法国民兵？那不是用高射炮打蚊子！

以公瑾号为旗舰的盟军舰队出了博尼法乔海峡后，立刻就向南转向。绕了这么大弯子，不就是为了在突尼斯海峡西侧堵住c舰队吗？

在协约国陆基空军的作战范围内围歼c舰队，关沧海的这个作战方案曾在开罗指挥部引起轩然大波。

包括意大利海军司令吉利齐亚尼在内的多位大佬对此都表示反对。但蒋云志态度坚决的表示了支持。

大家反对这个作战计划，无非就是担心本方舰队有可能遭到协约国空军攻击，而加大本方的伤亡和损失。

但在蒋上将看来，打仗哪有不死人的？只要能围歼c舰队，再大的损失也是值得。更何况陛下曾经明确告诉过他，“不用担心军舰，沉一艘，我给你补两艘，只要能灭掉英国。”

而且，协约国有空军，咱们就没有吗？在撒丁岛和西西里岛中间的海域作战，还能吃亏？

蒋总长一声令下，部署在运河区的四个j-42猛龙中队紧急转场，加入撒丁岛空11军。在批准关沧海代号为“大刀”作战计划的同时，还电令在班加西磨蹭了好些日子的德意非洲军团：“收网！”

最近隆美尔的小日子过的挺舒坦。在沙漠绿洲穆海利的指挥部中，天天好吃好喝的养着，闲了可以打****，放放枪，没事再发几个明码电报，戏弄一下对面班加西城内的英军指挥官布鲁克元帅。

跟第一次班加西会战时的灰土灰脸相比，这哪是打仗呀。德军主力在斯大林格勒战役打成了绞肉机，元首对南方集群的龙德施泰特元帅有些不满意，想调隆美尔去乌克兰。

去那指定能晋升元帅，但隆美还是不想去，表示一定要坚守非洲，为元首打下利比亚的大油田。

实际上他的想法是“有福不享，去苏联遭罪呀？”

第二次班加西会战，在协约国方面实施光明计划后，坎宁安的c舰队突破盟国对突尼斯海峡的封锁，大批的运输船来到班加西后，英军元帅布鲁克的日子也好过了许多，有了补给，士兵们不用挨饿了，也不用发愁弹药了。

不过对于乘运输船撤退到的黎波里这个行动，布鲁克表示了怀疑。在c舰队已经退出东地中海的前提下，苏尔特湾中的协约国运输船队能有多大的安全系数？

至少不会比留在班加西更高。

在这件事上，英国人再次发扬了他们引以为荣的“民主”，让各部队长官自行选择，是留在班加西，还是乘运输船去的黎波里。

出乎布鲁克元帅的意料，很多人都表示要撤退。仗打成这样，留在班加西，逃不掉投降的命运，而搭船撤退，如果能成功，就可以跳出盟军的包围圈。

布鲁克默然，他想说“苏尔特湾不是多佛尔海峡！”可是迟疑了一会，却什么也没有说。军官们自行协商，最后抓阄决定英军第3军首批登船撤离。

实际上在第3军的最后一批士后还没有登上船时，隆美尔就已经下达了“收网总攻”的命令！

经过多日真真假假的反复争夺，英军在班加西外围的大部分阵地已经失守。仍然掌握在第八集团军残余部队手中的，也只有艾卜亚尔和杰尔迪奈两个小镇，倚为班加西的外围防线。

布鲁克拒绝了随第三军登上运输船逃离班加西的建议，作为一名陆军元帅，他可以接受战败，但不能接受临阵而逃。

艾卜亚尔率先被德国第15装甲师突破，登船的第3军正是原先守在这里的部队，换其他部队换防后，新来的英军还没来得及熟悉阵地，盟军就发起了总攻。

没有装甲力量反击，没有大口径炮兵部队支援。小城艾卜亚尔像利比亚沙漠边缘中的棕榈树，在沙暴中摇摇晃晃，一推即倒。

三百辆猛虎坦克与两百辆履带装甲步兵车组成的装甲集群，无情的辗过英军的阵地。奉命支援的加拿大第一师用他们所拥有的唯一能够对坦克造成杀伤的6磅反坦克炮，进行了英勇的还击。

比起一些英国本部队来，远道而来的加拿人表现的更加勇敢。

但在现代战争中，在装甲与大炮面前，勇气只是鲁莽的同义词。近卫军空降第7军第19陆航师，出动了一个旅的wz-40海东青武装直升机加入战斗，他们成了第一支攻进班加西的部队，也成了压倒布鲁克元帅心理防线上的最后一根稻草绳。

面对盟军的装甲力量，甚至是空中打击部队，继续坚持只是没有意义的断送英军士兵的性命。

布鲁克元帅在联系了伦敦，并得到意料之中的答案之后，选择了给隆美尔发送明码电报，要求体面的投降！

这样的战斗并没有让隆美尔觉得洗刷了自己的耻辱，因为布鲁克不是蒙哥马利，即使布鲁克是英国陆军元帅。

要知道，在英国，海军元帅有很多，可是陆军，有史以来的英国陆军元帅也是曲手可数。

1942年10月17日，盟军方面接受了布鲁克元帅的投降请求，班加西地区16万英联邦军队放下了武器，接受盟军处理。

隆美尔作为盟军的代表，率领德意非洲军团举行了隆重的班加西入城仪式。在接受布鲁克的降书时，隆美尔顺便将一份盟军最新战报交给了他。

这份战报让布鲁克元帅差点摔倒在地上：盟国地中海战区潜艇部队，汉国涿郡号潜艇在苏尔特湾击沉了四艘英国运兵船。

“很遗憾，布鲁克元帅，因为落水士兵人数过多，潜艇部队没有能救起太多。”

隆美尔的一双鹰眼难得的露出了一比怜悯，是的，怜悯。在德国将军看来，用几条鱼雷就让数万英军沉入大海，实在是太残酷了！

布鲁克摇了摇头，在第3军登船时，他就已经预料了这个结果。只是……“隆美尔将军，我只是个降将，没有资格评论这些。我只请求盟军方面可以善待投降的士兵们，他们……”

“请放心，他们将会被送到在以色列王国修建的战俘营，他们会得到应有的人道待遇。而您，也将会被送长安，汉皇邀请您去做客。当然，您也可以选择去柏林，这一点，我还是可以帮上忙的！”

“呵呵，真不错！还可以选择，谢谢您，将军！在南华还是我们英国的海外领地时，我就没有去过澳洲，我想借这个机会去看看。”布鲁克元帅的性格挺豁达，或者说在他的心里，被围困在班加西的这些日子里，他早已经接受做俘虏的命运。至于选择去南华，任何人都不会愿意选择去那个暴躁无常的元首身边吧！

“也许，去会会那个传的神乎其神的神之子，也不错！”布鲁克不无自嘲的笑了笑。

被俘的英国陆军元帅来到长安，是个轰动性新闻。抛开来的方式，布鲁克在英国到访南华的英国官员中，地位仅次于张伯伦！甚或，在对南华白人居民来说，某些意义远超时任财政大臣的张伯伦访汉。

也许，这就是陛下安排布鲁克来长安的目的，可是，那又怎么样呢？这就是战胜者的权利。就如同在地中海，休整以久，挟大胜之势的德意非洲军团。

隆美尔并不有留在班加西处理英军战俘的事宜，将这些他认为的琐事交给副官去做之后，立刻率领德意非洲军团四个装甲师南下艾季达比亚，与汉军近卫装甲第3军和近卫机步第4军汇合。并在一周内，将战线推至瑙费耳耶。

向西，威胁利比亚首都的黎波里；向南，将与汉斯和水墨的大汉非洲集团军夹击艾森豪威尔指挥的多国部队。

打掉了班加西，使得非洲的盟军重新拿回了战略主动，接下来就看蒋云志的选择了，是集中解决朱夫拉的艾森豪威尔部，还是继续向西，拿下的黎波里，与亚历山大的多国部队地中海军团决战于突尼斯？

“怎么选择？”在开罗的蒋云志将一块水晶般剔透方糖投入浓浓的咖啡中，抬头望了一眼追着他问了半天的龙啸天空军中将，“这事我说的不算！”

“别闹，总长，你说的不算谁说的算？难道是陛下要亲自决定下一步的战略？”

“呵呵！”蒋云志拿起了净白如玉的瓷匙，轻轻搅动咖啡，“陛下不会干涉前线决策。这事得由人家海军的关司令说的算！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第287章老鹰亦离巢

1942年10月20日，班加西英国第八集团军投降后的第三日。

隆美尔率领的德意非洲军团与大汉近卫军团第3、第4军正在沿苏尔特湾向西推进。

关沧海指挥的大汉北部舰队在马耳他岛瓦莱塔海军基地修整。

伊丽莎白号战列舰上c舰队司令官坎宁安海军上将，不时的询问着身边的副官，两个多小时内他一直在重复的问着一句话：“我们到哪里了？”

撤退计划很成功，嗯，至少到目前很成功。

庞大的舰队不可能不被盟军的侦察飞机发现，坎宁安要做的，就是与盟军抢时间。抢在他们发现之前，抢在他们采取行动之前，率领整个舰队通过突尼斯海峡，返回西地中海，返回日不落最后的要塞——直布罗陀。

在的黎波里，他们没有休息。在盖尔甘海峡，他们过斯法克斯港而不入。直到在苏塞港，才进行了一番补给。连续数个日夜的航行，水兵们的疲劳是显而易见的。

就算是以海军立国的大英帝国皇家海军士兵，也需要睡觉，也需要踏上陆地。

可是，比起舰队的安危，这都算不上什么了。

今晚，也是最危险的一晚，因为，乘着夜色离开哈马特湾的c舰队，将要绕过提卜角，那里距撒丁岛不足一百海里，是整个突尼斯海峡最窄的地方，而且距离盟军控制的班泰雷利亚岛，仅有五十海里。

只要绕过提卜角，再穿过贾利特海峡，就可以直接驶向阿尔及尔，那里绝对是多国部队的控制范围，就连盟国的潜艇也不敢轻易进入的。

可是，坎宁安不敢赌班泰雷利亚岛的雷达站是否已被盟军重新修复。所以，他没有冒险在白天绕过提卜角，而是选择在夜晚时离开哈马特湾，这样，就可以在凌晨时间经过那段最危险的海域。

虽然大编队在夜间绕过提卜角，也会给舰队带来很多麻烦，可是……“总比像美国舰队一样被击败强吧？”

坎宁安的心中有个不详的预感，以汉军的侦察能力，不可能这么多天还没有发现c舰队的行动。但是盟军舰队却一直停泊在瓦莱塔没有动作，似乎收获一个马耳他岛就让他们心满意足了！

可是，那可能吗？

英国海军上将一直认为，汉军一定会行动，提卜角就是他们最佳的攻击地点。但出乎意料，英军的数架夜间侦察机的回报一直是没有情况。“难道，汉国海军没有准备好，无法连续发起攻击？”

坎宁安笑了，连他自己都不相信这个理由。可是，只要绕过提卜角，c舰角就算是回家了，所以在舰队绕行提卜角的几个小时，他一直很谨慎，甚至不惜降低舰队的航行速度，只是希望舰队不能脱节。

直到副官终于回答他：“司令官阁下，我们的舰队已经驶入曾卜拉岛海域，突前支队的指挥官皮特森少将请示司令官，是绕过曾卜拉岛直行，还是进入突尼斯湾？”

“过来了？我们驶过提卜角了？”听到副官肯定的回答，一颗悬着的心，终于落下了一半。“发电给皮特森少将，直行！我们会回到哈勒格瓦迪这个良港的，但不是现在！首相阁下给我们的命令是带领士兵们回家，回到直布罗陀！”

得知舰队已经通过提卜角，坎宁安突然发现自己连说话的语声都硬气了不少。自从美国大西洋舰队特混编队被击败之后，一直处于担惊受怕的c舰队张于可以回家了。

可是，坎宁安不知道，在他所得到的情报中，有一条被忽略了！那就是在瓦莱塔的汉国北部舰队，并不是满编时的六个航母战斗群，关沧海利用数艘大型油轮伪装成了航空母舰的样子，至于那些驱护舰只，本来就不敢过于靠近的英军侦察机根本就数不过来。

庞大的北部舰队少了三十艘护航船只，依然很庞大。

坎宁安以为，只要盯住汉国的北部舰队，在地中海c舰就没有别的对手。至于意大利海军，那已经被他自动忽略了，在英国海军上将的心目中，意大利？那个废物国还有海军吗？

意大利撒丁岛南部的卡利亚里湾，在地中海众多港口中，也可以排得上号的天然良港。公瑾号上的曾宝鉴海军少将站在航母的舰岛指挥室中，隔着弦窗望着甲板上忙碌的水兵们，心中也有一丝不安。

航母编队的四艘元帅级航母与意大利海军的两艘全新的天鹰级航母，正在拖船的帮助依次驶出卡利亚里港，海湾中灰色的平静的海水，被巨舰的舰首推波，在灯光中泛起苍白的水花。

在海湾的外面，依然是苍茫一片。凌晨1时的大海，就像一只沉睡的怪兽，收起了它那狰狞的面目，安静但却依然恐怖。

公瑾和子敬号上几架夜航型小猎龙侦察机已经在弹射起飞，北斗指挥通信系统中发来的最近的情报是两个小时前，英国舰队已经抵达提卜角。

曾宝鉴转过身，看了看身后舱壁上的海图，目光停在了突尼斯北部海域上的一个袖珍小岛——贾利特岛。他没有去过那个地方，海图上也仅是以一个小黑点来表示，“它会比公瑾号大吗？”

海军少将笑了，被自己的这个冷幽默逗笑了，“给老鹰发电，小鹰已离巢，预计两小时后到达预定地点。”

……

如果说马耳他岛是地中海的心脏，那瓦莱塔就是心脏中的心脏。

历史上罗马人曾在此建立海军基地，以渡海征伐埃及，随后圣约翰骑士团正式在此建城。十九世纪后英国海军在瓦莱塔古城东侧两个小半岛中间，修建了英皇家海军在地中海中部最重要的海军基地。

只不过，这个基地现在的主人变成了大汉皇家海军。关沧海选择瓦莱塔基地作为了北部舰队的临时锚地，无非就是摆出了一付要随时攻击突尼斯的架势。这个架势反而让坎宁安更加放心，因为瓦莱塔基地仍在多国部队陆基侦察机的侦察范围内，c舰队可以随时获得汉军舰队的动向。

很巧，收到曾宝鉴的电报时，北部舰队指挥舰仲谋号也正在出港。关沧海站在仲谋号的二层甲板上，并没有接过电报，而是继续盯着远处漆黑一片的海面，让电讯参谋读出了电报内容。

“回电，老鹰亦离巢！”

简单的几个字，电讯参谋记的很快，待关司令签字后立刻敬礼离去。灯光下可以清晰看到这位电讯参谋的面孔与汉人有些不同，他正是大名鼎鼎的南华风语者——土著语电报员。

南华风语者的最高指挥官，卫青阁中的土著妞，此刻也正拿着一份电报，踩着小高跟“咔咔”的跑向陛下的办公室。

地中海中部的时间与南华中部相差十个时区，马耳他岛的凌晨，长安还是下午时光。

当然蒋云志的电报是不分时间的。陛下在卫青阁已经长居数月，当初一怒之下搬来卫青阁小住，结果国安局的冷云局长帮闺蜜出气，大小报纸的宣传，把陛下弄的下不来台，只要坚持“与前线将士共甘苦”，长居卫青阁，“未及胜利，誓不还宫”。

只不过不是一个噱头罢了，皇帝住哪，还能受着苦了？

蒋云志的电报是转发过来的，原文就是关沧海那份要在突尼斯近海围歼c舰队的作战方案。

陛下看的很认真，都忽视了土著妞那双水汪汪的大眼。

只是陛下不知道，当他看到这份电报时，战役已经打响。

凌晨二时三十分左右，坎宁安接到夜间水上侦察机发回的电报：在贾利特岛北方六十海里处发现盟军舰队。

命运注定般，几乎在是同时，公瑾号上曾宝鉴收到小猎龙夜间侦察机回电：c舰队正在驶过吉兰角。

夜色依然，双方能够出动的都只有全天候型战机。

好在盟军航母编队上的j-15“鹰”，g-41“蛮龙”以及意大利航母上的he-181“维京人”和g-4“攻击鹰”的空载雷达都能满足夜间作战。

但相比较来说，单座的轻型战机在夜间航行时，会给飞行员增加许多工作量，致使飞行员专注于飞行和战斗。

所以双发双座的重型战机才是执行夜间战斗最好的选择。

虽然皇道公司的j-15“鹰”在设计时，是绝对的空优战机，号称没有一公斤的重量用于对地攻击。但在马耳他海战之后，关沧海依然建设性的提出了：在“鹰”式上挂载洪氏企鹅反舰导弹，并在训练中成功击中靶船。

坎宁安想到了在夜间通过突尼斯海峡，大汉皇家海军也一直在为夜间战斗做准备。

挂载四枚洪氏企鹅-3反舰导弹和两枚麻雀-3空空格斗导弹的“鹰”式，在四艘元帅级航母上陆续起飞。

这是一次全新的尝试，是挂载反舰导弹的空优型“鹰”的首次实战。

编队指挥官曾宝鉴的心中，延续着那丝不安，见过训练“鹰”发射洪氏，可他不知道“鹰”式的实战攻击效果会如何。

但放飞了“鹰”式之后，他已经没有精力再去思考“多功能战机”这个具有划时代意义概念，是在他的手中诞生。通信部队破解了英军的无线电频道，英军侦察机飞行员兴奋的吼声，已经表明本方航母编队同时被对方发现。

继续放飞挂载麻雀-7中程空空导弹的“鹰”式警卫中队，并迅速指挥编队高速转换航向，才是海军少将现在立刻要做的。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第288章血色之夜

三个“鹰”式攻击中队并没有像从前一样，在空中编成整齐的大编队。

在最新的海军作战条例中，舰载机的最大战斗编队不允许超过十六机。而这一次因为是夜间行动，j-15更是分成了十多个四机编队飞行。

他们的作战目标并不复杂，找到英国舰队，将携带洪氏企鹅-3反舰导弹发射，最大限度的打击c舰队中的各艘航母，阻止天亮时英国起飞更多的舰载机。

而在c舰队方面，老牌海军将领坎宁安对于舰载机夜战的经验也实在是不多。平生最得意的塔兰湾偷袭，还是利用老式箭鱼舰载机完成的呢。

数年的时间，舰载机的更新简直是让人眼花缭乱。说实话，身为舰队指挥官，坎宁安对于舰队中多达十数种的舰载机性能也只能是基本了解。

例如在发现盟军舰队后立刻出动的“海上雌狐”重型舰载战斗机和na。39“掠夺者”重型低空攻击机，这也是舰队中仅有的两种“全天候”战机。

其他如“海鹰”等一年前上舰的舰载机，也只是安装了简单的测距雷达，而不具备夜间作战能力。

当然，还有“海鹞”。作为英国皇家海军的看家法宝，海鹞将是整支舰队防御的最大的倚靠。坎宁安心知肚明，既然盟军舰队已经出现在这片海域，那本方的航向就不再是秘密，虽然他到现在也没明白，盟军的航母编队是什么时候来到西地中海的。

凌晨3时20分，盟军的“鹰”式攻击中队在雷达中率先发现了60公里外的英军舰队。但空射洪氏企鹅导弹的短腿决定了它们必须要更加靠近舰队，才能满足最远射程仅25公里的洪氏企鹅-3。

这使得“鹰”式必须要面临“海鹞”的截击。

由于j-15没有携带麻雀-7，即使飞行员在雷达中早就发现了海鹞，但依然无法提前超视距攻击，好在海鹞所装备的火光空空导弹也是近距格导弹。

“鹰”式攻击中队的指挥官于浩中校下达了轮番阻击，轮番发射洪氏攻击的命令。

一中队前出，利用所携带的……两枚麻雀-3和机炮与海鹞周旋，二、三中队选择海面大型目标，发射洪氏企鹅-3。

视距外攻击，雷达上并不能明确显示出哪个目标是航母，哪个是战列舰，飞行员则是根据个头来，专挑大的打。

两轮发射，二、三中队的四十八架“鹰”式共向c舰队发射了一百八十四枚洪氏企鹅-3反舰导弹。

把导弹像炮弹一样发射，敢于这样做的，恐怕这个世界上，也只有大汉帝国。

但于浩中校犯了一个相当致命的错误，两个中队的“鹰”式所选择的目标只是c舰队的突前支队，c舰队的主力仍在十几海里外的贾特里海峡。

直到发射完洪氏-3的两个中队的j-15加入与海鹞的缠斗，替换下一中队时，于浩降低高度在雷达中发现所谓c舰队的目标数量过少，才意识到了这个错误。调整雷达的下视角度继续向远处搜索，终于发现更大数量海面目标的于浩懊恼的大喊一声，“一中队跟我来，二、三队可以返航。”

洪氏企鹅-3并不是一种合格的反舰导弹，严格意义上来讲，其过小的弹药部，使期甚至不能称为反舰导弹。所以，在使用洪氏企鹅-3攻击敌人战舰时，不得不采用密集攻击的战术。

显而易见，一个中队的“鹰”式，数十枚洪氏企鹅-3并不能给c舰队主力战舰造成太大的麻烦。

突前支队皮特森少将率领的庄严号轻型航号和伊莉莎白女级战列舰的另一艘姊妹舰厌战号却遭到了严重打击。

一万多吨的庄严号被命中了六枚洪氏企鹅，其薄弱的侧弦装甲被撕开了数个口子连成了一片，整个右弦几乎都成了漏洞，在几分钟内庄严号就已经倾倒在海面上。

而洪氏企鹅对于战列舰的打击效果就明显减弱了许多。被超过十枚的导弹击中，厌战号依然飘浮在海面上，只是舰上的大火和锅炉舱的爆炸，已经无法控制，随时可能发生更危险的殉爆。皮特林不得不下令弃舰，率领舰上幸存的水兵们转移到阿尼克驱逐舰上。因为突前支队中的另一艘主力舰——格拉斯哥号战列巡洋舰虽然只被命中了两枚导弹，但倒霉的是其中一枚击中了后弦，导致船舵受损。

在战斗中，失去动力的战舰无疑是最可悲的。

皮特森甚至没有为格拉斯哥号安排拖船，也许真要是拖上它，只会将另一艘战舰也置于危险境地。

但三个“鹰”式攻击中队的战果也仅限于此了，嗯，还要加上另一艘护航航母射手号，这是美国援建英国的四艘射手级护航航母的首舰。

于浩率领的一中队发射的数十枚洪氏企鹅，最大的战果就是击穿了射手号的飞行甲板。倒也不是其他导弹的全部射空，抛开被英军舰队近防火力击落的十几枚，其他洪氏企鹅的命中率也达到了60%以上。

射在其他战列舰和大型航母上的导弹都没有造成太大的杀伤，即使光荣号航号上厚厚的装甲甲板上，被命中了两枚洪氏，但抢过抢修后，依然不影响战机的起降。

攻击机群将大部队的火力都集中在了突前支队上，虽然击沉了庄严号，并使厌战号战列和格拉斯哥装甲巡洋舰两艘主力舰失去战斗力，可这对于庞大的c舰队来说……远远不够。

更何况，c舰队的攻击同样犀利。

英军的“海上雌狐”舰载战斗机与“掠夺者”攻击机所组成高、低空攻击机群，发现以公瑾号为首的航母编队，仅比“鹰”机群晚了十分钟。

比起“洪氏企鹅”，比起“鹰”式在二十公里外发起的超视距攻击，英军的攻击更加残酷也更血腥。

曾宝鉴预留的负责警戒的“鹰”中队，在数十公里外就击落了近一半的“海上雌狐”，麻雀-7的强悍和海豚-6雷达相得益彰，足以让这个时代大多数的战机无解。

但警戒“鹰”中队的数量并不足以阻拦英国舰载机群的全部进攻。大多数的“掠夺者”还是突破了“鹰”的防线，绰号“吃土者”的掠夺者攻击发挥出了其优异的低空性能，虽然有数架掠夺者在低空突进时一头砸进了大海，但更多的飞行员依然在十公里外按动了“玛特尔”空地导弹的发射按钮。

英国人虽然性格古板，但在发明方面从来不缺乏创意。航母上的弹射器和斜角甲板，其实都是英国人的发明，还有飞机的弹射座椅，还有坦克，还有雷达……

在飞弹方面，虽然德国人的技术更为大胆，美国人的更为创新，但英国的并没有落后太多。贴海飞行攻击模式就是英国人在飞弹方面最大的贡献。

很不巧，“玛特尔”空地导弹就是世界第一种具备此种攻击模式的导弹。

借着夜幕的掩护，盟军舰队的近防力量直到玛特尔导弹尾翼喷射出的亮光出现在视距内，才发现有数十枚飞弹飞向了舰队。

调转船头当然已经来不及，玛特尔空地导弹近1。5马赫的飞行速度，甚至让水兵们没有时间去汇报。手忙脚乱的将指向空中的高射武器降低视角，对着那些亮光胡乱的射击。

好在近防的主要火力火神密集阵调整射击角度并不繁琐，可是对于这种饱合式飞弹攻击，就算在后世有先进的反导系统，也依然是难题，甚至是无解。

接二连三的爆炸在舰队中响起，玛特尔导弹对于战舰吃水线角度的攻击，是任何舰艇包括战列舰都难以承受的。

“掠夺者”的第一波攻击就将两艘校尉级护卫舰和公奕号轻巡击沉，更可怕的是位置靠前的编队旗船公瑾号也被命中两弹，海水如猛兽凶猛扑进，造成了公瑾号的侧倾，甲板上的正待飞的数架战机相撞而损伤。

损管部队不得不将另一侧的两个密封室注水，以保持航空母舰的平衡。甲板上的红马甲们也迅速将撞坏的战机推进海里，以腾出甲板的位置，运上来其他的战机。

看到英军低空攻击机的巨大的威力，曾宝鉴已经意识到了自己只派出“鹰”，而没在攻击机群中加单座的蛮龙是个错误。

随着海天相交处逐渐泛白，越来越多的战机起飞，护航舰只的近防火力也越来越有针对性，拉起后的“掠夺者”攻击机想集合起发动第二轮饱合式低空打击，并不是很容易。

天鹰号与鹞鹰号上he-181维京人单座单发的轻型舰载战斗机也开始起飞，其携带v-7空空导弹与“鹰”式麻雀-3再次为航母编队织出一道严密的防线。

英军的“海上雌狐”携带的是同海鹞一样的火光被动红外导引空空导弹，在这种大规模的机群空战中，“火光“的性能并不足以保证海上雌狐夺取制空权。

与德国的x-8和大汉皇家海军装备的麻雀相比，英国的空空导弹明显落后了一代。虽然在战争时期，这个代差可能只有一年甚至是半年。

随着“海上雌狐”一架又一架的被击落，在制空争夺中，“维京人”与“鹰”已经取得了相当的优势。“掠夺者”们只好匆匆组织了一次并不算成功的攻击，射出了仅余的“玛特”飞弹，在更多的“蛮龙”和攻击鹰起飞前，抢先退出战斗空域返航。

凌晨4时前，攻击机群的“鹰”式陆续开始返船降落在母舰上。

三个中队七十二架“鹰”，回来了六十四架，加入在防御战遭击落和公瑾号上被撞毁的战机，整个编队共损失了三十七架舰载机。

对于拥有六艘大型航母的编队来说，并不会影响太多的战斗力。

英军方军，也只有一艘轻型航母和一艘护航航母受损，主要战力犹在。

更重要的是，天……亮了！所有的舰载机都可以起飞，还有突尼斯海峡两岸的陆基战斗机同样可以加入战斗。

也许，这场战斗比的，并不是谁可以胜利，而是比一比……谁更先覆灭！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第289章龙凤呈祥

大多数人都喜欢看日出。山顶日出，海上日出……

因为日出代表着蓬勃的生机，代表着无限的希望。

但在1942年10月21日的清晨，地中海的海上日出除了美丽，除了壮观，还衔含着太多的血腥。

舰母的的空勤水兵们都没来得及抹一把脸上的硝烟，就立刻投入了战机回收和补给的工作中。元帅级航母的斜角甲板在此时显示出了巨大的作用。两条跑道一条负责回收战机，另一条则是不停的在放飞战机。

双方舰队的位置都已经暴露，再躲躲藏藏也没有任何意义。

所有的“鹰”与两艘天鹰级上的“维京人”都开始挂载空优武器，准备抵御对方舰载机甚至是陆基飞机的攻击。

分批起飞的g-41b蛮龙机翼下挂满了洪氏企鹅-3，各艘航母上负责武器仓库的军官发过来的汇报让关沧海不停的皱眉——舱库中洪氏-3的数量仅能满足这一波攻击。

元帅级航母上共有80架舰载机，除了备用机和反潜直升机，还有72架固定翼舰载机。

一个“鹰”中队，一个“蛮龙”攻击中队和一个蛮龙与翼龙混编的鱼雷机中队。

在夜色褪去后的第二波攻击中，关沧海几乎派出了所有的蛮龙和四架风神翼龙。鉴于第一轮的攻击效果不佳，这一次将由预警机协调攻击目标。

一百四十架蛮龙就挂载了八百多枚洪氏-3。虽然这是世界大战，虽然大汉帝国皇家海军例来有“败家”的传统，但就连关沧海自己也暗暗啧舌。

导弹可比航空炸弹贵多了。

“只要击败c舰队，就什么都值了！导弹再贵还能有航母贵？”

公瑾号舰岛指挥室内，关沧海淡淡一笑，撇开了脑海这乱七八糟的念头，很奇怪自己为什么在这么关键的时候，涌起这些没用甚至是扯淡的怪想法。

一批又一批的蛮龙起飞，以中队模式分成数个批次的小攻击波。公瑾号甲板上正在起飞的是略显笨重的hh-6翼龙轰炸机。

关沧海记得很清楚，三年前自己刚登上公瑾号，作为公瑾号航空母舰舰长率领战斗群离开大汉湾，奔赴太平洋参加对日战斗时，hh-6还是大汉帝国甚至是全世界最先进的舰载轰炸机。

可现在，翼龙已经成为了舰载机中拖后腿的，只是因为其比较大的载重量才作为鱼雷机而暂时留在航母上。

听说帝国已经有了一种新的长翼企鹅-6海平面导弹，号称可以如飞鱼般在紧贴海平面在浪中穿行。

等长翼-6列装，翼龙就该退役了吧？

窗外，一架架淡金色涂装的“翼龙”在长跑道上呼啸而起，关沧海情不自禁的举起了右手，敬了一个并不太标准的军礼。

为“翼龙”们送行，也是在向勇士们致敬，更是要表达舰队指挥官的殷殷希望。如果这一轮攻击仍然不能取得太大的成效，那航母编队就只有退出战斗了。

“该死的洪氏！”

关沧海甚至觉得，在帝国的武库中，洪氏企鹅-3反舰导弹是最失败的一个设计。

护航的“鹰”只有一个中队，与恼人的洪氏-3相比，麻雀-7以其优异的战绩赢得了飞行员们的高度信任。

一个中队，仅有24架护航战机又怎样？

“蛮龙”飞行员们很放心，“鹰”式飞行员们有信心。每架战机挂载的四枚麻雀-7，整个中队九十余枚中程空空导弹让他们有信心在视距外，就击落英国的截击机，包括“海鹞”，虽然在战机性能上，海鹞并不落后太多，但是在导弹的“短腿”，决定了海鹞根本无法匹敌“鹰”。

更何况飞行们员已经接到通知，撒丁岛上大汉皇家空11军的四个中队的j-42a猛龙战机已经起飞。

如果说，这个世界上可以一对一击落“鹰”的，也仅有“猛龙”了吧？

“猛龙”因为体积和重量过大，无法成为舰载机。但战争实验室的科学家们拒绝将“猛龙”改小以适应航空母舰的甲板和弹射起飞。

在他们看来，缩小版的“猛龙”就不是猛龙。因为猛龙的设计是在“龙凤呈祥”的基础上完成的。

火凤凰-8远程空空导弹

建造资金：570000

弹长：3。9米；

弹重：470公斤；

弹径：380毫米；

翼展：900毫米；

射程：140公里；

飞行速度：4。3马赫；

导引方式：中段采用雷达半主动制导+末端采用雷达主动制导；

战斗部：近炸引信+高爆炸弹；

战斗部重量：60公斤；

建造时间：45分钟；

说明：作为一种重型远程空空导弹，火凤凰-8的末端主动雷达制导可以保证被锁定的目标无法逃匿。

好吧，说的更直白些，那就是“猛龙”发射的火凤凰-8空空导弹，一旦经过战机平稳姿态的半主动雷达制导后，进入主动雷达制导阶段，锁定的战机被击落的机率将超过99。999%，绝对够层色的千足金……呃，是绝对高的被击落率。

或者用一句更简单的话，可以更好的描述火凤凰-8，那就是传说中的“锁定即击落！”

在前世，全世界堪称神器的空空导弹，也仅有美帝的aim-54不死鸟。即便是进入21世纪后，所谓的霹雳、响尾蛇以及老毛子的aa、r系列，在实战中的命中率和射程方面也无法与不死鸟相比。

只是生不逢时，冷战很快结束。加上不死鸟太重太贵，还必须和f-14上的火控系统搭配使用，更何况“不死鸟”是专为超视距拦截设计的，其近距离作战能力和使用灵活性远远比不上“麻雀”和“阿姆拉姆”。所以，对性极强通用性极差的aim-54只是两伊战争中得以大显身手，很快便淡出江湖。

可是，在学员时代，钟义便对“不死鸟”情有独衷，甚至在基地的战争实验室研发出实战型导弹后，陛下就将“不死鸟”的各项数据奉上，连“火凤凰”的命名也打破了帝国各类基地产导弹皆的企鹅命名的惯例。

只不过，火凤凰自诞生之日，便一直是命运多桀。战斗指标方面一直达不到陛下的要求，在火凤凰-7出世之后，终于有了一些不死岛的风貌，可是火凤凰-7对发射系统的过高要求如同前世“不死鸟”不受欢迎的情形是一样的——没有可供其搭载的重型飞机。

所以，火凤凰-7的技术转让给了皇道公司。

所以，才有了麻雀-7的诞生。

直到，猛龙降世，火凤凰-8涅槃重生，才总算“龙凤呈祥”，遂了陛下的心愿。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第290章零比二百多

火凤凰-8导弹可以在140公里外锁定目标并发动攻击，但实际上可以挂载四枚火凤凰-8的“猛龙”并不能真在那么远的距离就对敌机发动攻击。

因为“猛龙”根本“看”不到140公里外的敌人，这一次短腿的是猛龙的机载雷达。

海豚-6的最远搜索距离在一百公里左右，锁定目标的最大限距是八十公里。也就是说，j-42猛龙最远可以八十公里外对敌对目标发动打击。

……好吧，在1942年，在这个“二十公里打击”还是近、中程空空导弹的分水岭的年代，“猛龙”和火凤凰无疑是不属于于地球的武器，它们来自于“德玛西亚”……

就在公瑾号航母编队的蛮龙攻击机群靠近英军舰队，在预警机的指挥下准备发动攻击的时候，就在天空中的少数逃脱麻雀-7打击的“海鹞”仍在与“鹰”缠斗之时，在突尼斯的凯鲁万，在本-塞伊丹，在许多个多国部队二线机场上已经起飞了众多的霍克-猎人、f-107a终极佩刀，还有世界上第一种设计内置弹仓的f-105d雷公战斗机。

当然，在这样的庞大的空军打击机群中，不会少了英国引以为傲的三v轰炸机，部署在突尼斯的一百二十多架胜利者和美国的a-6“入侵者”instruder攻击机形成了高低配——高空轰炸和低空突进同时攻击。

不过因为a-6的刚刚投产不久，部署在非洲战区的数量更是可怜，所以在多国部队的低空突击机群中，更多的还是a-37“蜻蜓”。“蜻蜓”是一款双座轻型对地攻击机，并没有飞弹发射系统，它的武器装备是1挺7。62毫米gac-2b/a六管机枪，翼下8个挂架可挂各种炸弹、火箭巢，最大载弹量2100公斤。

20毫米无控火箭弹是“蜻蜓”最强的攻击武器，但为了打击盟军舰队，近八十余架蜻蜓都被挂满了300多公斤穿甲航空炸弹。摆明了，这要是拿“蜻蜓”当老式俯冲轰炸机使。

可是当多国部队的陆基攻击机群刚刚抵达贾利特岛上空，甚至还没有找到盟军舰队位置的时候，就在视距外遭到了“猛龙”机群的迎头痛击。

以火凤凰-8的重量，就算是战斗部不装**，也不是一般的战机所能承受的。

海豚-6截击雷达只能对四个锁定目标同时发动攻击，再乘以猛龙战机的数量，几乎就是多国部队被击落的飞机数量！

神器级的“锁定即击落”绝非浪得虚名，更何况还是有心算无心。仍然秉持传统空战模式并在逐渐更新观念的协约国空军，再一次用沉重的代价唤醒了他们建设现代空军的意识。这其中影响最大当属美军，而英国……大英帝国还有机会去实施自己的长远军备计划吗？

公瑾号航母编队上起飞的六个中队的g-41b蛮龙和两个中队的g-4攻击鹰，在四架风神翼龙预警机的指挥下，分批次的向已驶过吉兰角c舰队发动进攻。

被英国人寄予厚望的短距起降海鹞战斗机并没有能给蛮龙造成太大的威胁，因为大多数的海鹞在超视距外，便被麻雀-7击落了。

能用大机动动作甩掉麻雀-7追击的飞机员毕竟是少数，而且在与“鹰”靠近格斗中，无论在战机性能方面，还是格斗飞弹“火光”与麻雀-3，海鹞也都并不能抢得些许优势。

这使得“蛮龙”的飞行员们，可以轻松的完成对预警机指定目标的攻击。

光辉号与胜利号先后被命中了数弹，受损的甲板和燃起的大火已经严重影响战机的起降。复仇者、欺骗者、冲击者三艘美国援建的射手级护航航母，因为其薄弱的侧弦装甲被多枚洪氏-3击中，已经开始侧倾，被下令放弃。水后们集中在甲板上，等待其他船只的营救。

好在三艘射手级的飞机已经全部起飞，至于说它们返航时降落在哪？没有人去想这个问题。

航母中仅余的没有受到打击的两艘无畏级在舰队的最后方，在多艘战列舰和巡洋舰的掩护下，暂时还没有进入预警机的打击序列。

但他们的幸运是建立在其他战舰的痛苦之上。

两艘英国海军的名舰伊莉莎白号与约克公爵号再次验证了那句“天塌下来有高个顶着”的至理名言。相比于航母空旷的更容易受打击的甲板，战列舰的设计决定了它的中弹部大多数都是侧弦。

指望“洪氏-3”让人蛋疼的攻击力击穿重点防护的战列舰侧弦装甲，连蛮龙的飞行员都没报大太希望。

可是当战列舰的上层建筑被击中时，效果就不一样了，尤其是堆满了炮弹的炮塔部。

乔治五世级战列舰在设计之初，就因为“条约”的限制，而弄的高不成低不就。可是现在，约克公爵号上的水兵们一定会庆幸，自己的这条战列舰没有选定更粗的16寸主炮。

约克公爵号战列舰的三联装前主炮被三枚洪氏-3连续击中，炮塔下的备用弹药舱被击穿而引起了剧烈的殉爆，是的，没错，是殉爆，洪氏-3一百六十斤的战斗部根本无法引起这么剧烈的爆炸。

当数十吨的炮管被炸飞起来后，当战列舰的前半部被炸出来大洞并冒出来直冲云霄的大火和黑烟后，幸存的水兵们几乎同时在胸前猛划十字架，“上帝，我们居然还活着。”

这样的爆炸都没有让约克公爵号解体，完美的体现了英国在战列舰设计和建造方面领先全世界的深厚底蕴。

可是，在这个时代的海战中，战列舰……除了浪费巨额军费和大量的钢铁之外，还有其他的用处吗？

也许，日不落帝国的命运真的就要如这逐渐没落的战列舰一般，日薄西山。

在撒丁岛起飞的猛龙机群阻击下，在龙凤呈祥外星战机般的打击下，突尼斯的多国部队空军在贾利特岛上空伤亡惨重。

突前的空优战机如f-107a终极佩刀和霍克-猎人等战机也是最先遭到打击。数十架意在夺取制空权的战斗机机群成为了火凤凰扬威于世的首批牺牲品，体型巨大的火神和b-47同温层喷气更是难逃飞行速度超过4马赫以上的火凤凰主动制导打击。倒是低空突进的三十余架a-6入侵者和部分a-37蜻蜓，利用了海豚-6截击雷达下视角度有限的弱点，突破了猛龙的阻击线。

就算是猛龙，也只能携带四枚火凤凰-8，在这样密集的战斗中，重型战斗机的猛龙并不适合与多国部队剩余轻型战斗机缠斗，那种比灵活比速度的活，还是由迅龙去干。

接到“猛龙”大队指挥官韩枭中校请求返航的命令，亲临萨萨里指挥战斗的龙啸天立刻同意。总不能让猛龙用机炮去与敌机狗斗吧？真要是把猛龙用成那样，估计陛下能气得率领皇家特勤中队飞过来，暴揍龙啸天一顿，“帝**败家的的确不少，可没你这么败家的吧？”

听着韩枭在无线电中汇报：“战绩？数不清了，击落了有一百多两百来架敌机吧！咱这边？咱这边也不好数……”

韩枭平时就爱闹，飞行技术当然没的说，可是这无厘头的性格也经常让龙啸天中将头疼。听到韩枭说“咱这边也不好数……”，龙司令的心咯噔了一下，整个地中海战区只有四个中队的猛龙。为了这场战役，蒋云志总长一下子就给撒丁岛派来了三个中队，如果在首战就损失过大，怕是不好交待，“至少一顿臭骂是躲不掉了！”

“司令，真不太好数，我数了半天，出去时多少，回来还是多少！七十多架，我数了半天！”

耳机中韩枭得瑟的声音传来，龙啸天气的牙根真疼，“他奶/奶/的，等你落下来的，老子要不关你小子几天禁闭，你就不知道马王爷三只眼！”

“不要呀！我错了，司令，我浑身上下全错了，不带这么玩的，落地挂弹，我还要起飞呢！”

“少给老子嚎丧，刚才调戏老子时，不是挺能得瑟的吗？奶/奶的，连老子也敢调戏。”

频道中传来了一阵狂笑，其他的飞行员终于忍不住了。谁都知道韩枭是空军的宝贝，曾担任陛下专机金龙一号的主飞行员和机长，后进入交州飞天空军基地成为超级试飞员，“猛龙”入列后，苦求甚久，还是陛下特批才进入一线战斗部队的，别看龙司令骂的挺厉害，可根本舍不得关韩枭小黑屋的。

三个中队72架猛龙出击，在射光所带飞弹后，击落二百架以上的敌机，而自身无一伤亡。战争爆发以来，击落二百架飞机的空战不是没有，在英吉利海峡，甚至在苏联，大规模的空战时有发生。就算是两年前的中华抗战战场上，日军的空军遭受毁灭性打击之前，也并不乏双方数百架战机缠斗的空战。甚至在中华内战期间，也在长江上发生过多次百架以上飞机出动的空战，只是……飞机的型号都比较落后罢了。

但是，自从人类发明飞以来，自从飞机被应用到军事之后，有过零比二百多的空战吗？

德玛西亚万岁……呃，错了，是红警基地牛叉！

可是这样逆天的大胜，并不代表解决一切，这里是地中海，这里是史上最强三国杀。

多国部队的攻击才刚刚开始，血腥地中海才刚刚开始！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第291章三炸周瑜

英国c舰队起飞的霍克-海鹰、掠夺者、吸血鬼等多种型号舰载机组成的第二波攻击机群，与公瑾号航母舰队的蛮龙机群几乎是擦肩而过。

其实从舰载机构成上，就可以看出大英帝国在战争进行这时，已经后继无力。

在航母战斗群中，并不是舰载机型号越多越好。正相反，舰载机的种类越多，给后勤和指挥系统带来的压力越大。

所以，在大汉帝国皇家海军中，每个舰队最多只有三种主战的舰载机。而且，基地实验室正在研发的最新式舰载机，已经抛离了战机有单独针对性的设计理念。

不单单是舰载机，在陛下的设想中，帝国下一代的战机，将倾向于多功能战机的研发，即不是j式的战斗机，也不是g式的攻击机，而是可以同时担负制空和对地攻击功能的j/g多攻能战机，就如前世老美的f/a-18大黄蜂。

介时，航母上的主战舰载机将只有这一种，节省下的空间，就可以安置更多的预警机、电子飞机、反潜机等现代空战中必不可少的特种战机。

当然，这还只是一个远景计划。就算是基地现在的科技水准，也无法建造出如此超前的战机。不要小看一架战机的生产，它涉及到许多基础工业的生产水平，基地也不是凭空画饼，战争实验室的科研同样需要多学科理论的支持。

不过，连猛龙和火凤凰都出现了，那些还会远吗？

在首都卫星城兰妃泉与沐雨享受桑拿的陛下，坐在红楠木制成的躺椅上，在桑拿室内几十度高温中突然打了个寒颤。

见鬼了！钟义突然有一种感觉，“这不是什么好兆头！”这种现象只有在黄海大海战时有过，那时陛下搂着海妮睡觉，却在梦中突然惊醒。不久后接到电报，黄海海战大胜，但子敬号航母和奉先号战列舰、子义号重巡等俱被日军击沉。

虽然帝国已经有多个造船厂能够建造大型船只，但那些船厂建造的军舰都是外销型的，如联盟级航母等。皇家海军目前还没有采购本土造船厂的战舰，每一艘主力战舰都出自袋鼠岛和的费利曼特尔基地造船厂。

有很多时候，钟义都觉得，基地出产的大型装备，都与自己血脉相连。

这种感觉很扯淡，但又很神奇。也许钟义是基地的最高指挥官的缘故，也许那一架飞机每一艘军舰都是他亲手……点击命令建造的。

就如这一刻，在桑拿室中都能打寒颤，那不是上神……那不是心理感……该怎么说呢，那不是那啥了，那能是什么？

地中海，撒丁岛西南一百二十海里，燃烧的公瑾号航母正在慢慢下沉。

舰员们已经分散转移，被救到子敬号上的曾宝鉴二十分钟前下达了弃舰的命令。

在第一轮攻击受伤后，行动有些迟缓的公型号便被英军的第二攻击波当做了重点打击目标。但真正致命的并不是掠海飞行的英军“玛特尔”飞弹，而是a-37“蜻蜓”投放的三枚半穿甲航弹。

c舰队的第二波攻击，虽然飞机更多，攻势更猛，但吃一堑长一智的盟军防守也明显更有针对性。针对威胁最大的“玛特尔”空地导弹，航母编队的防护圈被重新安排。几艘近防火力最猛的轻巡与反潜驱逐舰被布置到了圈型防护圈的中段，以密集的近防火力击落掠海飞弹，甚至是“以身挡弹”。

再加上舰队上空被大量释放的掩护烟雾，和更多挂载麻雀-7的“鹰”式开始护航，“掠夺者”的攻击已不再如第一波那样可以轻易奏效。

更何况被麻雀-7远远击落的舰载就不在少数。

但曾宝鉴还未来得及对调整后的航母防护圈稍稍松一口气，便悲哀的发现，在被猛龙拦截并沉重打击之后，多国部队空军的陆基攻击群依然有很多的漏网之鱼……“尼玛，那哪是什么漏网之鱼，那分明是一群要命的鲨鱼群呀！”

与英军“掠夺者”攻击机外型酷似的美国a-6“入侵者”攻击，机翼下挂满了高爆和穿甲航弹，有的则是携带了一枚agm-16牛仔空舰导弹。

这个时代任何国家的反舰导弹都面临着一个同样的难题，重量与破坏力的矛盾。

agm-16是美国最新研制成功的反舰导弹，与洪氏企鹅-3相反，它的破坏力足够摧毁这个时代的任何一艘战列舰，但它的空中发射平台a-6“入侵者”攻击机每次仅能携带一枚。这与螺旋浆时代笨笨的鱼雷机没有什么差别。

实战也证明了agm-16牛仔是一个失败到极点的设计。8架携带agm-16的a-6攻击，没有一架能逃的过“鹰”式的拦截。号称可以炸沉一个小岛的“牛仔”根本就离开它的发射架，就全部沉入了地中海的海底，在世界上盐度最高的海水中，慢慢的被腐蚀。

反而是轻盈的a-37“蜻蜓”攻击机，在c舰队攻击机群即将要返航的那一刹，冲进了盟军航母编队的防护圈。

迎着盟军舰队密集的近防火力，“蜻蜓”们在硝烟和流光中开始了死亡之舞。

固然有许多的蜻蜓被击伤被击落，但接二连三的爆炸声，证明了这种貌似已经过时的俯冲攻击依然有效。

勇气在这一刻似乎战胜了科技。

鹞鹰号、文举号相继被中弹。文举号被炸毁了直线甲板上的弹射器，只能用斜角甲板一条跑道继续起飞战机，而意大利海军的鹞鹰则是为意大利人在战舰上也追求唯美的设计付出了代价——薄薄的侧弦被撕开了一个洞，海水灌进的同时，航母猛然间的倾斜，甲板已经挂满弹药准备起飞的两架he-181“维京人”战斗机慢慢没落，溅起的巨大的水花也淹没了几十名一同掉进浪中的航母空勤人员。

但文举号只是战力下降，起飞战机的速度慢了很多。鹞鹰号在另一侧的密封水室平衡注水后，也恢复了战力。出于保险考虑，曾宝鉴下令，在基里亚尼号驱逐舰的保护下，鹞鹰号缓缓驶出战场，返回撒丁岛的卡利亚里湾。

公瑾号不行了！

第一轮攻击时两枚“玛特尔”没有能破坏元帅级的密水室设计，第二轮攻击时后舵再中一枚“玛尔特”，但公瑾号依然在顽强的放飞战机。

只是当“蜻蜓”开始俯冲时，公瑾号上的水兵们除了疯狂扫射之外，已经没有什么好办法了——后舵受损，使得盟军航母编队的旗舰失去了灵活机动的能力。只能缓缓直行的公瑾号无疑成为了多国部队空军的优先打击目标。

连续的三枚的“红宝石”半穿甲航弹，分别击中了公瑾号的甲板中部和尾部。最致命的是第三枚航弹居然沿着第一枚炸出的大洞穿了进去，如果拳击比赛中的连续击打，这枚航弹穿透了数层甲板，在公瑾号的动力舱爆炸。

数万吨的巨舰都仿佛在海面上跳动了一下，未完全燃烧的重油所形成的红黑火燃一下子窜出数十米高，巨大的烟柱仿佛连通天地，让本以暴躁不己的地中海更添一丝狰狞。那黑烟中翻飞的铁红色，就仿佛是恶魔张开的血盆大口，让空中双方上下翻飞的战机飞行员们都不禁颤栗，握紧手中的拉杆，或左或右避开那让人恐惧的烟柱。

接过编队旗舰指挥权的子敬号航母上，铁青着脸的曾宝鉴自从在救生艇上下来，就一直是木无表情，连续下达的命令，让其他人很是放心！指挥没问题，至少思路清晰，作战命令明确。

可细心的参谋们发现，将军的目光不时的闪向飘在水面上，在大火中轻轻摇晃的公瑾号。直到公瑾号上最后一批幸存的水兵跳到了救生艇上离开，将军扭过头偷偷的擦拭了一下眼角。

嗯，几个小时的交战，让这片水域上弥漫了太多的烟雾，公瑾号上冒出的滚滚浓烟，更是卷起了太多的粉尘在半空中扬洒开来。

“将军指定是被灰尘迷了眼睛。”

早上七时左右，英军舰载机和多国部队空军的战机们陆续退出战场，开始返航。盟军的航母编队中少了已经沉入海面下的公瑾号和退出返航的鹞鹰号。

负伤的护航舰艇更不在少数，数艘在防护圈最外围的护卫舰被空地导弹击沉，两艘执行反飞弹任务的轻巡也岌岌可危，在救援舰的帮助下进行着紧急维修。

结束攻击任务返航的蛮龙攻击群也逐渐出现在大家的视线中，唯有公瑾号的蛮龙中队发现，找不到它们的母舰了。

同病相怜的还有意大海军鹞鹰号上的g-4中队。

幸福的人一般都不会只盯着比自己好的人，他们会经常怜悯那些不如自己，甚至是落魄的人，所以他们才会感到幸福。

找不到母舰的公瑾号和鹞鹰号上的飞行员至少还有其他航母可以备降，但对于取得相当战果的c舰队飞行员们，他们在返航的途中就被告知，舰队中的大多数航母已经不具备安全降落的条件，要他们直接飞向突尼斯的海岸机场——虽然那里也不安全。

撒丁岛和西西里岛的盟军轰炸机部队，在日出之前就已经开始了对多国部队海岸机场的打击。这一次，突尼斯的天空中虽然没有出现让协约国空军无解的虬龙的身影，但扑天盖地的地狱犬和德国的me-283黄玫瑰，带给他们的同样是可怕的灾难。

在非洲的多国部队已经没有太多的三角标枪可以起飞，大西洋上德国海狼，在邓尼茨的指挥下，将狼群战术发挥的淋漓尽致，无限制袭船让美国对非洲战场上补给并不是那么轻松，有时，一周之内近十万吨的运输船，可以安全到达摩洛哥的，不足三层。

马耳他海战失败之后，大西洋舰队退出地中海也与此有很大关系——美国不得不将更多的海军力量投入到护航中去。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第292章君权号蛋糕

失去舰载机的庞大舰队有多危险？

没有人比坎宁安更清楚。

英国海军上海在命令返航舰载机前往突尼斯陆地机场时，还在感叹幸亏地中海不算大，才可以保全那些宝贵的海军飞行员的生命。

可在下一刻，他就意识到了，地中海的确是个大洗澡盆子，实在不适合大型船队的活动——尤其是航母编队。

在马耳他瓦莱塔基地出航的北部舰队主力终于在利诺萨岛海域，收到了凌龙侦察机的回电：发现英国舰队。

随着关沧海的吼声，八艘元帅级航母上的长达数分钟不间断的作战铃声骤然响起。三百多海里的距离，已经进入了北部舰队所有舰载机的作战范围之内。

“消灭c舰队”，这个难以抵挡诱惑的念头，让关沧海在瞬间就进入了满血满buff的状态。

在坎宁安的指挥下，c舰队已经放弃了在贾利特岛北部主航线上直接回到直布罗陀的想法，面对仍然有攻击能力的盟军航队，已经失去了大部分舰载机的c舰队，继续航行在主航线上，无疑是自取灭亡。

所以，坎宁安做出他现在认为最正确，但在不久后就意识到是最错的一个选择。

如果c舰队不转向，用负伤后航速降下来的几艘护航航母，甚至是光辉号等舰只拖住盟军航母编队的攻击，而其他舰只继续全速驶向阿尔及尔，也许在盟军的下一波攻击中，c舰队仍难免再有损伤，但却可以可以让北部舰队的主力鞭长莫及。

以西地中海盟军航母编队的现在的实力，并没有能力全歼仍显庞大的c舰队。不说公瑾号和鹞鹰号的缺失战斗，就是舰队中的空地导弹都已经严重短缺，不足以支撑下一波的饱合攻击。

可是，这世界没有那么多的如果，也没有那么多的假设。

再号称牵动日不落帝国命运的命运抉择中，坎宁安坚定的命令舰队转向，而且带上所有负伤的战舰，以不足二十节的速度进入了贾利特海峡。

绕行航道狭窄的贾利特海峡，浪费了c舰队逃离虎口的最后机会。而带上已经受损的光辉号和伊莉莎白号，则是彻底将c舰队送入了最后的墓地。

四十分钟后，一大片乌云在突尼斯海峡的方向快速追来。

那不是乌云，是遮天蔽日的北部舰队舰载机机群。

亢奋状态的关沧海，发动了搏命一击。他放飞了舰队中全部的舰载机，以对c舰队展开最猛列的攻击。有三个中队的蛮龙甚至在他的命令下，摘下了已经挂好的洪氏企鹅-3空地导弹，换上了老式的五百公斤重的大型航空炸弹。

不是说洪氏-3很难对战列舰造成致命伤害吗？那就玩老式的俯冲。想当年，日本的战列舰不都是这么搞沉的吗？

什么样的将军带什么样的兵，那三个中队蛮龙的飞行员们比关司令兴奋，对于什么海航部队作战条例更都抛到脑后。

俯冲轰炸，那是号称最勇敢的飞行员才可以玩的，那是号称在地狱中的飞行。

“尼玛，这帮小子为啥这么开心呢?”

关司令以为要组织敢死队才能让飞行员们放弃安全的导弹攻击，重拾危险的俯冲攻击呢！没想到他刚提出这个想法，几个飞行中队的中队长就都了过来，跟打架似的抢走了这个危险至极的任务。

“这帮疯子！”骂完一句，关沧海自己也笑了，自己还不是一样？八艘航母上五百多架舰载机全部出动。如果多国部队可以发动反击的话，北部舰队就只有几架备用的“鹰”式升空作战。

“战争哪有不死人的？幸运从来都留给敢于冒险的人！”想起蒋云志常挂在嘴边的几句话，关沧海仲谋舰的指挥室中嘿嘿笑着，“这句话太特么对老子口味了！”

八时二十二分，北部舰队攻击机群的先锋，数个“鹰”中队赶到了贾利特海峡，在相对狭窄的海峡航道中小心航行的c舰队中，几艘负伤战舰还冒着的黑烟，成了飞行员们最后的指示标。不过，c舰队中起飞的的廖廖几架截击飞机，根本不够众多的“鹰”蹂躏，就如一只够兔子被一大群秃鹫分享一般，大家伙都意犹未尽。

不过，关沧海根本没有想到，负责阻击和牵制任务的公瑾号编队居然将c舰队打的这么惨。在他的想像中，就算c舰队损失比惨重，可是绝对会有较强的反击能力。

所以，大批空优挂弹的“鹰”盘旋瞪着“鹰”眼，寻找着周围的空中目标。

“尼玛，多国部队那些空军呢？这海峡离陆地这么近，也不出来点飞机救援一下他们的舰队！”

控制着自己的30001号“鹰”做出了一个漂亮的侧后翻机动，攻机机群指挥官高剑大校嘴里唠咕着。频道中的其他“鹰”飞行员们都嚣张的笑了起来。

没听说还有盼着敌人飞机更多点的！这要是让关沧海听见，指定得气个倒仰。

翼下挂载的都是空空导弹，高剑还没无聊到用机炮打战舰去，也只好在高空吐槽几句，率领近两百架“鹰”让出了c舰队上方的空域。

随着那片乌云的到来，坎宁安的眼中已经是一片灰败。英国的舰载雷达并不差，几乎布满屏幕的光点，让海军上将心中最后一丝希望彻底破灭。连军舰上响起的刺耳的防空警报声，都充耳未闻。

坎宁安只是在不停的呢喃着一个词“finish”?（完了）！

突尼斯的十几个海岸机场几乎在同一时间遭到轰炸，等待起飞的盟军战机，在地面就被摧毁了数百架。盟军的臭鼬钻地炸弹，在跑道上弄出一个又一个深达十数米的大坑，深的都可以将战机埋在里面。返航到那里的舰载机不得不在海面上、沙滩上迫降。

这意味着c舰队已经失去了所有可能的救援，包括自己的舰载机部队，你能指望着放光燃油后迫降的战机再次起飞，回到贾利特海峡上空吗？

而且，就算能回来，还有意义吗？坎宁安猛的睁开紧闭的双眼，抬头看了一眼天空上“鹰”机群，“尼玛，那么多，也不怕自己撞上。”

话说，坎宁安不愧是史诗级boss，海军上将的碎碎念的确起到了效果。贾利特海峡之战中，的确有两架无所事事的“鹰”相撞而双双坠毁，这也是高剑率领的“鹰”机群唯二的损失。

可坎宁安boss大招的伤害也仅限于此了，盟军比饱合还要饱合的对舰攻击已经在高剑的大骂声中展开。

这样的大机群，而且全是音速、亚音速战机，风神翼龙那初见端倪的预警系统立刻变成了废物，混乱的空中完全是各个中队长之间的协调作战。

高剑在高空中看的头疼，听的闹心，一声大吼：“甭管战果了，根据舰载机中队所属航母的弦号，依次攻击。射完立马返航。”

“哈哈，大队长，射完就走，你这明显是提裤子就不承认呀”

“哈哈……”

“滚蛋！别废话，少给老子添堵！”啥时候了，还有心开个黄笑话，刚才两架“鹰”相撞，都把高剑气的额上青筋暴露。还能有比这更丢人的吗？没被敌人打下去，自己玩下去了。

有时，看起来挺复杂的事，其实只要抓住重点，也很简单。比如追一个妞……呃，比如在这战场上，高剑的主意就很好用。

蛮龙的雷达也是海豚-6，可以同时攻击四个目标，每架蛮龙上八枚洪氏，也就是两轮齐射的事，射完就走……射完就返航。

空中打击逐渐变的有序起来，英国地中海舰队中，随着这一顿无差别攻击，几艘中小型驱、护舰被击沉后，英军近防火力的防护圈被打开了漏洞。

大型主力战舰被击中的频率渐渐增高，尤其是当三个不挂导弹挂炸弹的蛮龙中队，利用c舰队火力都集中水平攻击“洪氏企鹅”时，突然闯进舰队火力圈，俯冲投掷大型航空炸弹后，地中海舰队因为海峡地型本就不严密的防守圈终于出现了混乱。

越来越多的蛮龙编队抵近攻击，稍后抵达的翼龙鱼雷机们也开始下降高度，瞄准目标释放“蓝鳍金枪鱼”。

上中下三路同时发动的立体攻击，很快就取得了成效。

r级战列舰君权号突然发出了一声巨响，盖过了战场其他的声音。飞机的轰鸣与洪氏-3导弹的爆炸声，与其比起来，简直就像是蚊子哼哼。

所有人的目光都不禁被这一声巨响吸引了过去，只见君权号巨大的身躯向一块蛋糕一样，在爆炸中被轻松掰开，断成了两截。

伯言号航母蛮龙中队的通讯频道中，传来了一阵难听又嚣张至极的笑声。“狗屁r级，还不是让老子一枚炸弹就搞掂。”

被一枚航弹就炸成两截，君权号无疑是相当杯具。

可是，被高速俯冲的蛮龙投出的航弹，本就带着极大的动能，更何况那是一枚五百公斤的大型航弹，换哪一艘战舰被命中烟囱根部，再穿透到锅炉舱爆炸，然后还引起了重油炉的殉爆，能挺的住？

这样的攻击，恐怕就是一块铁疙瘩也被炸（砸）出个大坑吧。

五分钟内，近三万吨的君权号就沉入了并不深的贾利特海峡。

君权号的沉没就像是一张多米诺骨牌，c舰队的主力战舰继被炸弹命中，多艘起火的大船似乎要将贾利特海峡的海水烤干。

没人愿意长沉海底，没人希望死无葬身之地，但坎宁安知道，这个在其他人很容易实现的愿望，自己根本机会去实现。

“那又如何？”从成为一名海军军官的那一天，坎宁安就不惧长眠海底，对于海军人，那是最好的归宿。

“我命不足论，可是，难道这贾利特海峡就是c舰队最后的墓地吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第293章日不落墓地

九时二十分，数量少了许多的盟军西地中海航母编队攻击机群赶到贾利特海峡时，看了半天热闹，正准备返航的高剑没正经的“嘿嘿”几声，“兄弟，好好扫地，别落下啥！”

“滚，你大爷的！”

通讯器中一片骂声，开骂的当然全是西地中海编队的飞行员们。

人家拼死拼活的干了半天，结果全被这帮小子捡了便宜。

贾利特海峡中，地中海舰队旗舰乔治五世号战列舰浑身冒火，不时还“乓乓”的发出爆炸声。

决心号战列舰则像一个冒着黑烟的大铁棺材，悄无声息的浮在水面上。

勇士号呢，作为马塔潘角海战中，意大利海军最大的苦主，g-4“攻击鹰”上意大利飞行员们的眼光大多都在搜寻着它。终于有眼尖的看到了，已经大半沉于海水中，只有甲板上建筑还露出海面的勇士号，“小样，你一半躲水里，我也能认出来你来！”

对于所有的意大利海军将士来说，击沉勇士号就是最大的荣耀。虽然很可惜它不是由意大利人击沉的，可能看到它沉没的瞬间，已足够意大利飞行员们兴奋不己了。

“最主要的两艘航母呢？无畏号和非洲呢？”

听到通讯器中略显急切的追问声，高剑不爽的哼哼几声，“咋？兄弟，唯不起人咋滴？战列舰我们都能搞掂，能还跑了它们？”

“不是，没有看到那俩个大家伙呀？”

“嗯，你可以去找潜艇部队那帮家伙帮你去看看。”

“击沉了？”

“废话，每一艘都中了五枚以上鱼雷，三枚以上航弹，还有十几枚洪氏的打击，啥能不沉？”高剑又“嘿嘿”两声，“别找了，没boss了，好好扫地，兄弟！”

在陛下身边混过一段时间，这些让别人有些听不懂的词，高剑没少学。

“扫地？”那位西地中海编队的攻击机指挥官短路了一下，随即反应过来，笑骂一声，“泥煤，扫地就扫地，这些还在海面上飘着的，都得算我们击沉的！”切换了频道，“兄弟们，扫……呃，干活了，检查一下还有人气的，随便扔几颗炸弹。”

没办法，这一批蛮龙攻击机也都是挂着炸弹来的，两轮饱合攻击射出了近千枚洪氏-3，就算是“洪氏企鹅”体型较小，也一下子把航母上所有的存货都掏光了。

要是高剑他们再不能及时赶到，曾国鉴就准备率领所有重巡以下的战舰去与坎宁安玩炮战了。

不过，就算扫地这活，也有人抢。

没知啥时候，几艘在帆罩上喷涂金龙出海旗的东风级潜艇悄悄浮出了水面。然后就是一顿呼叫，让执行“扫地”任务的攻击机们小心点，别炸着自己人！

比起蛮龙们空投的炸弹，潜艇们发射的鱼雷，在击沉废舰方面明显更有效果。

蛮龙机群的指挥官笑骂了一句，“尼玛，boss没打着，蹭点经验还有抢怪的。”

高剑他们的返航，让关沧海差点由仲谋号跳下去，游到子明号上去迎接飞行员们。在最后的一个“鹰”中队开始返航时，指挥舰上就已经收到大胜的消息。

关司令迫不及待想得到具体的战况，甚至等不及高剑降落后来仲谋号上汇报。

同样的猴洗孩子不等毛干，急盼电报的还有在开罗的蒋云志。

蒋总长从知道海军开始行动的那一刻，就再没坐下过。据参谋们不完全统计，总指挥至少在会议室走了一千四百多圈了。

一旁年纪稍大的意大利海军中将吉里齐亚尼也在暗自腹诽，“这年青人就是不靠谱！身为总指挥，怎么能如此不镇定？”

可是当电讯参谋冲进会议室的那一刻，蒋云志发现，以自己不弱的身手，居然都没抢过意大利老头。“尼玛，这是吃了加速药水了？”

“哈哈，大胜！哈哈，英国海军完了！哈哈，坎宁安你个垃圾！哈……”

吉里齐亚尼仰着头的大笑嘎然而止，因为手中的电报被蒋云志一把抢走。“没完了是吧！胜了也是正常，这么大年纪不能淡……”

突然间蒋云志的双目怒睁，黑脸泛红，“哈哈，真的赢了！哈哈，地中海是我们的了！哈哈……”

好吧，1942年10月21日的下午，在开罗，在罗马，在苏尔特，在朱夫拉……在每一个盟军的指挥部，只会哈哈，然后又胡言乱语的疯子都不少。

就连在德国的柏林，在国会大厦中激情演讲的元首也突然扔掉了手中的演讲稿：“亲爱的先生们，女士们，尊敬的各位议员，我荣幸的向大家宣布，英国地中海舰队完蛋了，英国人完蛋了！”

“噢！上帝！这是真的吗？”短暂的惊讶与疑问过后，国会大厦中立刻爆发了如雷的欢呼声，“德意志万岁，元首万岁！嘿！希特勒……”

场面有点乱，疯子有点多！

相比而言，卫青阁中的陛下就淡定多了。一直在坚持等待地中海决战的结果直到凌晨忍不住磕睡伏在了书案之上，但薇薇安急促的高跟鞋声就足以将钟义惊醒。

“陛下，我们赢了，是强歼！”

“强……歼？”陛下吓了一跳，旋即明白，土著妞的汉语说起来还是很硬，应该是“全歼”。

接过电报，快速看完，陛下猛地站了起来，将女秘书在他睡着时披在他身上的外衣闪落地上，一把将薇薇安抱了起来，“我们赢了！”

“是……的，陛下，我们赢……呜……”

幸福来的如此突然，陛下的如烈阳一般炙热的长吻，将土著妞长久的怨气一口吸干！直到……已经快要喘不上气来，苦苦坚持的薇薇安发现，陛下目标已经移到了自己……“啊！”

在热吻中早已心乱情迷的她，不知什么时候薄薄的军装上衣已被解开，连……土著妞突然发现，自己好喜欢陛下在那里乱亲乱吻的感觉，就是惊呼声都变成了催/情般的呻吟。

坚守是如此的不容易，失陷却只是一瞬间……

二十分钟……呃，好像更长一些时间后，土著妞忍痛为陛下穿好军装，又看着自己已经被弄的不成样子的薄纱军装裙子发愁，这可怎么穿出去见人呀？

“薇薇安！”明显爽过了的陛下长舒了一口气。

“嗯？”

尼玛，连声音都变得更柔了，妹子就必须得先推倒，再聊其他。忍不住吐槽几句的陛下也柔声道：“不是我不在乎你，只是我觉得大胜之前，我不能再近女色，所以……”

本来还有些不好意思，本来还在为裙子发愁的土著妞闻言，立刻抬起了头，扑闪扑闪的大眼睛的意思很明确：“陛下，你忽悠鬼去吧，三天两头的就拉着那个小演员去鬼……去小聚，还不近女色？”

……

实事求是，c舰队在贾利特海峡战役中，并没有全军覆没。最先驶过海峡狭窄航道的爱丁堡号巡洋舰率领的分舰队还是躲过了盟军的空中打击，并避进了阿尔及利亚的安纳巴港。

不过，也仅有这些了！

嗯，两个月前还号称世界第一大舰队的英国地中海舰队，仅剩下爱丁堡号轻巡洋舰和三艘驱逐舰了。

四艘主力航母，两艘轻型航母，四艘护航航母，六艘战列舰，四艘重巡洋舰……在稍后发过来的长长的战果列表中，集中了大英帝国大部分的主力战舰。

它们……都沉没在突尼斯的贾利特海峡中。

那个平均水深还不足两百米的小海峡，埋葬了大英帝国数个世纪以来的荣耀。

那个除了突尼斯，任何国家的地理书都不会提上一笔贾利特海峡，居然成了日不落帝国的日落之地。

c舰队覆灭的消息传回英国时，英国人会知道贾利特海峡在哪里吗？

英雄壮志必凌云，埋骨青山非故乡！

发泄了一身的躁热，陛下又拿起电报，不住感叹。大胜固然可喜，可白天跟沐雨在桑拿室中的那一哆嗦，到底是应验了！

公瑾号被击沉！

这已经是帝国海军被击沉的第二艘航母，第一艘是黄海大战时的子敬号，换来了日本海军的覆灭，进而是日本的灭国。

历史也挺懒，编一个剧本一定要演上几遍？

公瑾号换来了英国海军的覆灭，呃，英国的本土舰队还有几艘老舰，不过，在陛下的眼中，那基本就是被忽视的货色。

纳尔逊亲王号？16英寸主炮？有大和号大吗？有大和号粗吗？

呃……最近被玛丽莲迷的神魂颠倒的陛下总是习惯性邪恶！

“老子连大和号都看不上眼，还会在乎那个什么什么亲王号吗？”

将暗红色的真皮转椅轻轻扭动，陛下的目光转到了全息地图上。地中海海战的决定性胜利，并不算太出乎陛下的意料。

“尼玛，十二艘代差级的先进航母，打英国那些东拼西凑的破烂，再不赢，那是虐主呢还是虐主呢？”

甚至，钟义还觉得这个胜利时间来的稍有些晚，嗯，已经快11月了，艾森豪威尔还是有一定战斗力的，一个月结束沙漠战役有些匆忙，年前搞掂英国有些难度。

“哎，又让邱胖子多过了个好年！”

……好年？c舰队出事的消息传回了伦敦，邱吉尔差占就直接上吊自杀了！

曾经在1939年开战之初克服口吃，发表了著名的“国王的演讲”的乔治六世；1940年在德国空袭期间，拒不离开王宫，还带着王后多次视察国内外战场的乔治六世；被英国人称为“不下火线的国王”，被邱吉尔称为“英国之福”的乔治六世，终于再一次召见了首相邱吉尔！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第294章历史的真相

邱吉尔当然不是第一次来到位于威斯敏斯特的白金汉宫，至少在就任首相时，就必须在白金汉宫接受英王的任命。但邱吉尔来过的次数屈指可数。

战争中，以反法西斯斗士形象著称的英国首相与王室的关系，并非如人们想像般那样融洽。

实际上在战争开始后的这几年，英王乔治六世虽然也曾以加拿大国王的名义号召加拿大参战，但他从未以大不列颠及爱尔兰国王的名义向德、汉等法西斯国家宣战。

甚至有传言，乔治六世还曾派出自己弟弟与德国元首秘密会面。

再加上爱德华八世在位时与德国纳粹良好的关系，不能不使人联想颇多。

所谓的英王，虽然头上仍挂着众多让人眼花缭乱的头衔，但不可否认的是，无论是在英伦三岛，还是在海外领地中，他只不过是一个摆设，一个大英帝国的“橡皮图章”。在战前号称拥有世界上最多领土的英王，也是世界上最大的傀儡。

有人天生就愿做傀儡吗？

答案当然是否定的。在工业革命之后，失去权利的英国王室不得不成为了日不落神坛上的吉祥物。但乔治五世也好，爱德华八世也好，每一代英王都没有放弃拿回权力的努力，只是他们都很小心翼翼。

世人皆说爱德华八世是爱美人不爱江山，才被逼退位。可其中的隐情有谁知晓？

德国纳粹发动啤酒馆暴动，并夺取了政权后，爱德华八世把实现理想的希望寄托在了外力上。他曾多次访问德国，甚至与小胡子成为了私交不错的朋友。可他还是太急了，这些行为落在英国政客的眼里，“英王想要干什么？”

无论是工党还是保守党，又怎么会容忍这种“大逆不道”的行为？王室不听话了，在他们看来其危险指数甚至超过外敌。所以才有了鲍德温首相的逼宫；有了在欧洲王室逐渐枯萎的时代，还可以出现的爱情至上，如紫丁香般的美丽传说。

汉人中流传一句俗话：婊/子无情，戏子无义。而历史就是婊/子和戏子的结合体。

为了一个人尽可夫的货色，温莎大公会放弃心中的理想？抛开父亲的叮咛？难不成英国王室也如日本皇室一样，尽是近亲低能儿吗？

本是一场争权夺势的宫廷政变，居然被演绎成千古流传的英国版烽火戏诸侯，这就是英国式的绅士风度和骑士精神。

乔治六世无法忘记，在哥哥爱德华八世退位前的那一个晚上，对自己深深的鞠躬。他什么都没有说，可是乔治六世明白，哥哥不怕丢掉王位，他只是遗憾没有完成复兴盎格鲁-撒克逊王室的大业。

哥哥默默的一躬，是将复兴王室的接力棒交给了自己。

与生来就是王位继承人的哥哥相比，乔治六世从小生活在哥哥的光环之下，童年充满了孤独和忧伤。

也正因为没有机会继承王位，他也为自己赢得了更多的自由度，他可以娶喜欢的伊丽莎白·鲍斯·莱昂，也可以不在乎自己的口吃和艾伯特之名（维多利亚女王有个遗愿，即位之后的英国君主，都不能以“艾伯特”为名。）

可是命运终究还是将他推上了英王的位置，他在带着无比的哀怨在威斯敏斯特大教堂中开始自己的继位典礼和更名仪式的。

他不甘心，既然无法拯救哥哥，所以他只有选择去实现哥哥，也是历代英王的理想——拯救盎格鲁-撒克逊王室。他没有对内阁和议会屈服，在张伯伦访问德国回来的第一时间，就召其入宫；在德国入侵波兰后，他依然说：“在这样一个严峻的时刻……可能是国家存亡的紧要关头……我向我的子民们……无论是在国内还是国外……传达……这个消息……我们被迫卷入冲突……我们必须保护自己保护国家……我们必将胜利！”

即便是开战，他也没有说过向德国宣战，向大汉宣战！

他牢记哥哥的话，“战败对于王室来说，也许不是坏事！”

看看日本，即使是无条件投降，可汉皇依然帮助其维持皇室正统，维护皇室权威。

正如哥哥所说，如果可以恢复英国王室的权威和权力，那么战败又如何？日不落何其强大，又有几分荣耀真正属于王室？

“如果可能，我宁原做回祖先诸多头衔中的一个骑士团领主，只要我可以自由管理我的领地。”

地中海舰队的战败，在乔治六世的心中同样引起了相当的震撼，可吃惊之余，他又意识到，这是千载难逢的好机会。

怎么做？还需要乔治六世做什么吗？

退位后的温莎公爵放弃了去美洲出任巴拿马总督的机会，而选择了远遁南华，在汉皇送给他的前澳大利亚总督府雅勒伦拉庄园定居，那是一个绝对的国中国，在“一英磅一万平方公里”年代，汉皇曾亲承雅勒伦拉庄园为英王的私人庄园，归属权永不更改。

在某种角度上，温莎公爵也算实现了自己的理想——自由管理一片属于自己的领地。

据说温莎公爵每日在格里芬湖畔钓鱼为乐，虽然身边各色美女不少，但却很少出现那位所谓“红颜祸水”的辛普森夫人。

当然，在雅勒伦拉庄园出现过的人物，不可能有比汉皇更大牌的了——话说，这个世界还有敢自认比汉皇更大牌的人吗？嗯，也许小胡子要算一个，他也是一直这么想的。

江湖传言，汉皇曾与温莎公爵在格里芬湖边坐了一天，连陛下钓术极差，连一条鱼也没钓上来都说得有鼻子有眼的。

对此，陛下也曾在卫央宫怒骂狗仔队，太无节操底线，“尼玛，曝料就曝料呗，把老子丢人讲出去干吗？”

陛下与温莎公会晤被曝光，本就是由国安局安排的，否则怎么能让那位乔治六世英王安心？只是这钓术极差之语，想必又是那位继承的了冷面女神称号的国安局局长冷云少将所为。对于三番五次被冷局长算计，陛下也很恼火，可是人家是天麟殿下的干妈，背后有大皇妃撑腰，对于陛下板起脸来，公事公办的训斥根本不鸟。

人家冷女神要能力有能力，要后台有后台，不仅将国安局打理的井井有条，多次查办大案要案，还视入金华殿如无物，以秦映雪娘家人自居，没外人时就会甜甜地喊陛下一句“姐夫”……

“尼玛，哪个姐夫能拿小姨子有办法？这事，皇帝也不例外！”

好在，正经事上，国安局绝不含乎，最近已隐隐与军情局并驾齐驱之势。这不，在针对英国的事务上，军情局负责扶植爱尔兰共和军，而那些恐怖分子就由国安局接手。

沐雨这个郁闷，“这尼玛纯粹是偷鸡不成反蚀把米，赔了夫了又折兵呀！”不仅将好容易打入英国的特工交给了国安那边，最可恨的是刚到欧洲不久的宋雪也被冷女神顺手策反，加入了国安局，成为了国安欧洲事务处上校处长。

“这叫什么事呀？”借着桑拿泡澡的机会，跟陛下提了几次，陛下根本就没回音。沐局长现在的心中，用陛下的话说就是：如同有千万只草泥马奔腾而过。

相见不如不见，大名鼎鼎的“谋”女郎当然不是笨人，那个嘉宝目光中的敌意在第一次见面时就被宋雪洞悉……嗯，那么明显，除非是瞎子看不到。

宋四不是个喜欢牵扯不断的人，当年为了张汉卿不惜离亲背国，最后都能当断就断，如今到了沐局长这，更是“相濡以沫，不如相忘于江湖”了。

钟义当然也知道其中情节，不过这事牵扯到“冷小姨子”，陛下当然不会轻易干涉，为自己遭来无妄之灾。虽说咱汉人讲究“小姨子有姐夫的一半”，可是当这个小姨子是国安局长，是拥有粉丝无数的冷面女神时……“还是算了吧！咱汉人不是还有一句话叫：多一事不如少一事。”

白金汉宫，这座二百年前，乔治三世购自于白金汉公爵手中的私人寝宫，自1837年，维多利亚女王登基后，便一直作为英王正式宫寝。

在王宫方形楼二层的英王会客室中，腆着大肚子的邱吉尔见到了乔治六世。因为过多的吸烟，再加上小时胃病英王的身体状况不是很好。

在心里，自认为英国救星的邱吉尔不是很瞧得起面前这位磕巴加病篓子国王，不过这是在王宫，纵使邱吉尔也不敢无视英国王室的礼节。虽然，王室的形象在英国人的心目中，已经越来越无所谓。

“温斯顿阁下，召您入宫，是想了解下战争的进展！”乔治六世说的很客气，不过这话在已习惯强势的邱吉尔心中，却如锋利的短匕一般，直刺心口。

早不问，晚不问，海军刚打了败仗，你就来关心战争进展？

**、**一类的词在邱吉尔心中已是骂了个遍，不过对于贵族出身的阁下，骂来骂去也就是那么几句，这事要是换汉皇陛下来，指定能骂上两个小时，不带重复的。

“乔治陛下，虽然我们的海军在地中海惨败，致使我们在地中海失去了战争的主动权，但是情况并没有到不可挽回的地步！”再生气，邱吉尔也没有去掩饰战场上的真实情况，反派那只是在这本书中，在大多数正史与小说中，温斯顿·伦纳德·斯宾塞·丘吉尔，这个名字绝对是正派得不能再正派的大人物。

“我们还有直布罗陀，永不陷落的直布罗陀要塞，我们在北非的突尼斯和阿尔及利亚还有地中海军团，还有美国、法国，我们的协约国三十多个国家的盟友……”

邱吉尔的口水能力在历史上绝对可以排入前十，这是公认的，但乔治陛下只是谈谈的说了一句，就立刻让邱胖子闭嘴了。

“佛郎哥已经同意将马拉加港暂时租借给盟军了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第295章摊大事了

“什么？”这句话如同晴天霹雳般惊得邱吉尔差点从椅子上摔了下来。可旋即邱胖子便反应过来，这么重要的情报，没道理深居白金汉宫的英王比自己还先知道呀？

“乔治陛下，这个消息您是……”

“呃……是……王兄爱……德华发……回来的！”不是乔治六世迟疑，而是磕巴说话真费劲。

邱吉尔听的更费劲，如果对面的不是英王，首相大人恨不得一巴掌扇了过去。

“温莎公爵？”

退位后的爱德华八世定居在堪培拉，这在英国是人尽皆知的事，可邱胖子怀疑的是，“他怎么可能得到这么重要的情报，而且是在英**方还未知情之前。”

这一次，乔治六世没有再出声，而是神秘的笑了笑！王宫会客室中只有他和邱胖子俩个人，也不用再带着那虚假的面具，能看到邱吉尔皱眉，英王陛下的心情很是不错。

但邱吉尔坐不住了！若英王所说是真的，佛郎哥允许盟军过境，那么直布罗陀要塞就有危险了。而直布罗陀实际就是英国的最后防线，一旦失守，盟国海军就可以进入大西洋，威胁英伦本土。

这一次的危机，甚至超过了两年前德军空军的入侵。毕竟，德国的海军无法与大英帝国皇家海军相抗衡，德国也只能采取空军轰炸。

但如果汉国海军进入大西洋，那情况则变得完全不同。c舰队在地中海的惨败，使英国失去了一大批的主力战舰，现在皇家海军的实力已经跌倒了历史最低点。

说起来，还要感谢斯大林了，要不是苏联在顿河和莫斯科与德军打的不可开交，让德军抽出身来进行渡海战役的话，邱吉尔都不知道能不能守住。

更可怕的当然还是直布罗陀失守，那就如同打开了潘多拉魔盒，又或是释放出了瓶子里的魔鬼。邱吉尔不敢继续想像那样的后果。

匆匆告别了英王，回到唐宁街后的邱吉尔才突然警醒，“这样一个重要异常的情报，英王为什么告诉自己？温莎公爵又怎么获得这个情报的？汉皇告诉他？为什么告诉他……”

马上就要11月了，可邱吉尔发现自己居然满头大汗。“王室……难道王室已经与汉皇达成了什么协议不成？”

那对于英国将是另一个致命的打击。

爱尔兰共和军的嚣张，还有一系列的恐怖案……邱吉尔感觉自己已经抓住了什么，可是那种念头只在脑中一晃而过，又立刻变得模糊起来，无论他怎么努力集中精神，也再想不起丝毫。

不管英王的这个消息是真是假，西班牙都的确是个隐患。虽然在直布罗陀，有三个师的英军驻守，虽然要塞下边的地下工事加起来有十八公里长，可只要佛郎哥允许盟军过境，甚至真的是将马拉加租借给汉国，那……那还打个啥了？盟军完全可以省却登陆的麻烦，沿着海岸线从东边一直推进到直布罗陀。

“不行，一定要解决西班牙，逼迫佛朗哥加入协约国！”

意识到事情急迫性的邱吉尔没有理会美国那边应该还是凌晨，操起了电话，就打通了美国白宫的专线。

好在战前，英美之间的大西洋海底光缆就铺通了，否则这个时候想找到罗斯福，还真是个麻烦事。

似乎是知道邱吉尔的焦急，并没有等多久，电话的另一头就被接起。但接电话的不是声音浑厚的罗斯福，而是一位白宫工作人员。

邱吉尔被告知，总统正在开一个重要的会议，没有办法接首相的电话，请谅解！

啥？罗斯福没时间接邱吉尔的电话？

这个答案将邱胖子雷得外焦里嫩，温斯顿爵士差一点就破口大骂，“重要的会议？还有比我的电话更重要的吗？你难道不知道我这个电话就是要拯救全人类的吗？”

忍着满腔的怒火，邱吉尔起身抓起了外套，“不行，必须要马上研究西班牙的事！”电话吃了闭门羹，邱胖子决定去设立在伦敦的多国部队参谋长联席委员会，去那里找马歇尔问个明白。

黑色的劳斯莱斯银灵驶出唐宁街，邱吉尔在1940年组建他的政府时创设了国防大臣办公室，以行使对参谋长委员会的控制并协调国防事务。此职由首相担任，所以邱吉尔实际也是英国的国防部长。

但协约国在伦敦成立参谋长联席委员会后，多国部队的调动和指挥大权实际上又回到了各国真正的军事指挥机关手中，总统和首相只是在高级官员的任命和重大决策时才会参与其中。

可匆匆赶到参谋联席委员会办公室的英国首相，再一次失望，这一次，他实在是控制不住，狠狠的踢了办公室的铁门，脚上的皮鞋被踢裂了口子，脚趾上也传了钻心的疼痛。

美军总参谋长马歇尔没有做出任何解释，就于今天上午离开了伦敦，乘专机返回了华盛顿。

虽然很生气，可老练的邱吉尔还是感觉到了什么，这种情况太反常了！

只有两种可能，一种是美国那边摊事了，而且是摊大事了。否则不可能罗斯福总不接电话，马歇尔更不可能在战事胶着时突然返回大西洋彼岸。

而第二种可能……邱吉尔想着想着身上突然打了个寒颤，与汉皇的心灵感应不同，邱胖子是被自己想到的那种可能吓倒了，“上帝，不会的！不会是那样的！”

发生这样的事情，让首相大人猜疑，美国人是不是单方面与钢铁同盟达成协议，单方面退战斗，扔下英国不管了！

也不怪邱吉尔会这样想，c舰队的惨败的确是输掉了英国人几百年攒下的家底，再加东方殖民地与非洲殖民地皆被盟军占领，曾经强大的大英帝国失去海外领地的输血，在突然间就由强壮的大汉变成小女子般弱不禁风。

但美国不同，得天独厚的地理位置和强大的工业能力，让两大洋舰队也俱遭惨败的美利坚仍不容小视。如果美国现在提出退出战争的要求，相信无论是汉国还是德国，都不会反对的。

越想越可怕，晚秋季节，邱吉尔的额头上却再次冒出了虚汗。

如果美国人真的在这时撤梯子，那无论是英国还是邪恶的苏联，毫无疑问都将无法避免投降的命运，难逃法西斯铁蹄肆意的践踏。

再次打开全手工制作的黑色双r的车门，温斯顿爵士感觉自己的手在轻轻颤抖，他努力的想让自己镇定，可是心脏却不争气的狂跳不止。

恰在此时，秋风中，一片破败黄色梧桐叶被风吹起，落在了邱吉尔黑色风衣大大的衣领上。“晦气！这真的不是什么好的兆头！”

狠狠的将那片枯叶揉碎，首相大人低头费力的将自己肥胖的身躯塞进劳斯莱斯银灵中。

唐宁街十号首相府邸，邱吉尔将英国情报部队的负责人挨个臭骂一遍。“连那个废……连乔治陛下在白金汉宫都能知道西班牙的事，可是军方居然毫无察觉，是不是要等盟军打到直布罗陀，你们才能知道呀？还有，美国那边到底是怎么了？谁能告诉我，为什么美国人突然就一个找不到了？”

军情六处的帕劳森中将嘴巴张了一下，可一看首相还没骂完，又马上低下了头。在首相没发泄完怒火的时候就插话，无疑是给自己拉仇恨，会招致首相的单体大招。

不过，他细小的动作已然落在邱吉尔眼里，在boss狂暴的时候，是没有输出值这个说法的，只要出现boss眼里，那就逃不掉。

“帕劳森，你知道什么吗？”

“**！”已经差点将脑袋夹到裤裆里的军情六处处长，无奈抬起了头，立正敬了个军礼，“首相阁下，关于美国……”

话说一半是最拉仇恨的，这要是换成钟义，肯定直接开骂“有话说，有屁就放！”

邱吉尔还算客气，一把拽住军情处长的衣领怒目而视，虽然没有骂出声，但看嘴型，一定是那句西方人著名的国骂“婊/子养的”。

“首相阁下，我的特工已经的收到密报！”这一次，帕劳森的嘴利索了许多，“美国那边摊事了，摊大事了！”

靠，这下不光是邱吉尔，办公室内其他小怪的仇恨也都拉了过来。“你特么是吟游诗人？吊人胃口呢？”

——西方的吟游诗人，相当于汉人中的说书先生或相声艺人。

看到了大伙能杀人的目光，还有鼻尖下邱吉尔那已经泛红的双眼，这是要二次狂暴的迹象呀，帕劳森再顾不得其他，直接喊了出来，“罗斯福总统已经挂了！”

“挂了？”

首相的手依然攥在衣领上，游戏迷帕劳森中将连忙解释，“挂了就是死了的意思！”

“噢，死了呀……啥？罗斯福死了？”异口同声的大喊差点将首相办公室的屋顶吼破！帕劳森早就猜到了这个结果，两根中指死死的塞在耳朵里。

“为什么才告诉我？”邱吉尔惊的眼珠子差点瞪出眼眶，可缓过神后立刻又是一声大吼。

“什么？首相大人您说什么？”以上帝的名义起誓，刚将手指拿下来的帕劳森是真心的没听到首相说什么。

邱吉尔无力的倒在宽大的椅子中，大口喘着气，“尼玛！要冷静，不能生气，否则会被这货气死，直接追赶应该还没到天堂的罗斯福去了！”

死死的盯着帕劳森，首相大人还在纳闷，自己当初是怎么才会把他安排到军情六处去了呢？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第296章哈里杜鲁门

要说这事，也不能全怪帕劳森！

华盛顿方面对罗斯福总统在佐治亚温泉修养时突发脑淤血死亡的消息，封锁甚严。英国特工也是刚刚收到小道消息，还在查证之中。

当然这么重要的消息，帕劳森也是想第一时间汇报给首相大人的。可今天首相大人一会在白金汉宫被英王召见，一会又去了国防部，帕劳森追了一圈，就根本就没抓到首相的影子。

平静下来后，首相办公室中的所有人都沉默了！

邱吉尔面色灰败的瘫坐在扶椅中，似乎在考虑这个突如其来的变故，会给协约国带来什么样的变化。可实际上，只有他自己知道，他现在的大脑中一片空白。

西班牙有可能参战；罗斯福突然去逝。

这尼玛就是典型的屋漏偏逢连夜雨呀！

长安，未央宫，卫青阁。

最高统帅办公室的书案上，也放着一份关于美国发生巨变的情报。沐雨坐在陛下的对面，望着陛下脸上渐渐浮起的笑容，淡淡的说了一句：“我们相信他的死是真的，因为国会已经开始启动由副总统杜鲁门接任总统的程序。但……他的死和我们无关。”

“嗯？”

陛下的脸上还未全浮出来的笑容一下子僵住了。这是神马情况？军情刺杀罗斯福的行动策划已久，为此陛下还在基地中征召了一百个恐怖分子划归军情五处指挥。现在罗瘸子的死讯传了出来，你告诉我他的死和我们无关？“呃，为了撇清关系吗？也可以，低调些好！”

……，沐局长的嘴角咧了咧，死人脸上依稀有了一些笑意。

“陛下，不是低调，是真的和我们没有关系！我们的情报显示，他是死于脑淤血！当时，只有他的情人露茜以及准备给他画像的画师舒马托夫夫人在房间中。”

“靠！”陛下低骂了一句，翻了个白眼，“能不能不这么狗血？在白宫吗？”

“不是，在是‘小白宫’……”怕陛下不明白，沐雨解释道：“是他最喜欢的佐治亚州沃姆斯普林斯休养所！”

“泥煤，那就是偷情了？嘿嘿……”陛下突然奸笑几声，吓得沐雨连忙正了正坐姿，“我记得罗瘸子应该有六十岁了吧？你说他还能行吗？狗屁脑淤血，不会是‘马上风’吧？”

“我……”饶是最近经常与陛下混在一起，沐局长也有些跟不上陛下的思维了。咱这是研究国家大事呢吧？不是八卦小报读者呀。

门口处传来轻轻的敲门声，是女秘书薇薇安。看看一身女式文员薄军装的土著妞，将一份文件放到书案上，又转身离去。沐雨突然给了陛下一个飞眼！

……钟义当然明白沐雨的意思，“泥煤，那个露茜是罗瘸子的老婆埃莉诺的前秘书，不是总统的秘书！”

“呃，是的是的，陛下明鉴，那个露茜怎么能和薇薇安少校相比呢！”

“靠……”

这不像是一段君臣之间的对话，可是在卫青阁，在汉皇的身边，大家都习以为常。似乎陛下身边的每一个人都很擅长随时转换角色。

像沐局长、钱总督之流更是其中翘首！

陛下不是古汉孤家寡人式的皇帝，一样需要兄弟，需要朋友！但陛下比古之皇帝更无法容忍手下的无能，所谓的陛下近臣，无一不是各有所长。没有真本事的，也混不到陛下身边，有本事的，又跟陛下比较对脾气的，偶而放肆些，也许更讨陛下开心。

最主要的，是他们知道什么时候玩闹，什么时候正经。

薇薇安送来的文件，陛下只扫了一眼，就递给了沐雨。“的确是真的了。美国的广播电台，已经宣布了死讯。”

“陛下，我们需要调整什么吗？”

“调整啥？死了一个瘸子而己，仗该怎么打就怎么打！”

“呃……”沐局长再一次无语，有一句话他没敢问出话，“一个瘸子而己，那为啥安排那么多专业的恐怖分子，费尽心力去刺杀人家？”

只是沐局长不知道，现在的钟义心中，也在深深的遗憾。在前世，罗斯福也是死在佐治亚州的那个休养所，美国人对外公布的死因都一样，同样是脑淤血，只不过那是在三年后，在德国即将投降的前夕。

这一世……嗯，历史也许也记载，在美国第32任总统罗斯福因病逝世后不久，英国投降。只是，不管罗斯福有多少情人，不管是不是“马上风”，到底被公布的死因是“脑淤血”，而不是陛下想要的“被刺杀”！

罗斯福本就是一个争议性人物，有人说他挽救了美国，赞他为美国历史上最伟大的总统，呃……虽然美国的历史一共也没有几年，可是这个赞誉并不是所有人都承认的，想要致其于死地的美国人，也并不比称赞他的人少。而且，赞他的大都是中产阶级以下的平民，大萧条后罗斯福推行的几项政策，严重伤害了另外一部分人的利益。

如果罗斯福的死因不是那个狗屁的“脑淤血”，而是如林肯一样横死街头，钟义就有很大的把握再次挑起“南北战争”。

毕竟，美国的社会矛盾并不少，再造一个美利坚联邦国，并不是不可能。

只是，随着罗斯福的被“脑淤血”，所有的计划都必须要重新来了。现在帝国最大的对手变成了杜鲁门——哈里·s·杜鲁门。

在前世，这位没经过选举就登上总统之位的美国第33任总统，幸运的披上了本应属于罗斯福的光辉，欧战胜利、核爆日本、建立联合国，让美国走上世界霸主之路，但随后其对抗共/产主义，揭开冷战大幕，并在朝战中摔了一个大大的跟头。最终在连任时被艾森豪威尔击败，结束了民主党长达二十年的执政。

（真实的历史上，杜鲁门在1945年罗斯福逝世时，刚刚担任了82天的副总统。t_t，1942年，杜鲁门还只是一个比较活跃的参议员。本故事纯属虚构，请数据帝们勿究！）

既然不能“和平演变”美利坚，那也就只有依靠军事行动来解决了！美国必须拆分开，北美大陆，不能由美国一家独大。对于这一点，在钟义的“二战”战略中，是不容置疑、不容更改的！

在听到罗斯福病逝的那一刻，陛下甚至想到了被高度保密的“小淘气”们，美国的“曼哈顿”计划应该已经开始了，但是直到1944年3月，才生产出了第一批浓缩铀。

可是，钟义不敢保证世界已经被自己改变成了这样之后，“美国小男孩”的诞生日期，会不会提前！至少罗斯福病逝的时间就比前一世早了三年；至少盟军已经开始登陆西班牙了！

西班牙元首弗朗西斯科·佛朗哥是在德、意的支持下，打赢内战的。不过夺取政权后，作为欧洲主要法西斯政权之一的西班牙，都在佛朗哥的领导下，拒绝加入钢铁同盟，操持了中立。

同样的帝国鹰旗，同样的铁腕血腥，不同的是佛朗哥的野心比德国元首小的多，也谨慎的多。

佛朗哥在战争爆发后，曾对德国外长里宾特洛甫说：如果德国能拿出一个德、意必胜的证据来，西班牙马上加入德、意集团。但实际上西班牙游离于交战双方之外，时而靠近德、意，时而为英、法叫好。

在钟义看来，这又是一个土耳其的伊诺努。俩边买好，又俩不得罪，说穿了就是骑墙派，摇头草。对于这样的，陛下从来都是不给其好脸色的。德国和其好说好商量，英国和其利诱拉拢，到了大汉帝国这，就一句话，“借道行军，攻下直布罗陀后，主权由西班牙收回！不借，战争结束后，直布罗陀将永久成为帝国领地。”

对于西班牙，外交大臣威尔森的用词是比较客气并符合外交惯例的。实际上，在与土耳其谈判时，陛下就让蒋云志总长代了一句话：帝国的眼中只有兄弟和敌人，你若战，便战！

不过自诩聪明，在欧洲各国之间拿捏惯了的佛朗哥远没有土耳其总理伊诺努识相，在数十万盟军兵临土耳其国境线外进，伊诺努在二十四小时内就宣布加入钢铁同盟，土耳其军队也加入盟军作战。

这是聪明人的作法，既然无法保持中立，既然已经决定倒向盟国一方，与其扭扭捏捏的，还不如爽快出兵，也好在战后刮分利益时，占上一个比较好的位置。

西班人就明显有些拿不定主意，与土耳其不同，当时盟军进兵中东，基本将英国人赶出了东地中海。在伊斯坦布尔海峡西边的巴尔干半岛上，德军早在一年多前就横扫巴尔干，土耳其基本就处于盟军控制范围之中，参战也不会有什么后顾之忧，顶多就是和苏联接壤的高加索地区，苏联红军还防着土军北上呢，哪还有心思进攻土耳其。

可西班牙就不一样了，夹在地中海与大西洋中间受夹板气，是真正的两边都不敢惹呀！

虽说在德、英间摇摆，西班牙也获得了不少利益，不过一个不好，西班牙就得成为战场。尤其是盟军全面控制了地中海的制海权之后，佛朗哥头上不多的那根头发掉的更快了。

“汉皇就是个土匪！太丢咱法西斯的脸了！哪有一点情面不顾，上来就是又租地又借道的！那个态度是要借吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第297章海鲜火锅

佛朗哥绝不是一个冒失的人，内战期间，他的作战方针就是谨慎而有条不紊，从不轻举妄动，部队缓慢而稳步推进，仅有极少数的几次失利。战争中，他的这种思想被认为是战略缺乏想像力。可在政治行为中，佛朗哥的稳重使他在内战刚刚结束便开始世界大战的特殊时期，逐渐站稳脚跟，他和他的长枪党军事独裁政府，让人意外的赢得了很多西班人的支持。

只是多国部队海军在地中海的惨败才是不久之前的事，强大的盟国海军舰队云集在中地中海，虎视眈眈突尼斯与阿尔及利亚，又何尝不是让佛朗哥菊花一凉？

北部舰队十一艘主力航母，加上意大利的两艘航母，近千架舰载机随时可以对西班牙的巴塞罗那、巴伦西亚等等沿海主要城市进行打击。

里宾特洛甫在马德里停留月余时间也无法让佛朗哥加入盟国阵营，可在盟军强大的军事力量威胁下，西班牙独裁者也不得得慎重考虑。

西班牙人喜欢当斗牛士，可绝不愿当斗牛！再凶蛮的公牛，最后都是被人宰杀的货色。为了掩人耳目，防止协约国方面提前得到消息，帝国外交大臣威尔森在马略卡岛上停留了三天。第一天扯皮，第二天停止谈判，第三天佛朗哥就主动要求由长枪党员组建蓝色师团，加入盟军进攻直布罗陀的战役。

“内战时，德国给予了西班牙兄弟般的援助。这一次收复直布罗陀，我们不能让盟友们为了解放西班牙的土地而抛洒热血，请允许最忠诚、最勇敢的蓝色师团冲锋在解放直布罗陀的最前方！”

看着佛朗哥激昂扬抑的表演，饶是见多识广的威尔森也有些受不了。态度转变的这么快，决心表的这么动情，都快赶上莫斯科影帝了。

不过，老奸巨滑的佛朗哥决心表了，人也要派了，可就是不同意帝国临时租借港口的提议，不论威尔森连哄带骗，连吓带威胁的，就是在临时港口上咬定不松口。

外交大臣无奈，只得将谈判的结果发送回长安，请陛下定夺。

陛下看了威尔森的电报，也是有些好笑。这佛朗哥摆明就是不见兔子不撒鹰的货。他是怕请神容易送神难，一旦同意租借港口，汉军要是赖着不走，以西班牙海军的实力……自从称霸世界的无敌舰队被英国打败后，西班牙还有海军吗？

真要是那样，西班牙直布罗陀没收回来，反而又搭上一个海港，以佛朗哥的精明，怎么可能会同意这偷鸡不成反蚀把米的协定。

陛下沉思半天，还是决定给佛朗哥一段缓冲时间。让土著妞回电，同意威尔森与佛朗哥的谈判结果。即西班牙由中立国改为非交战国，并立刻组建蓝色师团，待盟军对直布罗陀发动进攻时，为盟军提供陆上通道，并参战！

这样，虽然让佛朗哥可以宣称“并没有与钢铁同盟站在一条战线上”，为其留了条后路，让其可以继续在两大势力间摇摆，但也避免了协约国方面提前对西班牙动手。

以西班牙军队的战斗力，陛下不认为如果美军全力发动攻击，斗牛士们能坚持太久。同时，也是因为盟军方面还没有准备好夺取直布罗陀的战役。

欲要西进，北非地区多国部队两支大军肯定是要先解决的，在进攻英国本土之前，不可能在身后还留下隐患。何况，这可不是一般的小隐患，艾森豪威尔指挥的多国部队非洲军团和亚历山大指挥的多国部队地中海军团，加起来要有一百五十万以上的军队，实力绝不容小视。

在利比亚中部的朱夫拉省，艾森豪威尔指挥的以美军为主的多国部队非洲军团，在取得了大胜之后，并没有能够乘胜追击。汉斯与水墨指挥的大联盟非洲集团军虽然在吉拉希耶战役损兵折将，但苏加威将军和南洋第8军的英勇阻击，打断了艾森豪威尔的追击计划。

稳住阵脚的大联盟军队，在援军抵达后，连续发动反击。尤其是近卫第30师，以双主炮的猛玛（天启）重型坦克开路，在数周之内，不但尽数收复失地，还一路将美军推出了朱夫拉省。

现在，两军对峙的战场已经被推到大拜伊干河地带，马歇尔曾失望的表示，如果艾森豪威尔守不住利比亚，那么美军就必须要开始考虑撤退的计划了。

“撤退？”

地中海战区开罗的盟军指挥部中，蒋云志收到了隆美尔与近卫装甲第3军军长肖志华少将联合发来的电报。

鉴于美军与以英军为主的地中海军团相距甚近，德意非洲军团与近卫第3军前插过快，已成孤军之势。一旦后路被美军机动部队切断，部队将陷入多国部队的包围，所以，汉、德两位将军联名向指挥部发电，请求后撤回雷朋港。

“扯淡！”蒋总长对此相当的不以为然，“隆美尔啥时变胆小鬼了？难不成他还以为是德国人的那套打法呢？”

这事还真就让蒋云志猜对了，德国人向来讲究大集群行动，不说是以多打少，至少也是是在火炮、装甲甚至是空军力量方面占优，才会搞出大范围穿插也就是古德里安的那套理论。在这个世界中，普遍认为古德里安的装甲兵战术是师从蒋云志的，因为正是大汉帝国的近卫军首开大规模使用装甲力量突击的先河。

德国的海军弱，当然是要跟英国比。一战时公海舰队自沉后，德国海军就失去了原有的地位。小胡子注重发展装甲，发展空军。对于海军的航空母舰，一直没有太大的兴趣，在战争爆发初期，他认为德国海军有潜艇就够了，尤其是在俾斯麦号战列舰被击沉之后。

所以，德国陆军将领的头脑中，很少有海陆空多兵种立体作战的概念。海军指望不上，空军……德国空军很强大，可那是戈林的地盘，必须要元首才能调派的动。

可是在大汉就不一样了，蒋云志的这个总参谋长，并不只陆军的参谋长，全称应该是大汉帝**三军总参谋长。

除了陛下，总参就是帝**的最高指挥机构。帝国的军队，有海、空军诞生那一天起，就已习惯了联合作战、立体战争的模式。

隆尔尔孤军深入一百五十多万多国部队的中间，在蒋云志看来，那算什么孤军深入？沿着地中海的海岸线进攻，还怕孤军深入？你以为是英国第八集团军呢？背水一战，自陷死地。现在的地中海，是盟军的地中海。

北部舰队与意大利和土耳其海军组成的联合舰队，在地中海还不是光着膀子横晃？

喊过来一个电讯参谋，蒋黑脸啜了一大口苦咖啡，“给埃尔温将军回电：你部要死盯在布艾拉塔松，不得后退一步。不但不能退，还要寻机攻占米苏拉塔，威胁的黎波里和美、英军的结合部。至于你所担心孤军深入问题……纯属扯淡！”

“嗯？”小参谋手中的记录笔停了下来，抬起头满是疑问的眼神。

蒋云志嘿嘿一乐，“就这么发！”

隆美尔不是外人，当年还是小胡子的卫队长时，就没少到长安，与蒋云志更是相交莫逆，就差学古汉时的刘关张桃园结义了。抛开上下级的关系，蒋总长也愿意与这位大鼻子哥们开个玩笑。

“嗯，这一点，都是跟陛下学的！顶梁不正底梁歪。”看着小参谋一副不可思议的样子，这些天忙的不可开交的蒋总长咧嘴乐了！

“阿嚏……阿嚏！”卫青阁中的陛下连打了两个大喷嚏，“奶/奶的，是谁在背唠咕我？”

“陛下，您不说打两个喷嚏是有人要请您吃饭吗？啊……！”

这些天春雨绵绵，雨露润足的土著妞一边为陛下披上外衣，一边甜甜的笑言，却不防陛下偷袭，两个已被逐渐开发出来的宝地都沦陷在陛下的神功抓……龙爪手中。

羞红娇媚的小脸上，一双大眼睛无奈的翻了个白眼，这没正形的陛下，最近玩的上瘾，不过这也是薇薇安最引以为荣的地方，陛下的三位皇妃在之方面都比不上土著妞，虽然比不上玛丽莲那个狐狸精……“呸呸呸，怎么跟她比！她只是个戏子，连卫央宫都进不来的！”

土著妞不知是故意还是真想的入神，就那么一个迷人的姿势趴在了书案边，不受干扰的陛下当然不会放过这大好机会，禄山之爪大逞神威，玩起了橡皮泥游戏。

门外突然传来轻轻的敲门声，仿佛蓦然惊醒的土著妞大发娇嗔，不但立刻起身将一双玉臂抱在胸前，还连翻数个卫生眼送给了陛下。

陛下哈哈一笑，精神气爽的大喊一声，“进来！”

不出所料，推门进来的正是特务头子。陛下的这个办公室，可不是谁想敲门就可以敲的。想靠近陛下的办公室，除了军委大佬们和有限的那几个人，其他人等都必须要经过数道关卡。头盔上镶着鸸鹋毛，身穿红色上衣白色裤子皇家军礼服的羽林卫们，可不管你是将军还是什么内阁大臣，有一道检查不过关，就甭想靠近陛下办公室一步。

当然，沐局长绝不在此列。实际上可以自由进出卫青阁的，除了军委大佬，其他大部分也都是红警士兵出身的军官们。要么就是如海妮、薇薇安这样的陛下身边人。

女秘书的冷目相对，在沐局长的死人脸上没有任何反应，基本属于无视的状态。

沐雨知道，自从这土著妞知道自己将梦露介绍给陛下认识之后，就对自己有相当大的敌意。干脆不理他，反正只要不发话，这整个帝国之中，也没有谁能把沐局长咋滴的。

没等陛下问话，沐局长主动“嘿嘿”两声，“那个……陛下，您昨天说今天去我家吃饭的，我已经吩咐嘉宝准备好了您爱吃的海鲜火锅……”

“噢！”陛下一拍额头，“差点都忙忘了！薇薇安，一起去吃点不？”

女秘书抱着文件夹，一动没动，扑闪扑闪的大眼睛中透射出的意思分明就是：演，你们俩继续演！明明就是要出去会那个狐狸精去了，还非要编出一段来！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第298章大院家宴

海鲜火锅是编的，不过晚饭就真的是在沐局长家吃的。

军情局长的家……安全是没问题的，大明星嘉宝亲自下厨……房帮忙，帮着来自未央宫的御厨做了一桌相当丰盛的大餐。

都是军人，没有那么多讲究，味口也是相当不错！餐桌上的五个大男人连吃带喝，风卷残云般将桌子上的菜肴一扫而光，然后在沙发上围坐一圈，吞云吐雾，当然还少不了一壶极品大红袍。

在土著妞的白眼中，陛下和沐局长仓惶逃出卫青阁后，还没来得及去兰妃皇卫星城那边，就接到了侍从室的电话：蒋云志上将和汉斯上将奉命从开罗飞回长安，专机将在半小时后降落在青龙飞机场。

蒋云志和汉斯回长安，是因为战时军委在后天要召开一个重要的会议，原以为在国外指挥作战的军委委员们会在明天回国，没想到他们俩提前两天就回来了！

得，梦露是会不成了！陛下与沐局长一合计，干脆假戏真做，将晚餐安排在沐雨家，以后再需要编排时，也有点理由不是？

一个电话喊来留在长安的空军司令云九上将，这就等于将一个小型的临时军委会议移到总参大院沐局长家了。

身为帝**开国上将之一，又是总参谋部副总参谋长，沐局长当然有资格在总参大院中分得一个湖边别墅。实际上蒋云志的家也在这，只不过他光棍一个，不愿住在空荡荡的别墅中，即使在长安时也是经常住在卫青阁的。

汉皇与诸位军中大佬的到来，让嘉宝好是一阵紧张，即使是南华甚至全世界最当红的大明星，一下子见到帝国这么多大人物，也难免手足无措。

不过显然除了陛下，那几个货也是嘉宝的粉丝，尤其是汉斯一下子掏出一堆日记本，要嘉宝挨个给签名，说是他家那两个小家伙的任务，完不成不让他回家。

一阵爆笑之后，宾客皆放松了下来，毕竟都是见过大场面的。餐桌上默契的没有人提什么军国大事，大家都在抓紧往自己的嘴里添美味，那个场面……如果说出去这就是陛下及几位帝国上将军，打死都不会有人信——还记得大明湖……呃，是学校大食堂的你争我夺吗？

在总参大院吃饭，当然要有浓烈的军人气息。不到十五分钟，五个人全部吃干抹净，将过来帮助收拾残局的嘉宝吓得一吐舌头——看来军中的生活的确很苦呀！

“金色未央宫”，在外面难求一见的香烟，在这里，当然就是稀松平常。每个战时军委委员以及中将以上的军官，都是按月定量供应的。

陛下不吸烟，被四个烟炮喷吐出烟雾瞬间笼罩，倒也没什么不适。在卫青阁会议室，比这还厉害的时候多了去了。有一次开了一晚上会，第二天打开会议室窗户时，冒出的滚滚浓烟，让卫兵差点喊来消防兵灭火。

点上一支烟，意味着商量正事的时候到了。嘉宝很懂事打发走了帮忙的御厨们，自己也穿上风衣，挎上包包去找梦露了，临走时还递给陛下一个眼神，那意思就是：我帮你平事去了。

陛下连忙喝了一口茶水，“沐局长，你家这大红袍不错呀！是那六棵树的吧？”

这句话一下子将几个人注意力都转移了过来。沐雨“嘿嘿”奸笑两声，“实是在喝不惯咖啡，就托曹汝林用几条‘金未央’与伍豪换了一些茶来喝！”

“靠！”沙发上其余四人包括陛下在内，异口同声的骂了起来！

“你小子居然吃独食！陛下，这得治他一个里通外国的罪吧？”蒋云志在开罗喝了两个多月的咖啡了，那东西提神是提神，可哪有极品乌龙茶那么让人回味无穷？

“得得！”眼看陛下微微颔首，其他人也是一副打土豪分田地，农奴翻身把歌唱的样子，沐雨连忙举手投降，“都有份，都有份，一会你们走时一人一份，陛下双份！”

“算你小子识相！”云九把袖子都撸了起来，见沐雨这么快投降，还有些意犹未尽。

“嘿嘿，要是邱吉尔也像你这么识相，那咱就省事多了！”胡闹一阵，还是蒋总长比较靠谱，将话题引向了正事。

“要我说还打什么直布罗陀呀？招呼戈林一声，把他那个‘海狮’计划拿过来，咱们利用法国的机场，直接把英国炸废了完事。美国西海岸咱都能炸没人了，英国才多大地方？”

说话这么狂的，当然是只有空军司令，猛龙和火凤凰-8的服役，让老九司令的底气大了不少。而且，最近一段时间，皇家空军的表现，也绝不逊于风光无限的海军。

陛下与沐雨对视一眼，笑了笑。云九并不知道军情军和国安在英国的行动计划，也并不知道实际上英王正翘首以盼，盼星星盼月亮般盼望汉军登陆英伦三岛呢！

都这样了，你再把人家英国炸个稀巴烂，未免有点不地道了。

“汉斯将军，非洲方面军那边进展如何？”陛下没打算在这个场合公布与英国王室合作的“红玫瑰”计划，对云九的提议淡淡一笑后，将话题转向了非洲战场。

在荆州军团和近卫第30师等部队加入大联盟非洲方面军之后，汉斯上将扬眉吐气了许多。水墨指挥近卫机步第4军和第30师等近卫军团部队，刚刚在大拜伊干河下游，比尔舒韦里夫附近击败了美军第三装甲师。

猛玛重型坦克在适合突击的沙漠地型上大显神威，三百辆装备双120毫米口径滑膛炮的猛玛在与美国的m26潘兴重型坦克的对决中，表现出了压倒性的优势。

装备90毫米口径主炮的m26以美国名将铁锤将军潘兴之名命名，但与“恐怖杰克”在战场所向披靡的无敌相比，被美军寄予厚望的潘兴坦克在首战就遇到了“外星武器”——在红警中号称终极坦克的天启，在帝国陆军坦克序列中，天启的代号是猛玛。

美国人为潘兴坦克的t7式90毫米加长主炮配用了曳光被帽穿甲弹、曳光高速穿甲弹、曳光穿甲弹和曳光榴弹，再加上潜望式瞄准镜和方位仪、象限仪以及火炮稳定器等先进车载仪器的使用，美国人认为m26潘兴坦克应该是世界上最先进的坦克，在一千米左右距离，可以击穿任何坦克的装甲。

可在非洲战场上，在大拜伊干河平整的河谷中，在勇气与装甲并重的正面坦克大战中，m26就如受气的小媳妇般被猛玛欺负了个够。

其实在猛玛的使用上，抛开建造资金高、建造时间长和保养维护困难等缺点之外，陛下还是不太看好它，因为猛玛的灵活性和机动性不是很差，实在是太差了。

敌人不可能在你选定的战场作战，可适合猛玛作战的地型又实在是太少了。

但天启超……超猛的火力和超远的射程，以及其强悍至变态的防护都是不可不论的，在适合的地型中，猛玛绝对是可以让敌人绝望的超级大杀器。

刚刚换装潘兴重型坦克的美国第3装甲师无疑是茶几上的茶碗，杯具中的玻璃杯。

还有比沙漠中的干河床更适合重达80吨的猛玛移动的地型吗？当猛玛都能以每小时四十公里的速度冲锋，在这个地球上，还有什么可以挡得住它的吗？括弧：不是一辆，是三百辆猛玛的集群冲锋。

在潘兴坦克离开生产线后，美军一共只接收到了两个师的m26，而这俩个师，都被紧急配备给了在非洲的美国第一集团军，分别是第3装甲师和第9装甲师。

比尔舒韦里夫一战，水墨就指挥着近卫30师将美军第3装甲师彻底打残，大拜伊干河中，随处可见冒着黑烟的潘兴坦克。

被俘虏的美军士兵看到庞然大物——猛玛坦将四十多吨重的m26如推垃圾般，在令人牙疼的“咯吱吱”声推到一边，清理出河床中间的通道时，不由都闭上了眼睛。

这仗还能打吗？美国人不缺乏冒险和敢战的勇气，可是让你拿着一把铁剑，就去挑战恶龙，有人愿意干吗？

勇敢不等于送死，与这种怪物作战无异于送死。三千米以外就可以精确打烂如m4那样的中型坦克，就连四十多吨多的潘兴，也不过是近上个千把百米。

而两千米的距离，潘兴的90毫米口径主炮，打在猛玛的正面装甲，只不过是如挠痒般弄出一个白点，就这，还得是炮管加长的t7式主炮。

这已经不是骑士对决了，这是重装骑兵对普通骑兵的屠杀。

看到又一辆被击毁的m26坦克被“大怪物”推出通道，美军士后们的心中不由都浮出了一个疑问：“难道汉皇真是神之子？又或是外星人？才能够弄出这种不应该在地球上的大怪物。”

“是时候解决非洲的多国部队了，只有解决了艾尔豪威尔，才能够安心展开大西洋决战。”总参大院住宅区中的知秋湖畔，特务头子家中的客厅沙发上，“外星人”……呃是陛下，狠狠的喝了一口茶水，为这次非正式军委会议下了最后的决断，也是为两天后就要召开的正式战时军委会议定下了基调。。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第299章大耳狐计划

战时军委会议上，陛下曾笑言：罗斯福病逝并不是什么大事，只不过是美国换了个总统。我们的战略，不是消灭罗斯福，而是要打败艾森豪威尔。

但罗斯福总统的突然离世，对于战场态势，甚至是整个世界的战争形势，无疑都会产生重大的影响，而且这种影响是对双方面的。

邱胖子与大胡子都迫不及待的要与杜鲁门会晤，但他们突然发现，1942年年末，战争居然已经对协约国方面糜烂到如此局面。就连协约国三巨头要找个绝对安全的地方开会，都变成了一种奢望。

最终的的地点定在了由美军驻守的冰岛港口城市哈夫纳夫约杜尔。在地中海的盟军海军未能突破直布罗陀海峡之前，北大西洋的制海权仍处于协约国的控制之下。除了潜艇，德国海军已经很难能够出丹麦海峡，虽然德国的俾斯麦号航空母舰已经趋于完工，但暂时还只能在波罗的海中充当运输舰，向苏联前线运些物资什么的。

前往冰岛开会，有些麻烦的是斯大林，现在苏联的领空，是德国he-117“黑骑士”和go-229霍顿飞翼战斗轰炸机的天下。

苏联的米格-15、苏-7以及雅克-25等一批战斗机已经在性能上远远落后，只能依靠数量苦苦支撑。但对于已经装备sn-5先进机械扫描雷达和x-7半主动雷达导引空空导弹的“黑骑士”，苏联空军已经越来越多出表现出无奈。

在轰炸机方面，虽然飞翼机在这个世界并不是什么新锐玩意，这个理论于1910年就被提出，然后各个强国都在尝试将它实用化。也正是苏联人鲍里斯·i·切拉诺夫斯基在1924年便制造出了世界上第一架飞翼机，随后在数年间，又相继有数个改进型号面世。而美国的约翰·k·诺斯罗普等人，也于1929年将“1929飞翼”（x-216h）首次送上蓝天，诺斯罗普公司，也正是后世鼎鼎大名的b-2幽灵的研发公司。

但在世界大战中，成功将飞翼战机投入实战，仍然是汉、德两国领先了一步。与大汉帝国的虬龙不同，德国的go-229霍顿飞翼机是一款战斗/轰炸机，采用金属和木材混合结构，而且比虬龙小的多，是单座轻型飞机，空重仅4。6吨，才相当于虬龙的八分之一——虬龙的乘员有四人，空重就超过四十吨，相当于美国m26潘兴坦克的重量。

不过升限可以达一万六千米的go-229依然给苏联带去了极大的梦魇。苏联空军没有战斗机能够飞到一万一千米以上，所以，苏联的天空对于霍顿飞翼机是完全开放。可以携带四枚五百公斤炸弹的霍吨飞翼机几乎就是在高空飞行训练般将炸弹自由投到苏联的城市中，然后慢悠悠的飞回来。

即便是德国的中程空地导弹研制还没有太大的进展，可光扔炸弹也够苏联恼火了。甚至连克里姆林宫都被go-229扔的炸弹炸掉了一角，如果那枚炸弹再准确一些，苏联最高统帅已经去见马克思和列宁了。

因为苏联空军没有合适的运输机，斯大林是乘一架图-16双发高亚音速轰炸机飞抵冰岛的。

——图-16，就是我国60年代仿制，仍在服役并不断改进的轰-6原型机，嗟乎！

比起杜鲁门的波音707空军一号和邱吉尔的哈维兰彗星-5专机，在性能上已算相当先进的图-16显的是如此寒酸，这让好面子加好胜的斯大林相当郁闷。

好在他没有见过长安青龙机场上停着的两架皇室专用的金龙客机，估计他会自卑的将图-16推到海里去。

不管怎样，协约国三巨头终于还是成功的秘密聚首。在战火纷飞的年代，在盟军攻势如潮的时期，三巨头坐在北大西洋的海边上的照片在各国报纸刊登之后，给苦苦抵抗的协约国各**民带去的巨大正能量是不言而喻的。

尤其是三国领导人联合发表《哈夫纳夫约杜尔宣言》，宣称无论法西斯军队如何猖狂，美、英、苏三国将会与所有协约伙伴国团结起来，坚忍的进行重大而长期之战争，直到打败邪恶的、******的法西斯同盟。

几乎就是在同一刻，英国外交大臣艾登也在马德里与佛朗哥进行着友好而亲切的交谈。艾登代表邱吉尔首相承诺：只要西班牙不加入钢铁同盟，那么在战争结束后，英国将第一时间与长枪党政府开启关于直布罗陀主权问题的谈判。

一身戎装的西班牙元首面带微笑，对于民主的、绅士的大英帝国能够主动提出直布罗陀港口的谈判表示赞赏。至于心里……其实佛朗哥现在对两边都不满意，或者说还在判断哪一方会最后赢得战争。只不过形势比人强，暂时两边都不敢得罪罢了！

显然，大汉帝国方面也明白这一点。所以，陛下没有将佛朗哥逼到死路，而是选择给西班牙留下选择的时间。

伊比利亚半岛的位置至关重要，这也决定半岛上的两个国家不敢轻易表态。一旦加入一方，那么伊比利亚半岛特殊的地理位置将决定其一定会成为双方争夺的战场。

卫青阁战时军委全体委员会议一致决定，首先解决非洲战场，而这个期限，就是给佛朗哥的长枪党政府做出选择的时间。不过，如果盟军解决了非洲大陆上的多国部队，陈兵摩洛哥丹吉尔港时，佛朗哥还有的选吗？

而对于非洲战役，虽然大家的意见不一，在由南向北攻、还是由北向南攻上，争论不休。但陛下沉思半晌后，只用了五个字，就结束了大家的争论——登陆突尼斯。

这是一个老话重提，在海军发起地中海海战之前，陛下就与大家探讨过在突尼斯登陆的可能性。在会议室中十几位帝**大佬看来，这个计划，简直就是一个最初级的军事爱好者才能提出来的，根本没有任何可行性。

在盟军已经占据了埃及利比亚大部的情况下，连王以哲的南非方面军都开始挺进西非的时候，还有必要冒着天大的风险，强行在突尼斯登陆吗？虽然，不可否认的是，一旦盟军在突尼斯登陆成功，多国部队将面临全线崩溃，这是结束非洲战斗的最快捷的方式。

没错，陛下就是看重了这个“最快捷”，“我们没有太多的时间浪费在非洲，1942年前，没有解决英国，已经算是我们的一个小失败！不能再拖延了，必须要尽快结束非洲的战斗，登陆英伦，逼迫英国投降。”

大伙都很纳闷，陛下为什么会这么急，有稳妥的战略不用，非要兵行险招！只有钟义自己知道，如果超过1943年，仍不能对美国形成有效打击的话，那么他将被迫重新启动核作战！

世界已经被改变的太多，没有人敢保证美国的曼哈顿计划进展如何？“小男孩”会不会提前出现。

唯一保险的就是在“小男孩”可能诞生之前，将其扼杀在摇篮之中。

蒋云志在大伙还在惊愕和推算突尼斯登陆的可能性时，已经轻轻的将一份厚厚的文件夹放在会议上。

大耳狐，突尼斯的国宝级动物，身材不大，但两只耳朵却可以达到十几厘米大，生活的沙漠灌木丛中，样子非常可爱。在未央宫御花园中的小型动物园中，就养有几只大耳朵大眼睛小脑袋的大耳狐，那是天宁长公主最喜欢的宠物。

而将大耳狐带到未央宫中的，正是翻开了文件夹，准备发言的帝国三军总参谋长蒋云志上将——嗯，马上就要是元帅了，陛下已经决定，在新年时再次晋升军衔。

蒋总长翻开文件夹的第一页上，就写着三个龙飞凤舞的大字：大耳狐。而在下边一点，稍小些的一排字则是：北非二次登陆计划。

早在陛下第一次提出在突尼斯登陆时，指挥风格向来就是喜欢险行奇谋的蒋云志，立刻命令总参作出登陆计划。

与多国部队登陆北非时的“火炬”计划类似，蒋云志也选择了三个登陆点：突尼斯湾的哈勒格瓦迪、哈马特湾的苏斯港和盖尔甘海峡西侧的斯法克斯。

马耳他和意大利的西西里岛，将成为盟军的集结地。

在总参制定的“大耳狐”登陆计划中，三个登陆点将采取不同的作战方式。

在突尼斯湾，面对突尼斯的首都门户，多国部队囤积重兵把守。为避免登陆时过大的损失，在这里，将采用战列舰狂轰，舰载机狂炸，牵制多国部队在突尼斯的兵力。并尽可能的消灭多国部队本就是老弱残兵的非洲空军，真正的登陆行动，将会比其他两个登陆点延迟一周的时间。更简单的说，突尼斯湾战役的真正目的，是牵制，而非是登陆的发起点。

在哈马特湾登陆战役中，将由近卫军的三个空降军和日本的伞兵军团承担作战任务。近十万伞兵参战，那将是全世界最大规模的伞兵空降行动，对于帝国的空军运输和空投能力也将是一个极大的考验。这一点，蒋云志曾经征询过空军方面的意见，云上将表示单凭帝国的空中运输能力，有困难，最好拉上德国空军。

最新的消息是，戈林已将地中海盟军指挥部的要求上报给元首，并获得小胡子的批准。介时，德国空军的容克大妈等一大批军用运输机，将加入空投伞兵的行列。甚至德国元首还对制造这个世界之最的空降行动非常感兴趣，表示如果需要，德国将可以有三万精锐伞兵加入战斗。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第300章新晋上将军

蒋云志拒绝了，德国伞兵的确是精锐，可是在伞兵武器装备上两国执行不同的标准，在这样的行动中，加入太多的不同国家的作战单位，将会给本来就压力很大的空军运输部队增加更多的麻烦。

至于动用日本伞兵军团，则根本没有这方面的问题。日本的伞兵部队是在侵华战争时训练出来的，日本投降之后，编组东瀛军团时，被东瀛总督府单独抽调出来，重新恢复了伞兵编制，并扩大为一个军团，即包括三个空降军。

武器装备方面，是执行与帝国常备十三军团一样的标准。当然与近卫空降军相比，还有一定的差距，可是在后勤补给规格方面，都是与帝**一样的。

不光是日本的军队，在整个大中华联盟的内部，无论是经济还是军事，无论是联盟国还是殖民区，很多方面执行的都是同一套标准，貌似陛下还发明了一个词，这叫军事、经济共同体。

而在另一层意义上，小胡子这么积极的向非洲派兵，无非也是看到了胜利结束非洲战事的曙光，想要增加德国在非洲的军事存在。

不能否认的是，虽然将大部队军力和财力都集中在欧洲东线战场上，但德国并非对非洲战场没有贡献，就算忽视全部用汉械武装起来的隆美尔的德意非洲军团，亦不能抹灭邓尼茨指挥的德国海狼们的功绩。

杜鲁门接任总统后就悲哀的发现，就算是美军东海岸的所有造船厂产能大开，所建造的运输船吨数，也赶不上在大西洋中被盟军潜艇击毁的总量。这一情况，在王以哲指挥的大联盟南非方面军放弃大军团夺地战术，而是直接长途行军，越过刚果和喀麦隆，直接进尼日利来，攻占尼日尔河流域，在法国的殖民军队手中夺下哈科特港后，形势变得更加严峻。

大汉皇家海军的东风级aip潜艇，因为吨位过大，无法如德国u潜艇那样利用洋流停机偷渡。而其他型号如西风级等没有安装aip系统的潜艇，又无法应对美国越来越多的护航船只。最近的一个月内，共用四十多艘德国u潜艇被英、美的护航船击沉。

大量护航航母的参战，以及空中反潜力量的增加，使得u潜艇的袭船战变得越来越困难。先进的声呐、磁力探潜仪以及刺猬弹的应用，尤其是美国p-3“猎户装”反潜巡逻机的出现，让无法长时间下潜的u潜艇活动空间逾来逾小。

依靠在老式涡轮螺旋浆客机“依列客特拉”基础上，设计研发的p-3“猎户座”反潜巡逻机，协约国将空中巡逻的范围扩大到北起格陵兰、南到弗里敦，在大西洋所有基地周围800海里以内都可得到远程轰炸机掩护。

p-3a型“猎户座”出现后，配以护航航母上大量装备的s-2“搜索者”巡逻机，共同承担起了大西洋航线上的反潜护航任务。

“猎户座”参战的第一个月，邓尼茨就不得不将在大西洋上活动的德国海狼们撤走，转移到亚速尔群岛西南海区活动。因为在这一个月内，德国潜艇与英美商船的损失比是41比34，德国海军司令几乎是在几十天内，就丧失了手中三分之一的海下力量。

德国元首不得不再次给汉皇发电，邀请大汉皇家海军加入大西洋袭船战，并强烈要求汉国转让其aip潜艇技术。

钟义给其的回电是：请有着光荣传统的德国再坚持一段时间，皇家海军的潜艇已经出发。

这封电报有些打脸，不过却又让小胡子说不出什么来！

什么叫光荣传统？一战时公海舰队自沉，二战是被人家英国堵在波罗的海根本就出不去，唯一闯出去混荡一圈的俾斯麦号还让人家击沉了！你说骁勇善战也比“光荣传统”强吧？

不过aip潜艇技术目前是汉国一家独有，德国也早就开始研发此类系统，但在水下燃烧和燃气再循环等技术难点上卡了壳，迟迟不能投入生产。

邓尼茨现在几乎每天都要给元首办公室打几个电话，询问aip潜艇技术的引进情况。心高气傲的小胡子也只好捏着鼻子，忍了汉皇这个半嘲半逗的“光荣传统”！

不过汉皇也没有食言，大西洋上的袭船战，对于非洲战场上数百万大军对决，意义重大。在地中海航线基本被盟军控制之后，在失去了非洲的一系列殖民地之后，美国的物资援助对于英国就等同于续命丹。

如果能够有效的破坏大西洋海上交通线，那么在非洲的一百多万协约国部队就将陷入进退两难的境地。这种际遇想必隆美尔最是深有体会。

当你连反击时的坦克油料都无法保证时，别说是“沙漠之狐”了，就是沙漠之神也玩不出什么花样来吧？

随后发生的比斯开湾猎潜战，德军潜艇被装备先进雷达和磁力反潜系统的p-3猎户座及其他自英国起飞的岸基飞机，利用夜间攻击，共有28艘各型号u潜艇被击沉，制造了“比斯开湾潜艇大屠杀”，迫使邓尼茨不得不暂时放弃了比斯开湾潜艇基地。

这更坚定了大汉皇家海军潜艇部队加入大西洋袭船战的决心。钟义在卫青阁的战时军委员会议就曾说过：“美国巨大的工业潜力不能小视，绝不能多国部队以喘息的机会。在英国投降之前，大西洋袭船不仅要打，还要更大规模的打。德国人坚持不住了，我们来！”

王以哲的南非方面军放弃了在中部非洲与英法等殖民部队的纠缠，长途行军，攻进尼日利亚的战役，正是陛下要扩大大西洋袭船战策略的一部分——汉军的潜艇，需要在大西洋上有自己的基地。

而这个基地，北大西洋没有意义；在欧洲大陆附近，因为直布罗陀横亘中间，也无法满足潜艇部队的需要。那这个基地，只有在西非。

陛下与海军司令张峥商议良久，在征求了海军潜艇部队方面的意见之后，最后确定在了几内亚湾。中、南大西洋数量众多的海盆地，正适合潜艇部队活动。而几内湾外边的几内亚海盆，使得吨位较大，不适合潜水区作战的东风级可以随时进入深水区。

尼尔河入海口的哈科特港，在法国占领尼日利亚期间，就曾作为西部非洲的重要港口，港口设施比较齐全。被派住大西洋作战，并已被陛下任命为“皇家海军大西洋舰队司令”的林杰，一眼就相中了哈科特港，作为其手下三十艘东风级aip潜艇的母港。

林杰，帝国皇家海军北部舰队上庸号潜艇的艇长，在地中海海战中，指挥上庸艇击沉美国cv-4游骑兵号航空母舰，在新年时帝**新一轮授衔中，被晋升为大校军街，出任大西洋潜艇编队指挥官，至于那个“大西洋舰队司令”，当然是大家开玩笑的。

帝国还没有大西洋舰队的编制，在大西洋上，也只有这三十艘东风级潜艇的存在，所以称林杰为“大西洋舰队司令”，倒也不为过。

只是，在这个时候，没有人想到，林杰正式成为帝国大西洋舰队司令的那一天，真的没需要太久。

没有想到的还有在新年就奉命回长安述职的各大战区主要指挥官们。

1943年1月1日，大联盟各国人喜迎新年之际，在卫青阁龙骧大礼堂，在巨大的五爪金龙图的前面，有二十四位帝国新晋上将正在激动接受汉皇亲自主持的授衔仪式。

汉皇新手将他们军装上的金黄色两星肩章换成了三星的，这意味着他们成为了新一批的帝国上将军。

这二十四人中，不仅是包括了大汉十三军以及近卫军团、海岸军团等本土军队的将领，还有相当比例的帝国殖民区部队的高级军官。

用陛下的话说就是：同为大汉帝**，同样在金龙旗的指引下英勇战斗，他们当然有资格获得晋升。

所以，在二十四新晋帝国上将军中，就出现了个子矮小，肤色较黑的南洋军第3军团苏铁托将军、第1军团林西格将军等人的身影。南洋总督钱志豪在南洋推行的去西存汉措施相当给力，这些最先融入汉人社会的南洋军军人们，率先将自己的名字改为了汉人习惯的两或三个字，姓氏也是根据原姓氏转为发音相近的汉姓。这让钟义想起了在中华，清廷倒台之后，满人改名的过程，与南洋现在的情况何其相似？

当然，在新晋的上将军中，还有一个相当特殊而又在帝**内部引起许多争议的人物，那就是前苏联红军外贝加尔军区司令员科瓦廖夫。作为西伯利西总督府推荐的人选，统领近百万远东王国、撒哈王国以及埃文基王国联军的科瓦廖夫绝对有资格是晋升上将的人选之一，只是因为其苏联红军的出身，才引起了很多的争议。要知道活捉科瓦廖夫的陈庶康将军也只是在这一期才晋升上将的。

一场战役，打了胜仗的和打了败仗被俘的，同时晋升上将，这是不有点扯？虽然都明白陛下为殖民区军队将领授衔，是政治需要，是加强帝国殖民区统治的需要，可是，几乎都在新晋上将行列中的大汉十三军军团长们，心里都有那么一点点不舒服。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第301章金龙吐珠

看到这个架式，钟义暗自庆幸，得亏授衔前的战时军委准备会议上，自己没有独断专行。如果按照自己的想法，将石原莞尔等日本将领也召回长安，参加授衔仪式，这帮大爷们还不得当场就开骂呀？

话说虽然石原莞尔、板垣征四郎等日本军官在侵华战争中，曾对中国人民犯下累累罪行。可在日本投降后，加入东瀛军的近百万日军，在与苏联红军的作战中，依旧表现出了值得称道的战斗力。尤其是一些在汉军将领所认为的缺乏技术含量的战斗中，东瀛军与“灰色牲口”的正面对决，丝毫不落下风。

雅库茨克会战、图拉会战等一些堪称绞肉机的战役中，东瀛军还有科瓦廖夫指挥的西伯利亚白军都付出了重大牺牲。光是在残酷的图拉巷战中，石原莞尔指挥的东瀛军三个军团，就伤亡了近十万人，占参战日军人数的三分之一。还有正在进行中的托木斯克和新西伯利亚大会战，坂垣征四郎指挥的东瀛军四个朝鲜军团和两个日本军团，承担了阻击红军增援部队的任务。

在鄂毕河沿岸，擅攻不擅守的坂垣征四郎几乎是用人命堆起了一条血色防线，让新上任的西伯利亚军区司令铁木辛哥元帅彻底失去了翻身的机会。

兵败哈尔科夫之后，红军中不多的老牌元帅铁木辛哥算是带罪立功，出任西伯利亚军区司令员，以整合收拢被打散的远东方面红军部队。

可惜，在哈尔科夫遇到不世出的德国名帅曼施坦因后，红军老帅再次遇到了日本少有的战术天才坂垣征四郎，无奈受阻于鄂毕河防线。

直到罗斯托克守军命悬一线，苏联第四大工业中心新西利伯亚已经陷入盟军重重包围之中，他这个西伯利亚军区司令员，居然连鄂毕河都没有渡过去。对此失望至极的斯大林在顿河前线将崔可夫调往东线，火线换下铁木辛哥，从此，这位老帅再也没有获得独自领军的机会，直到苏联认怂，与德、汉两国分别签订莫斯科和新西伯利亚停战协议时，才再次出现在人们的视线中。

就连远东战区总指挥叶为洵也承认，远东战区的数场大战，东瀛军都起到了极大的作用。甚至在给陛下的密报中，叶为洵坦承：如果没有东瀛军，那么帝国在远东战区再投入五个军团，也未必可以将战线推到鄂毕河。不是说帝**没有那个实力，而是帝国承受不起那样巨大的伤亡。

鄂毕河阻击战役，东瀛军伤亡近二十万众，多个朝鲜与日本军团被打残。在苏联红军的大口径火炮群的轰击下，在仿制于帝国“黑寡妇”的苏联“喀秋莎”多管火箭炮的拼命打击下，东瀛军士兵用鲜血染红了水流湍急的鄂毕河。

进入冰冻期后，面对一千余辆t-34坦克的冲击，缺少装甲力量的坂垣征四郎将侵华战争时，中华部队对付日军豆丁坦克的方法，移到了鄂毕河防线，愣是用血肉之躯将苏联红军一个集团军的装甲部队挡在了鄂毕河西岸，直到叶为洵急调皇家空军对鄂毕河进行大规模轰炸，将河面上的厚冰炸开，红军装甲军团也是寸土未进。

可即便是这样，战时军委会议中，大佬们仍是将日本将领拒在了授衔仪式之外。虽然陛下一再坚持，最后也只是折中，稍后由陛下去参加在琉球举行的东瀛军授衔仪式。

一干军委委员们的反对，钟义也很理解，这种对日本人仇视心理，还是最早由陛下在帝**中灌输的。

五年的侵华战争，日本给汉人带去的莫大的耻辱和巨大的伤痛。有数千万人中华军民在五年抗战中失去了生命，日本给中华、给汉人带去的创伤，不可能因为日本的无条件投降就一笔抹去。

但……陛下有一句话没有说出口：你不能光让牛干活不给牛吃草呀！

远东战区要是没有日本人和朝鲜人拼死冲锋，汉人得付出多少生命？中东和非洲战场要是没有南洋军，帝**得增加多少伤亡？

再往大点说，要是没这么多的殖民区，就光凭南华的几千万人口，怎么与那么多的西方国家叫板？就以大汉十三军和近卫军团，帝国敢三线同时开战？恐怕大汉帝国得如犹太人那样，无论男女老少，全民皆兵，也未必能在多线战场上如此得心应手。

可是……可是现在的帝**内部，对于东瀛军的战力表示认可，对于日本人这三个字，依然是不接受。

好吧，想起前一世二十世纪之后，日本人在美帝的鼓动下，那个得瑟劲，钟义也就没在坚持。改变人们的思想只需要几年，改变一个国家只需要几十年，可改变一个民族……像犹太人，几千年也没啥太大改变。

对于大家的反日情绪，不但不能压制，相反还要表示鼓励。可钟义知道，他错过了一次最好的将日本融入汉人社会的机会。

对于这些大联盟最早的几个王国，南华人还是比较容易接受的，摩洛伊斯兰国王和苏禄苏丹都在现场为本族的将军授衔，哈曼太子也代表哈罗德国王来到了长安参加授衔仪式，并由其亲手为犹太人中的第一位上将军换上了上将肩章。

联盟国与殖民区的将军授衔仪式同时在大汉帝都进行，这代表了什么？

可唯有东瀛军的授衔仪式却要另外举行，虽然也是在东瀛总督府所在地，琉球的首里城举行，可比让日本将军来长安授衔的意义相差太多了！钟义很遗憾，可是再坚持，大家甚至都认为他偏爱樱妃，才会将无条件投降的日本与其他盟国一同比肩的。

“尼玛，老子是那么容易中美人计的人吗？没看这么久，老子都只去过日本一次吗？”

……可樱妃却是每月都会来长安呀！——土著妞语。

无言的吐槽无法阻止上将授衔仪式的结束，下面的程序还要继续进行。而且相对于为二十位新晋上将授衔，接下来的元帅授衔仪式才更引人注目。

卫青阁的授衔仅有上将和元帅两种，其余中将以下的授衔都将由总参和各战区负责。

镁光灯闪个不停，随着科技的进步，已经告别老式笨重相机的摄影记者们，举着“长枪短炮”对着那八位即将晋升元帅的帝**大佬们拍个不停。

帝国三军总参谋长、地中海战区总指挥蒋云志上将；总参副总参谋长、远东战区总指挥叶为洵上将；皇家海军司令张峥上将；皇家空军司令云九上将；大联盟非洲方面军总指挥汉斯上将；东瀛总督、中南方面军总指挥全国林上将；南非方面军总指挥王以哲上将。

帝国首批的十大上将军中，只有沐局长和皇家海军的龙洲司令没有在这一次授衔中晋升元帅。

龙胖子是因为资历尚浅，上一次晋升上将已是越级。而沐局长刚完全是奉行低调才是王道原则。

军委会议上，已经通过了沐雨晋升元帅的表决，但沐局长则表示，身为军情机关首脑，自己在上一次晋升上将已是逾越，对于本次晋升军衔，则坚决请辞。

对于沐上将这种不贪功，不求名，坚守本位的高尚风格，陛下“朕心甚慰”，其他大佬们也是纷纷竖起大拇指。平时最讨人厌的特务头子，一下子成了卫青阁中正能量的代表人物。

看到大家的反应，陛下与沐雨相视一笑，沐局长的死人脸上也露出了一丝邪笑。

特务头子最近也过从甚密，军情局在帝**甚至是内阁政府中伸手过长，引起了南华军、民高层的全体不满。谁也不愿意自己干点啥事，身边都有双隐藏起来的眼睛盯着吧？

这次沐雨对于元帅军衔的请辞，也是出于陛下的授意，第一是为平息众怒，第二也是为特殊时期，军情部门级别过高配置开始踩刹车。

特务堆里都能随便弄出几个将军来，也实在不像话，对于南华弘扬正能量，宣扬大汉民族优良传统的精神文明建设有相当的负面影响。

沐雨本人也不在乎这个，有陛下的信任，一个军衔虚名算什么？没有陛下的信任，既使是元帅犯事，还能逃得了军情军的手段吗？

大汉帝**元帅的肩章同样是金黄色的，不同的是元帅肩章上多了一条金龙，金龙吐珠就是大汉元帅的标志。

陛下依次为八位元帅换上八位金龙吐珠肩章，并站在元帅们的中间，发表了重要讲话。“从黄金城卡尔古利到……再到……，一路走来，汉军先于帝国成立，并不负帝国柱石之名；从菲利浦湾到……再到……，从小到大，汉军守护帝国始终，并敢于向任何冒犯帝国的敌人宣布：犯我大汉者……。”

好吧，十几分钟扬扬洒洒的讲话，将大汉数十位将帅们讲的老泪纵横。虽然因为需要保密的原因，陛下没有提皇后区基地，没有说黄金发家，没有……，可是大家都各自回想起了帝**从无到有，从弱到强的发展历程，以及自己加入帝**的经历。

张汉卿等非军方人士也被特邀观礼授衔仪式，看到前东北军的王以哲、何柱国、董承斌等人将星闪耀，金龙生辉，也不由得感慨万分，一行浊泪淌落衣衫而不自知。

在这一刻，曾为少帅的他想起了许多，但在龙骧大礼堂中，感想颇多者又何止一个张汉卿……

第二天，大联盟各国报纸都在第一时间刊发了在卫青阁的授衔仪式。很多人都细心的发现，在陛下与八大元帅合影的照片中，威武精神的金龙吐珠中间，陛下的军装上却是没有一点光辉。

与其他帝王的军装相比，陛下的这身军礼服不但肩膀上什么都没有，就连胸前也没勋带一类的配饰。

对此，皇室内务部长兼最高统帅侍从室主任宋雪表示：陛下认为，军人的荣誉属于战斗在前线的将士们，陛下以朴素着装向所有大联盟军队的官兵们致敬，向在战斗中牺牲的烈士们致敬！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第302章三方会谈

宋雪就是宋四。将“谋”自危险的爱尔兰调回，也算是沐局长放弃晋升元帅的条件之一。

只是，得知侄女接替已贵为国母的雪妃，出任新一任侍从室主任时，在台湾的光头与夫人不禁又联想许多。或许在即将举行的三方谈判中……

只是提起这事，陛下也不由苦笑。

本来陛下属意的侍从室主任，理所当然的是土著妞，可没想到自从产下天麟殿下后，就基本很少干涉公事的秦映雪，指名由宋雪出任侍从室主任，还说什么“这下咋也不好意思下手了吧？”

“尼玛！老子属兔子的？专吃窝边草吗？”

不过这话，陛下说的挺没有底气的，貌似薇薇安就是典型的窝边草哈，还是红三代窝边草……

新年龙骧殿授衔大会之后，陛下的金龙专机在皇家特勤队的护卫下，飞到了琉球首都的首里城，与樱妃天皇一起为东瀛军一干将领授衔。

然后金龙一号转道济州岛，当然陛下不是带着樱妃去浪漫之岛休假的。这个时候的济州也还不是后世的度假圣地，这里是帝国在东亚地区最大的海军基地，也是太祖口中的“帝国主义桥头堡”！

金龙一号降落在戒备森严的济州军用机场跑道上上时，机场上已经有了一架大汉皇家航空公司涂装的皇道737金色梦想客机，而旁边，另一架体型稍小的皇道公司早期机型hd-707则显得有些寒酸。

可是挎着樱妃天皇走下金龙一号的陛下却在第一时间将目光投了那架浅蓝色涂装的hd-707。看编号，这应该就是西安事变时，叶知秋送给蒋夫人的那架专机。

其实这是在世界上第一款喷气式客机hd-707刚刚下线时，陛下特批给总参的专机，叶知秋当时以总参不能凌架于帝国其他部门之上为由婉拒，还是陛下命令式的让其接收，可最后叶知秋还是只乘坐了一次这架专机，就是飞往中华，斡旋西安事变。然后便将其留在了中华，送给了蒋夫人。

看到了这架飞机，陛下瞬时就想起了最亲密的战友，想起了龙骧殿授衔大会上，追封叶知秋为帝国元帅时，所有嘉宾全体起立，与帝**人一起向叶知秋遗像致敬的场景。

身形娇小的樱妃天皇裹在白色的貂绒大衣中，如小鸟依人般挽在陛下的身旁，还有些婴儿肥的小脸上挂着能甜死人的微笑，举起右手与迎接的人群们摆手示意。

陛下突然在悬梯上停下来，让没注意的樱妃微微一怔，抬起头来看到了陛下脸上庄重的神情，可顺着目光看到的那架飞机，“也没什么特殊的呀！”

嗯，在机场上所有人的眼中，这架略显寒酸的707客机与中华使团包机的737金色幻想恰当的反应了双方的政治地位。

一方是战败残喘于孤岛，甚至还要在汉国海岸舰队的庇护下才能偏安；而另一方则是日出东方，伟人耀世。一个是惶惶度日，一个是蒸蒸日上。

可很少有人知道，委员长并非是故作示弱，而是另有心机。参加此次三方会谈的台湾代表团乘坐叶知秋赠送的专机，这张念旧牌已经深深打动了陛下。帝国百万近卫军中，论及在陛下心中的地位，也唯有蒋云志可与叶知秋相比，就算是功高权重的全大喇叭也远远未及。

并不仅仅是因为叶知秋英年早逝，而是在帝国草创初期，叶知秋几乎独领军中事务，战斗、内政一把抓。从征召新兵扩编部队，到战役谋划；从帝**最初萌生，到挥戈四战。叶知秋的身影几乎充斥着帝国崛起的每一条战线，每一个空间。

在樱妃的提示下，陛下的目光终于从那架承载着许多故事的“老”飞机上，移回到了悬梯下两侧欢迎的人群中。

在全国林出征中南时期，代理东瀛总督的金云中将；琉球王国尚典王及王国高官；以及一些国家驻琉球使臣和参加三方会谈的各国政要，都来到了机场迎接汉皇陛下。

陛下只是淡淡了扫了一眼，在全云中将面前还了个军礼，与尚典王轻轻的拥抱，至于其他人，嗯，摆摆手就算给面子了！

并非陛下孤傲，而是真正的boss不可能在机场，这不符合外交习惯。尚典王亲自来机场，就已经有些逾越礼节了，但是尚典为汉军所救，在日本人手中死里逃生，汉皇就是其救命恩人，更是其复国之主。全世界也仅有汉皇来到首里，才当的起琉球国王扫地相迎。

琉球王宫毁于冲绳夺岛战役，日本投降，琉球复国，大汉帝国皇室内务部出资重建了尚王宫。皇室内务部就相当于是陛下的管家，所以也可以说，这座充满了复古气息的尚王宫，其实就是陛下捐资修建的。

在尚典王的陪同下，让琉球王室最尊敬和最憎恨的两个人同时走了装饰一新的琉球王宫。听起来这有些诡异，可当日本女天皇成为了汉皇的妃子，还有什么不可能的呢？

在机场上尚典王就曾直言，“我以最崇敬的心情迎接汉皇陛下和樱妃殿下，同时以最复杂的心情迎接天皇陛下和亲王殿下！”

这个听起来让人有点迷糊的欢迎词让钟义忍俊不禁，哈哈大笑。倒是樱妃有些不好意思，还在机场上发表了一个“向在战争饱受迫害的琉球王室和琉球人民道歉”的临时讲话。这个讲话并不在三方会谈的外交范畴之内，此次谈判之所以被称为“三方会谈”，也就是没有把日本含括在内，否则就应该叫“四方会谈”了。

湛子实际是以樱妃的身妃陪同陛下来琉球参加三方会谈，可没想到的是，长着一副娃娃脸的樱妃天皇在那霸机场上的道歉声明，在琉球的电视台上播出之后，所引起的轰动，甚至超过了汉皇访问琉球。

漂亮可爱的女性天皇，诚恳真挚的道歉声明，让樱妃在琉球甚至是大联盟各国的人气突然窜高至极点，其人气指数直逼已在未央宫专心育儿的兰妃海妮。

同样的出身高贵，同样的娇媚可人，同样的亲民有爱心，让人感叹汉皇陛下的妃子，高大上、白富美已成最基本的标配。

在大联盟内部，更多的报纸上逐渐摒弃战争带给各国之间的仇视，“亚太共荣、携手并进、互助发展”这样的论调开始占据主流的舆论声音。

可是……尚王宫中的陛下正在低声哼哼着“我感动天，感动地，却怎么改变不了你……”

已经换上白底碎花和服的樱妃，柔若无骨地依偎在陛下身边，用还有些声硬的汉语说道：“陛下，介是什么歌？很好听呢！”

“呵呵……”陛下没有解释，只是晒然一笑，心里却泛起了一丝酸苦！“历史车**神果然牛叉，非小小蝴蝶之薄翅可以轻易扇动，台海的问题还是如前世一般，成为了新成立的中华政府最在乎的问题。”

就算是大汉已经在许多问题上一让再让，就算是陛下还专门安排包机接送中华政府代表团，可太祖依然在中华统一问题上寸步不让。

其实能让两位“一生的对手”坐在尚王宫的谈判桌前，钟义已经算是相当有面子了。记得在前世，太祖一生中唯一的一次出国，就是在刚刚建国后出访苏联，商量苏联援助中华的具体事宜。

这一世，太祖不仅爽快的答应来琉球参加三方会谈，还同意应大汉帝国皇室邀请，不久后出该南华，表现出了一代伟人长远的眼光和博大的胸怀。

反倒是委员长在战场打输了之后，颇有些不服气，在大汉外交大臣威尔森筹备三方会谈时，还耍了小性子，不愿与老对手在琉球，在兵败之后会面。

可真见了面，委员长唯唯诺诺，完全是一副以汉皇为首，唯遵皇命的架式，让人大跌眼镜。

这也与台海的形势有关，新中华的海、空军在与大汉的蜜月期时，得到了大量的援助，，其实力已远在国/军的海、空军之上。尤其是海军，新中华海军在海参崴战役之后接收了苏联太平洋舰队的一些战舰，远不是只有几艘英、美淘汰的两、三千吨小舰的台湾海军所能匹敌，若不是顾忌驻扎在马公的大汉帝国海岸舰队，恐怕太祖早已经是渡海而战，将胜利进行到底了。

钟山风雨起苍黄，百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。

在长江战役中，没有内河舰队，只依靠渔船抢渡天堑的中华解放军，不依然将国/军赶出了大陆？

身为新中华的缔造者，“敢叫日月换新天”的太祖在尚王宫中侃侃而谈，以其浓厚的湖南口音上溯千年、展望未来，在三方代表团面前，大大秀了一把自己的博学。可是在谈及领土问题时，却脸色一转，寸步不让。

以下内容是大汉皇家侍从室主任宋雪记下的谈判记录。

太祖：“香港、澳门都是中华的领土，必须要由新中华行使主权！”

陛下：“六棵茶树，三棵换一个地。”

太祖：“那怎么要得？做人不能太贪，你总得给我跟伍豪留两一半呗？”

陛下：“做人要有信义，当初说好的，茶树换香港，难不成你要反悔？”

太祖：“你漫天要价，总得允许我们坐地还钱吧？总不能一口价喊死啊！新中华刚成立，底子薄……”

陛下：“打住，不要苦穷！难道我们大汉还少援助中华了？最少四棵，否则免谈！”

太祖：“这就是帝国主义真实的嘴脸，做生意的，哪有不允许人家还价的道理？那台湾嘞？”

陛下：“台湾……，六棵全给我，就全是你的！”

太祖：“成交，君子一言……”

陛下：“驷马……”

委员长：“那啥，我能说一句不？”（弱弱的）

嗯，括弧里，纯属宋雪的公报私仇，对其三姑父当初关押张汉卿不满而恶意诋毁，否则查遍其他两个代表团的记录，为什么都根本查不到括号里那几个字？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第303章只收大红袍

首里三方会谈达成的最大成果，就是陛下终于将中华武夷山天心岩九龙集石壁上六棵茶树的控制权夺了回来，当然，只是采摘权，地契和茶树的归属权仍是中华的。

消息传回长安，卫青阁内众人举手相庆，甚至连在开罗准备“大耳狐”行动的蒋云志也发回贺电：“尼玛，终于不用喝咖啡了！”

至于香港和澳门？用蒋总长的话说就是：留它干吗？要是我，早在抗战结束撤军时就遗弃了，没想到陛下居然用那个没有兔子屁股大的地方，换来了贵重的大红袍！佩服佩服，陛下不亏是神之子呀！

……

侄女当上侍从室主任了，“知秋”号专机让陛下感动了，可在谈判中，委员长依然被华丽丽的……忽视了。

其实也不能说是忽视，他还是应该要感谢陛下的。当初如果没有陛下抢先还台，那他连退路都没有，顶多就是退入缅甸种大/烟去。

不过，钟义从来没就打算过继续在台海制造两岸对立的局面。“尼玛，真要那样，还算个中华人吗?那岂不是比哈日哈美的货还要欠揍十倍？哥的每一步都是有长远规划滴，有利于中华民族滴……”

一枝独放不是春，百花齐放春满园。

一个民族的崛起，不是某一个人某一个团体都可以实现的。它需要全民族的共同努力，它需要涌现更多的英雄甚或是独裁者。

一个可以引领民族走向强大的英雄，不比那些狗屁虚伪的民主要强得多吗？你可以想像没有列宁和斯大林的苏联吗？没有华盛顿，没有林肯和罗斯福的美帝又会是什么样子？

也许你想说，没有列宁还苏宁，没有华盛顿，还有金士顿。

可你不能否认，历史其实就是由英雄引导走向的，没有列宁，俄国革命还会成功，但执政的也许是孟什维克而不是布尔什维克；没有华盛顿，英国人也在北美混不了几天，但美国总统也许会是终身制。

委员长是败了，浴血抗战也罢，攘外安内也罢，是功是过，孰是孰非，都抵不过汉人那句老话：胜者王侯败者贼。

既然败了，让出中华的统治权就无可厚非。可既然已败，仍去阻拦中华统一绝非英雄所为，汉皇惜英雄，当然不会坐视其滑下民族罪人的深渊。更何况，这个世界很大，大的不是一个南华加一个中华所能统治的。

三方会谈确定：

新中华为中华唯一主权政府，并与大汉帝国签署《中华抗日战争历史遗留问题谅解备忘录》，同时新中华政府正式加入大中华联盟。

1943年7月1日，大汉将向新中华移交香港和澳门主权。

大汉皇家海军即日起开始撤出中华东海和黄海，由新中华海军在相关海域行使主权。

汉军在中华南海的海、空军基地在战争期间继续享有使用权，一旦战争结束，将全部归还给新中华。

关于台湾问题，将另行谈判。

最后一条，就纯属是陛下和太祖给委员长保留脸面，首里三方会谈中，已经确定解放军将在恰当时间接收富岛台湾，实现中华统一。而汉军将协助台湾的国/军攻占马达加斯加岛，成为了中华民/国的属地。大汉、新中华都必须履行盟国义务，帮助中华/民/国在海外重新建国，并切实落实军事同盟、经济互助等协议，具体的协议将由三方的军、政部门稍后详细磋商。

而由汉皇、太祖、委员长三人共同签署的《中华抗日战争历史遗留问题谅解备忘录》，被其他国家认为，标志着中华新三国时代的正式开启。

只是这一次的三国演义，不再是大汉的内乱纷争，而是一致对外，民族崛起、走向强大的历史性转折点。

“从那一刻起，就已经注定，地球是汉人的地球，世界是华人的世界！”

——阿尔伯特·艾因斯坦语

“那个陛下，您看，备忘录我们已经签了，大事也都定了，您的心愿已偿，是不是……”

“停，打住！”陛下一脸不爽的打断了太祖的讪笑，“什么叫我的心愿已偿？你新中华统一了，老蒋那另辟新地建国了？我得着啥了？我光吃亏了！”

“怎么能算吃亏呢？”虽然要撤离台湾，但也算彻底解决了解放军的军事威胁问题，委员长相信凭自己在大陆带出来的两三百万人，足可以在另一片土地上重现蒋氏辉煌，所以说话的声音也不“弱弱的”了——实践证明，最坑人永远都是自己家的熊孩子，还有也是实践证明的：女生外向。

“经此一事，陛下你在中华民族的范围内，将成为大大的民族伟人，功至万代！”委员长这话，多少有点酸味。

最为开心的当属太祖，这多么的内乱、外战，已将富饶的中央大国牢牢的带上了贫穷与落后的帽子。新中华成立，万事维艰，今天总算解决了扎在心头上最大的隐患，实现中华统一，这无论对中央政府的新任成员们，还是对中华四万万同胞们，都是一个莫大的荣耀和鼓舞。现在的心情，简直如当日站在**城楼大吼之时般爽快。

嗯，当初没有邀请汉皇这个法西斯去参加开国典礼，实在是的些失礼了，可再一想，六棵茶树都被这小子敲去了，太祖的心头就又是有一些不舒服，“中华特产，以后想要喝几口，还得求这个法西斯去？”

“得亏去年的，都扣下了！”想想中南海的存货，还让**西斯和小法西斯们去年被迫喝了半年多的咖啡，太祖心里又平衡了许多。

可是新中华实在是太穷了，这个经济援助还得找帝国主义法西斯皇帝谈呀。在战争中抢得了欧洲列强的殖民地，将印度洋变成大汉内海之后，整个世界的财富迅速流向了南半球。

这个帝国主义法西斯正是世界上公认的富得流油的家伙，要借钱，要援助，不找他找谁？“嗯，这个帝国主义不一样，他是中华的帝国主义，是本民族的帝国主义，就相当于本家的富豪兄弟。有困难了，不找有钱的兄弟帮忙，还能去打别人？”坚定的反帝斗士太祖不住的在给自己催眠，好忽视眼前这个汉皇，不仅是帝国主义，还是世界上最大的帝国主义和王室复兴后台的现实。

孙立人率领的三十万国/军，加入了在非洲作战的大联盟军队，新中华方面当然不会错过这样的情报。

作为新中华代表团副团长的毅帅提出中华解放军也可以派兵参战，而且有中华解放军的加入，汉军在东北的活动也将更方便。

钟义翻了个白眼，“我知道毅帅你跟叶为洵是老相识，而且还有一个都曾任新四军军长的老关系，但是你如果不提东北，我们就还可以是朋友！”

开什么玩笑，连太祖都没在谈判中提到东三省的事，大家心知肚明，远东未平复之前，汉军不可能放弃东北的后勤基地，为了打这场西伯利亚战争，叶为洵的远东方面军可是在东北修建了大批了工厂，这些工业建设等战争结束还不是要便宜新中华？可现在对苏联的战争正激烈进行当中，你提出东三省的事，不是添堵吗？

让解放军参战？解放军将领中有多少是在苏联留学进修过的？共/产国际的那几个老毛子才刚被赶走多久？

钟义干脆就一句：“北方战场二打一，跟德国东西夹击，胜利不成问题！新中华政府要是有诚意，干脆也派出来个百八十万的军队去地中海，或者去加勒比海也行，跟汉军一起登陆墨西哥，咱一起搞老美去。”

“墨西哥呀？路途太过遥远，怕战士们会水土不服，气候不适应呀！”

……

见过那啥的，可没见过这么那啥的，以那啥著称的陛下的也甘拜下风，无奈的捏了捏了鼻子，“珍爱节操，远离外交！外交就是一把杀猪刀，屠夫的世界，你永远都不会懂。”

可毅帅的话还是提醒了太祖，“东北我们并不担心，陛下的节……呃是诚信还是值得我们信任的，但是陛下考虑过没，远东也有很多土地都是中华的，有外蒙，有唐努乌梁海，还有……”看到钟义的脸色渐清，又连忙补了一句，“这个事，中正兄弟是可以见证的！”

“我……”闭着眼睛还在平复情绪，考虑举家……举国搬迁得失的委员长突然发现膝盖中了一枪，“尼……呃，这个事，我是清楚的！国土沦丧，是介石无能，无力在贪婪的俄国人手中收复失地。”

强烈的民族荣誉感，还是让委员长在这种时刻，放弃两党相争，两雄相争！话说，在中华民/国的地图中，外蒙和唐努乌梁海，还有黑龙江北岸，俱是中华之领土，中华民/国虽然军力弱小，但从未承认外**立和被老毛子强占的土地。在这方面，委员长不愧中华领袖，一代伟人。

英雄不问出处，扬刀自有雄威！与这些在前世需要仰视的大人物谈古论今，早已习惯汉皇身份的钟义虽然不至亚历山在，但着实是煞费脑筋。

伟人之所以被称为伟人，就是在某些方面，他们真的异于常人，你能想像打生打死，手下军队伤亡以百万计的两个人，会突然联合起来对付汉皇吗？

钟义有些郁闷，但绝不是为了远东领土。如果是其他人，陛下必定是寸土必争，可与这俩个人在一起，尤其是涉及远东等地时，陛下从来没拿那百八十万平方公里当一回事。

或者说，钟义回到这个世界最大的心愿之一，不就是为中华收回这些失地吗？终于到这个时候了。

感受到了大家的目光都集中了自己的身上，平复了一下有些激动的心情，钟义大啜了一口茶水，只说了三个字，“可以谈！”

声音不大，可对于新中华代表团的成员从头来说，字字千金！太祖眼睛一亮，“如果陛下愿将远东领土还与中华，那我做主，中华大地上的茶树，陛下可以随便挑！”

“我……”钟义被气得再次双眼翻白，“你当你忽悠洋鬼子呢？我地地道道的汉人，我能不知道‘今年过节不收礼，收礼只收大红袍’吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第304章马达加斯加

马达加斯加，非洲最大的岛屿，隔莫桑比克海峡与非洲大陆相望，面积为59万平方公里，也是世界上第四大岛。

马达加斯加岛有“乌托邦之国”之称，号称有世界上最美的海岸线世界第二大的海湾，一年四季都是旅游的适宜时间。

十七世纪时，海盗首领在马达加斯加岛上建立了自己的城隅并创立了不分国籍，凡是来投奔居住一律欢迎接纳的制度，以至于当时颇有名气，“乌托邦之国”之名亦由此而来。

十九世纪末期，法国殖民者法国人用武力建立了对马达加斯加的完全控制并废除了梅里纳君主制，结束了印尼马来人后裔在岛上的统治。

钟义为中华民/国选中此地重新建国，是因为其**于非洲大陆之外，在移民和经济政策方面更利于操作。

而且在战略位置上，以马达加斯加岛为跳板，可以随时越过莫桑比克海峡，威慑整个非洲大陆。

首里三方会谈之后，在台湾的国/军加紧备战，并在汉皇的支持下，得到了大量的汉式枪械装备，武装了十个汉械师，以作为首批登陆马达加斯加的部队。并前往了知秋岛接受汉军教官的训练。这批国/军的训练科目并不是抢滩的两栖作战训练，而丛林作战训练。

梅里纳王国被法国人灭亡之后，马达加斯加岛上就没了成建制的土著部队，仅依靠法**官指挥的几千殖民军来驻守全岛。

大汉帝国的皇家海军陆战三师，将负责执行强行登陆马达加斯加的“满江红”行动，而舟后登陆的中华国民革命军主要的任务就是清剿零散的法国殖民军和土著部落的民间武装。

这也是为他们其后在马达加斯加岛上的统治打基础，几百万的非洲土著，却有着三百多万的中华移民，委员长在马达加斯加的统治将不缺根基。

首里三方会谈之后，新中华作为和平解放台湾的补偿，同意了在大陆上的国/军家属，将可以自由选择是否移民，这样不仅能够消除骨肉分离的人间惨剧，还能够保证汉人在马达加斯加岛上的所占比重，确保汉人在社会中的主体地位。

甚至有人建议效仿白人在美洲处置印地安人的方式，将岛上的土著灭族。

人口不是问题，有大汉和新中华做后盾，咱华人啥时为人口犯过愁呀？

讨论这个话题的时候，陛下找了个借口，陪同樱妃去慰问琉球国困难户去了。

“尼玛，弄不好又要搞大屠杀，这事，路还是笑而不语吧！”

虽然各方都在紧锣密鼓的准备，但“满江红”行动的具体时间并没有最后确定，大家的意见也比较一致，海外建国毕竟是侵略行为，上不得台面，还是不要大张旗鼓了。找一个比较不容易受关注的时间，成米煮成熟饭，闷头发财才是王道。

但数百万的大移民，并不是一个简单的事，新中华、大汉加上中华民/国成立了联合移民办公室，有钱的出钱，有力的出力。在华人地区，一片民族大团结的和谐景象。

就连太祖也不住口的称赞，“海外建国解决两党争端之策，实乃高瞻远瞩、惠及后世之后民族大计！”

“此举若成，汉皇将名垂青史，功盖千古！”想起了自己的那首“泌园春·雪”，似乎应该在第二段中加上汉皇的名字。

毅帅呵呵一笑，“主席，您不是经常说汉皇是帝国主义大头目吗？”

“哈，这个帝国主我不一样喽！要是他再能为新中华的经济建设提供帮助，就算是帝国主义那也要得喽！”

“哈哈……”

三方会谈圆满结束，新中华代表团也开始憧憬着两个月后太祖的访汉之行了！

以汉后主动向中华中央政府赠送专机所表达出的善意来看，“大事可期！”

“只要主席到时别后悔收回那几棵茶树，我们与大汉之间并无不可以调合之矛盾。”毅帅的话让大家哭笑不得，看来为了建设强大的新中华，也只有牺牲主席的口头瘾了！

“咱是苦娃子出向，比不得人皇家龙子娇贵。茶算什么？延安的苦井水不也喝了那么多年吗？再说……”，太祖抽出一颗“金色未央宫”，再灵巧的甩开镶有金龙标志的漂亮打火机，“换来这套行头，还有每月的特代香烟，这买卖咱不算吃亏！”

“哈哈……主席，香烟换茶树，那咱不是白得了宝岛台湾吗？”

“要得！你个娃崽子，脑袋瓜很好使吗！”

“哈哈……”

那霸机场上起飞，返回北平的金色梦想客机，已经涂上了新中华的五星标志。

由陛下特批，皇道公司将无偿向新中华捐赠十架公务客机，这架hd-737就是首批交付的第一架。

而稍后起飞的，由四架猛龙和四架天龙战机护航的金龙专机上，显得有些疲惫的陛下喃喃自语：“能做的，我都做了！只希望苦难深重的中华，不用再如前世般经受那么多的磨难，早日复兴了！”

“陛下，你都做什么了？”，樱妃突然在座椅旁探出头来，俏皮的将嫩腮贴在了的肩上。含糖度超高的甜声似乎能将人的骨头融化。

“呵呵！”感受到小妮子对自己的眷恋和爱意，钟义有些恶作剧的揉了揉樱妃顺滑的长发，“我说，该做的我都做了！你的肚子要是再不争气，你就别想再回长安了！”

“啊……！你好讨厌，又吓人家！”樱妃的小脸一下子变得通红，娇羞中带着妩媚躲到了陛下的怀里，又拱又蹭的。

爱人间的打闹，是解除疲惫最好的良药，感觉着怀中火热青春而又弹力十足的娇躯，陛下突然涌起了一种邪恶感。湛子才刚刚十九岁，如果在后世，她还只不过是一个天真无忧的高中生而己，这就逼人家，是不是真的有点太……邪恶了！

“湛子，我逗你的，不用太急，反正你随时都可以飞长安。”

“不要，我一定要尽快生个小宝宝，把天皇的位置扔给她，然后……我就可以天天陪在你身边了！”

……这年头的孩子，都早熟，女天皇也不例外。

初尝爱滋味的樱女格外的粘人，可飞机上的短暂的快乐时光已经是她全部的放松时刻，两个人身份决定了他们不可能如普通情侣般肆意挥洒柔情蜜意。

金龙一号刚刚降落在帝都青龙机场，等待多时的薇薇安便将蒋云志的加急电报送了过来。

在花与骑士的凯迪拉克加长轿车上，陛下便已迅速转回了战时状态。

“大耳狐”计划的准备工作已经到了最后阶段，一百多万的盟军全部部署到位，就连德国空军的运输机机群也抵达了西西里岛，等待开罗总指挥部行动命令。

孙立人将军指挥的三十万国/军沿着埃及的北部海岸线行军到了班加西。第二次班加西会战，英国元帅布鲁克率领第八集团军投降，使得班西城得到了比较完好的保存。

孙立人被任命斯法克斯战区司令，归属其指挥的，有土耳其十万陆军，还有南洋军第4军团等总数达五十多万的盟军部队。

并非是蒋云志欺负人。与先期佯攻突尼斯湾战区和空降为主的苏塞和凯鲁万战区不同，斯法克斯战区是盟国陆军主要的登陆突破方向。在此地登陆的部队，将肩负起快速截断利比亚的多国部队撤退路线的任务，也是能否歼灭协约国地中海方面军最主要的关节。

原计划由大汉十三军的兖州军团及其他盟国部队一共来完成这个艰巨任务，但孙立人主动请战！三十精锐国/军参战之后还寸功未立，再加上即将在马达加斯加重新建国的消息传来，这些在世界大战中代表了中华民/国的军人们，迫不及待的在战场上证明自己。

蒋云志考虑很久，才同意将主攻的任务交给孙立人，同时为防不测，还准备了第二计划，即斯法克斯登陆行动一旦出现意外，将立刻由近卫军和隆美尔指挥的德意军团强攻的黎波里，但那样，伤亡一定会很大不说，还会给亚历山大的地中海方面军留一个撒腿就撤的机会。跑了地中海方面军，即使在下一阶段中能够围歼艾森豪威尔，也必将英国本土增加上百万的防守部队。

这绝对不是蒋云志所想，“放跑了多国部队地中海方面军，那‘大耳狐’计划就是失败！”

盯着地图上斯法克斯外海盖尔甘群岛中的东、西两岛，蒋总指挥多少还是有些担心国/军的战力，虽说这些国/军都是精锐，虽说在抗战期间，两军合作时，也见识过部分国/军相当不错的战斗意志，可中华内战时，南京部队的拙劣表现，实在无法让人放心。

淮海战役，国/军以多打少，打精锐打杂牌，最后还是打了个一塌糊涂。长江战役，百万大军的防线，被解放军一击而破。再而后，一路跑，一路丢，待到横渡海峡时，很多人连手里的武器都被丢掉了！

这样的军队……“要是放在帝国，老子早把他们都弄到西部农场放羊、种小麦去了！”

蒋云志黑着脸，将手中的烟蒂狠狠的弹开，操起了电话：“给我接兖州军团司令部！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第305章北非空降

兖州军团第12军随后也加入了登船的队伍。没有人具体知道兖州军的具体任务，蒋云志元帅没有说，孙立人将军也没提。

“大耳狐”行动在1943年1月15日准时展开。载着整整一个军团国/军部队的运输船队在北部舰队子明号航母编队的护航下，横穿苏尔特湾，抵达盖尔甘奈群岛。

趁着夜色，孙立人派出登陆部队在海军舰炮的火力支援下，强攻面积最大的东岛，并连夜建立了临时基地和斯法克斯战区指挥部。

东岛上四千余人的英国守军几乎被全歼。在大口径舰炮的打击下，英国人提前修筑的工事几乎没有起什么作用，国/军第42师的登陆部队，仅付出三百多人的伤亡。

但孙立人心知肚明，这并不能证明什么，为了顺利抢占东岛，总指挥派出了六艘妖风级运输潜艇，搭乘了特战中队的海豹突击队。一些战略要点的攻克，几乎都是海豹突击队的功劳。在东岛战役中，有22名海豹突击队员牺牲，还有11名伤员是被抬下战场的。

几十人的伤亡，在普通部队中，不值一提。但在海豹突击队中，这已经是他们建队以来单次战斗中最大的伤亡了。

他们是一群无名英雄。战斗结束后，就带着伤员和战友们的遗体，在夜幕中返回潜艇离开！上岸后的孙立人，只来得及在海滩上冲着他们的背影敬了一个军礼。

悄悄的离开，正如他们悄悄的来，擦一擦脸上的油彩，其实也挺白……

工兵们在东岛上迅速搭建了战区指挥部，这是一个半掩体式的隐蔽指挥部，虽然指挥通信、食宿条件都很齐全。但已经完全实现模块化作业的大汉工兵部队，只是利用一个多小时的时间在地面挖出了一个半人高的大土坑，然后又用了半个小时就将指挥部搭建了起来。

已经率领土耳其陆军、南洋军等各支部队指挥官和参谋人员入驻指挥的孙立人将军，真的没有闲心去研究海豹突击队员们的脸到底白不白！这一次指挥登陆战役，甚至比他在税警总队打南京保卫战时还要更紧张。

那场必输无疑的战役，孙立人都能够沉着冷静的分析着战场上的形势，可到了突尼斯，孙立人突然紧张了！

经历了抗日战争，还有中华内战，孙立人也算得上是身经百战了！虽然两场战争中，国/军表现得都不够出彩，可孙立人的部队绝对是个例外，无论是打日本人时，还是与对解放军对战，孙立人所指挥的部队都是胜多负少。

但这一次不同，这一次孙将军是真正的指挥着一支盟军，来自多个盟国的军队。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

盖尔甘奈海峡对面的是英国的第6集团军和加拿大、南非等英联邦军队，情报显示还有一个印度旅。

孙立人的主意就打在了这个印度旅的身上。

在阿三们防守的7号阵地上打开突破口，再用海军的舰炮截断英军的增援路线，稳定7号海滩后，再向两侧及纵深发展。

1月16日凌晨，在大汉帝国陆军元帅蒋云志的指挥下，盟国空军的一千余架战斗机分别在西西里岛、撒丁岛、马耳他岛和班加西起飞，掩护着1200多艘战舰和运输船，护送盟军陆军在突尼斯湾的哈勒格瓦迪、哈马马特湾的苏斯港、盖尔甘奈海峡的斯法克斯一带登陆，“大耳狐”行动正式展开。

为了登陆突尼斯，盟军总共动用了30个师，350艘战斗舰只（其中航空母舰6艘、战列舰4艘、轻重巡洋舰8艘，驱逐舰64艘。）

北部舰队的参战舰只分成了三个分舰队，以大汉特有的双航母战斗群为主，分别对应一个登陆场。

而在16日蒋云志下令登陆战役正式开始之前，在意大利的撒丁岛和西西里岛上，一千二百架汉、德、意、土等国的空军运输机已经集结完毕，执行首批空降任务的大汉近卫空降第7军和第8军四个师的部队全部登机。他们的目标是突尼斯内陆的交通枢纽凯鲁万，接应后续部队，并策应哈马马特湾的登陆部队攻击苏塞和苏斯的港口和机场。

凯鲁万距离苏塞有四十公里，但两城之前有铁路通行。近卫空降军能否在第一时间压取凯鲁万的机场，并控制住火车站，是哈马马特湾登陆能否成功的关键。

在这一地区，有近十万的英联邦军队被部署在这里，海滩上的工事群和地堡群有十几公里的延长线。

如果不能在英联邦军队的身后打开缺口，正面登陆的盟军必将遭受极大的伤亡。

近卫空降军的军官们，几乎全部随蒋云志元帅参加过登陆日本的两场大规模空降战役。尤其是夺取羽田机场的那一次，伞兵们在日本的最核心部队快速集结，创造了伞兵作战史上的奇迹。

登陆突尼斯，近卫军伞兵们被再次被寄予厚望。苏斯位于三个登陆场的中间，蒋云志在战前动员会上就对空降军提出要求，“打响第一枪，打赢第一仗”！

皇家空军威武霸气的y-41“霸王龙”、由“地狱犬”中型轰炸机改装成的运输机，还有德军的“容克大妈”、意大利的“半人马”，甚至连土耳其在战前购自美国仅有的数架c-47也加入了战斗序列！

根据开罗总指挥部的计划，盟国空军将力求一次性空降更多兵力，以避免伞兵们被快速反应的多国部队包围。

所以在战斗开始的几个小时前，负责空军保障的龙啸天上将请示总指挥部，将东瀛军日本空降军团的两个伞兵师也加入了首批空降的部队。

一次性运送六个空降师，在战斗打响之前，盟军的运输机机群就已经创造了一个史上第一。

这么庞大的而又复杂的机群，在编成了就费了龙司令好多的脑细胞。根据飞机速度的差别，首批空降部队就分成了三个批次。而在1月16号这一天，每一架运输机都要飞三个架次以上。

德国空军完全是无条件配合，用他们的话说就是：这是元首都在关注的行动！德国空军的表现绝不能拖盟军的后腿。

蒋云志很愿意看到这种情景，在赢得战争的曙光逐渐偏向钢铁同盟之时，盟军内部的团结更显得十分重要。

运输机群飞过突尼斯海峡的过程显得不波澜不惊，即使进入突尼斯境内之后，以y-41霸王龙为主的机群也并没有受到太大的挑战。全程护航的猛龙战机在视距外就已经击落了大多数的协约国截击机，一些老式的f-86“佩刀”和f-88“魔术师”。自从“猛龙”和“鹰”式参战之后，自从大汉海、空军将超视距攻击变化常态攻击后，多国部队在非洲绝对算得上庞大的空军突然间就变得羸弱不堪。之前还可以与汉军拼得旗鼓相当的f-102“三角标枪”、f-105“雷公”等先进战机在麻雀-7和火凤凰-8的打击下，损失殆尽。

地中海与北非的天空几乎在不经意间，就没有了协约国空国的身影，而成为了盟国海、空军战鹰的天下。

三百多架“霸王龙”在凯鲁万空降开始之前，只损失了一架。因为空降日的天气比较恶劣，南地中海上空的气流相当不稳定，有一架霸王龙在进入低空飞行后，出现机械故障。飞行员迫降失败，坠毁在距凯鲁万一百六十公里远的代什赖-本-塞伊丹。机上的一百一十名伞兵与四位机组成员成为了“大耳狐”计划中第一批牺牲的盟军士兵。

而他们，距离空降开始的空域仅有十五分钟的航程。

近卫空降第19师、第20师在凯鲁万南部的台地上空降成功，唯一的麻烦是台地上长满了高高的油橄榄树。为了救援被挂在树上的伞兵，部队的集结足足被耽误了两个小时以上。

这让已经近卫第7军军长宁树新少将大为光火。不过宁军长没有对伞兵们发火，因为空降时他自己也差点挂在那数米高的油橄榄树上，“尼玛，真挂上，可就丢大人了！”

在整个突尼斯，共有四千多棵油橄榄树，是突尼斯地区重要植物油来源。

突尼斯人很幸运，因为最先空降的是近卫第7军，曾被陛下特批提拔的宁树新军长绝对是个儒将，虽然被这些油橄榄树弄得很恼火，可从始至终没有其他念头，只是在努力集结部队。如果换成人称高胡子的近卫第8军高占山军长，这片橄榄树，指定保不住了！

一把火烧尽，只是不知道它们能否春风吹又生！

接到第7军宁军长的电报，跟在霸王龙后面，比第7军晚半个小时空降的第8军及时改变空降地点，选择了另一片洼地，虽然有些倒霉蛋落在了浅坑中，弄湿了衣服，可在这常年干热的突尼斯，倒也不是件坏事，至少比挂在树上的第7军强多了！

晚半小时空降，全军集结的速度反而比先落下来的第7军还要快，这让高占山少将很是满意。

“这才是我高胡子的兵！”

凯鲁万因为居于突尼斯内陆，虽然是突尼斯最重要的陆路交通枢纽，但也仅有数千英军守备。

在凌晨五时左右，近卫空降第7、第8军大部分的就都已集结完毕。除了在油橄榄树林中牺牲和负伤的那近百名战士，并没有太大的减员出现。近卫军伞兵标配的单兵通讯器，让伞兵的集结变的不是那么困难。

即便还没有伞兵们的装甲车辆和自行火炮等重型装备要在第二批空降进才可以接收，但宁、高两位军长在等到了东瀛的两个伞兵师大部分的兵力后，还是决定立即向凯鲁万发动进攻。

“就那几千人，我们8军就能搞定他们！”

高胡子咬着草根，大咧咧哼唧着！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第306章轻骑士之舞

虽然恶劣的天气和强烈的气流，让乘坐中、小型运输机的近卫空降第8军的伞兵很是不爽，但什么样的将军带什么样的兵。

鼎鼎大名高胡子的手下，怎么可以有怂货？

在呼叫空11军对凯鲁万进行空中打击之后，第8军便又率先展开了攻击队型。由于每个近卫空降军都还有一个陆航师，所以伞兵部队只有两个师。

高占山指挥着第8军所属的近卫第22、第23师在阿拉斯山脉下边的冲积平原上展开，并兵分两路，一路进攻大水池方向的英军阵地，另一路则对凯鲁万古城的南侧高地发动进攻。

作为伊斯兰四大圣地之一，当地的伊斯兰民众曾多次抗议英联邦军队入驻进凯鲁万麦地那。突尼斯人认为，到凯鲁万朝觐7次即等于去麦加朝觐。而英军入驻会破坏那些著名的清真寺，并带来战争玷污“真主的世界”。

在伊斯兰教徒们多次抗议并爆发数次流血冲突后，狂热、固执的伊斯兰们赢得了英军的让步。英**队被迫将军营修建在阿格拉比德大蓄水池西南的平地上。

事实证明，英军少见的一次在殖民地地区“心慈手软”，将自己送入了绝境。

近卫第8军第22师在古城南边的高地受阻，携带方便的不列颠传家宝，用马匹甚至人力都可以拖动的英国瓦伦丁6磅炮再次大显这神通，将缺少重武器还击能力的近卫第22师的伞兵们牢牢的压制在了高地之下。

而另一路近卫第23师则顺利许多。利用橄榄林的掩护，一个旅的伞兵几乎接近到了英**营外的二百米处才被发现。仓促中，炮兵阵地上的英军在将几门6磅炮平射以打击距离过近的伞兵，却将自己的军营围墙轰倒，误伤多名战友的同时，也平白为盟军炸开了一条突击的通路。

东瀛伞兵师在降落之后，集结的过程并非一帆风顺。从未执行过大型空降任务的他们，虽然在日本投降，伞兵军团重组之后，在南洋经过了一段时间的训练，但与近卫空降军相比，在经验上仍有很大差距。再加上通信装备上的不足，两个师的东瀛伞兵至少有一千多人没有在规定的时间内赶到指定集合地点。

但就是这些与师部失去联系的东瀛伞兵，居然鬼使神差的摸到了凯鲁万古城。由于与突尼斯人语言不通，再加上伊斯兰人中相当普遍的大胡子和凶悍神情，与大部队失散后，认为自己身居险地的东瀛伞兵们不自禁的扣动了手中的伞兵突击步枪。

突兀的枪声让周围决心守护圣地的伊斯兰们更加群情激愤。虽然他们手中没有武器，只是以木棍与土块与伞兵对抗，但忠诚和狂热的信仰的力量，让他们勇敢的直面全副武装的伞兵，居然将这群伞兵逼退了十几步。

队伍中一位佩戴少校军衔的军官最先清醒过来，并对着不断后退的伞兵们破口大骂，其大意就是：一群废物，居然被没有武器的非洲人吓退！开枪，这里不是大联盟的领地，他们是我们的敌人，开枪，杀死他们。

“嗒、嗒、嗒……”dh-41大汉四一式伞兵突击步枪特有的低后坐力击发声连续响起，伞兵们还算人性未泯，并没有采用连发的屠杀模式，而是以单发点射的方式，射杀着人群最嚣张的那几个伊斯兰教徒。

“巴嘎！你们是一群娘/们吗？他们是敌人，敌人！给我杀光他们！”

点射声终于连在了一声，就像豆大的雨点落在纸伞上的声音一样，所有的伞兵都扣住扳机没有松手，直到一梭子三十发子弹全部打了出去。

当意识面前的这些土黄色军装的军人不是他们用木棍和口号就可以吓退的英军，而是一群真正的魔鬼之后，还能够站立的伊斯兰们四散而逃，但已经有至少近千人倒在了血泊之中。

这场屠杀在大联盟内部的材料中被称为凯鲁尔古城歼灭战：东瀛伞兵师一部，在凯鲁尔古城，消灭了准备增援高地守军的英国殖民地部队，并使得高地的英联邦守军陷入孤立无援的境地，被迫撤出阵地。此战，东瀛第2伞兵师少校矶谷清一因为冷静而卓越的临场指挥，被记个人二等功一次。

军队的内部记录还是比较可信的，在古城南部高地上将近卫第22师压制的抬不起头来，打的高胡子也没脾气的英国守军，听到了古城中传来的密集枪声。英军指挥官在第一时间判断，他们被前后夹击了！在这种情况下，英军根本无法守住这个高地。

二十分钟后，被英军火力压制在高地下边的进攻部队，突然发现高地上没动静了。在两侧提心吊胆的摸上高地后才发现，英军已经撤离。

这仗打的，让向来自傲的高胡子也是哭笑不得。后方的第7军宁树新军长询问战况如何，正郁闷着的高胡子没好气的回了一句：“继续趴林子里养你的屁/股吧，老子能搞掂这些鬼佬！”

——宁树新空降时被树枝在蹭了一下，将裤子的后面刮开了一条口子。

至16日上午10时，盟军伞兵完全控制了凯鲁万！六千多英联邦守军，有一千余人被打死，三千余人投降，还有不足两千人的部队逃向了突尼斯城。

参战的近卫空降军和东瀛伞兵连失踪带牺牲的，不超过五百人。

宁树新在入驻凯鲁万的“三大门”清真寺后，第一时间就给指挥部发回电报。引导后续部队不必在空降，可以在凯鲁万城外的军用机场降落。

午后2时起，凯鲁万机场变得繁忙起来，协约国空军余下的战机拼命截击，也无法阻止盟国空军的运输机降落在凯鲁万机场。一个j-42猛龙中队已经将凯鲁万上空制空权牢牢的控制住。

随着后续部队的陆续到达，凯鲁万已经成了盟军突破突尼斯海岸防线的运兵站。已经不光是伞兵了，源源不断的盟军通过空中走廊被运送过来，盟军强大的空运能力和制空实力在这场战役中发挥了决定性的作用。

当霸王龙运输机将空降军的猛士坦克和羽神75毫米口径自行火炮运来之后，宁树新和高占山已经不满足于做机场守护军了，入夜前，凯鲁万地区已经集结了十几万的部队。多国部队几乎将全部的守军都部署在了海岸沿线，内陆的空虚被盟军钻了个大空子。

多国部队地中海方面军司令英国人亚历山大陆军上将立刻命令苏塞的英国龙骑兵第2旅和色德兰骑兵师全速进攻凯鲁万，希望能够利用盟军空投兵力重型装备不足的弱点，由英军的装甲力量一举击溃，并夺回凯鲁万机场。

否则，任由盟军空投几十万的兵力进来，那还守什么海岸了？直接被人家包饺子了。

苏塞与凯鲁万之间距离仅四十公里，这个路程对于龙骑兵第2旅和色德兰骑兵师的克伦威尔巡洋坦克来说，只是一个多小时的急行军而己。

刚刚拿到自己的伞兵坦克和自行火炮的近卫第8军则是刚出城不久，意欲去苏塞港探探风头的高胡子与英军迎面而遇。

这是英国最后一款巡洋坦克与汉军伞兵制式空降轻型坦克的第一次正面交锋。也是在第二次世界大战中，唯一的一次双方都以轻型坦克为主的装甲对决。

28吨重的克伦威尔对战16吨重的猛士，双方并不是同一级别的选手。克伦威尔的“6磅炮”固然可以击穿猛士相对薄弱的装甲，但猛士的75毫米滑膛炮也足够击毁看似威猛，实则不禁打的英国陆地巡洋舰。

而且，近卫空降军并不缺乏反坦克武器，在敌后活动而又缺少足够重型装甲力量的伞兵，装备了神拳82毫米火箭筒，这种两人就可以操作的便携武器发射的穿甲弹，可以在一百五十米内，轻松击穿120毫米以下的匀制装甲。

所以坦克数量较少的近卫空降军依然勇敢迎向英国的装甲部队。

这场战斗在后世军史被称“轻骑兵之舞”，双方指挥员都采用了适合的战术将手中的打击力量应用到了极致。

高胡子以三十余辆“猛士”为饵，以“羽神”自德榴弹炮进行炮火覆盖，给英国龙骑兵以极大的杀伤。

而英军指挥官也发挥出了坦克数量较多的优势，在高速的突击冲破汉军自行榴弹炮的封锁线，在近距离与猛士对射，弥补了英式坦克火炮威力过小的劣势，并利用自身装甲的防护力，在双方宣战以后，第一次在坦克肉搏中占得上风，击毁了大部分的“猛士”。

虽然近卫第8军的两个伞兵师在英军装甲力量的冲击，被迫退回了凯鲁万城，并且损失了刚刚由“霸王龙”运过来的伞兵坦克，但第8军并不是失败者，他们击毁英军克伦威尔坦克的数量并不少。

更重要的是，“轻骑兵之舞”为盟军在凯鲁万的防守部署赢得了时间，避免了空投部队被英国装甲力量击溃。

随着盟军的g-41b“蛮龙”与d-4“攻击鹰”舰载攻击机的到来，山中无老虎，猴子称大王的英国龙骑兵和色德兰装甲师很快角色轮换，转为了被虐的对象。

攻击机上的无控火箭弹就是坦克的大杀器，如果遇到哪个败家的飞行员，用挂载轻型对地导弹攻击坦克的话，那克伦威尔就更是个杯具。

那已经不是击毁的问题，而是：炮管可以飞多远，火球能够有多大了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第307章夹心菜叶

龙骑兵旅与色得兰骑兵师在凯鲁万城外的溃败，标志着英军后方阵地的失守。

虽然空投在凯鲁万的部队中，有不少中将军衔的将领，但蒋云志指派由近卫军第7军军长宁树新少将担任空投部队司令时，所有在凯鲁万的盟军部队似乎都觉得这就是应该的。

大汉帝国的皇家近卫军，一个少将也比其他部队的中将甚至上将靠谱的多，这种信任，绝不仅仅因为皇家近卫军是天子亲军，近卫军团是用他们一次又一次的胜利来证明自己的实力。

因为第8军的失利，宁树新并没有抢时间派出部队骚扰苏塞的守军，而是继续加强凯鲁万的外围防守阵地，并对凯鲁万机场进行灯火管制，以引导运载重型武器的y-41霸王龙继续降落。

在突尼斯湾，在哈马马特湾，在盖尔甘奈海峡，盟国海军对三个计划中的登陆场进行了一昼夜的炮火准备。海军舰载机与西西里岛和撒丁岛上盟军空军，除了时刻注意登陆场附近的制空权外，还不停地向滩涂阵地泼洒着航空炸弹、燃烧弹，对于一些重点地区，还会投放一定量的红宝石精确制导炸弹。

当然，这种因为加装制导设备而价格昂贵的炸弹，是绝对被限量使用的。龙啸天可不想回到长安后，被陛下指着鼻子骂“败家仔”。

红宝石精确制导炸弹是在各式导弹获得飞速发展之后，基地战争实验室开发出来的又一种新式弹药，它解决了一些特殊目标打击价值较小，又需要大容量弹药部和精确打击才能击毁的问题。

1月18日下午，苏塞和莫纳斯提尔的英军防线因为被盟军前后夹攻，而率先告破。尤其是后路被宁树新指挥的空投军团包抄，严重影响了守军士气。在盟军的强大攻势下，六万英联邦守军走出了掩体和工事举手投降，三十万盟军蜂拥而上，踏上了突尼斯的土地。并在数个小时内，左右两路出击，分别攻克了马赫迪耶和锡勒亚奈，威胁突尼城守军的后路。

20日，以海军舰炮轰击和飞机轰炸为主的突尼斯湾战场，登陆部队一改多日以来的佯攻态势，在突尼斯城海上门户的哈勒格瓦迪港正面，十几公里宽的海域上，发起了大规模登陆行动。

抢滩利器文士级两栖船坞登陆舰和野牛气垫登陆艇纷纷出现在海面上。皇家海军精锐的陆战一师和意大利的圣·马哥师在雷霆之势投入抢滩作战。

让英军海滩防线彻底崩溃的是近卫第7军第21陆航师，三百架wz-40海东青武装直升机与登陆艇上的海军陆战队海空并进，“海东青”配装的长冠企鹅轻型空地导弹和蜂巢式火箭弹发射系统让海滩上任何一处暴露的火力点都很难坚持过三分钟，再加上多艘船坞登陆舰的抵近炮击，让驻守突尼斯湾的加拿大第二摩步师和英国陆军第10军很快就放弃坚守海岸阵地的计划。

在苏塞登陆的盟军已经越过了锡勒亚奈，距离突尼斯城不足一百公里。

别说英军根本无力反攻已经建立沙滩阵地的盟军，就算是可以将敌人重新赶进大海，他们也会在数个小时后，就要如西塞守军一样，面临被两面夹击的命运。

如果说英军的指挥有什么优点的话，那么在处境困难的时候，果断放弃一定要算上一个。

趁着盟军还未完全封锁退往阿尔及利亚的道路，英国第10军和加拿大摩步师干脆放弃靠近海岸线的所有阵地，交替掩护，撤出了突尼斯城，退往安纳巴。

至20晚，盟军地中海战区总指挥部发表声明：突尼斯城宣布解放！

但突尼斯境内的战斗并没有结束，与另俩个登陆场相比，斯法克斯的海滩上则血腥了许多。继首日兖州军团成功登陆三阵地，击退守卫的印度旅之后，三号阵地便成了双方反复争夺的要地。

孙立人的登陆计划便是利用印度军人心焕散的机会，在三号阵地打开突破口，为此，他不惜派出他的战区所属部队中最精锐的兖州军，第12军第34师也不负重望，很快击溃缺乏斗志的阿三们。但英国人在此地囤积重兵，加拿大第5师和南非第2师都算得上百战强军，英国第6集团军更是被伦敦的大人物们寄予厚望，希望这个集团军可以接替在班加西投降的第8集团军，赢回英国陆军在非洲战场上的颜面。

印度旅的溃败，和三号阵地的失守，并没有如孙立人想像般导致英联邦军队全线被动。英军的长弓师和以黑人为主的南非师打了兖州军第34师措手不及，一波反击即夺回了3号阵地大部分的重要地段。第34师的登陆旅也被压制在海滩上无法形成有效的还击。

为营救34师，兖州军穆星辰上将先后又投了数拔部队登上3号阵地前的海滩，3号阵地的多个地段在双方的殊死搏杀中，数易其主。一个抢滩登陆战，居然打了阵地战。

英军也少有的表现出旺盛的斗志，不惜战斗到最后一人，也坚决不放弃阵地。

最后，兖州军还是在呼叫海军蛮龙攻击机，利用制空优势切断英军对3号阵地的增援，才拼下了3号阵地。

但在另几个滩涂阵地上，南洋军与土耳其军负责抢滩的地段，盟军全部遭到了英军顽强的抵抗。虽然在盟军优势火力的打击下，英军伤亡惨重，但直到20号晚，其他两处战场盟军部队已经开始登陆之时，在斯法克斯战区，战斗仍然胶着在海滩上。

但似乎穆星晨上将并没有表现焦急的神情，依然是每天向英军阵上倾泻弹药，然后与反击的英军在3号阵地附近纠缠不清。

登陆战役四天后，盟军在斯法克斯的登陆场仍然不足五平方公里。这仗打的……连盟军的大部分将领都觉得诡异极了。

“不对呀，咱们的这个战区的指挥官不是孙立人上将吗？怎么打着打着换成兖州军的穆星辰了？上边也没有撤换指挥官的命令呀？”

“对呀，孙将军人也好几天没见了？那三十万国/军呢？没见他们上战场呀？”

“你傻吧？没看到船队里的运输船都少了许多。不会是被总指挥调到别处去了吧？”

这样的议论在开战三天以后就充斥了整个斯法克斯战区所有的部队中。攻战东岛搭建指挥部时，许多人还看到孙立人的身影，怎么打上了，总指挥反而不见了？

直到21号早晨，消息传来，众人才悄然大悟。几个土耳其军官聚在一起，不住的嘀咕，“汉人实在是太狡猾了，连盟军里的自己人都被他们骗了！”

原来，在蒋云志的“大耳狐”行动计划中，真正的第三个登陆场并非是斯法克斯。在盖尔甘奈海的另一侧，集中了大量的英联邦精锐部队，斯法克斯绝对是一块最难啃的骨头。

但亚历山在将第6集团军部署在此，就是看重了斯法克斯重要的战略地位。既可以北上支援苏塞，又可以南下救援的黎波里，与艾森豪威尔留在古达米斯和圣堡的部队相互辉映，确保的黎波里的侧翼安全。

在地中海舰队决战惨败之后，亚历山大部署的突尼斯防守策略应该还算不错的，即照顾到了突尼斯的防守，为多国部队非洲方面军留下了后路，又在利比亚沿海堵住了盟军西进之路，补上了第8集团军投降之后，非洲多国部队留下的巨大空档。

只是蒋云志很是纳闷，为什么亚历山大在的黎波里的防守上都注重了侧翼的保护，可为什么在突尼斯的内陆都没有留下足够多的部队呢？导致凯鲁万成了盟军打破突尼斯海岸防线的突破点。

难道亚历山大不知道汉国的空降军比德国的伞兵部队还要强大许多吗？难道他以为近卫空降军是只要从飞的屁股处掉出来，连侧门都不会跳伞的英国憋脚伞兵吗？

如果真的是这样，那蒋总长一定认真的考虑，空降伦敦的计划。

而且，亚历山大也没有想到，蒋云志从头到尾都没有想过强攻的黎波里，蒋元帅的野心比亚历山大上将的想像还要大很多。

所以，在斯法克斯与的黎波里中间的加贝斯湾，协约国地中海方面军只留下了两个师的防守部队。在亚历山大上将看来，这里就是一个死地，盟军绝不可以选择在英国两大集团军中间登陆。

如果说凯鲁万的漏洞是亚历山大低估了汉军的空降军作战能力，将大汉近卫伞兵与克里特岛上德国伞兵糟糕的表现划上等号，而留下低级失误的话，那么加贝斯的薄弱防守，就是英国陆军上将送给蒋大元帅最好的礼物。

佯攻斯法克斯，但不同于突尼斯湾战场前期假的不能再假的佯攻，在斯法克斯，必须表现足够的登陆决心，把英国第6集团军的注意留在盖尔甘奈海峡。然后另派一支部队偷袭加贝斯，截断第6集团军与的黎波里守军的联系，为盟军其他部队创造出分而歼之的机会。

当然，这个计划的实施，就相当于在北非战场上形成了一个三明治，被分割开来的英军是两个肉饼，而攻占加贝斯的盟军部队就是最里面的那层菜叶。

要么是菜叶被肉饼夹碎，要么就是肉饼被菜叶分开，离的很近，却直到被吃掉，也永远没有再相聚的机会。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第308章重刀无锋

时势造英雄，大英雄更需要舞台，孙立人在蒋云志处请战，即由三十万国/军**承担重任，做那片夹心菜叶。

夺取盖尔甘奈群岛的东岛，并成立斯法克斯战区指挥部，皆为掩人耳目，吸引多国部队注意力，为袭取加贝斯创造有利条件。

对于孙立人指挥三个集团军来说，攻取只有两万余人驻守的加贝斯并不成问题，而如此大费周章，无非是要达成战役的突然性。

“一而取加贝斯，绝不能将加贝斯之战打成相持或是反击战。”

这是临行前，蒋云志对出孙立人最后的叮嘱，只是还有一句话蒋总指挥没有说出口，“攻加贝斯容易，但接下来的‘守’才是真正的考验。”

攻下加贝斯，被分割的英军必定会疯狂反击，以夺回战略要地，谋求两军围歼“夹心菜叶”，然后合力突围。

这样，“大耳狐”计划真正的行动压力将全部压在孙立人和他的三十万中华革命军身上，两面受敌的情况下，他们能否将英军吸引住？能否坚持到盟军其他部队的合围完成，将最终决定非洲战场的战略走势。

盟军的海空优势决定了并不能在加贝斯投入太多的兵力。即要吸引多国部队来攻，让英军保有希望；又不能将其吓跑，丧失信心，而提前突围，打乱盟军的作战计划。

孙立人接的是一个不能败亦不能胜，还要打的热热闹闹的大戏。这场戏演砸了，英军就极有可能在并未合围完成的包围圈中钻了出去，给接下来决定成败的非洲大决战添加许多变数。

机会只有一次。

孙立人明白，中华革命军的身上，背负着太多的败绩，甚至是耻辱。这个机会与其说是自己争取来的，不如说是总指挥给国/军的最后一次机会。抓不住，那么国/军将不会再有独担重任的机会。或许回到马达加斯加爬山沟钻树林，每天与黑人土著们互打冷枪，就是这些战士军人生涯最后的归宿。

“一定要抓住，能不能在战争史上留下自己的名字、能不能为国/军打一个漂亮的翻身仗，在些一举！”

20日凌晨4时，在贝斯湾中隐匿数日的孙立人指挥着中华革命军新编第22师、第27师乘坐公台号和元皓号两栖船坞登陆舰，以及二十四艘炎黄轮，在幼节号航母战斗群的火力支援下，突然出现在加贝斯湾正面，在近二十公里宽的海面上对英军滩防阵地发动了进攻。

斯法克斯的血腥海滩成功的吸引了英军的注意力。没有人会想到，盟军还会开辟第四块登陆场。

海面上的气垫登陆船几乎是数分钟之内便冲上了沙滩。换装汉械后，中华革命军的火力配置几乎与大汉十三军不相上下。班用自动火力和连排级的打击火力迅速在滩涂上与英军的防守火力形成对攻。

装备至排一级的无线通讯使得每一个进攻中队都可以在几分钟内呼叫到海、空火力支援。

幼节号航母上的孙立人心情不错，篮球运动员出身的他，从军以来胜仗没少打，可今天这一战，似乎最为舒爽。

以前认为，给士兵们配上枪就是部队。纪律好些自动火力多些，再加几门大炮，就是精锐了，当初的中/央军不就是这样？

可现在才知道，一支高素质的强军，不仅是要一个高水准的指挥员和性能优异的装备，还要在兵员选拔和战术训练上有独特之处，部队的通信联络、与友军合成作战方面的能力更是必不可缺。

当然部队的士气和士兵们的斗志也很重要。孙立人在战前动员大会上的一段话，也深深刺激了这些参战士兵们。

“都是炎黄后裔，为什么汉军是龙？而我们就只能是虫吗？是爹生娘养的，都是喝着长江、黄河水长大滴，差距咋就这么大泥？”

“不要跟我说什么汉械精良、汉军勇武……汉军难道不是我们中华同宗吗？大移民这才过去几年？几年他们就是咱的同乡老表，那时他们甚至还不是军人！”

“内战中，我们是打了败仗，可中华人输中华人，兄弟相争，没啥丢人的。可现在，我们的对手换成了英国人、美国人，再怂，咱们可就真的丢脸丢到全世界了。”

“愿意继续当虫的，你就不用下船，只是回去以后，脱了这身军装，别跟人说是我孙立人的兵，别再说你还是个中华人！”

“不怕死的、还记得咱是龙的传人的，拿起手中的枪，跟老子来，污死那帮小/b/养的。”

——安徽蚌埠方言，“干死那些杂/种。”

俗语说新兵怕炮，老兵怕机枪。可无论是新兵老兵，最怕还是被人瞧不起，被人骂孬种。哪个军人没有荣誉感？哪个爷们愿意被人说是地下爬的怂货？

一样的米吃饱，一样的水养大。孙立人的话，让在盟军中本有些自卑的国/军战士们都梗梗起了脖子，爆发出了强大的战力。在残酷的抢滩登陆战斗中，中华革命军那面“青天白日满地红”军旗，虽然牺牲多名旗手，可自始自终就没倒过。

就算是军事技能上的不足，并不是单凭悍勇就能完全弥补，但加贝斯滩上的中华革命军，除了军装颜色与样式不同，已与汉军无异。

一样的黄色面孔，一样的无惧生死，一样的或“格老子”或“马了个巴子”的骂骂咧咧……

随着登陆场逐渐稳固，越来越多的部队成建制的登上海滩，英军的海岸防线已经切割的零零碎碎。

到下午2时，在侧翼登陆的新编第7师，击退了正面守敌，并快速发展纵深阵地，切断了加贝斯城守军与海边英军之间的联系。

而在海滩上，已经有中华革命军三个完整师登陆成功，并在海、空军战机的火力支援下，稳步的向前推进，逐步挤压英军的防守空间。

下午5时，加贝斯海岸防线被全线突破，防守海岸的英军师已被包围到海边的一个小渔村中。当海军舰炮开始对这个渔村进行了一轮地毯式轰炸后，伤亡惨重，仅余下的三千多人的英军在少将师长哈普勒的带领下，举白旗投降。

解决了海岸防线上的敌人，十万****在入夜前，全部登陆。运输舰队开始返航班加西的时候，加贝斯城的攻坚战已经打响。

在加贝斯城内，只剩下了一个英国陆军师。因为兵力的单薄，英军指挥官明智的放弃了城外阵地，全部退守城内，以期在巷战中拖住盟军，等待救援。重兵驻守的的黎波里距离此地并不算远，斯法克斯的路程更是仅有一百多公里，只要能坚持两到三天，是完全可以等到援兵的。

夜色中，弹药引爆时的火光不时照亮本应寂静的夜空，战争，残酷而血腥的战争这个让突尼斯的伊斯兰们恐惧绝望的魔鬼，没有因为他们虔诚的祈祷而远离他们。

世界大战烽烟不断，可是战争的双方却都是远离自己的家园，将战争的阴影留给了突尼斯，留给了利比亚，留给了那些落后贫穷却真真正正与战争无关国家的人们。

孙立人有些感慨，内战的感觉，与在别国土地上打仗的感觉就是不一样。

新编22师的师长高魁元请示：英军在民宅和各处建筑层层抵抗，我军伤亡较大……

孙立人在无线电中勃然大怒：蠢材，这里不是中华。我不管你怎么打，我只要天亮前加贝斯城全部在我们的手中。

放下通讯器，高魁元咧嘴苦笑，转过身立刻吼了一声，“通知各团，不惜代价，拿下加贝斯城！”

在国/军体系中，各级指挥官都有这个习惯，或者说是明哲保身，可以活得更久的护身符。那就是话不说明，将责任推给下级。同样的一个冲锋命令，解放军指挥员会喊“跟我冲”；国/军的则是“给老子冲”；而汉军的就是“冲？冲个屁？调重炮，给老子轰！”

军长如此、师长如此……一直到最下层，不愿承担责任就干脆摞挑子，或者集体哗变！这可能也是国/军在实力占优的情况下，仍落得如此惨败的原因之一。

不过，在国外作战，师长又把话说的这么明白，中、下级军官们的承受能力也强了许多，既然师长说不惜代价，那就是只要城，不要人。

当进攻的部队得到了无差别攻击的许可令，因为英军隐藏在平民中，而畏手畏脚的进攻顿时顺畅了许多。遇到易守难攻的建筑，66式神拳火箭筒的高爆弹立刻就打了过去。更为过份的，团属的重型迫击炮被投入了巷战，无论是民居，还是有着悠久历史的清真寺，只要有抵抗，一律照轰不误。

贝克斯巷战，在军事上并无新奇之处，在人道上更是备受谴责。

但在战区总指挥部，天亮后收到贝克斯城英国守军已被肃清，孙立人已经指挥部队进入防守阵地的消息后，蒋云志元帅对国/军部队大加赞赏。

重刀无锋！打仗吗，要那么花哨干吗？只要能完成预定目标，就是好样的！至于贝克斯城平民的伤亡报告……蒋总指挥简单看了看，揉成了团，准确的投进了垃圾桶里。

“尼玛，打仗哪有不死人滴？巷战不这么打？难道还要用士兵们的命去填吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第309章大汉男儿

盟军攻占加贝斯的消息传至阿尔及尔，协约国地中海方面军总司令亚历山大上将闭上眼睛，身体晃了晃，幸好身边的桌子帮了他一把，没有让其部下们眼前过于失态。

加贝斯不容有失。亚历山大把英军战斗力最强的第6集团军部署在斯法克斯，就是防止盟军在突尼斯中部登陆，将地中海方面军拦腰截断。

可没想到盟军在盖尔甘奈海峡摆出一付大阵势之后，就转而攻防守薄弱的加贝斯。

两个师的英国陆军在一夜间，一个师投降，另一个师更是在巷战中彻底被打残，这还是连两艘小舰都要低三下四的找大英帝国乞求，长江天险都要美国人帮其守护的蒋的部队？

年轻时，曾经多次随英国舰队在长江耀武扬威的亚历山大，怎么也不能相信，在他眼中那支等同于废物的军队，居然可以脱胎换骨般展现出如此强大的战力。

这就是被几千英军敲开国门的中华军队？这就是曾经留着长辨子的“双枪军”？

——“双枪军”，一支步枪，一根大烟枪。

英国人的古板就在于此，亚历山大仍用鸦片战争时代的眼光来看待新时代的中华军队，吃些苦头当然在所难免。

可就算此时，英国也不会想到，三十万中华革命军，三十万昂起头的中华汉子，就是葬送大英帝国的最锋利的唐刀！

一百年前的风帆时代，英国人是名副其实的世界霸主。一百年后的大汉中兴，汉人将重登世界巅峰。

苏塞失守、突尼斯城和比塞大也落于盟之手，英国第6集团军再苦守斯法克斯再无任何意义。如果再流连此地，甚至还有被盟军抄断后路，围歼在海滩上的危险。

在确认盟军的伞兵部队已经空降卡塞林，并攻占了突尼斯英军后勤基地斯贝特拉城后，亚历山大终于下定决心，放弃突尼斯，全军退守阿尔及利亚。并以安纳巴、艾因贝达、泰贝萨等城市为据点，构建了一条新的防线，以防止突尼斯北部的盟军连续的推进。

在斯法克斯的第6集团军已经失去了退往阿尔及利亚的机会，但仍有一条活路，那就是趁加贝斯的盟军立足未稳之际，夺回加贝斯，与的黎波里的多国部队汇合，侍机南下，加入利比亚中部艾森豪威尔指挥的以美军为主的多国部队非洲方面军。

看着地图上已经被代表盟军的蓝色箭头所包围的斯法克第6集团军，亚历山大上将突然有种不详的预感，“难不成第6集团军会踏上第8集团军的覆辙？no，绝对不可以，不可以将帝国的陆军精锐都丢在非洲。”

接到命令撤离斯法克斯的英国第6集团军是在盟国空军和海军舰载机没完没了的轰炸中上路的，理查德·奥康纳中将无奈的将第7装甲师和威尔士坎布里亚师留在了斯法克斯，以掩护第6集团军可以顺利撤出战斗。

第7装甲师是奥康纳中将手中最精锐的装甲机动力量，在逼降意大利军队时，起到了决定性的作用，被誉为“沙漠之鼠”。正是英国的坦克先驱霍伯特本是乌合之从的第7师由“一群灰溜溜的田鼠，训练成了强壮而敏捷的沙漠跳鼠”。

可是为了能够抵挡盟军登陆部队中的机械化师，为了能够让第6集团跳出包围圈，奥康纳不得不忍痛将第7装甲师留在斯法克斯，与坎布里亚师共同阻击盟军的追击。

可以说奥康纳的战术安排是成功的，正是因为英第7装甲师的存在，斯法克斯登陆盟军被足足阻挡住了一周以上。兖州军团、土耳其军团和南洋第4军团，数十万盟军居然不能够突然两个师的英军阻击部队。

蒋云志在战后就曾经说过：“虽然英国陆军的整体表现堪称拙劣，虽然我们是相互厮杀的敌人，但请准许我向英国陆军第7装甲师致敬，向霍伯特将军致敬！”

——霍伯特，英国坦克战的先驱，世界上第一个坦克旅的首任旅长。甚至比大汉皇家近卫军团的装甲兵的指挥官还要提出坦克集团化作战，还有坦克与飞机的空地协同作战。

德国“闪击战之父”海因茨·威廉·古德里安也曾直言，“如果说大汉蒋云志元帅是我的益友，那么英国人霍伯特就是我的良师。霍伯特的经验为德国机械化部队的组建提供了现成的模板，而大汉近卫装甲部队的成功经验，则坚定了我们发展机械化部队的决心。”

不过，当霍伯特一手打造出来的“沙漠之鼠”在斯法克斯，以灵活多变的装甲战术将包括大汉十三军兖州军在内的几十万盟军拖在突尼斯平原上时，霍伯特却因为某此不能公开的原因而被强迫退休，成为了一名仓库保安。

一周以后，在西西里岛的近卫空降第9军第27陆航师被转运到斯法克斯，三百架wz-40海东青发动了树梢攻势，甚至不惜大批量挂载长冠企鹅轻型空地导弹以解决英军第7装甲师。

英军阻击部队全军覆没的命运是不可避免的。但第7装甲师以自己的顽强和优异表现赢了各**队的尊重。

就在土耳其军队突破坎布里亚师的防线，就是第7装甲师的最后一辆丘吉尔-3型步兵坦克在长冠企鹅导弹的打击下燃起大火时，仓库保管员帕雷西·霍伯特被英王乔治六世召见。

随后在英王的推荐下，霍伯特重返军界，并出任英军驻守本土的第11装甲师师长，成为了英军中“最年长的少将”。

而这些，对于已经率中华革命军在加贝斯苦守一周的孙立人上将来说，没有任何意义。他只知道，随着昨天第二批运输舰队的到来，自己已经熬过了最艰难的时刻。

在过去的一周中，前期登陆的远征军第一军团，在无险可守的情况下，以伤亡过半的代价，将加贝斯城牢牢在握在了盟军的手中。

随着远征军第二军的登陆，仿佛时刻都有可能崩溃的阵地被重新加强，如一群叫花子般的第一军团将士，终于可以扶着轻伤不下火线的战友退到了城内休整。

孙立人将司令部所在的清真寺都让了出来，以安置伤员们！

同样多日未眠，连眼眶都已经明显凸出来的国/军上将很为自己的士兵们骄傲。虽然有空军的支援，虽然部队不必为在国内时那样，为弹药发愁，但面对要夺路逃命而疯狂进攻的英国第6集团军，还有随后来自的黎波里的英联邦军的两面夹击，第一军团的将士们愣是让英国人寸步未进。双方的战线仍然停留在开战时的原地。

没有人会想到斯法克斯的盟军会被阻击达一周时间，孙立人未想到，总指挥蒋云志同样未想到。当发现情况不妙，连忙安排运输登陆加贝斯的第二批部队和空军支援时，已是“夹心菜叶”独自作战的第四天，加贝斯城已经岌岌可危。

在随后等待援军的两天内，当然空军中入作战后，孙立人居然将手头上所有的预备队兵力全部投入前线，硬是顶着巨大的伤亡，将战线推回了开战前的状态。

“自己的梦得自己圆，不能让兄弟部队还你们欠下的账吧？”

“这下，咱们下去休息也心安理得是不？”

孙上将的这些话，得到了第一军团士兵极大的认可。“都是军人，既然上了前线，既然接受了指挥部的命令，那就别提什么困难！”

“可以死，可以伤，但任务必须要完成！”

当这些战场语录传回开罗时，黑脸元帅也终于动容，命令参谋将这些话和中华革命军远征第一军团的感人事迹制成小册子，传阅全军。

近卫第27陆航师与英军第7装甲师的空地对决结束，土耳其军团最先突破威尔士师的防线，并连续行军十小时，赶到了距离加贝斯仅三十公里远的吉比利小镇，切断了英国第6集团军继续逃窜的最后一扇门。

五天后，奥康纳收到了伦敦的电报，允许其率部投降，以保证英军及其他英联邦部队士兵们的生命。

兖州军团司令穆星辰上将主动将接受英军投降的机会让给了孙立人。斯法克斯一战，兖州军作战不力，将中华远征军置于陷境，被迫苦战坚守一周以上，远征军第一军团牺牲人数就达两万余人，受伤人数还要加上一倍。

如此苦战，在汉军的作战史上都极为少见。正如汉皇在看过战报后所说：“很少有现代军队可以在伤亡过半时依然坚持作战，这已经不能用骁勇能所形容！自豪我大汉男儿，壮哉中华远征军！”

在台中的委员长，正准备在大战正酣，大多数的目光都集中在北非之际，趁机发起夺取马达加斯加的登陆战。

为了这个被命名为“王朝”的登陆行动，汉皇甚至动用了犹大王国新入列的“联盟”号航空母舰和日本的大和舰队协助民/国海军。

而在台湾的军事力量也几乎是总动员，离开太平洋，在印度洋上重建家园，让许多败退孤岛之后就觉得没有什么希望了的民/国官员大为振奋。在他们看来，重新建立的一个华人国家，避免与大陆的军事对峙，无疑是他们这一群人最好的出路。

委员长也很忙，但更愁，戴笠弄出来了一份在兵败撤台之后，一些不安份人的名单。如何处置这些患难时期心怀鬼胎的人，着实难煞了玩惯心计的委员长。

孙立人在非洲的大胜，就像是一剂强心剂，让委员长又恢复了信心。

当着戴笠的面，在其惊愕的表情中，将那份名单用打火机缓缓点燃，“雨农呀，兵败之后，我反思甚多！其中就有一点，‘人间正道是沧桑’，我们失了民心，丢了民意。今后，我们也要学学汉皇，多用用阳谋。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第310章夫妻情深

孙立人及中华远征军在加贝斯的赫赫战功，不仅是为中华革命军打了一个漂亮的翻身仗，还为委员长在汉皇面前赚足了面子。

连接下来要接收马达加斯加都觉得硬气了许多。

孙立人被委员长升任为中华革命军一级上将。在此之前，也只有阎锡山、冯玉祥、张学良、何应钦、李宗仁等军阀级人物才被授予一级上将，就连“小委员长”陈诚也未有此殊荣。

当然孙立人的这张晋升令绝对无人多言，人家是真刀真枪在北非战场上打出来的。

在加贝斯湾的海滩上，接受英国第6集团军司令奥康纳中将的投降仪式上，身材高大的孙立人将军面朝大海、负手而立的一张大幅照片被多家报社选用，刊登在头版头条。

一时间中华远征军风头无俩，在整个华人界引起了极大的反响。“娶妻当娶孙家女，要嫁就嫁远征军”，南华晚报上的一句戏言，没过几天就成了很多年轻的口头禅，孙立人将军也就理所当然的成了“国民岳父”。

这个称号让远在突尼斯在孙将军皱了皱眉，“这不是咒老子呢吗？老子还没孩子呢，谁说老子一定要生女娃？”

汉人讲究“不孝有三，无后为大！”在汉人为主的社会中，虽然重男轻女的思想已经得到很大的抑制，但就算在经济发达的南华，汉人们还是将生个儿子传种接代当作头等大事的。

英国第6集团军投降之后，加贝斯南面的英联邦军队不得不撤回利比亚。盟军在接下来的一周内，解放了突尼斯全境，而中华远征军的第三军团和兖州军团则继续北上，攻克了利比亚的边境重镇祖瓦拉，与胡姆斯的德意非洲军团两翼呼应，对的黎波里英联邦军队形成了左右夹攻之势。

不过，在阿尔及尔为第6集团军捶胸顿足之后的亚历山大，已经无暇顾及的黎波里了，他现在面临的是要如何以薄弱兵力坚守阿尔及利亚防线。盟军挟大胜之势，连续在突、阿边境发动进攻。

蒋云志将在中东的几个装甲旅都投入对了阿尔及利亚的进攻，地中海航线的畅通使兵力的投送变得更加便利。

不到半个月，亚历山大就不得不重新调整英军的防守策略。之前协约国地中海方面军所倚重的阿尔及利亚防线，在盟国海、空军的全天候打击下，短短几天内就支零破碎，再也无法组织起有效的反击，只能是勉强据守几个重点城市。

在犹大军团与北部舰队联合作战，一举攻克沿海城市安纳巴之后，这条防线立刻变成了一个笑话。若不是亚历山大吸取了斯法克斯第6集团军的教训，及时收拢部队，那这些城市中的英军几乎就陷入重围——盟军大量机械化部队投入战斗，装甲集群大范围的穿插，让以城市为支点的战术变成了自寻死路。

被包围在城市中的军队要面临盟国空军24小时不间断的空中打击，还有“黑寡妇”的地毯式炮击，两轮下来，就可以将北非城市中低矮的建筑全部扫平。

英国人不停的在报纸上指责盟军的战斗方式就是“造沙行动”，将一座座城市变成新的沙漠无人区。

汉皇对这种指责虚心接受，在接受来自前《申报》，现更名为《新华报》的记者武佳仪的专访时，陛下就坦言，“战争对环境是一种巨大的伤害！作为战争的参与者，大汉帝国在战争结束后，必定会积极履行自己作为地区和世界大国的责任，支持有大量沙漠领土的国家进行防沙治理。并会将帝国在改良土壤和自然环境方面所取得的一些科研成果贡献出来，与各国共享！”

这番话让一直言词犀利的武大记者无语了半天。人家问的是“汉国在战争中采用了多种灭绝式的武器，汉皇怎么看待这种大范围杀伤性武器对于人类的威胁？”怎么扯到自然环境保护和沙漠化治理上去了？

其实陛下也在心中嘀咕，为了加强与新中华之间的联系，发展华人两大国之间的互信外交，汉皇答应了这次专访。没想到这个叫武佳仪的漂亮记者，虽然带着眼镜，一副知性女神的模样。可这么一会功夫，就让陛下充分领会到了“女神”的牙尖嘴利。

声音清脆，可小嘴中问出的问题全部是尖锐无比，将陛下难为的额头上都冒汗了。

耐心被磨没，钟义这脾气也就上来了，虽然并没有加之言辞中，但咱非暴力不合作可以吧？讲胡扯春秋、转移话题的本事，这小丫头还能是汉皇的对手？

不过，陛下还是低估了对手的实力。见到陛下有些不耐烦，武佳仪从小挎包中掏出了一绢香帕，递了过来，“汉皇陛下，要不咱们休息会？”

甜甜的笑容，加上江南水乡柔妹子吴侬细语，陛下是有火也发不出来了！接过手帕，随手在额头上擦了擦，“嗯，还挺香！很淡，并不是那种香气外泄的香水味，而是一种很内在很有余韵的清新味道。”

大脑似乎在突然间短路，陛下将手帕放在鼻翼下，用力的抽了抽鼻子，仔细的嗅了一下，“嗯，没错，是体香味，没想到这尖牙利齿的小丫头体香味道还不错！”

……

当敲门进来的宋雪进来提示约好的时间已经到了时，宋主任意外的发现那位漂亮得不像话的武记者满脸羞红，陛下的表情也有些不自然。

“不会吧，就这么一会功夫，陛下就下手了？”暗自腹诽的宋四见惯了豪门世家的荒唐，可还真没见过如陛下这样，“吃相太难看了吧？”

这话当然不敢说出口的，就算是有雪妃做后台，也无人敢在陛下面前这般放肆，只是微微的撇嘴表示不满是一定要有的了。

武记者也失去了专访时咄咄逼人的气势，有些小慌乱的起身，“谢谢陛下接受我的专访！希望还有机会采访陛下！”

很普通的两句结束语，可听在宋主任耳里却是特别不爽，“咋？还真打算赖上了不成？”

皇妃虽然高贵，但未必每个女孩都愿意走进深宫，与……多个女人共同分享一个男人。如海妮、秦映雪那般爱的深切也罢了，就算是如湛子那般无奈也只得认了，可号称新时代女性典范的武佳仪怎么可能有那种想法？

如果换成其他男子敢这样当面调戏她，她早就怒了！可……“他可是汉皇呀！”

就算是被调戏，可能够被汉皇调戏，也足可证明自己的魅力了！在卫兵的陪同或是监视下，走出卫青阁的武佳仪脸上露出上标志性的迷人笑容，看得一旁的皇宫侍卫也不由呆了一下。

无视宋四连翻的几个卫生眼，陛下舒服的仰靠在皮椅中，嘴角露出一丝邪笑，“原来你也会害羞呀，早知道就早这样对付你了！省得浪费了老子半天的脑细胞。还为什么要占领那么多的殖民地？傻妞，汉人这么多，老子不多弄点地盘，让子孙后代挤在一起生活吗？”

眼角的余光瞄着金华殿派来的“特务”宋雪走出了办公室，土著妞已经轻轻的将门带上。陛下“嘿嘿”两声，将刚才匆忙塞进衣兜中的战利品掏了出来。

绣着傲雪红梅图的粉色手帕上，还绣了一句小诗：佳人未思君，仪战纵横破。

“哟呵！志向还不小呢？一个小丫头还想当张仪连横合纵？”

这是典型的瞧不起女人，陛下也是大男子主义，不过……不自禁的将手帕又凑到了鼻子下边，“味道还真是挺不错的哈！”

……

“呀！手帕遗在汉皇的办公室了！”已经在宋四的“看押”下，离开了未央宫的武佳仪终于想起了自己的手帕。那是花费了好长时间自己绣出来的，只是贴身珍藏，平时很少舍得用的，没想到今天为了破解访谈时的僵局，落在了皇宫里！

想起汉皇将手帕放到鼻子下用力嗅的样子，武佳仪发现自己根本没办法生气，反倒是觉得很好笑，掩嘴“嗤嗤”的笑了起来。

女神展颜，结果就是路上行人有好几位男士撞在了帝都长安的大街两侧，随处可见的火焰梧桐树上。还有几位男士因为看的太入神，而忽视身旁女伴的感受，于是大汉经典武学二指禅在大街上一分钟可以看八段……

马达加斯加在20世纪之前非常的落后，法国殖民者为了方便掠夺岛上资源，在19世纪末才在马达加斯加岛的北部修建了迪耶果-苏瓦雷斯港。

该港水深潮平，是印度洋上著名良港。它距马达加斯加岛的最北端只有20余英里，要进入该港只能通过一条只有几百米宽的水道。此外，还有一条狭长的半岛将港区和锚区分开。法军在此构筑了大量的防御工事。整个迪耶果-苏瓦雷斯被法国人变为了一座巨大的要塞，登陆作战的难度非常大。

“王朝”行动的首要目标就是这座马达加斯加岛上唯一的海港。

陛下对负责制定登陆计划的皇家海军陆战一师师长阚爱国少将的要求是：在不破坏海港设施的前提以最小的损失拿下海港。

“夫上兵伐谋，攻心为上，其下攻城！”

阚少将发现陛下最近比较喜欢冒出一些大汉古语，还时不时的掏出一块手帕擦擦脸什么的。

“嗯，陛下通古博今，学问大！那块手帕一看就是大皇妃绣的，陛下经常持在手边，夫妻情深，为我辈典范呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第311章朕心甚慰

从锚地附近强行登陆，进而攻占迪耶果-苏瓦雷斯军港，是陆战一师军官们比较认可的作战方案。

在百战精锐皇家海军陆战队第1师的各位军官们来看，法军？是那支如民团一样的军队吗？是那支不足一个月就亡了国还吹牛说自己是欧洲第一陆军的军队吗？

本来在法国投降之后，傀儡政权维希法国是站在钢铁同盟一边的。可“火炬”行动多国部队登陆北非之时，维希法**队的指挥官见多国部队势大，立场就产生了动摇。一场内乱之后，自由法国的戴高乐将军掌握了法**队的最高指挥权，并加入协约国。

虽然德军随后快速吞并了一些法国领地，但法国南部靠近比利牛斯山脉的地区，还是落入了法军手中，影响更大的则是法国的海外领地，法国殖民军几乎全部表示效忠自由法国政府。

但对于汉皇来说，这并不是个坏事，否则还真没啥借口谋夺马达加斯加——总不能抢夺盟友的领地吧？

阚爱国师长否决了师部参谋们议定的作战计划。在这一段时间，印度洋上征西台基地动用了大量海、空侦察机，对马达加斯加岛全境进行侦察。军情局的特工们也提前打入了岛上，收买了一批岛上的土著人成为了他们的外线情报员。

所以陆战一师并不缺乏迪耶果-苏瓦雷斯军港的情报。

陛下的那句“上兵伐谋……”给阚师长的触动很大。他意识到这一次的战斗并不单单是一次军事行动，还是一次带有相当政治意义的行动。

陆战一师不仅要打赢，还要打的漂亮。

军港中的法军并不足惧，地中海和南非都已落入盟军手中，印度洋就是皇家海军可以横行无忌的自家地盘。而这支法军就像是皇家海军盘里的菜，手中的橡皮泥，想什么时候吃，想咋捏还不是随陛下的心意？

可这是一次联合行动，想必在陆战一师开始行动之时，大汉、民国和新华的三家联合运输船队已经启航。

如果不能在船抵达马达加斯岛之前，漂亮的拿下军港；或是将港口打了个稀巴烂，让船队无法靠泊，那都是在打陛下的脸。成军甚早的陆战一师不是一支普通的部队，是一支声名在外，是与近卫一师并称为帝国双骄的荣誉之师。

真要是在陆战一师的手中打了陛下的脸，那兄弟们都可以跳到印度洋淹死了，连游回南华都不用，回去也是一辈子抬不起头来。

经过探讨之后，阚爱国决定放弃强行登陆锚地的计划，而是直接进攻港口。

进攻船队由皇家海军的三艘文士级两栖船坞登陆舰和多艘炎黄轮组成。为其护航的是犹大王国的联盟号航空母舰战斗编队，编队中的另一艘航母大卫之星号同属于联盟级。这个级别的航空母舰是帝国大汉湾造船厂自行建造的第一级大型航母，虽然也采用了大量的基地技术，但这却是帝国第一次撇开基地的海军造船厂，自行建造航母，意义重大。

联盟级是典型的外销型航母，首批四艘全部由犹大王国订购，不过对于大联盟以外的其他国家，就算是有钱，也未必买得到，据说大汉湾造船厂的合同已经排到1950年之后了。

联盟级算是陛下的得意之笔，用其他国家的钱，来帮助帝国的造船厂摸索建造航母的经验。而且为大联盟国家建造的航母，真要是需要时，那还不是相当于自家战舰一样？

抛开舰载机、导弹等配套装备不说，犹大、日本、摩洛、新西兰等国家军队体系都由帝国总参一手创建，连这些国家的高级将领晋升都还要来到卫青阁呢！虽然在政体上，帝国并未对这些国家干涉过多，可在陛下看来，在现在的形势下，军事共同体比经济一体化更重要，这种联盟，会比所谓的英联邦更牢靠。

犹大王国的航母战斗群的编制几乎是照搬皇家海军的，非常之庞大。一个战斗群中两艘主力航母、四艘巡洋舰、十二艘驱逐舰和八艘护卫舰、还有八艘东风级aip级潜艇和四艘补给舰，而其他舰只都是根据作战任务临时调配。比如说这次“王朝”行动，就有六艘大汉皇家海军的扫雷艇加入编队。

阚爱国的师部设在了排水量六千吨的公与（沮授）号两栖船坞登陆舰上，从位于印度洋中心的征西台基地出发后，师部的参谋们就一直在议论，“法国人会不会直接投降？”

强大的航母战斗群绝对是杀鸡用牛刀，必要时攻击部队还可以得到南部非洲的皇家空军支援。看到这样的阵容，法国人有没有勇气抵抗？

大联盟国家向英、美等国宣战后，也一直未针对法国。不过，这毕竟是一次带有很强的偷袭性质的作战，没有国家会不对这样的偷袭作出反应。

2月14日凌晨，西方国家传统情人节的这一天，舰队抵达预定地战。

方城号和容城号两艘扫雷潜艇潜入军港的入口处开始扫雷。埃拉特号护卫舰跟在扫雷艇后进入了外锚地，在确定没有危险后，登陆船只随即跟入。

两艘大型航母及四艘天使长级巡洋舰和多艘驱护舰船都停在了港口的二十海里，随时准备火力支援。

凌晨四时，船坞登陆舰上的海象两栖坦克和海豹两栖装甲车开始下水。而在之前，犹太旅的一个两栖突击营已经偷偷潜水上陆，他们的任务是控制一处外锚地的法军炮台，这个炮台的角度正好可以炮击到登陆部队的船只。

战斗并不激烈，两栖突击营的行动并没有引起法军的注意，上岸后快速突击的陆战队战士，以密集的自动火力压制住了在慌乱中匆忙抵抗的法军炮台部队，短暂的交火后，炮台驻守部队投降。三百多名法军大部分被俘虏，被打死的只有几十人。

凌晨五时整，联盟号与大卫之星号航母上的j-15“鹰”和g-41蛮龙开始出现在迪耶果-苏瓦雷斯上空，精准的打击几乎完全摧毁了港中的法国舰只和附近的机场。

在空袭结束时陆战第1旅已经完成登陆，两栖装甲部队完成了对登陆场附近的法军工事的打击，开始向迪耶果-苏瓦雷斯市区挺进。

登陆战距市区有二十公里，在向市区行进过程中，还发生了个小插曲。两栖装甲部队俘获了一名法**官和三名法国士兵，在经过短暂交涉后派遣这名军官向法军总指挥劝降。但这很快就被证明是不明智的举动。

在陆战一旅来到一处通往迪耶果-苏瓦雷斯的险要隘口时，遇到了法军有组织的顽强抵抗。很明显是那个被释放的军官向法军发出了警告，这也让陆战一师的军官彻底放弃了劝降法军的念头。

正在随2旅登陆的阚爱国在通讯器将1旅长臭骂了一顿，这事传出去，可真是够丢人的了。

事实证明，法**队并不是乌合之众，突前的数十辆“海象”和“海豹”在遭到法军有组织的抵抗之后，前进的路程艰难了许多。

由于在登陆时选择了两片互不相邻的海滩，内锚地的雷场密度又大于预期，而且在中午时分有一艘护航的护卫舰触雷沉没，所以大型船只无法进入内锚地，无形中增加了从运载船只到海滩间登陆艇的行驶时间，这使得海滩上弹药食物都发生了短缺。自行火炮的运输也受到了阻碍，直到天黑时才找到一处深水处将“海神”自行榴弹炮车卸下。可是这个卸载处较为偏僻，没有道路可通，这使得陆战队的炮兵们不得不花些时间寻找道路与大部队汇合。

阚爱国只好命令六艘扫雷艇在极度危险的情况下同时运作。15日下午，在付出一条扫雷艇沉没的代价后，内锚区的水雷基本扫清，第2旅和第3犹太旅终于得以快速登陆。

阚爱国组织将陆战队最大口径火力的海神155毫米自行榴弹炮集中起来，猛轰法军防线，两个小时后，数支陆战师部队成功的穿越了火线，突进市区。

但起到决定性作用的却是那个最先登陆的犹太旅两栖突击营。法军的主要力量都被吸引到了迪耶果-苏瓦雷斯以西阵地，防御码头的人很少，所以突击营的一个连士兵乘坐两栖海豹装甲步兵车，在法军反应过来之前，就不费吹灰之力攻进了基地内部。

基地内的战斗很快结束，许多意欲反抗的法军被打死，其余的则老实举手投降。在占领了设在基地内的法军司令部后，法军的有组织抵抗停止了。

只有守卫着港口入口处的12英寸炮群拒绝投降，有些不耐烦的阚爱国直接呼叫了航母上的“蛮龙”攻击机，在一顿火箭弹的饱合打击后，炮群阵地上很快的就消停了。

两天的战斗，陆战一师完成了战役目标，阵亡42人，另有一百多名海军陆战队士兵负伤。舰队方面，犹大海军的一艘护卫舰和皇家海军的一艘扫雷潜艇触雷沉没。

晚上七时，随部队进入市区的阚爱国给皇家海军司令张峥元帅发电：我部已占领迪耶果-苏瓦雷斯军港及市区，港口设施基本完好！

半小时后，阚爱国意外的收到了发自卫青阁，由陛下亲口回复的电报：朕心甚慰！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第312章大国原则

盟军攻占迪耶果-苏瓦雷斯港的“王朝”行动，并没有引起太大的风波。英、美等国在非洲的军队自身难保，丘吉尔更是陷于国内疯狂的保皇运动和一连串兵败之后的焦头烂额当中。

戴高乐在伦敦的法国流亡政府倒是大声吆喝了几声，却只能登上报纸的边边角角，平时那都是登载丢猫找狗或是某某夫人花边新闻的地方。《卫报》当然不会拒绝这样的新闻材料，可惜头版已经让主编预订了，那是留给保皇之声的。

祖上据说也有子爵头衔的主编是坚定的保皇派，“回到祖先荣耀的地方，回到骑士们用汗水和热血赢得的土地上。”成了英国数量众多的落魄贵族后裔们挂在嘴边的话，更让人担心的是，这个理念在社会上层人士中也并不乏支持者。

虽然工业革命之后，君主立宪制深入人心，王室逐渐成了强大的日不落帝国的吉祥物和橡皮图章。但中世纪骑士与城堡的梦想在英国还大有市场，空有头衔却无实际意义的贵族们甚至比英王还要更热切的盼望回到领地与城堡中，佩带上光荣的族徵，重现无尚的荣耀。

当然，这种复古的想法支持者众多，但反对者更多。

帝**情局局长沐雨上将就不无担心，英国老牌贵族的支持者毕竟是少数人群，希望维持现状态哪怕只是口号上的平等的平民才是社会主体。

已经失去权力太久的王室，并不见得能在这场保皇浪潮中掀起多大的风浪，主动权还是握在国会和政府手中。虽然首相丘吉尔申请对国内反对势力进行武力镇压，必须要经过国会议员投票通过，但贵族实力在国会中并不占上风。只要丘吉尔上决心，还是可以动用木土军队对保皇派进行打击的。

“那和我们有关系吗？”听完沐局长表示出来的担心，陛下不以为然的哼了一句。

沐雨有些愕然，但随即反应过来，“是哈！英国人的内斗，保皇运动能否成功，国会方面会不会通过在国内动用武力的决议，跟大汉有什么关系？”

支持英国的保皇运动，要的是就英国内乱。英伦三岛上乱起来了，就表示军情局与国安两个部门在英国的联合行动成功了。

沐局的死鱼脸露出了一丝比器还难看的笑容，“陛下，您可是答应温莎大公帮助英国王室拿回权力的！”

“啊？什么？”

“我……”陛下的表情瞬间让沐局长无语，连天然呆这招都用出来了，这也太没节操了吧？“温莎大公那么实在的人，咱这么坑他，好……吗？”

“谁说我要坑他了？人家当初卖咱们南华大陆时，给了个友情价，现在他落难了，咱们怎么能不仗义出手？不是我说你，沐雨，你这思想，太没有爱了吧？”

“我……”好吧，陛下您这不是坑温莎大公，您这是坑我呢。

“沐雨，你要记住，虽然我们是名副其实的帝国，但我们也是有节操……呃，是讲道理、负责任的大国。不干涉其他国家内政，是我们外交政策的一项基本原则。人家英国人的事，还是让英国人自己处理的好，咱们，只要在战场上打败他们就行了！”陛下一副语重心长的表情，差点把沐局长给弄哭了……气的。

忽悠，陛下你就忽悠吧。最近自打不知打哪弄来了那方白手帕后，陛下就特别爱忽悠，就连只有沐局长在场的两个人对话，也搞的这样凛然正气的。还“不干涉他国内政”，这话给别人说能信，能沐局长说……那不是纯扯吗？这一天天的军情局干吗的，不就是去别的国家捣乱吗？

不过，看到陛下那笑眯眯的样子，特务头子马上反应过来，“不对，陛下这是话中有话呀！”

英国人的事，让英国人自己处理？“陛下，您是说……”

见沐雨领悟过来，钟义点了点头，“乔治六世已经掌握了一些军队，比如那个坦克11师的霍伯特应该可以算是他的人，还有一些，不过比起蒙哥马利手中的英国本土军队，英王手中的力量还远远不够，必要时，我们可以支助乔治六世一些资金。哎，这年头，皇室也穷呀！”

“拉倒吧！”沐局长差点脱口而出，打断了陛下的话。皇室穷？那是英国的，未央宫应该是地球上财富最密集的地区了吧？不说大汉皇室，就大联盟内的哪个王室穷？犹大？那是红盾家族，他们要是穷，全世界就都是穷人了，摩洛、苏禄王室穷？大汉给他们的资源开采费，一个月就够造一艘航母了吧？

嗯，日本王室穷了点，日本的财政收入大部分控制在东瀛总督府……不对，有陛下这个全世界最大的土豪，樱妃还能穷着？

要说搞情报工作的人，都很聪明，沐局长当然更是当中的佼佼者。陛下这绝对不是无病呻吟，这是话中有话呀！

哟！又把那白手帕拿了出来，这屋里也不热呀，老擦什么擦？看来问题就在这手帕上。

“陛下，您这手帕不错呀，看起来是纯手工绣制的哈！”

钟义差点泪牛满面，老子暗示半天，你终于反应过来了。

……

十分钟后，“行了，陛下，我明白了，这事我去搞定。”

“沐雨，要重视我们与新华的传统友谊……嗯，有些事情不能太张扬了。”

“明白，陛下，这事我去找邹主编，让他安排一个猎头公司去做，《南华日报》想挖个记者来，还不是手到擒来？论待遇，咱这边出个远途的新闻采访费，都比《新华报》一年的工资还多。”

生子当如孙仲谋，交友当交沐局长。

陛下“嘿嘿”两声，“你怎么办我不管，反正这事跟我无关！”

……

马达加斯加岛上，让“朕心甚慰”的阚爱国这几天心情不错。陛下可是很少亲自给前线部队回复电报的，这封电报虽然只有四个字，可还是陆战一师的将士们兴奋不己。

阚师长更是将电报单小心翼翼的藏好，“尼玛以后这就是老子的传家宝。相当于古时的免死令牌呀，‘朕心甚慰’，老子让陛下都曾欣慰过，谁还敢惹俺？”

出发自台湾的搬家船队正在印度洋上航行，陆战一师与“联盟”号航母战斗群为主的护航舰队抓紧清理航道，以及港口内可能漏掉的水雷，为运输船队扫清最后的隐患。

马达加斯加岛其他地区的法军数量很少，并不足以对港口造成威胁。话说陆战一师不去清剿他们就偷着乐了，哪还敢来骚扰盟军。

让人哭笑不得的是离港口最近的北阿尼武拉努的一支驻军。犹太旅旅长斯托维给他们的指挥官送去了两瓶黄尾袋鼠葡萄酒，接下来法军阵地上就打出了白旗。

“尼玛，早知道这样，少拉一船炮弹，多带点葡萄酒好了！”接到报告的阚爱国笑骂道，“地中海和好望角的补给线都被切断，这些法国人的日子也够苦的了。”

没错，当印度洋已成大联盟内海，当盟军在各条战场捷报频传，还有什么是汉皇想做又不到的呢？

印度和巴基斯坦打的热闹，明知道巴基斯坦军队武装了大量的汉械装备，印度人仍眼巴巴的恳求汉皇允许印度加入大联盟，并承诺将立即派出一百万军队加入盟军。

中南半岛上，大联盟军队已经基本肃清越南和柬埔寨的反抗势力，当南洋军一部在孟加拉登陆之后，缅甸抵抗军在三个月内就几乎消声匿迹。屠杀甚至是灭村、灭寨，没有哪支部队会比南洋军做的更好了。

如今西域总督府的政令已经在中南半岛畅行无阻，唯一的例外的是泰国。泰国在战前一直是**国家，并未落入西方列强手中沦为殖民地。

不过，从泰王三番五次申请访汉，又主动将自己的王子和公主送到南洋大学留学的态度上来看，亲汉之心还是表露无遗。

汉皇也无意将泰国纳入帝国的殖民区。说实话，在战争时期抢夺西方列强的传统殖民区是必须的，在掐断这些殖民地为英、美、法等国输血功能的同时，还可以打造它们向帝国的输血管道。可是战争终有一天结束，战后如何处理这些殖民区，还真是件令人头疼的事。

“裂土封王”是皇家内务部一直在秘密运作的计划。这个构想曾让钟义兴奋许久，想一想，在帝国控制的殖民区内，出现一大批以汉人王室为首的国家，让汉家文化遍地开花，将是一种多么让人兴奋的情景？

西伯利亚、中南半岛这两个地方就够封上十几个王了。亚洲，尼玛就是汉人的亚洲！

不过执行“裂土封王”这个计划，并不是如太平洋尊封几个王室就可以解决的，“封王容易，裂土……以汉军的如今强势，也不是什么难事！”可是不能封完王就不管不问，任其自生自灭，那样在汉人数量较少的地区，王室的存在并不能长久。

军事共同体和经济一体化都是必须的。这两个共荣共息的一体化进程才是“裂土封王”计划能否成功的关键。

同祖同宗，血脉相连。将不再是一句空话，而是介时，诸多汉人王室荣辱与共，休戚相关的最大根基。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第313章英国内乱

协助委员长在马达加斯建国，也正是“裂土封王”计划的一部分。

出发自台湾的运输船队行至南洋，受到了南洋总督钱志豪的热烈欢迎。考虑到运输船队中的船只紧张，南洋各国赠送给搬家船队的物资，都由南洋总督府自备运输船。

离开雅加达，联合船队再次出发时，队伍中又加入多艘南洋各国的运输船。船上的物资都是登陆新家园后，急需的生活和建设物资。

联合运输船队的总指挥陈绍宽一级上将在发给委员长的电报中说：海内存知己，天涯若比邻。卑职从未如今日这般为自己的汉人血统而深感自豪。相信，即使我们远居非洲，也必定不会孤单。

在台中的委员长看罢太子送来的运输船队电报，走到官邸的阳台上，遥望西南默默无言，许久之后，方轻叹一声，“论天下英雄，唯有汉皇，我与润之皆不及其半分矣！”

“父亲，何出此言！想当初您……”

“经国，你的眼光还是太短浅了。哎！也不怪你，这世上又有何人能有汉皇之远见呀？”

……，太子无语，兵败大陆之后，老爷子倒是经常嗟叹，可从未如今天这般感慨。在其看来，虽然远在万里之遥，可毕竟复国有望，这有什么感叹的？

“蠢材，论年龄，你比汉皇还要痴长几岁吧？可人家想的是民族伟业，汉之中兴。你呢，不要说放眼四海，连个家天下你都无力守护。哼！”

虽然不敢顶嘴，可太子这心里憋屈的……，这也有点太不讲理了吧？还我比汉皇痴长几岁？老爷子你比汉皇大那么多，你敢跟汉皇比吗？大陆兵败，与我有多少干系？

……

这个世界是公平的，每个人都会有自己的烦恼，哪怕他是外人眼中的神。

“什么？她居然拒绝来南华工作？”

卫青阁中，突然传出来一声怒吼，瞪大眼睛的陛下有些不可思议。待遇优厚的《南华日报》主动去《新华报》挖个记者，居然被人拒绝了。说出去都没人会相信，有多少人削尖了脑袋了还进不来呢！

不同于大移民时期，现在想拿到象征大汉国籍的金卡，就算是华人也不是那么容易。

没想到这小丫头还挺有个性的哈！“算了，既然她不愿意来南华，咱也不勉强。老话说的好，强扭的瓜不甜。”

挂了沐雨的电话，陛下拿出了手工绣的红梅手帕，放到鼻子下边嗅了一下，“尼玛，都是汗味了！”

随手扔进抽屉中，陛下咧嘴苦笑摇了摇头，对自己说了一句：“施主，你太着相了！”

虽然对那个漂亮的女记者很感兴趣，但陛下并不是喜欢辣手摧手的主，这事得讲究个你情我愿才有滋味。“咱的理想是要当想昏君，可是在战争还没结束的时候，还是以国事为重吧！”

中华革命军一级上将陈绍宽指挥的联合运输船队在征西台基地经过短暂休整之后，终于完成了横越印度洋的旅程，抵达了已被更名了的中山港。并顺利卸下了首批登岛的建筑工人、市政规划师等负责新家园建设的人员，以及一大批的各种物资，当然还有数个军的国/军部队。

皇家海军陆战一师已向他们移交了港口和市区的阵地，接下来这岛上怎么搞就不关汉军的事了。

阚爱国率领陆战队在第二天就登船离开，他们将赶赴地中海战区，在那里，还有更重要的任务在等待着他们。

在北非的“大耳狐”行动进行的很顺利。隆美尔与孙立人两面夹击，两周之内就突破了的黎波里英联邦军队的防线。在加拿大军队单独接触盟军准备投降之后，隆美尔将南非已被盟军占领的消息也释放了出去，这导致了南非士兵们的骚乱。

英国人强力镇压了这次叛乱，但防线的整体性已被打乱，德意非洲军团的装甲集群率先突进，将的黎波里城置于坦克炮口之下。

一天之后，西线国/军的新编27师也穿过了英军防线，攻进市区。巷战中，英国人也仅坚持了三天，这一次，荣耀的主角变成了意大利人。

蒋云志笑称这是意军咸鱼翻身的一战，同样装备东北虎中型坦克的意大利第100装甲师，最先攻进了英军在的黎波里的司令部，并俘虏了大部分在利比亚的英军指挥官。

的黎波里被攻陷，打碎了艾森豪威尔的最后一丝幻想。现在他开始考虑的不是如何击败对面的盟国非洲方面军了，而是怎样才能将手下的近百万多国部队带回摩洛哥。至于阿尔及利亚？还能指望内乱不停的英国人阻挡住攻势如潮的盟军吗？

协约国地中海方面军司令亚历山大上将，这位曾一心与艾森豪威尔掰掰手腕，为英国陆军找回面子的将军都要快逼疯了！

“这特么算啥事？在阿尔及利亚的三十万英**队居然有一半部队的长官宣布忠于王室，服从王室‘英国立即退出战争，与盟国展开谈判’的命令！”

在英国本土，陆军装甲11师与皇家高地燧发枪团等多支效忠王室的军队已经开进伦敦，这些被乔治六世重新赋予皇家陆军称号的部队，守卫在白金汉宫周围，与效忠国会的政府军形成对峙。虽然双方并没有擦枪走火，但形势已经相当严峻。

国会与王室的矛盾在于英王认为英国已经在战争中失败，英国应该立刻退出战争，谋求与盟国的谈判，不能将战争引到英国本土。

而以丘吉尔为首的内阁和国会则坚持要继续战争，美国正在加大对战争的投入力度，“我们还没有输，我们还有直布罗陀海峡，没有盟军可以威胁到本土。即使有，我们也可以像对付德国空军那样，击败一切来范的敌人。”

丘吉尔在国会的演讲依然很精彩，很鼓动人心。但议员们却已明显分成了两派，一派一边鼓掌一边疯狂的喊叫着，恨不得将双脚也举起来，支持首相。但人数稍少的另一派却是面带冷笑，以一种看白痴的眼神望着仍在演讲台上声嘶力竭挥拳鼓劲的丘胖子。

“还没有输？堂堂日不落帝国也仅能靠着直布罗陀要塞维系着最后的遮羞布了，要是这块遮羞布也被扯掉呢？”贵族议员们都很期待那时丘胖子的表情。

想起英王的保证，他们都相信，用不了多久，这份期待就可以变成现实，那一定很精彩。

并不是贵族们不爱国，他们也希望英国人可以打赢这场战争，正如战争之初，德国空军大举入侵之时，他们也一无反顾的对军方大力支持，甚至不惜捐钱捐物资。可是，当明眼人都能看出，战争的天平已经大大的倾向钢铁同盟方，失去大部分殖民地的英国已经无力回天时，难道还要打肿脸去充当美国的马前卒吗？

更何况英王已与汉皇达成协议，退出战争后，英国将恢复王权至高的时代，那就代表着他们这些老牌贵族也可以拿回家族传承的领地和其他资产。

只是，如果这些贵族议员能知道汉皇与沐局长的对话，会如何作想？会不会亲自参军去找汉皇拼命？

在开罗，蒋云志元帅的目光已经不再盯着阿尔及利亚，甚至于还在利比亚缓缓西辙的艾森豪威尔，都没有太过用心。

在汉斯、水墨、隆美尔、穆星辰等多路大军的围追堵截之下，美军的处境日渐艰难。况且退一步说，就算是艾森豪威尔能够将这支多国部队带到摩洛哥，那又怎样？

这话很牛气，但却是事实。在林杰大校指挥的三十艘东风级aip潜艇绕道好望角进入大西洋安家在几内亚湾之后，欧美之间的大西洋航线再次变成了死亡之旅。一个月击沉超过百万吨舰船，这样的成绩让德国海军司令、潜艇战专家邓尼茨都汗流不止。

尼玛，这么打下去，打一年美国就根本没有船能航渡大西洋了。

东风级aip潜艇在大西洋上，就是无敌的神话。东风级的水下航速可以超过水面航速，使得潜艇在潜望深度就可以使用柴油机航行。而东风级的自持力更是可以达到57天，**作战的时间几乎达到两个月之久。

加上超安静的水下低速航行技术，协约国海军在对付德国u潜艇时摸索出来的战术，到了东风级这都不管用了。

这一个月，能够安全抵达摩洛哥的美国运输船，不超过二十艘，美军能够得到的补给不足总量的百分之三十。

所以，蒋云志敢嚣张的说，艾森豪威尔就算到能撤到摩洛哥，那又怎样？

只是现在的当务之急不是对付美军，而是英国人身上那块最后的遮羞布。只要能控制住直布罗陀海峡，北部舰队就可以进入大西洋。在蒋元帅看来，拿下直布罗陀，就等于结束欧战。

真的很佩服陛下的策略，本来还在想即使攻下直布罗陀，登陆英国时也会有一番苦战，可没想到军情局和国安的那帮家伙一顿闹腾，居然还真就把伦敦折腾了个底朝天。

忠于英王的王室军和忠于国会的政府军居然在威斯敏斯特区外隔街而对，真是差点亮瞎了……那啥，“陛下高，实在是高！”

一旁的参谋们突然发现，蒋元帅的大拇指又突然竖了起来。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第314章登陆西班牙

进入1943年的3月，连续发生了数件与大汉帝国有关的大事。

首先是在3月5日，汉、意、土等**队组成的盟军攻克了阿尔及利亚军事重镇君士坦丁和吉杰勒，盟军的先锋部队距离协约国地中海方面军司令部所在地阿尔及尔仍有二百公里。

其次是在3月8日，新华太祖开始为期一周的访汉行程，商讨新华建国之后，汉、华两国之间的经济、军事合作项目，以及新华正式加入大联盟等一系列议题。

在未央宫，双方在愉快的气氛中达成一百五十六个项目的工业基础设施援建计划，还有关于香港、澳门以及东北等汉军实际控制地区的撤军问题。当然太祖也如约带来了六棵茶树的极品乌龙茶，让汉皇很是不好意思。虽然这是在首里就谈好的，可是君子不夺人所爱，“对半分，就留下上边三颗的就行了，其他的还是给您和伍总理留着吧！”

新华代表团的成员们无不莞尔，江湖传言果真不可信。都说汉皇重义，是个仁义君子，可见面后方知……见过无耻的，就没见过……谁不知道大红袍最极品的就是上边那三棵呀？

反倒是太祖比较看得开，“不能怪人家汉皇不讲究，在首里时咱就答应都给人家了，人家能还回三棵，咱得知足，毕竟咱是穷人求富亲戚来了！”

茶树什么的都是小事，“156”项目的谈成让新华使团的成员们都很兴奋，在未央宫的国宴上见识过大汉的排场，大家都对建设美好新中华充满了憧憬。

还有在几个月后收回港、澳，不久后还有望收回东北甚或是远东，而且不用新华动用一兵一卒，汉军都是无条件撤军，这面子可大了去了！

“俱往矣，还看今朝！”

新华三年内，就可以收回满清在近代失去的所有土地，似乎……这些功绩倒真的应该记在汉皇的身上。

在数日来的谈判中，双方只提到了具体的援建项目，就没谈其他，例如人员待遇等。新华方面是过惯了军事共/产主义生活，商品经济的观念很淡漠。回到白虎区大汉国宾馆，才有几名成员想到这个问题，在国宾馆工作人员的帮助下，几经辗转终于将电话打到了未央宫中太祖休息的东明殿，刚一说明这个问题，就听到电话对面洪亮的湖南口音传来：“这个问题你们就不用担心了！咱们新华与大汉是自家兄弟，那些俗物，不谈也罢！”

放下电话，几个人面面相觑，“俗物？”

其实汉皇的原话是：自家兄弟，谈钱多伤感情。那些支援新华建设的技术人员，您看着给点工资，别低于他们在南华时收入就行……

这话说的太祖眼皮连跳了好几下。“别低于南华的收入？谁不知道南华的工资水平是全世界最高的？而且去新华援建的都是专家级的人物，这一大笔工资够新华一个省的开销了。”

不过明显是临行之前就已经研究明白了汉皇的性格，太祖只巧使一计，让汉皇一冲动，就减免了这些专家们的工资。

“汉皇陛下，我认为在我们展开合作之后，需要互设一个联络机构。而且新华的人民对于陛下在抗战时期和建国之后，带给新华巨大的帮助一直没有忘怀。新华的年青人更是以陛下为偶像，励志向上。所以我准备派一位记者留在未央宫，记录陛下的生活点滴，刊登于报，让新华的人民更了解陛下。”

“噢？”拍马屁可以理解，有求于人吗！可这么明目彰胆的往自己身边派耳目，这不科学呀？陛下稍一迟疑，就见太祖哈哈大笑起来。

“陛下，这个人您也认识，就是曾经为您做专访的武佳仪记者！”

“我……了个擦！”陛下差点冒出粗口，激动之下，立即答应了援华专家的工资由他们原先的单位负责，反正就是不用新华方面掏钱了。可看到太祖脸上有些促狭的笑容，又反应了过来，“新华的情报做的不错呀，沐雨去挖人，是找的猎头公司，这都能被查到自己的身上来。”不过也无所谓，工资什么的对于新华是个不小的负担，可对于南华来说那都是小钱，只是……就这么被算计了，有点让人不爽。

“那个……武记者是自愿来南华工作的吗？”

“当……然！”

得，看太祖的表情就明白了，这指定又是什么“组织上对你的信任和看重，才交给你的重大的政治任务！”

虽然贵为皇帝、贵为主/席，可大家都是男人，有些事情也不多说了！钟义脸上保持着“王者之笑”，但心中却早已邪笑不已，“你不是拒绝来南华工作吗？哼哼……尼玛这是谁想出来的招？记录日常点滴，那不就是随身小……那啥吗！嗯，这个主意好，朕心甚慰呀！”

新华主/席访汉，达成多项协议，并将在随后的大联盟会议中，正式审议新华加入大联盟的申请。这样的消息传遍了南北半球，震动了世界。两个最大的华人国家强强联手，还有谁能阻挡华人的崛起吗？难道世界又将要面临一次“****”吗？

可是，在热闹的三月，喧嚣还远远没有结束。

3月21日，西班牙元首佛弗朗西斯科·佛朗哥在开罗与汉皇和意大利元首墨索里尼全晤后宣布，西班牙加入钢铁同盟，并对协约国所有国家宣战。

忙于苏联战役的德国元首并没有参加这个次会议，但在电话中表示了对“好兄弟”佛朗哥的欢迎，“法西斯阵营终于迎来了最后一位兄弟！法西斯万岁！”

听着小胡子在电话中的嘶吼，钟义咧着嘴骂了句：“白痴！”

这货越来越不讨人喜了，尼玛之前为了拉拢西班牙无所不用其及，在发现佛朗哥与大汉走的比较近时，又坚持必须到柏林召开法西斯大会。

“靠，你以为你真是救世主呢？老子被世人称为神之子，还不是大老远的飞来了地中海。”

缺少了德国元首的开罗会议，在后世常被一些另类学者认为，这就是冷战的开始！在陛下看来，这样的说法，也有一定的道理。因为陛下对自大的小胡子的极度厌烦，正是从开罗会议开始。

但战争结束之后，汉、德反目的真正原因又有谁能完全能说清楚呢？包括陛下，到底是因为意识形态和民族、国家利益；还是因为这世上的老大只能有一个？

这些都只是“老大”们的烦恼，对于西班牙元首来说，在协约国和钢铁同盟阵营之间摇摆了这么久，已经为西班牙拿到了太多的好处。如今盟国大军逼近，英国人还在那内讧不休，“此时不选，更待何时？”

赌性每个人都有，大小之分而己。如佛朗哥这样的枭雄，又怎会是缩手缩脚之辈？为了能在战后谋得更多的利益，西班牙独裁者不选则己，选即彻彻底底。不仅宣布加入钢铁同盟，还同时对协约国26个国家同时宣战。

“尼玛，傻子才不宣，宣战了才有资格去瓜分战后的大蛋糕呀！”

因为盟军其他部队大部分都参与围歼非洲美军的作战，已经在加贝斯和的黎波里证明了擅打硬仗的孙立人将军再次领命，率中华远征军在西班牙的马拉加港登陆。直布罗陀战役的陆上作战将由孙立人指挥，其所部除二十多万国/军精锐外，还有西班牙的参战部队蓝色军团。

在登陆的当天，“国民岳父”就收到了大量的电报，几乎全是正在岐山岛（马达加斯加岛更名）上“剿匪”的同仁们发来的。电报中俱是艳羡与赞美之词，就连委员长也亲自发电勉励：国威系于汝之远征军……

攻取直布罗陀要塞，对于任何一只军队来说都是绝对的荣耀。蒋云志作为战区的盟军总指挥，居然没有把这样荣耀的机会留给汉军，虽然没少挨近卫军团老兄弟们的埋怨，但得到的更多的则是赞赏。

“攻城夺地上将军，灭国屠邦大元帅。”陛下用一句杀气十足的诗句为蒋大元帅的大局观和大将风度点赞。

不过这句诗却引得卫青阁新任的最高统帅办公室女秘书频频撇嘴，敢于当面质疑并讥讽陛下的大胆女秘书不是别人，正是红梅香帕的主人，立志“佳人未思君，仪战纵横破”的漂亮女记者武佳仪。

本来武大记者来到南华是为了不辜负组织上的信任，“完成组织上交付的重大政治任务”，随身记录汉皇的生活点滴。

可不曾想来了没几日，卫青阁正牌女秘书土著妞就不停的呕吐，一日陛下发现后异常后，唤来御医问诊，不出所料，“陛下英武，金妃有了！”

“尼玛，这跟英武有什么关系？顶多就是老子枪法不错而己！”

——金妃，薇薇安正式入宫后的封号，因陛下与土著妞结识于黄金城卡尔古利，故被陛下赐封为金妃。

然后……随身记者就被迫转为了随身秘书，当然，武佳仪是要坚决拒绝的。可当女秘书也变成了“重大政治任务”之后，悲愤不己的武大记者也只好就范。

不过服从组织与存在小情绪是并不对立的，武记者是个公私分明的人。工作上咱认认真真，可私下……在数次索要红梅手帕无果之后，她就明白了，这汉皇分明就是一个不吃硬也不吃软的人，软硬不吃那是什么，那根本就是个无赖。

打十几岁起就被身边的人奉为女神的武佳仪，对付无赖的办法多了去了。

要么是冷目相对，要么就是讥讽几句，翻个白眼什么的，陛下最近的生活……相当的有滋有味。

太祖不是有句叫什么来的？噢对，“与天斗、与地斗，其乐无穷，与人斗，更是如此呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第315章不走寻常路

直布罗陀南北长约4。6公里，东西宽约1。2公里，面积大约5。8平方公里。这里既无河流和泉水，也无耕地，居民所需蔬菜、粮食和淡水全靠外部供应。

就是这个弹丸之地，成为了世界十大要塞之一，扼守着大西洋与地中海水道的咽喉要道。1704年，针对王位继承问题，英国联合荷兰发动对西战争，并攻占直布罗陀之后，直布罗陀就成为了英国的殖民地。

二百多年来，西班牙一直未放弃收回直布罗陀的意愿。在美国**战争之时，还曾试图联合法军围攻直布罗陀，但未能得逞。

如今，盟军大举西进，佛朗哥的心里是既有兴奋，又有点小忐忑。

兴奋的当然是搭上了大汉这辆如日出东方不可阻挡的高速列车，西班牙必可以在战争结束之后，与盟国一同分享胜利果实。

忐忑的则是以汉国的强势，赶走了……别是赶走恶狼，又迎来猛虎呀。

只是，现在想这些都已经晚了！开罗会议之后，佛朗哥就算是与钢铁同盟拴在一起了。孙立人率中华远征军登陆马拉加；大汉海军的北部舰队也开始炮轰阿尔及尔。想必用不了多久，盟国陆、海、空三军就会对直布罗陀发动全面进攻了吧？

西班牙独裁者在考虑，是不是应该要提前与汉皇套套近乎？听说汉皇唯一的缺点就是比较好色，几乎在每个重要的盟国都娶了一个妃子，是不是……马德里女郎的热情奔放也是很有名的。

如果钟义能知道佛朗哥现在的想法，一定会吐血三升！什么叫唯一的缺点就是比较好色？什么叫每个重要的盟国都娶了一个妃子……貌似还真是哈！秦映雪是红警军团的代表；海妮则是犹太人公主；樱妃就不用说了；就连薇薇安也被土著人们寄予厚望。

“但……哥不是这么想的好不？这只是纯属巧合好不？”

“陛下，开罗蒋元帅来电！”白色长靴，薄纱女军装短裙的女秘书走了进来，一口吴侬细语听起来让人有点发软。虽然带着一副金边眼镜，可配上梳成圆髻的乌黑长发，就如后之学院女神般，在这个千篇一律短发青衫长裙白袜的世界中，显得格外的突出。当然武记者最出彩的还是那细高的身材。比起西方女人，柔美的中华女人在身材方面是个短板，江南女人更是尤甚。不过这个规律并不适用武女神，修长的大腿、纤纤蜂腰，还有相当挺拔的吸人眼球之处，嗯……唯一让陛下有些遗憾的是清秀的小脸老是一副冷冰冰的样子。

不过这不算什么，陛下有信心将其融化，想想当年更冷的冷美人，再看看秦映雪现在的样子……只要看到天麟殿下就是笑逐颜开，满脸的母爱光辉。

“尼玛！”想起这事陛下就有点窝火，自从有了天麟和天宁，陛下在金华殿的地位就直线下降。“否则以哥的节操，又怎么会惦记这冷妞！”

“嘿嘿”奸笑两声，倒将来送电报的武记者吓了一跳，随之而来的大白眼已成惯例，陛下都习惯了，只是“这是新华的，貌似这也是另一个重要盟国哈！”

蒋大元帅的电报很简单只有七个字，还得算上标点符号：主刀已经到位。

可陛下看完，脸色立刻严肃了许多，再无心去挑逗小秘书。

“外科手术”行动，听这代号就知是出自陛下。

在盟军地中海战区开罗总指挥部，关于直布罗陀战役的发起时机有很大的争论。汉斯与隆美尔等都坚持要先解决艾森豪威尔的多国部队非洲方面军，然后在摩洛哥的休达港，在距直布罗陀仅十几公里宽的海面上发起登陆战役。

而近卫军团方面的将领则大多数倾向于利用盟军在地中海的海、空优势，率先解决碍事的直布罗陀要塞。理由是西班牙刚加入盟军，立场还不够坚定。如果多国部队在大西洋一侧例如比开斯湾或直布罗陀海峡的加的斯港发起登陆战役，西班牙部队未必能守的住。那样，再想进攻直布罗陀，盟军就不得不与协约**队在伊比利亚半岛再度展开决战。即便获胜，也会大大拖后进攻英国的时间，对总体战略不利。

蒋云志总指挥也是后者的绝对支持者，其他蒋元帅还有一句话没有说出来：陛下要求上半年就逼迫英国投降，老子哪有时间在地中海这洗澡盆子里转呀。

而在钟义看来，艾森豪威尔甚至都不用理会他，让汉斯和水墨陪着他们在利比亚的沙漠里玩，拿下直布罗陀，北部舰队进军大西洋，切断美军的补给线，非洲的百十来万多国部队就得面对要么投降、要么饿死的窘境。

打仗就如同古人习武一样，你一招一式的老实去练，以勤补拙，也许能成为个高手，但绝对难成绝顶高手。剑走偏锋，奇招致胜方是天才。

天才哪有按部就班的？不走寻常路，为世人所不为，天才的世界当然不会为一般人所理解。

钟义想起了后世美军的“外科手术”式打击，那何尝不是一种闪电战的发展和强化。虽然现在汉军所拥有的智能和精确制导武器还无法与后世相比，虽然现行的战术依然是地毯式轰炸为主。但钟义相信自己的汉军依然有能力完成战略性的“外科手术”式打击，就如同这一次，在多国部队的控制区域，将直布罗陀精细、准确的剥离出来。

“既然是个‘恶性肿瘤’，那就更应该先切掉它！”

陛下如是回复在开罗迟疑未定的蒋云志。

战略战术应该有前线的指挥官具体制定，钟义也没打算如中华内战时委员长那样不懂装懂、胡乱指挥。

但陛下很期待这一次“手术”的效果，就如同有关心人在手术室中时，焦急在走廊中等待一样。

要实施“外科手术”式打击，精确的情报、强大的打击能力和性能先进、大杀伤力弹药缺一不可，还要有一支训练有素、指挥得当和丰富经验的强兵。

在这个时代，这些必要条件汉军并不缺乏，至少由红警士兵组成的近卫军团和皇家海、空军并不缺乏。唯一的短脚就是空地导弹方面，洪氏企鹅-3导弹在战场上的萎样表现，让空军和海军航空兵们都诟病不已。

好在，基地战争的实验室及时出现两种让钟义都为之兴奋许久的武器。

洪氏企鹅-5空对面导弹

建造资金：370000

弹长：5。3米；

弹重：1200公斤；

弹径：840毫米；

翼展：2260毫米；

射程：30公里；

飞行速度：1。5马赫；

导引方式：惯性导航+主动雷达；

战斗部：近炸引信+高爆炸弹；

战斗部重量：500公斤；

建造时间：60分钟；

说明：作为一种专用于地面攻击的空射性导弹，洪氏企鹅-5采用常规多翼式气动而已，动力装置为单体固体火箭发动机，近半吨的战斗部保证了其威力巨大，在二十公里的最适宜射程发射时，精度较度，偏差在十米以内。

这分明就是传说中的防区外打击武器吗！嗯，第二种武器的简介就简单的多，可是却让陛下的心脏跳的更厉害。

红宝石-2激光制导集束炸弹

建造资金：100000

弹长：3。3米；

弹径：375毫米

翼民：1055毫米

弹重：550公斤；

建造时间：15分钟

说明：在常规的500公斤航弹基础上加装激光制导系统和弹翼而发展成的一种精确打击武器。具有投射距离较远、命中精度高、价格低廉等优点。需要目标照射保障，载机在抛投后无法快速脱离。

空地大杀器加上物美价廉的激光制导炸弹，还有比这俩种弹药更完美的吗？

缺憾也有，无论是洪氏企鹅-5还是红宝石-2，都太重了！普通的战机根本无法挂载，红宝石-2还好点，空军的威龙和海军的蛮龙双座版都能够挂载6枚。但洪氏企鹅-5，也只有使用重型的战略轰炸机来作为载机了，在目前来看，洪氏企鹅-3还不能够退役，至少以后如战列舰那种皮糙肉厚的大家伙越来越少了，对付其他的舰只，洪氏-3还是有一定用武之地的。

而以洪氏-5重量，上舰是一有定困难的，好在这么多年来，皇家空军在各种机型的发展上还是比较均衡的。

由四发的大型战略轰炸机h-40c地狱眼发射绝对没有问题。

转动皮椅，舒服的将头靠在柔软的椅背上，陛下的眼光瞄向了全息地图，将地中海区域放大，“嘿嘿”两声，地中海实在是太小了，想为地狱眼轰炸机部队找一个好的基地还真不容易——因为合适的太多了。

刚要推开门，为陛下换些茶水的武记者听到那俩声奸笑，被吓了一小跑，连忙又悄悄的将门带上，红红的小嘴轻轻一撇，“哼，这昏君，听笑声就没什么好事，不管他，让他继续喝凉茶！”

……

盯着全息地图许多，终于选定了的黎波里里东侧的惠勒斯，貌似那里就是后世美国在非洲最大的空军基地。话说老美选基地的眼光还是可以相信的。至少，那里气候条件好，没有太高的建筑，最主要的是人少——大战数年，死的最多的不是多国部队，更不是盟军，而是当地的平民。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第316章世纪要塞

英国人占据直布罗陀两百多年，早已将其经营得风雨不透。

直布罗陀的地形非常独特，它是一个半岛，连接陆地的一面地势平缓，而临海的一面几乎全是陡直的悬崖。在两百多年的时间里，英国人利用各个天然的溶洞修建了四通八达的地下堡垒群。

想要攻占这个要塞，在军界被公认只能是从地面上进入。至于临海的一面，面对几乎九十度的垂直壁岸和从崖壁上凿开的各大炮台群，就算是盟国海军在地中海占据了绝对的优势，可是在这种地型下，想要在临海这一边登陆，也没有任何可能。

蒋云志喜欢冒险，但并不是个疯子。从海面上进攻直布罗陀要塞，无疑是疯子才能做出来的事。

但是从地面上进攻，英军在狭窄的地峡处修筑的工事将会使盟军的人数优势荡然无存，英军士兵可以轮番从各个地下工事中对进攻的盟军进行单方面地“屠杀”。

参谋人员数次对陆上强攻进行推演，得出的结论是最少要付出数万人的伤亡代价才有可能接近有“大力神之柱”之称的直布罗陀岩山。

崎岖的山形和英军灵活的军事部署，以及历史上直布罗陀要塞守卫战数次成功，都让很多人对攻占直布罗陀的行动保持了谨慎的乐观。

意大利新任海军司令吉里齐亚尼中将甚至认为在没有占据南岸休达城的情况下，就匆忙对直布罗陀发动进攻，将会使盟军遭受难以承受的伤亡，最乐观的，也至少需要付出五万人伤亡的代价和数个月的时间，才有可能达成战役目标。

面对种种质疑，蒋云志黑脸依旧，他甚至没有做出太多的解释。在其看来，这些提出质疑的人都可以称为合格的将领，但绝不是天才。

只有如陛下那样，能够想出“外科手术”式打击的人才可以称为天才。

在所有人都认为孙立人率中华远征军登陆马拉加，就意味着盟军将要强攻英军在地峡中立区的工事。

他们甚至可能已经在想像，远征军战士会在英军大量坚固的地下堡垒前，付出重大的牺牲。但他们不知道，这个世界已经有一种叫做钻地炸弹的武器专门是用来对付这种地下工事的。而且，还是拥有激光制导功能的高精确钻地炸弹。

在“大耳狐”行动中，盟军针对多国部队的海岸机场进行轰炸时，就曾使用过钻地炸弹，只是那时大部分人，包括盟军方面不知情的人也都是认为那是超大型航弹爆炸后的效果。

钻地炸弹的确很重，重达1450公斤的土拔鼠钻地炸弹也的确算得上是一种超大型航弹，但更重要的是在数千米高空上投下来的“土拔鼠”，其尖锐的侵彻弹头部可以继续钻透数米厚的水泥地或是二十多米深的沙土地。三百毫秒的延迟引信也足可以保证土拔鼠在深入目标内部才会引爆战斗部的高爆**。

有了这种大杀器，还有紧急生产的近百枚威力巨大的洪氏企鹅-5空地导弹和上千枚红宝石-2激光制导炸弹，蒋云志真的没有觉得攻破直布罗要塞有什么太大的困难。

永不沉陷的陆地航母？无法攻破的世纪堡垒？简直是个笑话。

也许在上个纪世纪，土枪铜炮的年代，直布罗陀凭借独特的地型和布满地下的堡垒，的确很难被攻破。可这是什么年代了？也就德国和苏联还在斯大林格勒玩绞肉机。嗯……德国不也弄出了八百毫米口径的“古斯塔夫”列车炮吗？而且一炮就轰塌了塞瓦斯波托尔要塞的地下弹药库，貌似克里米亚半岛上的那座要塞，还有世界第一要塞之称呢，比这个直布罗陀牛气的多。只是那门被命名为“多拉”的巨炮过于沉重，每天只能打上几发炮弹，也就是苏联空军被压制很难抬头，否则早就被炸了！

不过其一炮就将塞瓦斯波托尔要塞三十米深的地下弹药库存轰开，的确让人羡慕。

可是那数百吨的钢铁，如果全部制成精确制导的炸弹，会是什么的效果？也许这个问题很难回答，蒋云志就正想通过实践来证明一下。

龙啸天空军上将在一周前就已经来到开罗，参加手术前……呃是战役前准备会议。所谓“外科手术”式打击，当然是要由海、空军的防御圈外打击力量来完成，否则冲进敌人群中，那不成了肉/搏？

皇家海军北部舰队司令关沧海上将最近是相当的意气风发，在新年龙骧殿授衔之前，在军中甚至有很高的呼声要求将关司令越级晋升为海军元帅。

在地中海连续击败美、英主力舰队，将地中海完全变成盟军的地盘，关沧海当然居功至伟，甚至堪与当年在黄海大战击败日本联合舰队的龙胖子相比。虽然越级晋元帅的美梦被陛下淡淡一句“等彻底打败英国再说”击碎，可在三大舰队司令中率先晋升上将，已经足够关沧海在海军其他同僚面前得瑟一番了。

3月25日，在佛朗哥宣布西班牙加入钢铁同盟并向协约国各国宣战之后的第4天，就在美、英等国还在协调是否在西班牙发起登陆战役时，孙立人指挥的中华远征军新编第22师就集中了近百门大炮，与西班牙国防军全部由长枪党成员组成的蓝色军团，一起向直布罗陀中立区英军的工事发动长达数小时的炮击，拉开了解放直布罗陀战役的序幕。

但是声势浩大的炮击，并没有给英国人的地下堡垒群造成太大的破坏，在随后由西班牙蓝色军团发起的冲锋中，英军士兵利用各种工事轻松的打退了西班牙人的数次进攻。

在付出一千多人的伤亡后，孙立人与西班牙指挥官商讨并停止了这种毫无意义的送死行为。

这样的战果并不意外，如果单凭这些野战炮就可以攻陷英军阵地，那直布罗陀也就不配其世纪要塞的盛名了。

只是西班牙军官面对伤亡数字，不得不按下了为国家收复失地的冲动，显得有点懊恼，看得孙立人有些忍俊不禁。其实不是孙立人要坑队友，只是这帮西班人上来就是牛皮哄哄的，好像他们一个冲锋就可以夺回直布罗陀，结果打了一天，死了近千人，连英国的外围阵地也没拿下来。

第二天，西班人不要求冲锋了，在孙立人的要求下，也将数量不多的大口径榴弹炮集中了起来，与远征军的炮兵一齐猛轰。一整天，地下工事中的英军士兵都是带着耳塞度过的。

英军的地峡工事群指挥官向直布罗陀总督诺埃尔·马森·马克法拉内爵士汇报说：盟军已经没有什么好办法，只好用火炮来宣泄他们的怒火，他们一整天炮击的战果就是命中了我们三处地面工事，有七名士兵负伤。

马克法拉内爵士收到这样的汇报，脸上却没有任何喜色。在今天，他几乎是同时收到了两份发自伦敦的电报。

一封来自于白金汉宫中英王乔治六世，而另一封则是英军的大本营丘吉尔首相。

电报的内容正好相反，英王要求马克法拉内子爵停止抵抗，由盟军暂时接管直布罗陀海峡；而首相命令马克法拉内总督坚守要塞，等待由本土出发的援军，并言明，直布罗陀已是联合王国最后的防线，一旦有失，就只能进行本土防御战了！守住直布罗陀，就是全英国的英雄，反之就是联合王国的罪人。

马克法拉内左右手并举，看完了左手英王的，又看右手首相的。整个下午，他将自己关在办公室中，在这俩份电报中犹豫不决。

他是贵族，继承了祖上传下来的拉姆西子爵，几百年前，他的家族也曾经拥有自己的领地——马恩岛。在他的内心，他也曾幻想再现祖先的荣耀。

可英国的法律规定，首相才是英军实际上的最高统帅，正如丘吉尔所说，如果他遵从英王的命令，他将成为英国的罪人。

两份电报他看了至少数十遍，他不知道是应该顺从自己的内心，还是服从英国的法律。

这一夜，伦敦的英王和王室成员们在焦急等待，丘吉尔内阁和国会议会们更是心急如焚。从本土派出去的援军舰队，刚一出英吉利海峡，就遭到了盟军空军的阻击。

刚刚结束夺取西岐岛中山港的“王朝”行动，将港口移交给国/军部队的陆战一师，在阚爱国师长的带领“船不停航”的赶到了地中海后，没有经过过多的休整，就又接受了夺取马塞港的命令。

关沧海这次绝对是大手笔的行动，陆战三师同时在蒙彼利埃登陆，只用了不到四十八小时，皇家海军陆战队就控制了法国利翁湾的几个大港口。近卫军四个伞兵师同样以迅雷不及掩耳之势夺取了法国在地中海沿岸的港口。

自由法国的部队还没来及调整部署，就在后续登陆盟军的打击下不得不成建制的投降。

德国小胡子倒是想跟汉皇抗议下汉军有点捞过边了，不过想想德军的确抽不出兵力来在西线进行大规模战斗，也只得作罢。

在夺得利翁湾周边的几个港口和机场之后，严格意义上来讲，英国本土已经进入了汉军的战略打击范围，更何况在必要时候，还可以借用西班牙的基地。

所以丘吉尔派出的援军真的是一路坎坷，数艘运兵船被击沉，使得他们刚驶过比开斯湾，就已是路程过半，损失近半。

夜已深，中立区盟军打了一天的炮，也终于消停了。英军士兵摘下了防炮耳塞，可耳朵里还是嗡嗡的，什么都听不清。

直布罗陀岩山下，总督大人办公室的门仍未打开。马克法拉内仍在纠结自己到底是总督还是子爵？

此时的长安正是下午时分，南半球暖暖的阳光照在人身，总是会不自觉的生出一些慵懒。陛下靠在皮椅上，刚想打个盹，就听见紧促的小皮靴蹬地声。

“陛下，温莎公爵的电报！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第317章悲壮的凌龙

定居在堪培拉雅勒伦拉庄园的温莎大公，虽然远离英国，但其实从未离开联合王国的权利漩涡，尤其是在这一段时间，更是充当了乔治六世与汉皇之间的传话筒，在很大程度上促成了“红玫瑰”计划的顺利实施。

至少，结巴英王能有勇气在威斯敏斯特命令忠于王室的军队与政府军对峙，与他哥哥温莎公爵在背后的支持是分不开的。

王室与内阁公开的决裂，在工业革命后英国实行君主立宪制后的几百年中，是从来没有过的。

红玫瑰是英国的国花，可在更久远之前，怒放的血色玫瑰是盎格鲁-撒克逊家族也就是王室家族的标志。

没有人知道，乔治六世已经给自己的黄金马车重新镶上了血色玫瑰图腾——既然已经撕破脸，那就斗争到底。要么是盎格鲁-撒克逊家族拿回曾属于自己的王权，要么是王室彻底沦为政客们的傀儡。

直布罗陀总督马克法拉内子爵在本土援军出发后，也没有给英王回电。乔治六世认为其已经背叛着了王室，盟军和平接收直布罗陀要塞已经没有希望，并将自己的判断发电通知了温莎大公。

英国的情报部门截获了这份电报，可是电报中的内容俱是英王对哥哥的问候，这无可厚非。

英**情六处负责人帕劳森中将及时将英王被破解的电报交给了丘吉尔，明知道这份电报有问题，可丘胖子也没办法据此向英王施压。

在本土的英国陆军已经越来越多的出现了同情王室的倾向，宪兵部队已经逮捕了多名公开发表言论支持王室的军官，这让首相承受了很大的压力。

毕竟在名义上，英王依然是英联邦的最高元首，忠于王室并不是什么错误。

马克法拉内总督一直没有回复电报，派出的援军又在盟国空军的的阻击下伤亡惨重，到达直布罗陀后还能有多少战力？丘吉尔不敢抱太大希望。

那直布罗陀守军的态度就相当重要了！虽然已经任命蒙哥马利上将为本土守卫军司令，可所有的英国高级军官都很清楚，一旦直布罗陀失守，本土的防御战……

英国不是苏联，有广阔的领土可以任其在战争中作为战略空间。也曾是个庞然大物的日不落帝国，在失去了大量的海外殖民地之后，其真实的一面只不过是个小小的岛国。

还有什么能挽救英国？

丘吉尔的目光望向了东南方，仿佛可以透过夜色，看到西班牙，看到挽救英国的唯一希望——直布罗陀要塞。

武佳仪送来了温莎大公的电报，字数也并不多，只有四个字：和平无望！

钟义咧了咧嘴，对这个结果他不感到并不意外。甚至，陛下对于颠覆英国的“红玫瑰”行动本就一直没报太大希望，重新排定列强座次的战争，最终还是要在战场上分出个高低。只是没想到国安局和英王真的就搞出了一些名堂，“嗯，冷小姨子的能力还是不错的，也不知道蒋黑脸能不能降得住她？”

沐雨说冷芸留在开罗的那段时间，和蒋大元帅之间产生了一些火花。这件事，钟义还是比较乐见其成。叶知秋早逝后，陛下吸取了教训，采取了很多措施，帮助甚至是命令高级军官们成家，好有个人照顾。

但蒋云志的个人问题却是一直没有解决，以至于他只要在长安，就是留宿在卫青阁，以办公室为家。有好事者，还将蒋大元帅评为世界十大钻石王老五之首位，整个南华未嫁之女，无不恨未相逢，可卫青阁是什么地方？哪是一般人能进得来的？

没想到，这次居然……“他俩怎么能凑到一块了呢？”拿起的电话的陛下，仍有些不可置信，又觉得十分好笑。与二十世纪初就由美国铺设完成的太平洋海底电缆相比，跨越印度洋，连通南华洲与非洲的海底电缆才刚刚由大汉皇家电信公司铺设完成。长安与地中海战区总指挥部所在地开罗之间的联系，已经不是必须要用电报来完成了。

不过，这次不是开玩笑的时候，刚刚连通不久的电话线路也不是如想像般迅速。好半天后电话才接通，蒋云志爽朗的声音传来，钟义笑了！

与和沐雨、钱志豪等人之间的兄弟之情并不一样，这世上，也唯有英年早逝的叶知秋可以如蒋云志一样，可以在陛下面前那般毫无压力。

非洲战场上的进展和西班牙、法国等局部战斗的情况，地中海战区总指挥部会有专门的参谋负责向陛下汇报。但在电话中听蒋元帅讳讳道来，钟义听的依然很认真，而且甚少插言。

将专业的事情交给专业人士去做，是陛下一贯的原则。至少，到目前为止，蒋云志做的相当不错。

打这个电话，其实陛下只是想告诉蒋云志：手术可以开始！

既然乔治六世没有办法让马克法拉内效忠于王室，那么“外科手术”行动就势在必行。已经快四月了，在钟义的心中，地中海和西欧的战场，不能再拖了，到了该彻底解决英国的时候。

德国与苏联对掐的正激烈，有叶为洵的远东方面军拖着老毛子的后腿，德军在斯大林格勒和莫斯科虽仍未取得大的突破，但应付起来并不吃力。德军北方集群围困了近一年时间的列宁格勒，已经被攻破，四十多万苏军被包围并投降，苏、德战争的天平已经倾向了法西斯德国。

钟义早已经命令叶为洵在1943年后，便放慢了在中亚的攻势，改为全力稳固已经迁至乌兰乌德的北海总督府的统治。将大量的朝鲜人和一部分有文化的华人移民至撒哈和埃文基王国，从生活方式和精神文化方面去除西伯利亚地区的俄罗斯影响。

陈庶康的大军在攻破新西伯利亚，占领了苏联在中亚重要的工业区后，就以补给线过长，无力发动大规模攻击为由按兵不动。

得让大胡子再坚持两年，不能让小胡子抽出身来西欧捣乱，“至少在英国投降之前！”

从目前来看，钟义的这个策略还是成功的。“比斯开湾潜艇大屠杀”过后，德国海军的u潜艇出动的次数已经减少了许多，里宾特洛夫最近一直在白虎外务部大楼与威尔森扯皮不断，没有陛下的点头，外务大臣当然不敢在德国急需的一系列军工技术上松口。

“谈，要什么都答应，但是必须要拖一段时间，借口你自己想。尤其是潜艇的aip技术输出必须要拖到英国投降以后！”

这是陛下给威尔森的命令。

有了这条底线，两大影帝每天都要在外务部大楼扯上一段。倒是今天气氛有些不一样了，拎着一大壶自煮咖啡的德国外长刚走进威尔森的办公室，就发现帝国外务大臣脸上的笑容不同寻常。

果然，没说几句，还没等里宾特洛甫把话题引向每日必过的台词，威尔森就首先提出，“关于汉德军事技术共享，我们今天应该好好谈谈！”

这么积极主动的配合，让已经准备好再打上一天嘴仗的德国外长反而大吃一惊。

“这是什么情况？怎么不按套路出牌了？”

威尔森一笑，“怎么？外长先生似乎不太愿意讨论这一话题呀？”

……

“靠！”缓过神来的里宾特洛甫将特大号的咖啡杯丢在一边，暗暗骂了一句！当然要谈，不谈这个，我闲的？都在长安泡这么多天了。

德国外长敏锐的意识到，汉军肯定是在非洲和地中海战场上有大的进展了！可是没听说最近有什么大的战役呀？难道……是英国的王室与国内之争有了变化？丘吉尔服从了乔治六世的命令？

想到这，连里宾特洛甫自己都不信，“除非丘吉尔脑袋灌水或是被驴踢了！”

作为党卫队军官出身的外交部长，里宾特洛甫深受德国元首的信任，他也用勤恳和智慧，取得了众多的外交成果来回报着元首的信任。

只是这一次，他只猜中了其一。

没有人会想到，中华远征军与西班牙军队的联合攻击刚刚受挫，人们都在预测直布罗陀战役将成为另一个塞瓦斯波托尔要塞围城战之时，蒋云志元帅已经开始信心满满的下达了“外科手术”行动的命令。

地狭中立区的炮击依然在继续，从第三天开始，还加上了盟国空军的轰炸。而英军的防守依然是固若金汤，被安装在铁轨上可以自由移动的大口径岸防炮，以及数量极多的博福斯40毫米高射炮，让英军应对盟军飞机的轰炸时，并不是压力很大。

只是英军的指挥官忽略了，他们在一整天中，击落的十数架飞机几乎全部是西、意两国的战机，只有一架凌龙侦察机的两翼上，涂着金龙出海标志。

这也是英军第一次击落j/z-39d凌龙舰载战斗侦察机。

光顾着开心和庆祝的英国人并没有意识到，他们能用高射炮击落凌龙，也正意味着“凌龙”开始降低高度抵近侦察。

一共有四架北部舰队的“凌龙”执行了行动前的最后一次侦察行动，为了能拍到更清晰的照片，两名飞行人员随着那架被击落的“凌龙”而牺牲。

飞行员们在飞机被击中后，并没有选择在第一时间跳伞。为了防止“凌龙”侦察机的技术和飞机上的重要资料落入协约国部队的手中，他们勉强控制着飞机撞向了“大力神之柱”——直布罗陀灰岩。

用年轻的生命和绚烂的花火谱写了一曲悲壮之歌！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第318章艰难的开始

对于攻击目标精准的情报，是“外科手术”式打击最重要也是最基本的条件。

在直布罗陀，当地的西班牙人早在一百多年前就被英军全部驱逐。战争开始之后，作为协约国多次战役中的重要海、空军基地和指挥基地，又在此部署了大量的驻军。

盟国的情报部门很难能够对这样的军事要塞进行渗透。好在西班牙方面图谋收复失地已久，佛朗哥提供了一些英军防御阵地的草图，加之海、空军近一段时间以来，对直布海峡进行了大量的飞行侦察。甚至在低空抵近拍照时两名飞行员付出宝贵的生命。

当然，他们的牺牲并非没有意义，至少是要塞中的地表防御分布图，已经被大量的摆在了开罗战区总指挥部参谋人员的面前。

根据收集来的情报，“外科手术”行动计划被逐渐完善，在直布罗陀巨岩西侧的海港区和北侧的陆地中立区都被列入了重点的打击目标。

还有那个世界上最奇芭的与公路交叉成十字路口的飞机场。

在数次空中战役之后，协约国方面在非洲空军力量遭受了毁灭性的打击。为了保证直布罗陀海峡地区的制空权，英国不得不将本土的一些王牌飞行员，与火热出炉的“闪电”超音速战斗机部署到了直布罗陀。

英国的飞机设计师，一贯是标新立异、也一直保持着其独特的风格：美丽、怪异还有着一丝浪漫的气息。

这款“闪电”式高速战斗机的设计，就在很多年以后，还经常被航空界人士提起玩味。

“闪电”式战斗机的气动布局，采用后缘切口的三角形上单翼和底位置平尾布局。最奇特之处就是其两台发动机不是平行分布，而是上下排列于机身内，使整个机身的面积分布符合于面积律要求。

虽然“闪电”式截击机航程较短，载弹量也不多，但其达到2。2马赫的强劲高速和在高空出众的性能，仍然将老牌强国的深厚底蕴展露无疑。

其机头锥体内安装有airpassa123s型单脉冲火控雷达以及先进的战斗机轻型瞄准具，雷达的作用距离大于50公里，作用范围方位正负45度。优异的“视觉”配置，让以战机“远视”著称的大汉帝国也羡慕不已。

只是，“闪电”出现的太晚了。也许在地中海海战之前，英国能够在非洲部署大批“闪电”截击机，那么盟军的轰炸机部队一定不会那么嚣张。地中海舰队也不需要独自面对盟国海、空军的联合打击。

“闪电”是英国航空工业自行设计并制造出来的第一种可以达到两马赫速度的双发单座高速战斗机，但……也将是最后一种。英国人研发出的脉冲火控雷达与战斗机瞄准具等领先全世界的技术，真正的受益者是大西洋彼岸的美国，美国以“闪电”的技术为基础，更新和研发了多种先进战机，使其具备了在北美战争中仍有与大汉和德国叫板的底气。

紧急生产出来的两个中队“闪电”被分别部署在了直布罗陀海峡的南北两岸，与美军一个中队的f-102三角标枪一起成为了拦截盟国空军的主要截击力量。

但这样的情报对于已与王室密切联系许久的大汉来说，根本算不上秘密。通过温莎公爵的中转，汉军连驻守直布罗陀的各支部队番号和指挥官都是一清二楚。

对于这近百架的先进战机，“外科手术”的主刀……主要指挥官关沧海和龙啸天并没有轻视。行动机群中，空军两个“猛龙”中队与文向号航母战斗群的四十八架“鹰”式战机，主要的作战目标就是英国空军的“闪电”。

在第一波打击中，重点就是针对协约国的空军力量和地面机动防空火力单位。那个奇芭机场、英军的指挥中心及总督府、直布罗陀港内的英军战舰和可能存在的隐蔽飞机洞库。

彻底消除英军防御力量中对飞机的威胁，保证后续攻击中本方空中力量的安全。

为此，“外科手术”的行动计划被细化到了令人发指的地步。就连机场跑道的每一段由哪几架飞机攻击，攻击必须要命中几枚钻地炸弹都有精确的要求。

海军大将关沧海看过计划直言：要是头两次“飞天”火箭计划也搞的这么精细，“飞天”早就成功飞天了。

“飞天”计划指的帝国飞天运载火箭的研制。利用运载火箭发射人造卫星，在帝国南部交州的象郡航天中心已经有过两次发射失败的经历。

发射失败后的两份调查报告中，都提到了由于计算机功能的限制，使得火箭在制造过程中，出现细微的错误，导致火箭升空失败。

在最近一次的战时军委会议中，陛下已经对于这种严重不负责任的行为进行了严厉的批评，并将要承担责任的数位火箭专家降职处理。

“计划不够精细、计算不够精确”已经成为了帝国内部高层人士中的笑谈。所以才有关沧海对于“外科手术”行动计划的牢骚，不过这也正反应出了盟军对于“外科手术”行动的重视。

发射运载火箭的科学实验可以失败，但战役行动绝不容任何纰漏出现。科学实验就是在失败中探索前进的，可战役行动中的纰漏付出的却是战士们的生命。

1943年3月27日，西班牙宣布加入钢铁同盟一周之后，北部舰队的多个航母战斗群开始向阿尔及利亚首都阿尔及尔港方向靠进。这使得协约国地中海方面军司令亚历山大上将格外的紧张。

本土的保皇运动，也在驻非英军中带来了很大的思想波动，一些贵族军官甚至公开表示要效忠英王。

亚历山大很是担心，一旦盟军开始大举进攻阿尔及利亚，这些保皇派军官的存在，将使英军的战斗力大大下降。

盟军舰队的行动更是加重了这种担心。协约国在非洲失去了制空权之后，战场的行动变得更加艰难。如果盟国的海军对阿尔及尔发动大规模空袭，亚历山大已经没有任何信心可以做出有效的还击，并保持部队的战斗力。

虽然近两百艘作战船只的庞大舰队一只停留在阿尔及尔的北部海域，并未对英军发动进攻，但这种潜在的威胁已经让亚历山大夜不能寐、食不知味。

关沧海没有想到，这一招声东击西，为掩护文向号航母战斗群执行“外科手术”的行动，居然还起到了意外的效果，这在不久之后亚历山大心理崩溃，宣布向英王效忠实际上就是向盟军投降，起到了不可忽视的作用。

凌晨四时，距离直布罗陀海峡东面的地中海海面上，海水已由墨绿变成灰白色。虽然已经光线已经足够目视，但大汉皇家海军文向号和幼节号航母甲板上依然灯火通明。

多架j/z-39d凌龙战斗侦察机已经陆续起飞，直奔二百多海里外的直布罗陀海峡。

与此同时，在撒丁岛上的皇家空军z-40c小猎龙高空侦察机也开始出发。他们将与凌龙一同形成不同高度的侦察力量，将直布罗要塞的最新情况发给随后起飞的打击机群。

空军的猛龙战斗机机群、威龙攻击机机群以及十二架挂载了洪氏企鹅-5空地导弹的h-40c地狱眼战略轰炸机开始在撒丁岛上的各个机场起飞，还有三架笨重的“霸王龙”改装而成的y-2棘背龙预警机。取代了一代风神翼龙预警机的二级棘背龙预警机，已经可以与地面和舰载的北斗系统完美对接，在协调和指挥作战方面的能力大大加强。

新一代的预警机脉冲多普勒雷达能够很好的抑制地面杂乱的干扰，还具备了探测陆地上低空或超低空飞行目标的能力。同时，二代棘背龙预警机上的敌我识别、情报处理、指挥控制、通信导航和电子对抗等航电装备也更加的先进，使“棘背龙”不仅在截获和监视低空入侵的目标方面的能力有所加强，而且在引导和指挥己方战斗机进行拦截和攻击时的效率也大大提高，成为了合格的空中预警指挥中心。

加上霸王龙的航程更大，减去了机载武器等负重，可以携带更多的燃油，滞空时间也大大加长。

钟义在随“棘背龙”二代预警机升空，体验过预警机的新功能之后，直接预言“棘背龙”的入役，将使皇家空军的作战能力成倍提高。

海面上，文向号航母战斗群的j-15a“鹰”式、g-41b“蛮龙”编队相继起飞，还有巡洋舰上的反潜直升机和求援直升机也随之出发。

凌晨5时40分，仲谋号指挥舰收到了海、空军各编队完成空中协调，准备就绪，请救攻击命令的报告。

久经沙场的帝国上将关沧海居然也难得的有了一丝紧张。紧握话筒的手指因为用力过大，而失去了血色，显得有些发白。

不是关司令没见过世面，比这个攻击机群规模大上许多的场面，也不是没见过！黄海海战、马耳他海战、更有与英国地中海舰队一决生死的贾利特海峡大战，在这个世界上，可以说没有人比关沧海在指挥海战方面更有权威。

但这一次有些不同，用陛下的话说“这是一次高科技作战！”

想起那厚厚的一摞子纸的作战计划，关司令就有些心里打鼓，那么多的细节要求，在实战中飞行员会执行成什么样子，还有那种研发已久，却一直保持神秘没有进行过实战的秘密武器，真的能够在第一时间摧毁英军的雷达站吗？

所有的这些，都让关沧海认为这是他从军以来，所指挥的最心里没底的一次战役。就连“开始行动”的四个字都感觉说的有些艰难！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第319章反雷达导弹

现代战争中，已经很少有逞显个人骁勇的机会。如古汉三国时代，勇武之辈跃马千军、单骑闯关的景象很难再见到。

当各种高科技装备尖端出的时候，就连指挥官在战斗中的职责也发生了巨大的变化。一支强军的最高长官，并不需要对一线指战员们指手划脚，做好所有参战部队和协调和补给工作，真正的战斗其实在计划书上就已经确定。

为了达成战役突然性，“外科手术”打击机群并没有在海面上直飞直布罗陀，而是选择了西班牙的内陆城市穆尔西亚上空做为集结空域。

海军方面参战的是两个“鹰”中队，三个“蛮龙”中队，还有数架海面救援战机；而空军方面更是有两个“猛龙”中队，两个“威龙”中队和十二架”地狱眼“和三架“棘背龙”预警机加入机群。

强大的阵容让负责地面联系的西班牙国防军军官目瞪口呆，“知道汉国海、空军强大，可这也太吓人了吧！恐怕现在整个非洲的多国部队也拿不出这么多先进战机。”

小国寡民怎么能理解大汉中兴所需要的巨大付出。如果汉军的飞行员们知道地面上的西班牙军官在惊讶于打击机群的强大，一定会笑话他是个井底之蛙。

这二百多架战机的确都是最先进的战机，可要是论数量，打击机群还不足帝国在地中海战区空中地量的五分之一吧……

凌晨5时50分整，棘背龙预警机上行动指挥员收到了仲谋号上关沧海上将发来的“立即行动”的命令。没有人注意到，关司令在收到汇报后，下达这个命令，间隔了近十分钟。

1943年3月28日凌里6时18分，执行第一波攻击任务的j-15a“鹰”式战斗机与g-41c“蛮龙”攻击分两路率先飞抵直布罗陀五十海里以外的空域。而在它们的前方，是皇家空军的“猛龙”机群。

黑色涂装的猛龙翼上五爪金龙威武而又狰狞——这是一支隶属于未央宫空中特勤队的“猛龙”中队，身为陛下空中保镖的他们，是专为执行“外科手术”行动而长途跋涉从长安飞到地中海的。

“最优秀的飞行员应该在战场展现他们价值，而不是留在未央宫虚度光阴！”

钟义曾一再强调，自己的身边不需要留那么多的精锐部队。如果说安全，这世界上还有比帝都长安更安全的地方吗？

在印度洋、在太平洋上，根本就没有敌人可以威胁到南华大陆。而地处大陆中间的长安城，更有着号称世界最神秘的军事禁地皇后区的守护。

“如果有敌人能威胁帝都，那意味着我们的在世界各地征的部队已经战败。如果是那样，长安留再多的军队又有何用？”

正是在陛下的坚持下，直布罗陀战役中重要的“致盲”行动将由皇室特勤队的“猛龙”中队执行，因为特勤队也正是唯一有过发射“吐舌企鹅”导弹经验的部队。

武器名称：吐舌企鹅-2反雷达导弹

建造资金：220000

弹长：3。05米；

弹重：177公斤；

弹径：203毫米；

翼展：706毫米；

射程：28。8公里；

飞行速度：2马赫；

战斗部：爆炸破片战斗部；

战斗部重量：47。5公斤；

建造时间：45分钟；

说明：一种空地反雷达导弹，吐舌企鹅可能接收敌军防空雷达辐射的电波，而本身不发射电磁波，并根据防空雷达的方位和参数制导导弹的飞行。

实际关于“吐舌企鹅”的研发，经历了很多波折，早在1941年，吐舌企鹅-1就已经研制成功，但其导引头所搜寻的频率被调整到了一个固定的范围，所以一旦敌方部署一台采用不同频率的雷达，就需要研发一种安装不同导引头。其次吐舌企鹅-1的导引头并不能万向旋转，视野固定且受相当大的限制，所以第一代“吐舌企鹅”需要在探测到之前非常完美地对准敌方雷达。即使这样，一旦敌方雷达及时关机，吐舌企鹅就会立刻脱扣，进入无目标弹道运动状态。

直到第二代吐舌企鹅研制成功，安装了能搜索多频道的导引头，并在战斗部中引入了一种白磷目标指示仪以标记冲击点。

在经过多次实验后，吐舌企鹅-2被允许服役。陛下特殊批示，“吐舌企鹅-2的存在列为帝**最高级机秘。”还特意将皇家空中特勤队的一个“猛龙”中队战机机翼最外侧的挂架进行改装，以能够发射空地型的吐舌企鹅-2。

冥冥中，这一切似乎都是在为吐舌企鹅-2空地反雷达导弹在直面罗陀的一鸣惊人而准备。

英军在直布罗陀的防御部署一直是重点针对海面上的，在地峡区的防御则是以地下工事为主。直布罗陀不足六平方公里的狭小地域，也决定了其雷达站、机场以及指挥部等重要目标过于集中。

这给盟军的空中打击提供了极大的便利。

在岩山顶上的英军雷达站收到信号，紧急通知机场上随时待命的“闪电”起飞拦截后不足一分钟，特勤队“猛龙”中队就已经利用地型追踪雷达的优异性能，低空突进到直布罗陀北部的攻击范围内，在后面的主攻机群发动打击前，就发射了32枚吐舌企鹅-2，在第一时间击毁了岩山顶上和机场跑道末端的英军雷达站。

根本没有想到汉军居然有专门针对雷达的导弹，英军的防空体系在极短的时间内就陷入了半瘫痪状态。在随后的防御中，要塞中大量的高炮群只能依靠目测进行反击。

这极大的制约了英军的防空能力，而紧急起飞的四架闪电，在一直在机群上方戒备的八架猛龙的打击下，也基本没有起到太大的作用。在火凤凰-8空空导弹4马赫以上的追踪速度面前，闪电的2马赫最高速根本不够看，在英吉利海峡上空曾打出赫赫威名的英国空国王牌们，明显对于火凤凰-8的锁定性能极度不适应。

在“棘背龙”预警机的指挥下，皇家特勤队的“猛龙”战机发射的四枚火凤凰-8弹无虚发，击落了英国空军最后的希望，也带走了联合王国最后的希望。

在特勤中队完成对“致盲”行动，压制英军防空体系的同时，全部由高速战机组成的盟军打击机群，已经分别由岩山北部的陆地和直布罗陀海峡的海面上向自己的预定目标发动攻击。

在海面上，舰载机机群第一编队向英军的岸防炮阵地发射了近百枚洪氏企鹅-3和长冠企鹅-6两种空地导弹；第二编队由更多的“蛮龙”攻击机组成，冒着还相当密集的防空火力，在低空突破英军的防空阵地，将十多枚红宝石-2激光制导导弹准确的命中英军的指挥部——直布罗陀总督府。

犹豫许久，终于下定决心，遵从祖训向英王效忠的马克法拉内子爵，为他的迟疑付出了生命的代价。

虽然英王的电报已经连夜发到了南华，但钟义并没有打算终止已经开始的“外科手术”。英国本土舰队已经突破了空11军和意大利空军的海上封锁，绕过葡萄牙抵达直布罗陀，并不需要太多时间。

因为一个二心不定的英**官的一句话，就终止行动，甚至会在其后的行动中付出更大的代价。钟义并不认为这是一个好消息，温莎大公的加急电报被差成了个纸球，轻轻弹出，却正好打在推门进的武大秘身上。

“挑唆，这是绝对的挑唆！”武佳仪都忘的自己进来要干什么了，气呼呼的用力狠蹬着白色长靴，仿佛钟义就躺在地上，随她践踏。

“我要辞职，我要回新华，你……您这是不尊重人！”

……

直布罗陀英军最高指挥官马克法拉内总督在盟军的第一波打击就被炸死，对于多国部队的打击是致命的。

雷达站在第一时间被摧毁就已经极大的削弱了英军的战斗力，指挥机关被炸更是岸防阵地、地下工事群和港口区等各支部队陷入了各自为战的境地。

没有了统一的指挥，在海峡南岸起飞的英军“闪电”中队和美国“三角标枪”中队的战机，也不敢贸然闯进防空圈来，高射炮弹可不是导弹，还有敌我装置，密集的防空火力向来是胡乱开炮，打到谁算谁倒霉的，没有了雷达的指引，更是如此。

可是，盟军的很多攻击武器都是防御圈外攻击，各种导弹数十公里的射程远远超过了岸防炮的射击范围。

四十分钟后，当盟军第一波攻击机群开始撤退时，英军曾引以为荣的数量庞大的炮群居然是颗粒无收，没有雷达的引导，就算是“蛮龙”编队闯进防空圈内，对总督府、机场和港口发动攻击时，英国炮兵也没有能完成哪怕是一次的击落。

但盟军的攻击并非完美。没有对机场首先进行导弹攻击，是这波攻击中最大的失误。“外科手术”计划中，参谋人员们想当然的认为八架蛮龙组成的编队，携带三十二枚精确导的臭鼬钻地炸弹，足够将仅有一条跑道的奇芭机场瘫痪。

但事实上，在执勤的四架“闪电”被火凤凰-8击落之后，完成“致盲”行动的皇家特勤“猛龙”中队与后续起飞的“闪电”正好有一个时间差，错过了第一时间击落它们的最佳机会。

而海军的“鹰”式编队也陷入了与南岸起飞的英、美战斗机的苦斗之中，在那一刻，直布罗陀机场上方，居然出现了一个盟军护航机群控制的空白区域。

虽然几分钟后，“棘背龙”预警机就发现了这一情况，并将数架“猛龙”调回，但为时已晚，大错已铸成。

负责轰炸机场的第3编队，八架“蛮龙”有六架被“闪电”的响尾蛇空空导弹击落，仅有两架完成投弹，并安全返回。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第320章手术不合格

7时20分，舰载机编队已经全部返航，第二波攻击将由空军的战机主打。

但首波攻击中，至关重要的直布罗陀机场并没有被摧毁。投放出的数枚臭鼬钻地炸弹并没有将跑道的中段破坏，停机坪上的数架起飞序列被排在后边的霍克猎人战斗机被击毁，但有十六架“闪电”在盟军的第二波打击到来之前顺利起飞。

这使得皇家空军的猛龙中队不得不以少打多，24对62，几乎是一对三的局面。

越是细致的计划越是容不得失误。就如同帝国的“飞天计划”，在两年间投入大量的人力物力，可是两次火简发射都是失败在细小环节上。

首创“外科手术”式打击的直布罗陀战役，虽然有钟义的先知指点，但帝**的元帅、将军和参谋人员，面对这一全新的、高科技含量的攻击方式时，仍不免是漏洞频出。

在后世军史专家总结“外科手术”行动时，经常会提起两个词：想当然和经验主义。

计划的制订部门过于相信本方机群的战斗力，想当然的认为首波护航机群有一个“猛龙”中队、两个“鹰”式中队的强大的阵容，足够会对英、美的截击机部队造成的毁灭式打击。却没有预想到当直布罗塞周围的雷达站被摧毁后，多国部队空军的反应速度过于缓慢，缓慢至与盟军护航机群错过了第一时间交锋的机会。以本方空军部队的反应时间来推算对方的战斗水平，这就是犯了经验主义的错误了。

当蛮龙攻击机群开始对预定目标开始精确打击时，皇家特勤队的猛龙中队就因为时间差，错过了拦截直布罗陀机场起飞“闪电”的时机，造成了第3编队几乎全军覆没。

再加上第一波攻击中，并没有安排攻击机编队对海峡南岸机场的打击，就造成了第二波攻击时，盟军护航力量不足的窘迫境遇。

“外科手术”式打击最重要的一点就是要“以绝对的空中武力投送对敌方发动闪击战”，在第一时间摧毁敌方的空中力量和地面机动的防空火力单位。

在这一点上，盟军的第一波攻击无疑是不及格的。绝大部分敌方的先进战机还在起飞，对于盟军的后续攻击来说，就是极大的威胁。

至少挂载数枚沉重的洪氏企鹅-5空地导弹的十二架h-40c地狱眼战略轰炸机，就不得不在更远的距离发动打击。

在地型特殊的直布罗陀，这个细小的调整在战斗结束后被证明是相当致命的。至少有近三万多中华远征军和西班牙国防军士兵因此而失去生命。

在攻击目标为英军地面和地下工事的第二波打击中，虽然直布罗陀机场被再次重点关照，跑道上落下了十数枚臭鼬，彻底遭到破坏。但在岩山西侧挡在港口前的一片地下工事还是因为导弹发射距离和打击角度的问题，被遗漏了下来。

j-15猛龙战机的龙凤呈祥仍然被证明是最值得信任的制空组合。24架“猛龙”发射了60余枚火凤凰-8空空导弹，击落51架协约国战机。但在混战中，“闪电”和“三角标枪”也落了多架“威龙”和“地狱眼”。

虽然损失较大，超过了行动计划中战役设计的伤亡值，但随着皇家空军的第二波攻击机群返航，根据飞行员的反馈信息来看，整个“外科手术”行动还算是比较成功的。

直布罗陀总督府、机场、港口以及岩山周边的地下坑道和工事群，都在空袭中被摧毁。而多国部队在直布罗陀周边的空军力量也基本报废，只有数架“三角标枪”和“闪电”逃回了摩洛哥西部的多国部队空军基地。

“臭鼬”和“红宝石”-2两种带有精确制导功能的新式炸弹，在此役表现优秀，赢得了帝国皇家海、空军飞行员们的一致推崇。

洪氏企鹅-5空地导弹的首次亮相也堪称惊艳，除了它那沉重的身躯继续让飞行员们吐槽不止外，其在战斗中的表现十分亮眼。直布罗陀岩山中，英军利用溶洞修建的半山工事，甚至都毁于洪氏企鹅-5。还有停泊在直布罗陀港中的英国声望号战列巡洋舰与法国战列舰黎塞留号，也为洪氏企鹅-5的首演成功加上了浓重的两笔。

直到地面进攻开始之前，盟军的将领们都认为“外科手术”成功的摘除了直布罗陀要塞的各个“毒瘤”，为地面部队占领要塞切掉了所有的障碍。

许多在行动之前表示反对和持悲观思想的将军们，在关沧海的战役报告发到开罗后，纷纷对“外科手术”行动大加赞扬。

单凭海、空军数个小时的行动就使“世纪要塞”几乎全面失去抵抗力，这已经不能是一场成功的战役所能誉美的。

在有心人故意为之的情况下，很快，这一“神迹”被再度归功于神之子——是汉皇奇妙的战役构想和开创战争新模式的战略战术指导思想，才促成了盟军的大胜。

这种说法，蒋云志当然是乐见其成，以微笑待之，甚至还帮凑了几句，让其更可信，让汉皇的形象更高大。

神之子的头像后都是要有烁烁光辉的，蒋总长巴不得陛下的身后能够光茫万丈。

“外科手术”的行动报告也在第一时间被传回了卫青阁，大胜的消息让武大记者都忘记了自己还在跟陛下呕气——几个小时前还提出辞呈来的，一路小跑进了陛下的办公室。

非常注重仪表和形象的武强人很少有这样失态的动作，手中的钢笔漫无目的乱划着、心中挂念着“外科手术”行动的陛下诧异的抬起头，但很快就意识到一定是战报来了。

只有前线的战报才有可能让武大美女忘记了保持女神形象。已经当了一段时间女秘书，但武记者对重大新闻依然很是敏感。

虽然对汉皇的小色色和花心有些反感，但这并妨碍立志做女强人的武佳仪对英雄的崇拜。

如果说这世上在汉人心目中的公认的大英雄，那当非汉皇莫属。将战报轻巧的放在书案上，小秘书难得的没有立即离开，而是优雅的用葱葱细指扶了金丝眼镜，可爱的歪着头立在了陛下身边。

看到汉皇在看战报时，不时紧蹙的眉头，武记者的小嘴中轻轻的发出了一声“噢？”

陛下在沉思中被猛然惊醒，刚一抬头就见到一张樱桃小口在自己的眼前圆圆的张开，水嫩娇艳的双唇在灯光的照射下发出诱人的光泽。

“我……你怎么还没走？”

这个姿势怎么有点邪恶呢？陛下心知不是那么回事，可依然控制幻想了一下如果……

“呃！我看这是大胜的战报呀，你怎么……”小丫头没意识到自己的动作已经被她口中的昏君恶意放大了，举起食指放到了嘴边，说出了自己的疑问。

“靠！”暗骂一声，钟义连忙拿起了茶杯，喝了一口凉茶，按捺下了将这小妖精就地正法的冲动。

“武佳仪同志，你难道不知道你这样的姿势，对任何男人来讲，都会有很大的诱惑力吗？”

“啊……哼！”

终于反应过来的好奇宝宝翻了一个白眼，还下意识的检查了一下军装的领扣。看得陛下一拍额头：真没发现这妞还是个萌萌哒呀！

“陛下，你……告诉我呗。”

耳边又传来能让人骨头都变酥的吴侬软语，强烈的好奇心，让小秘书顾不得羞怒，心里碎碎念了好几句“昏君”之后，还是忍不住问出声来。

“真的想知道？”见平时对自己一直冷淡至极的小妖精为了好奇而服软，钟义抛开了心中那一丝隐隐的担忧，玩心大起。

“嗯……”瞬间化身点头娃娃的武女神，噘着可爱的小嘴，薄薄的镜片后一双大眼睛还扑闪扑闪的，让陛下觉得自己的荷尔蒙值快速上升，好在是坐在书案后，还不至于丢人，否则被这妞发现，指定更是要大骂昏君了。

在“亲我一下就告诉你”和“你使劲猜就不告诉你”等几句经典调戏小妞的话语中，钟义还是比较低调的选择了“你猜，猜对了有奖！”

这妞跟其他的不一样，太有个性。要不是服从组织安排，恐怕还真就不会留在卫青阁中。万一逗急眼了，她真去跟组织打报告要求调回新华，那钟义可就真丢人了！、

“嗯……是他们没有攻下直布罗陀要塞，陛下不满意？呃，不对，还没开始地面攻击呢，肯定不是这样！”

舒服的靠在皮椅上，欣赏着“女神”难得一见的可爱表情，钟义笑了。自己猜完自己就否定了，都不用自己出声，“这妞真可爱，嗯，真的很可爱。”

……“哎呀，人家猜不到了！陛下你就告诉我呗！”一连猜了好几个原因，又全部被自己否定后，武大才女终于放弃，选择了漂亮女人的权利，以撒娇代替认输。

似乎是意识到自己这样的语气，会让这昏君又胡思乱想以，小妞说完又连忙手指紧紧攥住了军装的领口，深怕秀色外泄，殊不知，她越是这样，薄薄的女式紧身军装下的紧挺，就越发的明显。

钟义一板正经的目测的半天，最后终于确定，“嗯，有34d了，没想这妞瘦高瘦高的，还挺有料的。”

“哎呀，陛下，你快说呀！”

“呃？说……说什么？”依然沉醉在34d的丰满中，钟义有些没缓过神来。

“哼，说你为看到大胜的战报还要皱眉呀？”

“噢！那是因为在我看来，这个代号‘外科手术’的行动，不仅不能算是大胜，还应该说是‘手术’不合格”。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第321章血洒岩山

在很多年以前，经常在钟义身边混的人就知道：陛下是有名的好的不灵坏的灵。

这一次，奇迹也没有出现，陛下再一次的……不幸言中。

在“外科手术”行动结束后，孙立人将军指挥的中华远征军与西班牙国防军的蓝色军团共协同作战，共同对地峡中立区的英军要事发动出进攻。

在战役发起的开始阶段，攻击很是顺利。英军的地下工事在“臭鼬”钻地炸弹的打击下，很多地段都被炸塌。坑道的连续性被中断，就无法保证有效的支援和进攻的机动性。

只能选择在固定支点防守的英军被迫面对人数和火力都占优的盟军的进攻。加之在第二波空袭和盟军数天来没完没了的炮击中，英军的地面工事早就受损严重。

中华远征军与西班牙的两个先锋师顺利突破了地峡中立区的英军防线。利用**逐步爆破和紧急调用的单兵火焰喷射器，盟军就如掏耗子洞般，将一段一段坑道中的英军赶出来或是直接烧成焦炭。

英军固然是损兵折地，但盟军的伤亡同样不小。没办法，攻击这样的要塞，即便是关键地段都在空袭中被摧毁，但英军的抵抗依然可以有效的杀伤攻方士兵。

饶是孙立人这等百战名将，也没有太好的办法。其实就算是换了其他人来也是一样。直布罗陀特殊而又狭窄的地形，装甲部队根本无法成规模的展开，而少量的坦克在缓慢的行进中，无疑就是工事中英军的靶子。

直布罗陀的英军可不是非洲的黑人殖民部队，联合王国占据此处二百多年，开战后直布罗陀驻军也是最先得到美国援助的部队。在直布罗陀，无论是军资，还是补给，都有大量的储备。也正是如此，盟军才放弃了攻打要塞最常见的围困战术，因为那意味着战役将旷日持久。

汉皇不想等！所以盟军就必须要付出一定的牺牲，顶着枪林弹雨攻占直布罗陀。

一将功成万骨枯，古今皆是！

攻占地峡，打破了英军的中立区防线，先锋新编第27师付出了近百余人阵亡，轻重伤员近三百人的代价。这样的伤亡在孙立人看来，还是可以承受的，西班牙国防军蓝色军团的敢死队牺牲更大些，但对于急于收复失地的西班人来说，不算什么！每个加入蓝色军团的长枪党党员在接受元首检阅时，都曾高喊：用生命和鲜血，抹去西班牙王国最后的耻辱。

见攻克直布罗陀有望，佛朗哥已经从马德里来到了塞维利亚城。这更加激发了蓝色军团的作战意志，“元首在期待着，期待着与我们一同昂首迈进直布罗陀，迈进我们西班牙的土地。”

孙立人坐在一旁，冷眼旁观着西班牙军官卖力的表演。不得不承认这种拥有着信仰的军队是疯狂的，也是可怕的。他甚至想起了已经失败了的内战，那时，国/军的对手也是这样在战前鼓舞士气吧？

想想淮海战役时，数十万精锐国/军因为泥泞的土地，不得不丢掉大量的车辆和重武器，然后在人家狂热的冲锋中丢盔卸甲。

军魂是什么？军魂就是在狂热信仰的支持下，可以不要性命，无惧伤亡，呃对了，用新华那边时髦一点的说法叫“抛头颅、洒热血”！

曾经的孙立人很蔑视这种说法，但与同样以狂热著称的西班牙军队并肩作战之后，他有点羡慕这种有着狂热军魂的部队了。“至少必须要有人牺牲时，不乏冲锋者，也不用还得自掏腰包洒大洋……”

可是这种相对轻松的气氛在第二天攻击到岩山的跟前后，骤然改变。

英军的火力仿佛在突然间得到了极大加强，冲锋中的盟军士兵如割麦子般被成片打倒。短短半个小时，欲绕过岩山攻向城区和港口的两个团全被打残。

孙立人不得不暂停了进攻，但这个决定遭到了西班牙指挥官的极力反对。在其看来，这就是英军最后的疯狂，两个团被打残算什么，西班牙内战时期，比这死更多人的战役多了去了。

这牛叉猖狂的的语气让孙立人上将很是无语，他很想说，“比战争规模和参战人数，你西班牙的人口数，有中华的内战时的军队多吗？”

可再一想，现在他的祖国已经应该是在西岐岛正准备建国的华夏共和国，中华？此生还有机会再回去吗？苦苦一笑，孙立人还是选择了沉默。既然西班牙人的性命不值钱，那就让他们去冲一把，反正怎么样都要找到原因后才能再次发动进攻。

在西班牙军官的组织下，又一个团呼喊着口号的长枪党员冲了上去，在马克沁重机枪的英国版本维克斯机枪的打击下，毫无悬念的被打退，再冲，再退……

一个小时后，西班牙指挥官垂头丧气的走回指挥部，“孙，你是正确的。”

孙立人并没有取笑他，反而是拍了拍他的肩膀，表示安慰。“兄弟们的牺牲是值得的！”

也并不是单纯的安慰，通过刚才西班牙人的几次冲锋，孙立人在望远镜中看的很清楚，并不是英军的防守得到了增强，而是这一带的地下坑道和暗堡基本就没有受到太严重的打击。

各个坑道之间的交通顺畅，英军可以快速转移，出现在最有利的防守位置。而坚固的水泥工事中又布置了大量的维克斯轻、重机枪和其他自动火力。

在这样的防御阵地面前，采用人海战术等同于谋杀。

一战时装备大量的马克泌重机枪的德军，一天就打死了六万多排着密集队形冲锋的英军。经过这么多年的发展，重机枪早已经成为了班排级火力重要的组成部队。

一个地堡中摆放上一挺重机枪，在子弹充足的情况下，就可以屠杀一个营的攻方士兵。

这样的情况让两位指挥官都很是无奈，很明显，“外科手术”行动并不是如战报中的那样，精确的切掉了所有的毒瘤。至少在岩山西侧的这片工事群就完好无损。

第一个念头，他们就都想到了再次呼叫空军进行打击。可当两人的目光对视在一起时，他们都在对方的瞳孔中，看到那个自己领章上的三颗金黄的将星。

如果在这里负责地面进攻的是一支汉军部队，那么他们一定会毫不迟疑的呼叫空军。但对于中华……应该叫华夏远征军和西班牙国防军来说，他们都需要在战斗中证明自己。为自己的国家赢得更多的尊重和尊严。

语言不通，必须要通过翻译沟通的两位上将军，居然都在那一刹明白了对方的意思：凭借自己的力量攻下要塞。

西班牙元首就在不远的塞维利亚等待与蓝色军团一同踏进直布罗陀，西班牙人没有退路；而孙立人亦十分希望用远征军的一场大胜为华夏建国献礼。当俩位指挥官用眼神就已经统一了作战思想之后，一切变得更加简单。

地面攻击部队并没有将进攻受阻的情况汇报给战区总指挥部。而是重新组织起了两支军团所有的炮兵部队，将炮兵阵地前移，猛轰直布罗陀岩山西侧的工事、地面、山体。

在给炮兵下达命令时，孙立人将军的原话是：“轰，给老子狠狠的轰。不是什么地毯式炮击，是一个炕砸一个炕的轰，丧心病狂的轰……直到打光你们所有的炮弹。”

……炮兵们无语，司令都已经丧心病狂了，还寻思啥，脱掉衣服……呃，是上衣，光着膀子打/炮开轰！

远征军的炮兵师装备的是155毫米和少量的203毫米口径榴弹炮。一般情况下，这样口径的火炮足够打击任何目标，但对于水泥混凝土灌制的英军半地下工事来说，远远不够。

空袭时，被臭鼬钻地炸弹命中的地下炕道，都会有相当数量的英军存活下来，足见这些工事的坚固。

地面部队的炮兵，对于英军要塞工事的轰击，已经数日。所有人都明白，这种规模的炮击并不能对英军造成太大的打击。

但对于进攻部队来讲，在不呼叫空军的情况下，他们还真没有太多的办法。

孙立人与西班牙指挥官商定的办法是绕过英军工事完好的防守区，在另一侧坑道明显被摧毁很多的地方发动进攻，以求对这一段工事内的英军进行两面夹击。

虽然这样仍然需要付出很大的牺牲，但……也实在是没有办法的办法了。要想快速攻陷要塞，就必须尽快拿下这段工事。

西班牙指挥官相当的有血性，“这是为了解放我们西班牙的国土，就让我们的长枪党员先冲吧！”

“尼玛！”孙立人暗骂了一句在开罗时跟蒋云志学来的口头禅，“你跟我再强调什么西班牙领土也没有用，最终还不是要汉皇点头？”

“一起来吧，不能光让西班牙的兄弟流血，我们华夏的士兵也是好样的！”

……也不知道那位西班牙指挥官听说过《聊斋》没？相信如果他听过，一定会感慨一下，“都是千年的狐狸呀！”

一整天的战斗很快过去，孙立人发现，不要说那片完好的工事，就是侧面那块不完整的阵地，在付出数千人的伤亡之后，也没有能完全拿下。

西班人也的确悍勇，连夜组织攻击。只是结果看得孙立人都连连皱眉，敢死队换了一批又一批，阵地也只不过是几米几米的向前突进，而付出的代价却是：用尸体排都不只是这几米了。

尝试了一下夜色中的弹幕徐进，这还是在非洲时跟大汉近卫军团的机步军学来的，可效果依然不能令人满意。新编27师早已经因为伤亡过重被换下，远征军战斗力最强的新编22师也几近半残，不能不撤到后边休整。

最新上来的新编15师，又是两个团扔进去，可离计划中发动侧面打击的位置还有数百米之远。

急于在元首面前立功的西班牙指挥官率先顶不住了，近二十个小时的战斗，蓝色军团伤亡达到了一万多人。

华夏远征军方面的伤亡其实也差不多，只是数个部队轮换，体现的还不是那么明显。

这么打下去，这支远征军的一半人得要扔在这弹丸之地，“不能这么打了！”

孙立人刚一开口，对面的西班牙将军就狠命的点头，也不知道他听没听懂，不过……话说，这几天的战斗打下来，俩位将军倒是颇为心有灵犀一点通的意思。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第322章白宫的态度

对于一座由联合王国在巅峰时期苦心经营二百多年的要塞，就算是在遭遇惨烈的空袭之后，英军在要塞内可以凭借的工事仍然有很多。

每一条坑道、每一个碉堡的争夺，都要经过双方的浴血苦战。

又是一整天下来，西班牙国防军和华夏远征军各一师的进攻部队，依然是伤亡惨重，但却收获甚小。

盟军依然无法对那片完整的工事发动侧翼攻击。这几百米的距离，就如一条血淋淋的生死线，让双方付出数千条生命，却还是无法逾越。

当黑夜再次来临的时候，孙立人不得不再次下达暂停进攻的命令。

而面对两个发起进攻的步兵师有的连队仅剩下十几个人的窘境，两位将军脸色铁青着久久无语。

只是一这段工事就已经让战斗变得如此艰难，很难想像，如果不是“外科手术”行动已经瘫痪了大多数重点的英军防御阵地，盟军直接发动对要塞的进攻的话，那将是什么样的景象。

“孙，你要放弃吗？”西班牙指挥官问的有些迟疑，但翻译官却是将这句有些不礼貌的问话流利地讲了出来。

“不！当然不！我们是军人，怎么可以因为敌人强大就退缩。”

孙立人有些好笑，又有些愤怒——这么多年过去了，在这些欧洲人眼中，中华人仍然是弱小可欺的形象。

“明天……”孙立人想说：明天由我们华夏远征军来主攻。但副官在门口的“报告”声，打断了他有些冲动的义气行事。

“司令，开罗总指挥部蒋云志总指挥来电！”

孙立人接了过来，认真的看了一遍，一直紧皱的眉头一下子舒展了开来，阴沉了多日的脸上也露出一丝笑容。

一边将手中的电报递给翻译官，一边拍着西班牙蓝色军团指挥官的肩膀：“古铁雷斯将军，你可以昂着头去见你的元首了！”

……

直布罗陀要塞的地面攻击不利，虽然孙立人和古铁雷斯都未向总指挥部叫苦和求援，但蒋云志又怎么不关注战事的进展？

华夏远征军和西班牙军队巨大的伤亡数字，让一向以铁血闻名的黑脸元帅也是惊讶不己。“为什么失去了指挥官的英军仍然这样顽强？这不是英国人的性格呀？”

活跃在大西洋上的皇家海军潜艇编队指挥官林杰已经发回电报：英、美联合舰队已经冲破了海狼群的层层阻截，绕过葡萄牙的了萨格里什角，即将抵达直布罗陀海峡。

阻止这支援军，拿下直布罗陀，是盟军地中海战区最要紧的任务。

但在与陛下能过电话之后，蒋云志口风一变，战役的核心内容变成了：消灭这支协约国在欧洲最后的海军机动力量，挺进大西洋。

关沧海指挥着北部舰队主力与意大利海军组成的盟国联合舰队，迅速向直布罗陀海峡移动。

并率先由战列舰舰队炮轰西班牙在北非的两块飞地休达和梅利利亚。这两个原属摩洛哥的港口，在大殖民时期被西班牙占领。但在艾森豪威尔指挥的协约国登陆北非“火炬”行动之后，多国部队以安全为由接管了这两片港口。

与英国人盘距甚久，苦心经营的直布罗陀相比，直布罗陀海峡南岸的两个小港军事设施比较少，除了在希腊神话中被称为赫拉克利斯海角山上的碉堡群，无论是休达港还是梅利利亚，都很难被称为要塞。

或许协约国根本就没有想过，盟军会攻到这里。第一次班加西战役蒙哥马利的第八集团军击败德意非洲军团后，协约国就普遍认为将很快结束非洲战役了。

虽然随着战事发展，多国部队在地中海地区遭受打击之后，休达港围绕着赫拉克利斯海角山修建了一些工事，但在北部舰队战列舰队380毫米和410毫米主炮的打击下，很快就灰飞云散。

意大利的圣·马可师和土耳其第1陆战师在海军舰炮火力的支援下，只用了两天时间，就击溃了军心涣散的英联邦守军，占领海峡南岸的两处要地。

盟军也因此在突尼斯登陆之后，再次在摩洛哥赢得了又一个登陆支点。

这一次，不仅是英国人急了，就连美国的新任总统杜鲁门也坐不住了。盟军一旦在摩洛哥大量登陆，那艾森豪威尔那支多国部队非洲军团就将被彻底包围。那其中的绝大部分可都是美军，而且是美国陆军最精锐的部队。

如果失去了这些部队，恐怕大西洋也无法保证美国本土的安全……虽然西海岸已经被炸的不像样子，可是失去了这些陆军精锐……杜鲁门似乎已经看到无边无际的盟军开始登陆北美的情景。

“英国人完蛋我们不用理会，可我们美利坚的勇士们，必须要救出来。”

白宫刚遭了一场火灾，总统办公室正在重新修缮。杜鲁门不得不选择另一栋小楼作为临时办公场所。

马歇尔上将在罗斯福去世之后，也仿佛苍老了许多。战争中多国部队的连续失利让这位美国陆军总参谋长也备感焦急。

总统的话更让他生出一丝忧虑：如果就这样放弃英国，那么美利坚就可以独善其身吗？太平洋无法挡住汉国的海军，难道大西洋就可以吗？抑或是……马歇尔想到了另一种可能，虽然作为军人，那将是他最大的耻辱，但他也不得不承认，这是避免将美利坚拖入更大深渊的最好的办法。

“总统，难道我们要……与盟国谈判？”

“乔治，并非是我要隐瞒你！这是我们昨夜通宵未眠商讨的结果，还没有来得及告诉你。是的，我们要开始谈判，但并非是与整个钢铁同盟，而是争取与汉国单独谈判。我们的情报机构带给我们最新的消息是汉皇已经开始对德国人不满，我们希望可以利用这一点，分裂汉、德两个法西斯大国之间的关系，为我们美利坚赢得时间。”

……

不得不佩服白宫智库的远见和美国人在情报方面的投入。在真实的历史中，美国人可以根据小胡子喜欢夜间飚车分析出他内心的焦虑，然后再根据由于美军的推进，德军控制的安全范围越来越小，德国元首的公路飚车距离越来越短，而判断出德军会优先在西线做出反击。阿登战役德军先扬后抑，在战略上的失败，与美军细致分析阿道夫的心态，有着密切的关系。

在这一世，美国中央情报局将分析的重点转向了汉皇钟义。通过一些蛛丝马迹向总统递交了一份情报分析，详细的阐述了汉皇与德国元首在一些私下场合、甚至是公开表示对对方的不满，并加以分析两个的人性格，总结出了一句话：一山难容二虎！

是的，cia们就是用汉字来表述这句话的，当然为了总统能看的明白，还在后面加上了英文注释。

这份情报分析成为了白宫智库们提出单独与汉国接触，以使美国有条件退出战争建议的重要依据。

并言明，这是唯一可以使美国本土避免大规模战争的途径。否则，英国一旦战败，协约国失去在欧洲的支点，汉军的下一步行动必定是登陆北美。至于德军，美国其实可以不用理会的。就算德国人能够战胜红色苏联，他们也无力再对美国发动越洋战争。更何况，德国人的海军，除了u潜艇，还有什么能拿的出手的？

“救出在非洲的数十万美国陆军精锐，不仅是为了我们可以在谈判中更主动，还是为了以后的反攻欧洲积蓄力量！”

看到了总参谋长眼中的不甘，杜鲁门连忙补充了一句。

至少是目前，马歇尔的态度还是对美**界有着相当大的影响力的，在非洲美军的大多主要指挥官，也都是由这位老将一手提拔。总统也不得不顾忌他的想法。

可马歇尔并没有想这些，在美国参战之前，他就已经向罗斯福申请退休，将位置让给更年富力强的将军。

是罗斯福的极力挽留与无比的信任才使得马歇尔重新萌生了斗志。如今战局不利，老友亦撒手人寰，支持马歇尔继续战斗的唯一信念就是要打赢战争。

可是杜鲁门总统却已经决意要向汉国求和，虽然他还在坚持说这只是要赢得时间——曼哈顿计划，一直是由马歇尔直接负责的，所以没有人比老将军更清楚，那东西的巨大威力。

可是，有了那东西就可以打败法西斯们了吗？汉军的强大已经有目共睹，马歇尔有时都会去想：就算没有德国牵制苏联，汉国一样可以打败协约国。这样强大的国家，难道会没有研究这种威力巨大的武器吗？

“反攻欧洲？”对于杜鲁门总统的话，马歇尔耸了耸肩，就算是曼哈顿计划可以成功，恐怕到时也只是双方威慑或同时毁灭罢了！

“核战争？”马歇尔的大脑中突然闪出了这三个字！“噢，上帝！那样会毁了整个地球，人类自己毁灭自己！”

必须要承认，在真实历史中的马歇尔，也同样是一个伟人。坚持先攻纳粹德国再攻日本，为美国在二战的胜利做出了不可磨灭的贡献。战后他又搞出了一个“欧洲复兴计划”（即马歇尔计划）也变相的打造了二战之后，“华约”与“北约”对抗的冷战格局。

帝都长安，未央宫，卫青阁。

最近变身为好奇宝宝的武佳仪以诱人的姿势趴在陛下的书案上，正在听钟义讲“核战争”的可怕。当听到50亿吨当量的核爆，就可以彻底毁灭人类在地球上的生存条件，造成“核冬天”时，武大记者金丝边眼镜后面的一双大眼睛连着扑闪了几下，情不自禁的握住了钟义正比比划划的大手：“陛下，您千万要阻止核战争呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第323章巴顿的结局

华盛顿的命令，使正在葡萄牙外海全速急行的协约国舰队一分为二。

英国人当然是要坚持去驰援直布罗陀，因为那是联合王国在本土之外最后的防线。

美国人则是服从总统的命令，将前往摩洛哥首都拉巴特和总督府所在地卡萨布兰卡。在那里，他们将与运输船队汇合，并为其护航，等待正全速撤向摩洛哥西海岸的美军登船。

艾森豪威尔接到的命令是可以抛弃所有的辎重，只要将士兵们全部带回摩洛哥。

纵使是心有不甘，纵使是自己指挥的部队并未在战场上处于下风，但艾森豪威尔明白，华盛顿的命令没有任何问题。

直布罗陀海峡的彻底失陷只是时间问题，指望内讧不止的英国人可以将盟军阻挡在摩洛哥北部，已不太可能。这支多国部队非洲军团如果不立即撤退，等盟军突破英军的防线，恐怕就再也没有撤退的机会了。

出征前心高气傲的艾尔豪威尔不得不悲哀的承认：就算自己曾击败过汉军，但协约国在非洲战场还是彻底失败了！

情报上显示，汉国的潜艇部队已经出现在大西洋上，如果直布罗陀海峡再为盟军控制，以现在双方海军实力的对比，摩洛哥西海岸也用不了多久，就会落入敌人的手中。

为了手下数十万将士，甚或是多国部队中最精锐的数十万士兵，艾森豪威尔知道，必须要舍弃一些东西。

在之前的作战中，多国部队利用阿尔及利亚中部的塔代迈特高原的地势，成功阻止了盟军咄咄副人的攻势。巴顿的装甲军甚至在与隆美尔的德意非洲军团在侧翼装甲对决中，稍占上风。

只要不对上怪物般的猛玛重型坦克，美国的m26潘兴坦克在与盟军的其他中型坦克对攻时还是不落下风的。

但战争到了这一阶段，坦克的性能已经不是战场的决定性因素了。面对对方如海浪般一波比一波更汹涌的攻势，装甲的数量才是更重要的。

就算是把那变态的猛玛坦克给了美军，美军的军官们也没有信心在盟军上万辆坦克组成的装甲海浪面前再继续坚持多久。

也幸好有巴顿，正是这位一直不服管教，与艾森豪威尔经常冲突的猛将，在高超的装甲指挥战术，迟滞了盟军连续的攻势，带给了多国部队一丝喘息的机会。

艾森豪威尔没有再迟疑，利用盟军战线越拉越长，补给间隙加大，再加上遭到巴顿装甲2军的阻击，在塔代迈特继续集结的时间，紧急在古拉拉绿洲召开了军团会议，并向各**以上指挥官们宣读了华盛顿的撤退命令。

所有人都在瞬间沉默，没有人感到意外，只是大家都在消化这个命令对于战争走向的影响。

在非洲撤退，就意味协约国彻底放弃了西欧战场。多名英联邦部队的军官目光中都是一片茫然，直到此时，他们心底最不愿意面对、也最不愿意承认那一块伤疤被狠狠的揭起。作为英联邦的一员，作为英国的海外自治领，可连英国都要被抛弃了，他们将何去何从？

在时间这样紧迫的时候，艾森豪威尔依然召开了这样的会议，并不是要发扬美国人最喜欢挂在嘴边的那所谓的“民主”。

既然曾经强大无比的联合王国已经穷途末路，那些英联邦国家也必然要有一个新的选择。可是想像，如果没有约束的任由它们自由选择，那结果必定是大多数都会倒向在军事上节节胜利的法西斯国家。

艾森豪威尔希望将军团中的其他国家军队也带回美国，这样就可以在这些国家进行新的选择时有所忌惮。他也相信，这些军官们别无选择。没有任何一个国家的军队愿意成为俘虏，那将是军人生涯中再难抹去的耻辱。

平日间“艾克”谦逊的待人和美国式的民主在这时起到了相当大的作用。所有其他国家的军官最后都表态愿意与美军共进退，这让一直紧张等待的艾森豪威尔长舒一口气。在这样大规模撤退行动之前，可以维持内部的团结，当然是不幸中的万幸。

在接下来关于大撤退的战术安排时，巴顿又第一个站了出来。“断后的任务应该也必须由美军来承担，我愿意率第2装甲军接受这个任务。”

望着这个一直欲与自己争夺多国部队总司令位置的急脾气将军，艾林豪威尔对于他的主动请战既感意外，又觉得在情理之中。

意外的是巴顿一直在找机会与自己作对，可在这个最容易为难自己的时候他选择了担当，担当最危险、甚至可以说是九死一生的任务。

没错，就是九死一生！一旦第2装甲军孤军断后，没有侧翼摩托化部队地面防空力量作为威慑，汉军的空中骑中兵师很快就可以对坦克军形成毁灭式的打击。

失去了“毒刺”的保护，装甲部队在面对汉军的武装直升机时，只不过是一群待宰的羔羊，这已经在非洲战场上被证明多次了。

在情理之中是因为在这种危难时刻，不最先站出来，那就不是巴顿的性格了！如果说在美军将领中以“勇”排名，那巴顿自认第二，绝对无人敢称第一。

“最讨厌的混蛋，最可敬的战友！”艾森豪威尔在私下时对巴顿的评价，恰如其分。

……

军团总指挥部是比较靠前撤退的序列，出发前艾森豪威尔特意乘坐一辆悍马吉普来到了第2装甲军的驻地。

“乔治，不要蛮干！”

“噢？德怀特，钻营当官我没你厉害，可是指挥装甲军……你还没有资格教训我！”

没有在意巴顿不敬的语气，艾森豪威尔在转身坐上吉普车的那一刹那，喊了一句“乔治，你个混蛋，一定要回来，我在卡萨布兰卡等你。”

巴顿笑了，摘了下软军帽，掸了掸帽子上的沙土，“你才是个混蛋！等我干吗？等我回去抢你的总司令吗？”

“没问题，只要回到本土，我就会向马歇尔参谋长提出辞职，并推荐你出任下一任远征军的司令。”

……“滚你的蛋吧，老子才不稀罕你的推荐，老子的升职要靠自己在战场打出来。”

悍马已经启动，巴顿的低声呢喃，艾森豪威尔根本就没有听见。但巴顿知道，他能猜出来自己会这样说的！

最了解你的，并不是你自己，而是你的对手。

十一天之后，在卡萨布兰卡的多国部队非洲军团总司令艾森豪威尔上将收到消息，断后的第2装甲军在阿、摩边境处的迈里杰附近被盟军包围。军长乔治·巴顿中将下落不明，最大的可能是已经……在战斗中牺牲。

为了能够接回在非洲的部队，美国人组织了庞大的运输船队，海军也几乎倾巢而出，刚刚入役的数艘埃塞克斯级航空母舰都出现在了护航编队中，另外还有近二十艘的护航航母和近百艘其他护卫舰职，这样的护航阵容让汉国大西洋潜艇编队司令林杰少将（因战功显著刚刚晋衔），只能远远的遥望美国舰队空流口水。

潜艇部队没有任何机会。就算是可以提前埋伏，但攻击之后潜艇几乎没有任何逃离的机会。美国人的p-3“猎户座”反潜巡逻机几乎不间歇的在航线附近生活海域巡逻，而那些护航航母上也装备了仿制于大汉皇家海军pqz-41“海鹰”的“神秘人”反潜直升机，使得东风级潜艇的活动空间受到了很大限制。

实际上未央宫中的陛下也正在为此事大发雷霆，因战事紧张，一直留宿在卫青阁的钟义多日没有回金华殿，被秦映雪和海妮报怨得不行。

“卫青阁不缺漂亮妞，忘了自己的女人也就罢了，可卫青阁总没有自己的孩子吧？难道陛下连天麟和天宁也忘了吗？”

这样饱含醋味的话，在秦映雪口中说出，可是不常见的。钟义也意识到了问题的严重性，借着回卡尔古利省亲的金妃今天回宫的机会，陛下连忙给兰妃打了个电话，让海妮开着她那架“飞燕”号轻型直升机来卫青阁接自己。

三个女人一台戏，当这台戏还要加上两个小宝宝时，钟义在痛并快乐中备感剪熬，这简直比处理军、政大事还要费脑筋。

沐局长的不请自来，总算将钟义救于水火之中，喊来薇薇安抱走淘气的天麟，陛下一边找了条毛巾擦了擦被儿子亲的满脸口水，一边与沐雨走进了金华殿中的书房。

自书案上的小孩子玩具拔拉到一边，二人总算在得已落座。

“陛下，关于美国成功仿制我国‘海鹰’直升机的案子，有眉目了！”

没有外人，沐局长也不用过于多礼，屁/股还没沾到椅子上，就急燎燎的开始了汇报。

“谁？是谁干的？”一听到是这事，陛下比沐局长更急。“海鹰”泄密案一直处于秘密调查中，在大西洋潜艇编队司令林杰汇报美军出现类似“海鹰”的反潜直升机后，就被军情局列为了特级大案。

闻知此讯后的陛下更是龙颜大怒，责令军情局全力破获此案，掐断美国人伸入帝国的所有触角。

龙有逆鳞，对于大汉帝国来说，先进的军事技术正是帝国赖以生存的国之根基。最核心的军用航空科研居然都出现泄露，钟义很是怀疑，出现问题的可能并不只是“海鹰”一项生产技术。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第324章还不如哭呢

沐雨递过来的调查报告证实了陛下的猜测。

美国中央情报局在南华的活动，几年前被狠狠的打击了一次。没想到在战争全面爆发之后，又死灰复燃。

利用南华人口构成复杂，大肆在欧、美裔中发展情报人员，甚至有一些cia特工已经混入了大汉的一些军工部门。

“海鹰”的设计图纸正是由cia特工使用美女计诱惑了一名皇道公司的高管，并找机会在其办公室**之后，拷贝了“海鹰”直升机的部分资料。

美国在得到这份资料后，采用逆向研究，很快摸清了“海鹰”的设计原理，并仿制成功了“神秘人”反潜直升机。

这段时间，军情局在本土重要的军工企业中进行了秘密而又彻底的排查，发现了大量cia特工成功渗透的案子，只是时日甚短，这些美国特工还未能接触到各个重点企业的高管。加之帝国最重要的军工生产，仍然依赖于基地工厂，那是美国人根本无法接触到的地方。

所以，美国人得到的真正的核心技术还没有。

至于“海鹰”，应该是个例外，应该说这几年美国人对于直升机的研发，也在某些关键技术环节有了突破性的进展。

“神秘人”反潜直升机，更准确的说只是在外型和布局上模仿了“海鹰”，而其内部的设计，和雷达、声呐包括火控系统等关键技术还是与“海鹰”有着很大的区别。

可即便是这样，钟义还是很恼火。可再想想后世，西方对社会主义国家的技术封锁，新华还不是东淘一点，西摸一点，东拼西凑的一点点发展自己的军工产业吗？

老美对新华的防范不可谓不可严，可这种东西的确是防不胜防。老话说的好：只有千日做贼，哪有千日防贼的？

想到这，陛下也没有了怪罪沐雨的心思，只是吩咐其与国安密切配合，速度挖出这些帝国内部的蛀虫，斩断各国情报部门在南华伸出来的触脚。

“适当时候，也应该给cia一些还击，咱汉人讲究‘来而不往非礼也’。”

沐雨的死鱼脸上没有任何表情，郑重的点了点头。这种事情不用陛下吩咐，被美国人扫了面子的帝**情局，怎么可能会没有任何反制措施。只是沐雨的性格从来不是那种外向张扬的，没有把握的事轻易不会吐口，就譬如在陛下这听说了美国正在搞“曼哈顿”计划后，军情五处就成立了专门的小组。

“等有了结果，再给陛下一个惊喜吧！”特务头子将文件夹合上，拒绝了陛下留他在金华殿用饭的好意，敬了个军礼后转身离开——沐局长是有自知之明的，大、小皇妃最近看他都不太顺眼，就连金妃也因为被陛下送出卫青阁，也对自己有很大怨气。留在这吃饭？听着倒是挺荣耀的，可那不自己找不自在吗？

多国部队在摩洛哥西海岸的战略大撤退已经到了最后的时刻。所有的船只上都装满了士兵，可依然有近二十万的部队停留在卡萨布兰卡和拉巴特的港口上。

乘专机直飞大洋彼岸的艾森豪威尔留给他们的命令是组织起一条防线，尽最大能力延迟盟军的进攻。然后……可以原地投降。

而实际上，这些留下来的多国部队，没有能够进行任何实质意义上的抵抗。北线地中海方面军司令，英国人亚历山大宣布效忠英王，允许盟军接管阵地的消息传来后，摩洛哥的多国部队就已经陆续放下武器。

隆美尔的德意非洲军团与肖国兴指挥的近卫军团装甲部队主力在北线，汉斯与水墨指挥的大联盟非洲军团在南部，在一周之内就收容了二十多万的多国部队俘虏，并解放了北非的全部土地。

但蒋云志元帅却拒绝宣布地中海及非洲战役胜利的消息，因为仍然有多国部队在直布罗陀要塞抵抗。只是要塞中抵抗的部队由英军换成了美国海军陆战队。

为了阻止盟军舰队追击撤退的美军，艾森豪威尔命令美国海军陆战队第3师利用增援的借口在英军手中接管了要塞中的各个阵地。

当亚历山大上将下令所有英军放下武器后，美军又接收了要塞中英军的所有武器，更加凶猛的阻挡着盟军的地面进攻和监视海峡外盟军海军的动向。

艾森豪威尔的这一远见，使多国部队的史无前例的越洋大撤退成为了现实。不能控制要塞，就无法通过直布罗陀海峡的关沧海与北部舰队，只能眼睁睁的看美国人臃肿的运输舰队离开非洲西海岸，撤回美国。

盟军空军方面尽了最大力量来阻止美军的撤退，远程的战略轰炸机在没有护航的情况下，对非洲西海岸进行了轰炸，但美国舰队中拥有多达三十几艘的航母，海标枪与f-8十字军战士给盟军的战略轰炸机部队带来了巨大伤亡。

蒋云志及时叫停了这种没有太大意义的火拼。没有在地中海方面军投降前就控制直布罗陀海峡，的确是棋差一招。艾森豪威尔能够提前布置了这一步后手，也不枉陛下一再提醒自己要对其重视。

再次发电报给拉利内阿城的孙立人时，直布罗陀要塞的攻坚战也到了尾声。

战列舰的舰炮因为射界被岩山所挡，无法直接命中西侧的美军阵地，但关沧海将平日间视作宝贝的六艘导弹护卫舰派到了海峡中，试验了一下舰射导弹的威力。

当拿到侦察机发回的美军阵地照片后，关司令只说了一句话：怪不得陛下要淘汰战列舰了。

舰射的对地导弹与空射的对地导弹相比，在重量方面的限制放宽了许多。这几艘导弹护卫舰发射的麦氏-3舰对地导弹，弹药部比洪氏-5还要重上许多，威力当然也更大。而导弹的发射方式，也决定了那座“大力神之柱”构不成任何障碍，再加上舰载雷达更强大的制导性能，导弹护卫舰编队的首轮发射，就已经将岩山西部那片阵地全部炸开。

可这帮小子依然继续执行了关司令五轮饱合打击的命令，关沧海看着照片，想骂几句，可又一想人家是严格执行自己的命令，貌似也没什么错误，怪就怪在自己对舰射导弹威力的不了解了！

“尼玛，这要是要让陛下知道，指定又得是一顿臭骂，这……太尼玛败家了！”

海军导弹护卫舰的参战，为地面部队扫清了最大的阻碍，承受了重大伤亡的华夏远征军和西班牙蓝色军团突进的速度加快了许多。

已经等不及的关沧海还同时命令海军陆战一师的犹太旅实施登陆，登陆的位置就选在被认为最不可能登陆的岩山峭壁这一侧。

山底和半山岩洞中，英军修建的工事早在“外科手术”行动时就已经被摧毁了大部分。陆战队犹太旅的士兵们并不是乘坐登陆艇进行常规登陆，而是利用数十架雌鹿运输直升机在低空抵近，然后在岩山脚下索降，躲过了美军的岸防炮的射击。

接下来的战斗就变成了掏洞，犹太旅战士们将数百枚高爆手雷甩进了各个半残留的工事和坑洞中，在短时间内就肃清了海岸边上的美军。

当三千余人的犹太旅主力全部登上海滩之后，战斗就已经失去了悬念。尤其是数架g-41b“蛮龙”攻击机低空盘旋在几个顽强抵抗的工事上投下“臭鼬”钻地炸弹之后，美军开始陆续爬出了坑道，举手投降。

天亮时，身穿海洋迷彩服的犹太旅与灰色军装的西班牙蓝色军团在直布罗陀港口会师，标志着这座扼守东、西方海上交通咽喉的“世纪要塞”，终于落于了盟军手中。当然西班人的说法是：他们终于解放了直布罗陀。被英国人抢走的这颗王国明珠，历经二百多年，再度回到王国的怀抱。

卫青阁最高统帅办公室外间传来了“咔咔”的响声，最近与陛下的关系改善了许多的武大记者，已经逐渐适应了自己的一双美腿不时被陛下偷瞄，换上了尖尖的小高跟和白色的高装袜。嘴中的“昏君”虽然喊的更勤，可在其他人看来，那更像男女之间的撒娇或是昵称。

至少沐局长就是这么认为的。“也只有陛下相中的女人可以这样放肆，不信换个人你当着陛下的面喊声昏君试试？”

因为梦露的事，已经得罪了大、小皇妃，金妃对自己也不是很爽。特务头子下定决心，这个注定将成为陛下宠妃的女人绝对不能再得罪了。

所以到了外间的秘书室，沐局长连忙在死鱼脸上挤出了一丝笑容。话说这事怪难为沐雨的，这些年，帝国上下，除了陛下和那几位大佬，谁看了沐局长不是如见阎王？

没想到人家武女神依然不给面子，“沐局长，您这是哭还是笑呢？”

“笑，见了武秘书这样的美女当然要笑！”

“呃，那您还不如哭呢！太吓人了！”

……

两份电报，一份是武女神送来的蒋云志元帅关于盟军解放直布罗陀的战报；另一份是沐雨带来的……英国发生政变，蒙哥马利率军攻进白金汉宫，乔治六世及王室成员被囚禁。

看了看身旁短裙长腿，如举露青莲般婷婷玉立的武佳仪，再看了一眼书案对面椅子上似笑非笑、似哭非哭的沐局长，陛下咧嘴一笑，“沐局长，你啥时能如佳仪这样，给我送点好消息来呢？”

得！沐雨白眼一番，尼玛今天出门前没看日子，指定是不利出行呀！“被人家武大秘书埋汰一顿，到这又碍陛下的眼了。我勒个去的，人家丘吉尔和蒙哥马利闹政变，我这是招谁惹谁了？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第325章四一二政变

攻占直布罗陀海峡固然可喜，但英国的四·一二政变亦在整个欧洲引起了巨大反响。

英国陆军继在十七世纪由克伦威尔领导的新模范军打败王党军，俘虏并杀害查理一世之后，再次叛逆。

以帕雷西·霍伯特为首的王室军在威斯敏斯特大教堂附近与国会军对峙多日，在地中海军团宣布效忠英王之后，双方的军力对比发生了变化。效忠王室的军队在数量上已经与支持内阁的国会军持平。

丘吉尔和蒙哥马利很是担心当这批英**队回到本土之后，局势将对国会方面更加不利。于是提前发动政变。

掌握在国防部手中的lrdg被选为了执行这次特殊任务的部队。其指挥官史坦宁中校是丘吉尔绝对的拥趸，并在北非作战时期为蒙哥马利的指挥能力所折服。

最重要的，史坦宁是坚定的英国陆军“非私人部队”理念的坚定支持者。

“英**队是英国人民的军队，而并非是王室的军队！”

这样的理念在英军中同样大有市场，这也是在王室与国会矛盾爆发后，英**队迅速分裂的主要原因。

经过周密的策划和部署，史坦宁在lrdg特种部队第一英国团中挑选了四十八名同样反对王室的士兵，成立了突击队。

并于4月12日凌晨，利用美国援助的两架ch-46“海骑士”运输直升机，史坦宁突击队在夜色中冒险起飞。

由于直乘机在英军中还算是新鲜玩意，忠于王室的军队指挥官们并没有想到会有人可以在黑夜的空中突进。更准确的说，是他们根本没有想到国会方面敢冒天下之大不韪，在地中海方面军已经宣布效忠王室的情况下，还敢于攻击王室，发动政变。

这在英国历史上，也……仅有那么一次吧！

双螺旋浆公共汽车外型的“海骑士”，每架都可以塞进25名全副武装的战士，是名副其实的空中公共汽车。其运载量甚至超过了大多的汉军直升运输机。

但由于技术上的不成熟和设计上的缺陷，“海骑士”在半年前正式服役后，事故频发，其稳定性一直为美军士兵诟病。

送给英国的这两架“海骑士”也只是引进英国“闪电”战斗机技术的附赠品。

丘吉尔将其当成了玩具般，停放在国防部的机库中。

没想到这两架昂贵的大“玩具”，却在特殊时期起到了大作用。

让史坦宁没有想到的，虽然在行动前特意请了美军的机械师为两架直升机做了全面的检查，但“海骑士”糟糕的表现一如既往。短短十几公里的突袭，就有一架出现机械故障，被迫提前降落在王室军的控制地域内。

幸运的是突击队的指挥官史坦宁没有在这架直升机上。而这架出现故障的海骑士突然降落，也引起了王室军极大的混乱。很多守卫部队的指挥官的注意力，都被吸引到威斯敏斯特教堂区前。

意外的，还在天上飞行的另一架“海骑士”被所有人忽略了。史坦宁带着一半的手下顺利的降落在白金汉宫方楼的楼顶。手持司登马克2s消声冲锋枪的突击队员在史坦宁的指挥下，随后利用索降，在楼顶降到三楼穿窗而入，在第一时间控制住了还在床上的乔治六世与王后。

虽然执行任务的英国陆军lrdg特种部队突击队只有二十几个人，但因为英王被俘，皇家卫队的反击显得缩手缩脚，在突击队的全自动火力打击下伤亡惨重。很快，穿着睡衣的两位公主也在房间中被控制。

二十分钟后，当白金汉宫周围驻守的王室军陆军陆续起来时，楼顶的海骑士已经再次起飞。方楼内只是留下了几十名被打死打伤的皇家卫队和六名受伤断后的突击队员。

在北非就曾声名大躁的lrdg再次立下不世奇功，只是这一次，他们上演的是恶魔与天使的双面人。因为他们绑架的是他们自己的国王、王后和公主。

丘吉尔要求英王立刻发布诏书，命令所有宣布效忠王室的英**队服从内阁的指挥，共同抵御法西斯军队的入侵。

但乔治六世拒绝了，结巴国王在这一刻，似乎根本就没有口吃那一回事。“在英国历史上，谋逆的臣子从来没有好下场。你可以如逆贼克伦威尔一样，将我也送上断头台。但盎格鲁·撒克逊家族的子孙，本就是以长枪和骑剑赢得天下，流血和牺牲从来无法改变玫瑰家族的勇气与决心！”

“不要认为抓到了我，你就可以为所欲为，我早已经给王兄留书。就算你们杀了我，王兄也会在忠于王室的皇家军队支持下，重新回到英国，回到伦敦！”

……

没错，乔治六世口中的王兄，正是退位后改称温莎大公的爱德华八世。在丘吉尔与蒙哥马利发动四·一二政变，囚禁英王后的第二天，温莎公爵便已乘大汉皇家空军的专机飞抵地中海撒丁岛，然后搭乘大汉皇家海军北部舰队兴霸号巡洋舰来到了直布罗陀。

在直布罗陀总督府的瓦砾中，温莎公爵以王兄的身份就任王室讨逆军最高统帅，并宣布丘吉尔内阁和蒙哥马利等陆军将领为叛逆。

地中海方面军司令亚历山大陆军上将和皇家海军本土舰队司令北角男爵布鲁斯·弗雷泽随即表示服从温莎大公的指挥，并要求丘吉尔和蒙哥马利释放英王及其他王室成员。

在随后数周时间内，直布罗陀与伦敦之间的骂战不断，双方都称对方是英国的罪人和叛徒。

令人惊奇的是，汉、德、美等大国都在此期间保持了沉默。似乎这真的就是英国内部的家事，大家都默契的奉行了不干涉他国内政的外交原则。

可皇上不急太监急呀，吵着吵着，英国人感觉出不对劲来了，双方都顾不上对骂，纷纷去找后台。

未央宫方面给温莎公爵的回复是帝**及盟军都正处于地中海和非洲战役之后的休整阶段。登陆英国的战役正在加紧制定，请大公勿急。

而美国白宫则根本就没理会丘吉尔在电话中的咆哮，接电话的女秘书一边将电话话筒远离自己的耳机，一边撇着嘴，“你还以为你是大国巨头呢？”

德国……德国元首早就吩咐隆美尔要努力争取在登陆英国后捞取更多的谈判资本，至于盟军迟迟没有登陆英国……“别特么惹我，老子烦着呢！不干/死斯大林这个狗/娘养的，老子誓不收兵。”

夏威夷，檀香山。

皇家海军副司令，两大洋舰队总指挥龙洲上将最近的心情很是不爽。没评上元帅也就罢了，谁让人家空军也是只有一名元帅呢！可一帮美国人的到来，打乱了龙胖子天天美酒龙虾相伴的生活，就真他/娘的叔能忍、婶都不能忍了。

美国代表团以国务儿卿詹姆斯·伯尼恩为首，十几个人中包括了白宫和军方代表。

在接到美国要求谈判的请求后，陛下给外务部打了个电话，酷酷的问了句：“威尔森，你有兴趣要去夏威夷度个假不？”

外务大臣对于陛下亲自打来的电话有些受宠若惊，可一听是要去休假，立刻苦笑：“陛下您别闹了，我这一大堆子事呢，哪还有时间去休假呀？谢谢陛下惦记我，等忙完援建新华的事，我再去吧！”

得，援建新华是大事，不能耽误。钟义勉励了外务大臣几句，又将电话打给了财政大臣赫巴尔。帝汶王国太子殿下接听电话后还以为金华殿有酒局呢，一听说是去夏威夷，也不管陛下看不看得见，连连摆手！“陛下，不是哥们不愿意去呀，只是最近去了日本一趟，被全大嗽叭拉着去参观了下电影学院，也不知是谁走漏了风声，家里正查的紧呢！这个时候出差，还是那么远的地方，指定会更遭怀疑呀！”

“擦，你个完蛋玩意，就那一个媳妇还摆……呃，那好吧，见面再聊！”

秦映雪满面笑颜，端着一盘雪梨走了进来，“陛下呀，我听说樱妃妹妹那里搞了个电影学院，好多人都往那里跑！什么时候我们几个也去看看呀，顺便还可以探望下樱妃妹妹，你看好不好？”

“好……个屁！”刚咬了一口梨，就差点被噎着！“女人家，去什么电影学院！愿意去，钱志豪那的南洋大学不也是有吗？”

“我们不是没去过日本，再加有些想念樱妃妹妹了吗？不去就不去，你什么态度呀？”

“我说不行就不行！警告你们，去日本可以，但日本的电影学院绝对不许去看！不光是你们，你去给樱妃打个电话，不许她靠近那什么电影学院一步！尼玛，这全大喇叭是越来越不像话了！”貌似陛下还真没对秦映雪发过这么大的脾气。

没想到雪妃笑的更灿烂了，“哼、哼，原来那个电影学院真不是什么好地方！噢耶！我现在就去告诉斯莫尔贡夫人去！”

“我……”钟义顿时无语，终日打鸟，反被雁啄。“赫巴尔，你自己保重吧。不是哥们要出卖你，实在这帮女人们太狡猾了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第326章汉皇说书

电话打了一圈，居然一个合适的率队去夏威夷的人选也没找出来。

要么是如威尔那样真忙，要么如……有家有小的，也很麻烦，倒是武女神的一句话提醒了陛下。

“您不是经常说曹部长在五·四运动中受了大冤吗？那为什么这次不派他去，以正其清名呢？”

钟义一拍大腿，“好主意，佳仪真乃朕之爱……爱……呃，好秘书呀！”

这主意的确不错。已经六十五岁的曹汝霖在大汉驻新华大使位上离职，回长安述职后仍任外务部副部长，属半退休状态。老先生自移民南华后，深受陛下之信任，在晚年喜逢事业第二春，洗去卖国贼之骂名，如今是精神隽铄，身体倍棒。每日于白虎渠公园中晨武晚练，日间则去外务部大楼帮威尔森出些点子什么的，生活煞是惬意。

“嗯！与美国人谈判，而且是美国人主动找咱谈判，这活那老头指定愿意干！”陛下想像着曹老先生瞪眼吹须，指着美国人破口大骂的情景，不禁“哈哈”大笑，吓得一旁的女秘书连忙低头检查了一下自己的着装，看看没什么问题，这才翻了一个大大的白眼，“这昏君，又不知道犯什么疯了！”

由外务部副部长领衔，这规格对上美国国务卿（相当于外交部长）为团长的代表团，也算对得起他们了！

“啥，规格低了？低啥，老子派人去搭理下他们，就算给美国人面子了。要不是咱们也需要一些时间……”

见陛下又是说到半句就打住，武大记者紧咬嘴唇，“还是不信任我，哼！谁稀罕听你的那些阴谋诡计！”

细细的高跟蹬在地板上，声音急促又有些沉闷。

陛下邪笑着捏了捏鼻子，“有个性，但是咱喜欢！革命尚未成功，还须继续调教！”

记者妞还是太天真了，大汉的老话说：一入豪门深似海。这未央宫又何止深似海？陛下执意将来自新华的女记者安排在身边，其他人不敢明着反对，但暗中针对武女神的防范又怎么会少？

但至少是到目前，陛下对自己的女秘书还是很满意的。沐局长那边的调查反馈显示，武佳仪并没有被发展为新华特工的迹象；未央宫安全局也表示武秘书并没有什么可疑行为。

自入宫之后，就再也没离开过未央宫。也并未向外界发表什么文章，仅有的几封家书也经皇家安全局技术处理过，将一些语句的顺序前后调置等。

最重要的是在新华那边，并没有官方人员接触其家人。

单纯而有些小天真的武秘书还没有意识到，能够留在陛下身边，又怎么会是那样容易？她的身世，她的履历早已经被审查过无数次。她祖上三代的大小具细，她上学时曾经用铅笔扎伤同桌的事，都可以在未央宫安全局的绝密档案室中查到。

她的偶想是张仪，可还只停留在小姑娘幻想时代的她又怎么会知道，政客是一群多么可怕的人；政治除了可以摆上台的光鲜，还有多少桌子下的黑暗甚或是肮脏。

譬如美国人这次请求谈判，就已经被陛下在心中无数次的鄙夷过。“不就是曼哈顿计划还没有成功，想拖延时间吗？”

可在表面上，大汉帝国却是相当开心的接过美国伸出来的和平橄榄枝。

只是陛下在临行前交待谈判代表团团长曹汝霖，“狮子大开口，我们只需要两到三个月！”

这就是政治。就算是前一刻打死打杀，只要有利益，下一刻就可以握手言和，甚至是把酒言欢。

答应对美国人谈判，只是因为地中海和非洲战役结束后，各方利益需要平衡，英国的事需要解决。最主要的是要给德国足够的好处，让已经在苏联打红眼的小胡子放心与大胡子继续死磕。

没有人是傻子，把别人当傻子的人，自己才是傻子！

德国人在防备汉国在欧洲大陆上的驻军，没问题！在法国的陆战队全部撤回；元首需要更多的石油，没问题，利比亚你们自己去玩。

西班人在担心直布罗陀的事，没问题！汉皇指示蒋云志与佛朗哥签下协议，承认西班牙在直布罗陀主权，以及北非两块西班牙飞地的归属权。

意大利人还在做着他的大罗马帝国梦！介个可不行，印度洋没你啥事。想要科嘉西岛，行；想要非洲地盘，埃塞俄比亚原来就是你们的，没问题！阿尔及利原先是法国的，墨索里尼你要不？对了，这么大地盘，意大利的海军太弱那怎么行？战列舰买不？巡洋舰买不？想买导弹护卫舰？那个还要再等几年哈，技术还不成熟，也不好意思唬弄盟友不是！

土耳其在地中海没什么地盘需求，那成！大汉援助其多项民用技术，还有那军队装备，又是英国的又是法国的，还有德国的，跟万国造似的！把那些旧的都当垃圾处理了，咱大汉帝国帮你换！没钱？没事，无息贷款，慢慢还！装备你先用着！惦记高加索地盘？成，换完装备就去搞他，打不过也没事。咱大汉十三军团调一个，咱就义务帮忙，别说谢哈，说谢跟你急。咱是盟友，理应互相帮助。

……

汉皇仁义！汉皇乃大汉君子之风！

1943年5月，钢铁同盟各国首脑齐聚地中海心脏马耳他岛的瓦莱塔城，开了一个分赃大会……呃，是地中海及非洲战后事宜协商大会。

参战各国各取所需，急需资源的、收复失地的、需要援助的，每个人都面露喜色。对于汉皇的豪爽和仗义赞不绝口，就连一直有些闷着的德国元首在得到了利比亚后也不得不承认，汉皇够大气！

钟义也明白，这年头被人交口称赞的，实际人家都在心里骂你是傻子。貌似这帮跟着打酱油的国家将好处全部瓜分，而地中海和非洲战役的主导力量——大汉帝国都没有得到太多的利益。

可一群蛮人短识之辈，怎知我泱泱大汉连横合纵之术？

在马耳他会议之前，在卫青阁召开的军委及内阁联合会议上，就有很多人对这个方案中，利益由盟国瓜分，但帝国本身却所得甚少提出异议。

“人心不足蛇吞象，世事到头螳捕蝉”！陛下如是解释。

这道理谁都懂，可咱们汉军打生打死的，到头把好处都给了其他国家，众人依然未能释怀。

于是陛下又跟大伙聊了一个人物，汉人都熟知的人物——及时雨宋江。

就算是在座的许多非汉人的少数民族官员，也都没少在茶馆和金桥小吃衔那边的评书馆中听《水浒》的故事，对于带头大哥宋江哪会有人不知道？

一听陛下在这等重要会议之上聊起宋江，如总理大臣张嘉璈等老成者皆是啼笑皆非，而如军中少壮或是听书上瘾的赫巴尔之流则是立刻眉飞色舞。金桥书馆那边的《说水浒》哪有陛下亲自说书来的精彩，至少这够刺激不是？

话说……陛下说书，这纯属笑闹，但用这种方式表示下亲民，还能解释清与武女神昨晚探讨至深夜的“利益划分方案”，何乐而不为？

话说宋江之所以能坐第一把交椅，靠的就是他的影响力。

当年还在山东郓城做押司的时候，他就声名在外。提起及时雨宋公明，江湖豪杰尽人皆知。因为影响力，他在江州问斩时，许多英雄都是自发前去劫法场。

这就是影响力的威力。影响力是不同于权力的一种控制力，尽管他不是强制性的，但是他用潜意识的方法来改变人们的行为。

晁盖一死，吴用、林冲等人便不管什么遗嘱不遗嘱，全都跑来找宋江：“请哥哥为山寨之主”。他们的理由有2条。一是“四海之内，皆闻哥哥大名”；二是“若哥哥不坐时，谁人敢当此位”。因此，晁盖死后，由宋江继位。

李逵说：梁山上只有俺宋江哥哥坐头把交椅，俺才服。

小旋风柴进庇护武松一年，但几顿酒后，武松心目中这位宋江的分量已经超越了柴大官人。

战略眼光，就是有远见、有野心。而这也正是宋江比晁盖、王伦之辈强的地方。

我们大汉，缺地盘吗？缺资源吗？我们缺的是历史，是资历，是那种“唯宋江哥哥坐头把交椅，俺才服”的人气。

对于个人，及时雨、呼保义这些虚名也很重要；对于国家，信义和传统也很重要。

从眼前来看，我们的确是放弃了一些利益，尤其是德国，在得到利比亚的石油资源，其军工实力肯定会在短期内就有一个飞越。接下来搞定英国，德国在欧洲大陆就将再无对手。看起来，这个最大的便宜都让出力不多的德国占去了！

但事实呢？没有德国人牵制老毛子，一旦苏联红军出兵黑海，上千万的灰色牲口出现在中东，地中海战役会演化成何种结局？

最重要的是，我们放弃了盘子中的蛋糕，但却得到了一个盘子！

看到了大伙疑惑的表情，钟义笑了！“这妞的确不错，这么形象有比喻也想的出来！”

是的，就是盘子，一个划分利益时必须用到的盘子。将利益分出去，但帝国却将掌握了如何瓜分的主动权！

换句话说，就连自尊心极强的阿道夫也没有察觉，这次分赃……呃是协商大会，话语权已经全部被汉皇掌握。如何分，怎么分，皆是汉皇一语道来，只是其他人都得到心中最想要的那一块，所以所有人都无异议。

也许同样想争霸天下的小胡子会反应过来，但其他国家呢？以汉皇执牛耳的国际秩序已经在逐渐建立。

“马耳他会议”结束后，陛下接到了赫巴尔的电话：“汉之文化果然博大精深，没想到一本《水浒》，不但有治国齐家的微言大义，也有儿女情长的手段。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第327章美国的人权

在夏威夷的檀香山，汉、美谈判仍在继续。曹老爷子每日谈古论今、引经据典的大放神采，但一说到正事，那就是一个词，“人权！”

大汉帝国对于美国退出战争的唯一条件就是“必须要给予印地安人充分的人权，允许印地安人在美国西部建国，并归还侵占墨西哥的土地。

至于夏威夷，那本来就是夏威夷王国的地方。

你问为什么皇长子天麟殿下被封为夏威夷亲王？“尼玛，第一，这是俺们大汉帝国的内政；第二，你不知道夏威夷人同样是炎黄血脉，大汉后裔吗？”

关岛？“你们美国人还想不想谈？我们不想谈这些事，我们要和你们谈的是印地安人，是你们侵占墨西哥的土地。”

耗日时久的谈判，让龙胖子越谈越郁闷，天天坐在这，看曹老爷子大喷口水，桌上摆的还不能随便吃，“哎，我的美酒，我的龙虾！”

倒是曹汝霖是越谈越精神，胸中长久之闷气一朝得舒，让老爷子仿佛一下子年轻十几岁。想当年的巴黎和会，中华人连说话的份都没有，坐看人家分来划去。论及青岛时连问都没问中华，就从德国人手中划给了日本人。

现在，看着那时耻高气扬的美国人灰溜溜的坐在谈判桌的对面，明知道曹汝霖就是大话春秋，却连大气都不敢出一个。老爷子心里就是一个倍儿爽！

在马耳他会议上，关于英国的事宜也讨论完毕。尊重王室正统得到与会各国首脑的一致认可。但由于英国参与了对法西斯的非正义战争，作为惩罚，英国将被强行拆分为英格兰与苏格兰，并取缔所有海外领地所有权，而两个国家的元首将分别由现英王乔治六世和前英王爱德华八世出任，算是对英国王室提前表明态度站在同盟国一边的慰藉。

对于拆分英国，参加会议的温莎大公表示接受，但对取消所有英国海外领地一事表示不满。

阿道夫扬起了标志性的小胡子，“这是战败国必须要接受的，一战时，德国不也是失去了所有的海外领地吗？”

佛朗哥则是摸了摸自己的光头，“我同意阿道夫元首的意见。当初无敌舰队战败时，大航海时期我们西班牙人找到的新领地，不也是都被英国抢去了吗？”

墨索里尼耸了耸肩，“我认为我们应该更绅士些！”英国的海外领地与意大利不发生冲突，他也自知那些地方也轮不到意大利的份。不过看到汉皇的脸色有些阴沉，善于投机的意大利法西斯党魁还是察觉到了一些什么。

实际上英联邦所控制地范围，除了英国本土之外，也就剩下了加拿大、巴拿马和加勒比海的一些岛屿。亚、非两洲和太平洋、印度洋地区的英属势力已经彻底的被以大汉为首的大联盟势力所取代。

风水轮流坐，在欧洲当惯了老大的英国如今是落魄的凤凰不如鸡。而其他国家则是翻身农奴把歌唱，被欺负了几百年的德、西、意等国的态度也并不让人意外。这年头，锦上添花和落井下石的人都不会少。

但钟义没打算把英国彻底搞残，让其保留一定的实力，以牵制已经在欧洲大陆上横行无忌的德国是必须的。

如果可以，陛下都不打算拆分英国，虽然因同盟中的欧洲国家一再坚持而不得不同意，陛下还是为英国留下伏笔。亲哥俩当国王，等风头过去了，好好商量下再合并也不成问题吧？

只是钟义到底是把世界想像得太美好。多年以后，大不列颠岛上兄弟阋墙，英格兰与苏格在欧洲其他国家的挑拔下，因为数个海岛的主权之争，内战再起，实在让人难以预料。

其实这也正是欧洲各国王室之间的特点。话说欧洲的王室，哪个不是沾亲带故，一战时英王就是德皇的亲舅舅，不照样打的丧心病狂？

英国海外领地的事到底是延后再议，已经被汉国占领的，也没人敢提。北美和加勒比海的，在打败美国之前，说也无用。最主要的是，现在的大不列颠岛上，还是人家丘吉尔说的算呢，乔治六世还是阶下囚呢！

一说到登陆英伦三岛，刚才吵得不可开交的场面立刻变成了哑场。大家都意识到，吵半天，正主一直没说话有什么用？

谈判桌上的底气，还是由军事力量决定的。其他国家现在都是跟着汉军打酱油，小胡子倒是有心想在登陆不列颠战役中占据主导，可比起可恶到极点的苏联人，他更想早日揪住斯大林的大胡子，将其狠狠的踩在皮靴下。

在法国，德国陆军仅有十几个师，加上隆美尔在非洲的部队也不超过三十万人，就算是把南欧和巴尔干半岛上的德军都加起来，也凑不到五十师。而空军方面，在法国和比利时，德国空军仅有象征意义的存在，先进的战机已经被抽调一空，都集中到了东线。

也正是如此，苏联空军才会被打成了翔，整个东线的上空，到处都是德意志第三帝国的战鹰在耀武扬威。

抽调东线的部队回到西线加入登陆战役？小胡子这个念头仅仅是一闪，就立刻被自己否决的了。干掉俄国人，干掉邪恶的红色政权，干掉德国在欧洲的最大心腹之患才是首要的。至于汉国，在谈判中将汉军赶出欧洲就可以了！

小胡子坚信，无论双方是否敌对，但所有的白人没有人会允许汉军插手欧洲事务的。欧洲终究是白色人种的欧洲……错，是雅利安人的欧洲！

在非洲为德国赚足了面子的隆美尔被晋升为元帅，出任西线德军总指挥。但手下也只有不足三十万的兵力，元首只是允许其在欧洲各国就地征兵，而没有从东线调回一个师或是一架飞机。

在这种情况下，登陆不列颠的战役的主角自然是又落在了汉军身上。大汉元帅蒋云志也顺里成章的再次出任盟军“龙骑兵”行动的总指挥。

元首们开会怎么争吵，与在战争中结下深厚友谊的各国将军们之间并没有多大干系。在开罗仍然存在的盟军总指挥部中，盟军的十数位将领早已经开始关于登陆英国的战役讨论。

法国加来与英国多佛尔之间的多佛尔海峡，最窄处不足三十公时，无疑是最佳的登陆点。但蒙哥马利在此驻重兵防守。在本土舰队司令弗雷泽上将宣布效忠王室，英国国会失去最后的两艘战列舰和巨人号轻型航空母舰之后，在狭窄的多佛尔海峡之间大量投放水雷，封锁了航道，以阻止盟军在此登陆。

多佛尔，最好的登陆点。加来，最合适的集结点。多佛尔海峡，将流血最多的登陆航线。这几乎是所有盟军将领的共识。

隆美尔提出了在法国阿格角集结，以瑟堡港、卡昂港和勒阿弗尔等塞纳湾沿岸的港口为出发基地，横渡英吉利海峡，在英国的朴茨茅斯和利特尔汉普顿等地开辟登陆场的作战方案，引得大家眼前一亮。这个方案相当的大胆，舍弃了狭窄的多佛尔海峡，而选择更宽的英吉利海峡，登陆后在伦敦南部的重工业区发动进攻，同样可以最快的打击到英国的经济命脉，并且距离伦敦也不是很远。

更重要的是，在塞纳湾集结，即有利于盟军的补给，又避开了英军的重点防守区域。

当这个方案被蒋云志发给陛下后，还在马耳他开会的钟义也不禁为隆美尔的眼光拍案叫绝！“这不就是诺曼底登陆的逆向版本吗？”

佯攻朴茨茅斯，在登陆战时不直接攻击英国的大型港口，而选择更广阔的海滩登陆，在稳固扩大有效登陆场之后，登陆更多的机械化部队，快速逼近伦敦，利用王室军只是迫于英王被囚才勉强听从国会指挥，战斗意志不强的弱点，用装甲部队突破英军防线。之后利用盟军的制空优势打击英国在伦敦地区的外围阵地，当盟军的坦克炮可以轰到伦敦街头时，英国人就应该会投降了！

隆美尔的这段论述只能算是一个最初级的战役设想。

但钟义却是反复看了好几次！很难想像，一位德国元帅却可以将英国人现在的心理琢磨的这么透彻，这……真是英雄所见略同！

没错，钟义同样认为，只要将坦克开到伦敦，丘吉尔就应该抵挡不住国、内外的巨大压力，举旗投降。

“但是，为什么大家都认为非要在法国出发呢？”娇小玲珑的樱妃没等陛下吱声，就聪明的取来了一份军用地图。这让陛下很是有些小得意，娶个聪明的女天皇媳妇就是好，连开这样的国际会议时都可以明正言顺的夫唱妇随。

“湛子，你说我们要打英国，在哪里登陆好？”

“咯、咯……不要啦，很痒啦！”在娇笑中半推半就的还是落入了陛下的魔爪，“嗯，和服好，湛子，我喜欢你穿和服！”

“嗯……啊！不要闹了，陛下，你不是要说正事吗？”

“噢，你还真有想法？”和服的大领口让陛下的两只大手如鱼得水，大逞淫威！不一会就将粉嫩小天皇弄得面红耳赤。

“嗯……当然了，其实我认为英国同我们日本一样，都是个岛国，干吗非要选登陆点？就像当初啊……”

再次偷袭得手的陛下哈哈大笑，“就像当初收拾日本时一样，老子爱在哪轰就在哪轰，想在哪上就在哪上是吗？”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第328章也不容易

英国不是日本，最主要的是英国没有樱妃天皇，不能想在哪上就……

实际上登陆不列颠的战役计划，陛下从头到尾都没有参与制定。

温莎公爵倒是没少吹嘘他那俩个公主侄女多么的淑女、多么的漂亮。其司马昭之心也确是路人皆知。

不过钟义被气的够呛，“尼玛，老子在外面真的就那样名扬四海吗？嗯，这个名当然是“色名”！

再说，温莎大公的俩侄女，陛下也真没打算收进后宫，年龄太小，加之名声太响，容易有心理压力。尤其是乔治六世的长女伊……莉莎白，一提起这个，钟义的脑海中就浮现出那位满头白发，雍容华贵的……老奶奶形象。

女人太多了也不是啥好事。这次来地中海参加盟国会议，海妮就借口要来犹太人建立的第二个国家以色列来看看，挤掉了卫青阁最高统帅办公室女秘书的出行随员名额。虽然已经当了妈，可小妖精的醋劲依然不小。当然，人家的行为也得到了后宫委员会老大秦映雪的全力支持。最后还是因为樱妃也有份参加马耳他会议，舍不得扔下天宁公主的海妮在电话中一顿叮嘱之后才放弃陪同陛下出行。

在土著妞加入后宫已成定局之后，未央宫后宫委员会将注意力转移到新任女秘书的和已在福克斯公司出演多部电影，正逐渐走红的梦露身上。

套用雪妃的话就是“严防死守，坚决不能让陛下的后宫规模无限制扩大！”

这事钟义也挺无奈，那些年主动追过的女生，貌似也只有秦映雪一个。其他的哪一个不是有些特殊原因，其实陛下想说，“我是个用情专一的男人”，很多时候，身为帝王的个人感情，也要为帝国大业做一些牺牲。

“我花心，是因为我在为帝国事业而牺牲！”这话还是自己想想就算了，说出去容易发生晴天打雷事件。

马耳他会议结束后，陛下携樱妃天皇巡视驻地中海和非洲的大联盟军队。所到之处，山呼海啸般的“陛下万岁，樱妃万岁”，让年仅十九岁但却相当早熟的湛子也为之动容。不同于日本国内的愚民政策，让民众们对天皇盲目的崇拜，她看的出，将士们对汉皇的崇敬是发自内心的。不仅仅是汉军，在大联盟其他国家军队中，也同样如此，或许只有汉皇才是他们心中的精神领袖。

挽着钟义的胳膊，或是依在他的身旁，让湛子都感到了无比的骄傲。自己的男人是大英雄，想想在马耳他岛的同盟国首脑会议上，那么多让她感到眼花缭乱的大人物，却都要在自己的男人面前笑语相迎，湛子就感到了无比的满足，比自己登基女性天皇时还要满足——嗯，这些天真的好满足，幸好未央宫中有那么多的姐姐……

盟军的总指挥部已经由开罗迁至比开斯湾的西班牙海港城市桑坦德。

在犹豫了一段时间后，德国最终还是拒绝了盟军在法国的大规模的集结。在蒋云志将这个消息传回卫青阁后，刚刚自东京飞回来的陛下在电话的另一头，沉墨许久后只问了一句：“佛朗哥的态度呢？”

“陛下，看的出来，德国的这个态度，让西班牙方面很是纠结，但佛朗哥到目前并没有明确拒绝盟军在西班牙集结。”

“那就在比开斯湾寻找合适的集结点！告诉佛朗哥，只要他不在盟军集结的过程中扯后腿，现在盟军就撤离直布罗陀，将直布罗陀海峡的防务全部移交给西班牙。”这一刻，钟义显得很坚决。

“可……陛下，如果将直布罗陀过早的交给西班牙，以德、西两国之间的关系，万一他们反水怎么办？我们在大西洋沿岸的部队……”

“云志！你怕了吗？”

“我……”蒋云志刚想提出抗议，却听得话筒中传来哈哈大笑声。

“云志，佛朗哥是聪明人。地中海战场局势未见明朗之前，德国人使劲招数，也没能拉拢到西班牙加入钢铁同盟。现在也是一样，他应该知道怎么选择！换而言之，即使佛朗哥敢反水，背叛我们，那又怎样？我们在西非的数个基地已经在建设中，就算不走直布罗陀海峡，大西洋也并非我们大汉海军的禁地，更何况，在英国人和美国人手中，我们能攻下直布罗陀要塞，换了西班人，他们就能守得住吗？”

“好的，陛下！”这番话，让蒋云志立刻打消了所有的顾忌，陛下说的对，即便佛朗哥摇摆不定，即便汉、德关系破裂已初见端倪，那又怎样？“陛下，云志明白了！若有人挑战我大汉龙威，那便让他见识一下咱大汉的‘天子之怒，伏尸百万，流血千里’。”

放下电话，陛下轻吟一句：谁敢横刀立马？唯我蒋大元帅！

随即，按了一下书案上的电铃。未消片刻，白靴短裙，脸上带着迷人微笑的武佳仪走了进来，但此时的陛下明显没有任何玩闹之心，让好好梳妆了一番的武大记者反倒有些小失落。

“佳仪，通知财政和外务大臣，嗯……还有资源和环境大臣、工业大臣和商业大臣以及军情沐局长、国安冷局长和总后的康军舰上将来卫青阁开会。”

这个通知有些另类，有内阁几位大臣，还有军方的上将，更有军情和国安俩位巨头，已经对秘书业务相当熟练的武女神也有些诧异，好奇宝宝媚眼轻流，看到陛下脸上的表情相当凝重，顿时将问到嘴边的话咽了下去。踩着“咔咔”的小高跟出去打电话通知众位大臣阁下和军方的几位巨头们。

这明显是一个非正式的御前会议。陛下对于内阁方面的政务很少过问，只是在战争爆发之后，这样临时起意或是突发状况的非正式会议多了许多。

纵然，这会更加落实“法西斯、独裁者”的“美誉”，但钟义不在乎。在汉人的心目中，自古以来，就是胜者王侯败者贼。在这样的一个战火纷飞的时代，有什么比打赢战争更重要呢？

与其纠缠于什么国会、内阁中各怀鬼胎，在道貌岸然的争吵中浪费时间，钟义更喜欢将需要的人召集到一起，直接了当的向他们布置任务要求。

加强对西班牙工、商业的支持，让佛朗哥更安心的与大联盟合作；加紧对德国情报的收集和分析；开始对北非国家环境改善工程的启动……这个临时的御前会议一开就开到了后半夜。

武大记者趴在秘书室的办公桌上睡醒之后，发现会议室中还是灯光通明。

“呃，做皇帝也真的很不容易呀！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第329章这就是政治

德国的态度使盟军总指挥部在之前制定的一系列登陆不列颠计划都成为无用功。

已经出任德军西线总司令的隆美尔元帅多次上书无果后，不惜亲自飞到柏林与元首当面质问，可结果依然让他很是失望。

“元首听信了戈林的建议，不允许大联盟军队大规模的进入法国。这是个极为短见甚至是愚蠢的决定，但是，我的朋友，我无能为力。我没有能力改变元首的决定。”

蒋云志接到了隆美尔的电话后，黑脸上露出了久违的笑容。帝国高层早已经对德国战争策略的改变有所察觉，阿道夫这个出乎意料的决定对于有资格进入卫青阁的汉军大佬们来说，早就在意料之中。

隆美尔能够亲自打来电话解释，让蒋云志在抛开国家利益的另外一种情感中，很是欣慰。轻轻放下电话之后，掏出了腰间那支银白色的勃朗宁m1911，这支手枪是协约国部队标准的高级军官配枪，他的原主人就是正在长安皇家陆军指挥学院任高级顾问的英国陆军布鲁克元帅。

第二次班加西战役之后，布鲁克元帅随英国第八集团军一同被隆美尔的德意非洲军团俘虏，在受降仪式上，这支勃朗宁m1911被布鲁克当作交出指挥权的象征，落到了隆美尔手中。

之后，隆美尔又将这支代表着荣耀的手枪转赠给了好朋友、好哥们，盟军总指挥蒋云志元帅。

熟练的将有着许多故事的勃朗宁m1911拆开又装上，蒋元帅只用了52秒。轻轻叹了一声，这速度比自己拆装汉军的38式自动手机要慢上十秒。“名气再大，也不如自己家的！”

漂亮的勃朗宁m1911打着转被扔到了警卫员面前，“把它收起来，有机会捐到军事博物馆去！”

“是，首长。那……您佩什么枪？”年纪不大但很精悍的警卫员被元帅莫名其妙的举动搞的有点蒙。

“我佩什么枪？我要是天天需要佩枪，还要你们干什么？”

……警卫员望着拂袖而去的总司令偷偷吐了下舌头，“今天首长气不顺呀！”

没错，蒋大元帅现在的心情的确有些不爽。想起不久之后，曾经的战友、好兄弟就很有可能兵戎相见，“如果这就是政治？那政治真的是太让人恶心了！”

苏联战场上，斯大林格勒战役在双方都付出数十万人的巨大伤亡后，苏联红军的顿河防线终究还是因为失去制空、侧翼被德国装甲部队击溃而不得不退向伏尔加河流域。乌克兰粮仓落入了德军手中，这让元首更加坚信：打败邪恶的红色政权，彻底征服俄国，完成拿破仑没有完成的伟业已经在向他招手。

欧洲已经是雅利安人的欧洲，是德意志帝国的欧洲！曾经嚣张至极的英国狂人丘吉尔也不得不在纳粹鹰旗下低头臣服。

戈林说的对，同样为雅利安人后裔的英国人虽然可恶，但雅利安人怎么可以向其他种族臣服？登陆不列颠，只能由德军来完成。法国的海港，绝不能交到汉军的手中。只是佛朗哥仍然很不识趣，一个直布罗陀就让他决心紧抱汉皇的大腿了？

德国元首的鹰眼微眯，“等打败了俄国人，等无敌的德国国防军和党卫军抽出手来，就必须让这些摇摆者清楚，谁才是真正的欧洲之王！”

想起丘吉尔发来的秘信，小胡子的心情瞬间又好了许多。对于这个在“鹰之战”中击败德国空军的老对手，一封口气略显卑微的求和信恐怕已经让他失去了所有的自尊。

在马耳他会议之后，原本打算支持英国王室的德国元首，在收到丘吉尔的密信之后，态度立刻一百八十度大转弯。如果说德国的当政者仍是德皇的话，那么德皇能不能顾及与英国王室的血亲关系未见得知，但对于阿道夫来说什么王室、传统那肯定是没有任何的意义。

任何挡在其称霸欧洲之路上的拦路虎，阿道夫都会毫不犹豫将其踢开。包括自己身边曾经亲近的人。

隆美尔在独领一军之前，是元首卫队的指挥官，元首也一直视其为亲信大力提拔。坦白地说，沙漠之狐在非洲所取得的战绩，在很大程度上要得益于与大联盟军队的配合和汉军优异的后勤保障。

非洲战役结束之后，隆美尔被晋升为陆军元帅，并出任西线总司令，让在东线浴血奋战的很多军官都很是眼红。

“没到过尸山血海的东部战场，只是在沙漠中开着坦克跑几圈，然后借助汉国的强大军力冒领战功。”很多德国国防军内部的军官也在背后称隆美尔为软脚元帅或是抱大腿元帅。

“没到过东线经历血腥战斗的将军，根本就没有资格晋升元帅！”当老资格的冯。布隆贝格元帅也这样说时，元首的心中似乎也认同了这样的标准。

甚至在盖世太堡头子希姆莱送来一份绝密情报，提醒有一群反对纳粹的德**官欲要袭击东线战场总部“狼穴”的会议室，并将矛头直指一些国防军高官时，元首居然想到了隆美尔。戈林也曾提到，隆美尔对于元首拒绝盟军使用法国港口的决定非常不满，“与汉军在一起作用这么长时间，并依靠汉军的后勤补给作战，可能已经使第三帝国失去一位优秀的将领，他的面孔依然是德国人，但他的心已经偏向汉国！”

欲加之罪，何患无辞！当年岳飞被秦桧算计的时候，被昏庸的赵构十二道金牌召回的时候，被困在风波亭的时候，他一定没有后悔过……没有后悔过自己是个大宋人。

隆美尔是一位德**人，德**人的一些优秀品质，隆美尔元帅并不缺少任何一丝。

当柏林的命令传来，西线总司令没有任何的怀疑和犹豫，甚至都没有带上太多的卫队，便坐上汽车回柏林述职。

但车队没有驶出太久，天空中便出现了英国机群。隆美尔在炸弹命中所乘汽车之前，被卫兵推出车外。虽然仍不免重伤，但忠心耿耿的卫兵还是救了元帅一命。

可三天后，刚刚在手术后醒来的隆美尔便遭到了其辉煌一生中的最重大打击，一队盖世太保出现他的病床前——他被指控为谋杀元首的同案犯。

一个月后，阿道夫派人送毒药给隆美尔，并传达了元首的允诺：如果服毒自尽，将对他的叛逆罪严加保密，并为他举行国葬，其亲属可领取陆军元帅的全部抚恤金。否则，将受法庭审判。

隆美尔在黑尔林根自己的住所中微笑着选择了前者，最后一次服从了他曾忠心侍奉的元首的命令。

小胡子也并没有食言，果然下令为隆美尔举行国葬，陆军元老龙德施泰特元帅专程从苏联赶回柏林为其致悼词。

更为风光的是，元首亲自为其送葬，这在阿道夫执政德国期间，是唯一的一次。

德国对外宣布的是隆美尔元帅是在乘车自前线返回柏林的途中，遭英军飞机轰炸伤重不治身亡。

德国元首为隆美尔元帅追授橡树叶钻石勋章，其在非洲战场上所取得的功绩被称为不世功勋，“意志坚强，勇猛过人，刻苦耐劳，计谋百出”等赞美之词不吝言表。

德国的宣传部专门安排许多了悼念活动，阿道夫的御用笔杆子宣传部长约瑟夫·戈培尔更是把隆美尔塑造成了“人民元帅”的伟大形象。

……

“婊/子，一个不折不扣的婊/子！”在西班牙桑坦德港新成立的盟军总指挥部中，蒋去志狠狠的将军情局转来的隆美尔死亡真相的情报摔在了桌子上。

没有人知道，蒋元帅是在骂误杀忠良的德国元首，还是在骂诬告的小人马丁·鲍曼。正是阿道夫最信任的心腹，盖世太保的马丁·鲍曼上校，一手泡制了“暗杀元首成功后，隆美尔将领导新政府”的谎言。

而这一切的缘由，只因为在数年前隆美尔对阿谀小人鲍曼的羞辱让其怀恨在心。

在盖世太保破获针对“狼穴”的袭击密谋之后，行动负责人鲍曼将隆美尔的名字加入“帝国秘密事务”呈文报告中。这份文件意味着对阿道夫曾经最喜欢的隆美尔元帅作了死刑判决。虽然那些密谋用炸弹炸死那位独裁者的军官们和隆美尔一点关系也没有。

在鲍曼的报告发出几天后，两位将军来到隆美尔在黑尔林根的住所，并强迫这位被英**机炸成重伤的元帅吞服了毒药丸。

连阿道夫也不敢像对待“密谋者”那样，到人民法院控告、绞死这位最高勇敢荣誉勋章的获得者。

考虑到他的妻子露西和时年16岁的儿子曼弗雷德，隆美尔服从了——这当然也是他生命中的最后一次服从。

希特勒虚伪地向隆美尔的遗孀表示哀悼，并为隆美尔安排了国葬。陆军元帅格尔德·冯·伦德泰特在悼词中高度评价道：“他的心属于元首。”

多么精彩的一出狗血剧！还英国的飞机？英国空军的战机已经有多长时间没有飞进欧洲大陆的上空了？怎么就那么巧，隆美尔刚坐上汽车，就有英军飞机出动？

还说什么鲍曼的诬告？这分明就是阿道夫欲取隆美尔的性命。诬告只不过是因为空袭没有得手的后续杀招而己。

蒋云志在强迫自己平静下来，陛下说的没有错：隆美尔的死，对于阿道夫是个喜讯，因为来自内部的威胁没有了，他的统治更牢固了；而对大汉帝**来说，同样是个喜讯，因为潜在对手阵营中，最可怕的一位对手被他们自己人消灭，这可能是将来百万汉军未必能做到的事。

但蒋云志发现无论如何自己都平静不下来，征战沙场、马革裹尸那是军人的宿命。但鸟尽弓藏……

“这特么的就是政治吗？没有亲情、友情，冷血而又恶心的政治吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第330章这样的二战

隆美尔之死，让开战之后，汉、德之间的关系降到了最低点。

杜鲁门很开心，丘吉尔在雀跃，已经将政府机关撤离莫斯科的斯大林更是兴奋的连挥了数下拳。

在斯大林格勒战役失败之后，几乎已经对取得卫国战争胜利完全失去信心的他，再次看到了一线生机。

“苏维埃政府可以放弃对西伯利亚和远东的领土的诉求，以现在苏、汉两军的实际控制线停战，然后将东线的红军全部抽到西线加入与德军的作战！外交部必须尽快以此条件为基础，促成与汉国的停战协议。”

因为德军已经攻到了莫斯科郊区，斯大林不得不将首都莫斯科的城市功能分散到四个城市中。其中古比雪夫作为了临时首都、行政和外交中心。

已经是最高统帅部副统帅的外交部长莫洛托夫，依然是斯大林最信任的同志。只是最高统交予他的这个最新任务，让莫洛托夫有些挠头。如果说将他最不愿意打交道的人排下号，汉国外务大臣威尔森一定会名列前茅。

正是那家伙给自己起了个这么多年也无法洗刷掉的绰号——“莫斯科影帝”。对于一个外交官，这个绰号也许并不算太坏，可对于立志要成为最高统帅接班人的莫洛托夫，这个绰号太“特么操蛋”了，严重了影响了副统帅在世界上的形象。

“斯大林同志，汉人并不可信。就算我们可以达成这个协议，可是一旦我们将东线的红军调走之后，他们若是撕毁协议……”影帝同志还想努力下，打消掉最高统帅这个看起来十分疯狂的想法。

“可是我们如果依然保持着两线作战，我们就有可能丢掉莫斯科。在已经丢掉了列宁格勒和……斯大林格勒之后，你认为我们还能坚持多久？指望西方国的援助甚至是开辟西线战场，已经是不可能的了！当汉军登陆英国之后，丘吉尔只有投降一条路可走。然后就只剩下美国了！莫洛托夫同志，你认为自身难保的美国还会有余力来援助我们吗？”顿河防线失守，以自己名字命名的重要城市被德军攻占之后，斯大林就变得更架易怒！不仅仅是被德人扫了面子的问题，而是斯大林格勒被德国人占领之后，格罗兹尼与莫斯科之间的交通就已经被切断。不但是苏联失去了至关重要的巴库油田，里海西岸丰富的石油资源还有可能为德军所用。

此消彼涨，当然德军的装甲部队可以就地获得油料补给后，苏联红军的战斗将变得更加被动。

腹北受敌，能够坚持到现在，苏联红军的英勇已经十分让人钦佩。但再英勇的血肉之躯也无法抵挡钢铁洪流。饶是斯大林再狂再傲，在现实面前也不得不低下了头。失去巴库油田，失去了新西伯利亚工业区，整个苏维埃政府已经开始有限制供应生活必需品了。

绝望的情绪早已经悄悄的笼罩在拥有苏共总书记、苏联部长会议主席、苏联大元帅等一干耀眼头衔的红色强人的心头，“难道苏维埃就要这样被法西斯们扼杀吗？”

苦苦坚持，其实只是为了坚持而坚持。英军已经被打回本土，美军越洋大逃亡，连斯大林自己都不相信还会有什么奇迹了！

没想到就是盟军节节胜利之时，钢铁同盟内部自乱阵脚。阿道夫毒杀可能威胁到他地位的隆美尔，无疑也毒伤了一众与隆美尔过从甚密的汉军将领的心。虽然斯大林不认为德国元首做的错误，比起苏联在战前的“大肃反”、“大清洗”，只杀了一个陆军元帅那算什么事？

一个“基洛夫”案就可以清洗五十多万人，在之后，连十月革命功勋老臣，苏联******成员托洛斯基、季诺维也夫和加米涅夫都可以被送上“莫斯科审判”的被告席，还有红军的缔造者图哈切夫斯基也可以被枪毙。

与此相比，德国阴谋刺杀元首的“瓦尔基里”行动，才有几千人毙命，牵扯最高只不过是隆美尔元帅，实在是太小儿科了！

换成苏联，最高统帅怎会错过这样的良机，屠尽对自己的统治有威胁的所有人，方是铁血雷霆，“英雄”本色。

只是这一次，斯大林顾不上鄙视阿道夫的“妇人之仁”。大汉帝都未央宫，虽然只是对隆美尔的英年早逝表达了几句不痛不痒的悼念和惋惜，但汉国随后的一系列行动，以及德国拒绝大联盟军队进入法国的举动，都表明了两个法西斯强国之间的关系已经绝非战争爆发时的互相需要和“钢铁同盟”。

这一点，在钢铁骨盟内部的意大利、土耳其和西班牙等立场比较摇摆的国家的表现中，就可以很明显的看出来。同为欧洲国家的它们，已经开始逐渐疏远德国，而倒向无论是军力还是经济都更为强大的汉国。

还有一点，虽然英美苏同为协约国，但与英美之间的同气连枝相比，西方国家对苏维埃联盟的防范之心一下没有放松，迫于战争的压力与苏联结盟，但丘吉尔从来都认为红色政权的危害会超过法西斯德国。

丘吉尔与德国的暗中接触，连杜鲁门都不知道，更不要说通知他一直极度讨厌的斯大林了。

大汉古语：树倒猢狲散……大难临头各自飞什么的，放到国际关系学中，也同样适用。已经到了这个份上，只要能挽救英国，丘吉尔的节操底线早已经无极限。

或许他也没有想到，隆美尔之死，同样给了大胡子一个同样的机会。两个同样无节操的家伙，选择了同样的一条自救之路：背叛盟友，与曾经的敌人合作。

死道友不死贫道！如果他们能知道大汉的这句俗语，一定会为汉语词句精彩的表达能力所折服。

就在被阿道夫派到法国，接任西线德军总司令的保卢斯元帅不遗余力的执行元首的命令，将德军布置在法国南部防范盟军的时候，陛下正对着两份电报发呆。

一份是保卢斯及西线德军调动的情报。不防范英军防盟军，“大西洋堡垒”居然修到了法、西边境的比利牛斯山下，这到底是什么情况？这还是二战中的欧战吗？难不成打到这份上，英国人和德国人都想起了历史的表亲关系？

钟义捏了捏鼻子，笑了，“愁死人！”德军的行动摆明就是要为盟军登陆不列颠设置障碍，如果是在前世，能有一支军队帮助他打败英国人，阿道夫会不会乐疯？现在……哎，也别提前世了，在前世，保卢斯早已经在斯大林格勒成为了苏联人的俘虏，成为“上尉换元帅”故事的主角之一。

第二份电报则是大联盟远东方面军总指挥叶为洵元帅发回来的：苏联人请求与我方会谈，商讨停战事宜。

这个倒也不出意料。想来苏联红/军在斯大林格勒败退，大胡子也该顶不住了。外面援军无望，内部资源枯竭。两年多的战争，老毛子的血快被放尽了。

丘吉尔找小胡子合作，斯大林也想与汉军停战，“这样的二战……有意思了哈！”

“是前线又有好消息了吗？”

能让人酥倒骨头里的吴侬软语传来，陛下不由得激灵了一下，当然不是吓得，而是爽得。

同样是汉人中的女神，同样是在外人面前冰雪傲骨，同样是要强上进不服输的性格，也同样美的让人不忍亵渎。但秦映雪与武佳仪给陛下的感觉就是不一样，除了语声上的不同，还有很多，可钟义就是说不出来。

曾有一次在沐雨家吃火锅时，钟义与沐夫人讨论这个问题，“是真的无法用言语表达，就连喜欢上她们时，在心中的那份悸动都不一样。”

看到如青涩少年般手舞足蹈的汉皇陛下，大明星嘉宝撇了撇嘴，“男人还不都是这德性，家花永远没有野花香，得不到的才是最好！”

“是吗？喜欢佳仪就是因为家花没有野花香，是因为得不到才是最好？”看到眼前带着金丝边眼镜的知性女神如花般娇颜，陛下不禁想起了嘉宝的话。

“陛下，你怎么了？”

陛下一副呆呆的样子，让武佳仪忍不住伸出嫩白纤细的手指，在钟义的眼前轻轻晃动。可陛下依然一动不动，手指越晃越近，就如一只小羔羊主动送进狼口般，钟义突然张嘴，在白白的手心中轻吻了一下！

在武大秘的娇呼中，陛下又板正了脸：“我明白了，嘉宝说的不对！这与野花无关，我也从未过到占有与得到。我只是想要认真的谈一场恋爱。”

“啊？陛下你在说什么？”被陛下突然袭击羞红了脸的武大记者瞪大了眼睛，“陛下不是发累坏了脑子了吧？怎么尽说些让人听不懂的胡话呢？”

“我……忍了！”钟义狠不得一下子将她一巴掌搧到墙上去，让她抠都不抠不下来。

“武佳仪，你给我认真听好了！我说：我喜欢你，我想和你认真谈一场恋爱！”鼓了鼓勇气，钟义大声喊到。男人吗！爱就大声喊出来！

“呃！看来陛下真的累坏了，这胡话也越说越厉害，必须得去找御医了！”武秘书一惊，缓过神来后，扶了下眼镜掉头就跑！

“特么的，这就是被拒绝的滋味吗？的确不怎么爽！”

钟义苦笑着捏了捏了鼻子，“爱情面前果然平等，我是不是第一个失恋的皇帝？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第331章封狼居胥

秘书被陛下大胆的表白吓跑了，钟义只好自己打电话给外务大臣和沐局长。

既然苏联人要谈判，从来也没想过将俄国人逼入绝境的陛下当然不会拒绝。咱大汉是礼仪之邦，绝不能做仗势欺人之事。

君子与其练达，不若鲁普；与其曲谨，不若疏狂。

江湖亦有言云：凡事留一线，日后好相见。

咱不能在人家苏维埃联盟困境之际，做出落井下石之事。

好吧，说半天废话，所表达的还不就是北海总督府已经建立，分裂西伯利亚借以削弱苏联的战略目标已经达到。没必要在那冰天雪地，冻手冻脚的地方长驻大军了。

至于说苏联的红色政权，那关咱啥事？老毛子搞什么体制，也还是老毛子。沙皇时抢咱中华的地方，到了社会主义联盟，还了吗？

无论是沙俄还是苏联，在本质上……在钟义眼中，没有什么区别，都是老毛子的国家。小胡子非要愿意扼杀红色政权，那就让他去搞，咱大联盟的军力没必要浪费在那撒泡尿都得用棍敲的破地方。

钟义要的，就是让苏联在没有西伯利亚的庞大资源支持后，永远的失去称霸世界的资格。

在与新华达成一系列的援建协议之后，关于在满清时被沙俄强占地远东领土谈判也开始启动。那个被大汉一手扶植出来的傀儡远东王国，已经失去了它存在的意义。

但钟义向来不是辣手摧花的人，虽然对安娜女王性趣缺乏，但将一个与苏维埃联盟有着家仇国恨的国家，顶在苏联的肋下，陛下还是很有兴趣的。

远东方面军的左路集团军陈庶康部已经开始动作远东王国搬家事宜。陛下也特意将安娜女王召回长安，亲自解释了一番。

“人为刀俎，我为鱼肉！”对于幸运的坐上王位的安娜来说，在汉皇面前，她还哪有一丝反抗的能力？就连那些汉军的高级军官，她都得小心翼翼的应付，生怕一个不小心，惹了那几位大爷的不高兴，就将她的王位废了。

北海总督霍路就曾明言，“帝国能找到一个安娜二公主，就还能找到大公主或是小公主。想坐上女王宝座的人肯定不缺。”

只是，比起迁都一事更让安娜女王难受的是未央宫那几位后宫委员会成员咄咄逼人的态度。

远东王国更名为罗曼诺夫王国，迁都新西伯利亚。这些对于安娜来说，绝对不是坏事。罗曼诺夫正是俄罗斯沙皇一族的姓氏，而新西伯利亚是苏联四大工业区之一，比起到处是军事要塞的远东要强上许多。鄂毕河和额尔齐斯河流域也是俄罗斯传统的统治区域，虽然要与邪恶的苏维埃联盟接壤，但汉皇保证为罗曼诺夫王国提供军事援助和战争庇护。对于已经国破家亡的罗曼诺夫家族来说，这已经是最好的结果了。

可为什么汉皇的几位妃子都对自己有那么大的敌意吗？论容貌，安娜女王相当有自知之明，她比不上任何一位皇妃。就算自己有献身之心，汉皇也不会看上早已人老珠黄的自己不是？

直到晚宴完毕，该谈的都谈完了，安娜也没有弄明白到底是里激怒了皇妃们。直到要离开时，女王的那位中国通侍卫官找机会靠近偷偷说了一句，安娜才恍然大悟。在登上汽车之前，女王挥手与汉皇一家告别，微笑着加了一句，“请陛下放心，我一定尽早为陛下送下几匹最好的汗血宝马，几位皇妃也有份，到时陛下可以与皇妃一同策马驰骋。”

此话一出，不但陛下笑言感谢，大、小皇妃和金妃三位也喜笑颜开，仿佛之前的敌意根本没有那回事一般。

“哎，这汉语实在是让人太难懂了！谁知道汗血烈马居然还有另外一层意思？”想到三位皇妃居然误会自己要送陛下宝马是那层意思，皇室专用车中的安娜女王差点笑出声来。

安娜女王到长安，意味着大联盟在中华北面肢解北极熊的重新布局已经开始。加之有了丘吉尔与小胡子的勾勾搭搭，“莫斯科影帝”的哈尔滨之行也硬气了许多。

克格勃的情报显示，汉皇很有可能会同意苏联主动提出的停战要求。所以莫洛托夫又恢复了副统帅和接班人的气势，在抵达哈尔滨后，居然对大联盟远东总指挥部为其安排的住所条件表示不满。

“在沙皇时代，我们俄国人就曾在哈尔滨修建许多宾馆，为什么到了这里，却给我们安排条件如此简陋的房间？”

负责接待工作的盟军总指挥部机要参谋吕华军上校被苏联代表团的嚣张气乐了！这是拿无知当无畏还是老毛子天性中的劣根就是如此呀？还俄国人曾在哈尔滨修宾馆？那八国联军时你们都曾在北京的皇宫中又抢又烧的呢？是不是应该把你们送到北平故宫里去住呀？

好在吕华军上校出身于东北军，有过与蛮横不讲理的俄国人打交道的经验，虽然也没给老毛子们什么好脸色，但到底还是保持了相对的礼节。这要是换成近卫军出身的军官们，还不得当场拔出枪毙了那个一副嘴脸朝天的苏联军官。

听完吕上校的汇报，叶为洵元帅与刚刚赶回哈市的陈庶康上将对视一眼，不约而同的哈哈大笑。

这知道的是苏联人主动要求停战谈判，不知道的还以为又是李中堂大人跟洋人低头求和呢！

“庶康，看来苏联人还没真到着急的时候呀！”叶帅握着保温茶杯，轻轻吹着浮起来的极品大红袍茶叶，还是有些忍俊不住。

“哈哈，是的，总指挥，我看，就由我们左路军继续向推一推吧？”自从加入汉军，作为当年黄埔三杰硕果仅存的一位，陈庶康在新年龙骧殿上，由陛下亲自为其带上了三星肩章。可与帝国上将军的荣耀相比，陈庶康自己倒是更在乎统兵直抵龙庭，重演封狼居胥，再现“犯我大汉虽远必诛”的壮志豪情。

大联盟远东方面军左路集团军陈庶康部，正是活动在中亚地区哈萨克斯坦一带，从地理位置来讲，倒也真是与古汉时匈奴的龙庭位置相近。

在与中路集团军联合攻克新西伯利亚之后，陈庶康就指挥大军挥师西进，挺进哈萨克斯坦，囤兵于切尔诺格勒，左右随时可以威胁到巴尔喀什湖和咸海，而向北，则可以进攻苏联的资源命脉秋明。

但也仅仅是威胁而己。漫长的补给运输线，让孤军深入的左路军早已是强弩之末。

若非中亚地区的苏联红军早已无力组织大规模反击，加之皇家空军可以通过外蒙的机场进行空投补给，左路军不要说继续攻城掠地，就算是在中亚地区的生存都成问题。

苏联的确是太大了。

叶为洵与陈庶康曾经联合给陛下发电：欲打败俄国，必联合出军；欲征服俄国，必旷日持久。

钟义也很赞同这种观点，与俄国这样领土过于庞大的国家作战，联合其他国家，在新疆、外蒙、东北，甚至是伊朗等地多点开花是必须的，而要彻底征服这个国家，则必须有强大的财才支持，通过在其境内建立基地，逐步推进，没有数年甚至十数年是很难做到了。

尤其是当悍不畏死的俄国人团结一心抵抗的时候，这一点看看德军与苏联红军的几场绞肉机大战就会很清楚了。

这也下是钟义同意与远东方面军部叶帅与苏联谈判代表团接触的原因之一。

既然已经占够了好处，又何必继续劳民伤财？咱们打仗，是为了赚钱，怎么能打到亏本？

至于苏联代表团不知好歹在哈市胡搅蛮缠，陛下没有太过于重视。俄国人就是那个熊样，打掉牙往肚子里吞，也得死要面子的货。

“叶帅，给他们换个好点的宾馆。”

叶为洵为之苦笑，“已经是不错的房子了。我们方面军的总指挥部人员住的地方，还不如给老毛子们提供的呢！”

“噢？那哈市的比较不错的房子呢？”记忆中哈尔滨没遭过太严重的轰炸呀？日本人侵占东北时也没在哈市搞什么太大的破坏，貌似在后世去冰城旅游时，哈尔滨还保持着许多俄罗斯风格的哥特式建筑呢！

“陛下您有所不知，今年开春以来，新华北方气温相当的低。因为条件比较艰苦，我们的许多伤员在简陋的医院病房中，因为室内气温较低，无法得到更好的康复。所以总指挥部的几位商量之后，一致同意方面军所有的机关人员全部搬出有壁炉的西式建筑，将这些房子交由野战医院分配，让给伤员们入住！陛下，要不我马上给野战医院方面打个电话，争取让他们腾出一幢来……”

“胡闹！”明知道叶为洵最后一句话是故意那样的说的，可钟义仍抑制不住激动的心情。“叶帅，伤员优先，你们做的对！但是我要批评你，有困难为什么不提出来？怎么能让我们前线的将士们受冻受苦？让后勤方面多准备些铁炉子，再去新华方面采购些大同煤，在这方面，不要怕浪费。”

“好的，陛下，那苏联代表团……”忍着笑意，叶为洵一边摆手示意旁边脸已经脸憋得通红的陈庶康不要笑出声来。

“让他们自生自灭，告诉他们，嫌条件艰苦，可以让他们滚回去！天天挨人家飞机炸的货色，跑到咱们这来找享受了？还有，命令陈庶康，再搞一搞。看他的位置，离那个彼得什么什么斯克不远吧？打下来，看斯大林急不急？补给方面不用但心，我会通知云九，让他再给你们调配两个运输大队。”

“耶！”刚放下电话，陈庶康就迫不及待的举起手来，与叶帅击掌庆贺，终于又拿到陛下允许进攻的命令了。

看着如小孩子得到糖果一样开心的两位大佬，参谋们都捂着嘴偷偷在笑，叶帅也有些不好意思了，“庶康，你必须要打得漂亮，否则，实在对不住我跟陛下这一顿瞎忽悠，放在古代，这可是欺君杀头之罪！”

“是，请叶帅放心，左路军将士一定漂漂亮亮的拿下彼得罗巴甫洛夫斯克。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第332章他真的不在

彼得罗巴甫洛夫斯克，这个名字绕口、位于伊希姆河东岸的城市，是北哈萨克的首府，人口有二十多万。

伊希姆河也只是额尔齐斯河的支流。这里距离最近的盟军补给地新西伯利亚，也足足有六百多公里。中亚的泥泞道路在很大程度上限制了盟军的机械化补给，红军游击队频繁的出现更是让漫长的补给线日益维艰。

陈庶康的左路军在经历前一阶段顺风顺水的战斗之后，孤军深入以及快速突进的弊端逐一显现出来。这里毕竟是苏联的腹地，当地哈萨克族人在历史上也是以悍勇闻名，历来就是俄国重要的兵源地。

苏联红军的正规军在中亚战场节节败退，但布尔什维克领导的游击队却是如雨后春笋般出现，活跃在盟军的补给线上，大肆袭击运输车队。这使得左路军的境遇变得极为尴尬，在不得不投入更多部队保持运输线的同时，也使得他们失去了继续快速突击的可能。

再攻下去，打胜仗倒不是最难的，而是补给线上剿不光、打不没、防不胜防的游击队就会将左路军拖垮。

大汉军队中装甲部队及单兵作战装备的增多，在增强了汉军的战斗力之外，也使得汉军的作战变得更加依赖于后勤。

这也是一只现代化部队的通病，在后世的美军中，一个前线的战士，往往需要多个后勤人员保障，在装甲部队和海、空军中，后勤人员的比例更是高的吓人。

如今的汉军就是这样，在近卫军团的部队中，与战斗人员一比一征召的工程师后勤部队，已经根本无法满足保障需求了。

总参与总后不得不将更多的殖民区部队转变为二线部队，以分担工兵部队的巨大压力。

这就导致了汉军的作战必须是集群作战，在战斗力强悍的同时，行动相对缓慢、战役准备时间过长等被叶为洵称为“少爷病”的缺点也显露了出来。

与汉军相比，反倒是以日军为主的东瀛部队，在这方面表现的比汉军要强上不少。

东瀛军团司令石原莞尔上将就曾说过，大集群作战，东瀛军团肯定不是大汉十三军团的对手，但在苏联、在西伯利亚这广阔的地型中对付俄国人，更灵活更机动的日军有相当大的优势。其实石原还有一句话没好意思说出来，那就是日军更能吃苦。东瀛军团的士兵们可以背上几天的干粮和足够的子弹就迅速开拔，可汉军部队那肯定是要大包小包装上车，然后空军前导、战车雷达搜索，还要加上各种保障部队随行。

什么时候开始，最能吃苦最能坚忍的大汉士兵变成了少爷兵、富贵兵了呢？这么说并不是说汉军的战斗力不行，真要是冲锋命令下达时，汉军的士兵绝不会落到后边。

蒋云志与叶为洵两大总指挥不约而同的向陛下提及过这个问题，没想到陛下不以为耻，反而为荣。

“这有什么不好？难不成你们还想回到抗战时，中华士兵每人发五发子弹就上战场的时代？那时是因为咱们穷，现在咱们帝国……咋也不至于抠门抠到前线的将士们身上去吧？只要敢冲锋，不怕死就是好兵。至于平时……咱汉人精贵，惯就惯着点吧，车辆紧张不？再给你们运点？”

“好吧！”蒋大元帅与叶帅听到那句“咱汉人精贵，惯就惯着点吧！”都不由一咧嘴！

可志在封狼居胥的陈庶康在左路军被迫停止行动后，实在是觉得有些郁闷。此番有了陛下的允许，又得到了空军运输大队的集中空投补给后，再次意声风发，整军待戈，挥师北上。

整个北路军共有三十余万人，其中十万东瀛军团士兵都已经派去保护与新西利亚之间的交通线，围剿西伯利亚游击队，是日本人的拿手好戏。

在切利诺格勒驻守的二十万盟军主要由幽州军团、第77装甲军和近卫装甲2师等精锐部队构成。

鉴于苏联红军在北哈萨克的主要力量已经基本被击溃，就连首府彼得罗巴甫洛夫斯克也仅有不足数万的败兵聚集驻守。这些红军士兵在之前的数次战斗中，早已经领教过汉军的强大战斗力，从心理和精神上都已经视与汉军作战为恐惧，实不足惧。

左路军北上攻克彼得罗巴甫洛夫斯克的行动，与其说是一次作战行动，倒不如说是对汉军装甲部队极限行军的考验。

飞机空投的补给毕竟有限，就算是因为陛下的命令，空军司令云九将驻扎在济州岛上的运输大队都调到了新华的东北，可在多次空投行动后，左路军得到的补给依然不足以满足大军的同时行动。

就算抛开车辆和装甲部队需要的大量燃油，几十万部队人吃马嚼的也不是小数量呀。

陈庶康与王铁汉、何柱国等左路军主要将领商讨之后，一致决定，攻克彼得罗巴甫洛夫斯克行动，以装甲部队为主。

中亚这地方，并不缺油。之前快速突进时，许多地方的红军逃的太急，都没来得及引爆油库，白白将许多柴油便宜了左路军。

利用装甲部队的高速行进，突袭必经之路的科克切塔夫。而且是攻而不占，在彼得罗巴甫洛夫斯克的红军指挥官反应过来之前，抢先切断彼市在伊希姆河上唯一的公路和铁路两用大桥。

“我们不单单是要攻克整个北哈萨克，还要将彼得罗巴甫洛夫斯克的数万红军全部俘虏。在苏联谈判代表团的脸上再狠狠的抽上一个嘴巴。”

也许因为补给线遭袭，被压抑多日的陈庶康上将狠狠的一拳锤在地图上。很巧，地图上被锤了一个口子，撕裂的方向直指彼得罗巴甫洛夫斯克的左上方——秋明，乌拉尔工业区最重要的工商业城市之一。

不同于新西伯利亚，一旦乌拉尔工亚区出现问题，等待大胡子的也只有无条件投降一条路可走。如果盟军可以攻占乌拉尔地区，那就意味着苏联将再难生产出坦克和飞机。

苏联代表团在哈尔滨不合时宜和没有自知之明的嚣张，激怒了汉皇，也让汉军将士们很是生气，当然后果也很严重。

不出所料，当近卫装甲二师的数百辆“猛虎”坦克和“猎豹”履带式步兵车长途奔袭两百多公里，突然出现在科克切塔夫城外时，收到加急电报的斯大林被吓出了一身冷汗。

还在哈尔滨摆苏联副统帅威风的莫洛托夫毫无疑问的被骂了个狗血喷头。斯大林就问他一句话：我是让你去求和去了，还是激怒盟军去了？

莫斯科影帝都没来得及擦干额头上的汗，就操起了电话打给大联盟远东方面军总指挥叶为洵元帅。

冤家路窄，接电话的正是总指挥部机要秘书吕华军上校。吕上校相当的有风度，似乎与莫洛托夫毫无芥蒂般的以流利的俄语对答。

“请莫洛托夫同志见谅，哈尔滨的房子因为有大量伤员转入，所以比较紧张。叶帅已经吩咐下来，将优先为苏维埃联盟代表团的同志解决住房问题，请您再等几天！”

……莫洛托夫差点气得破口大骂了，一个小小的上校就敢跟自己耍花枪？如果这是在苏联国内，如果对方是红军的军官，他一定立刻给内务部长叶若夫同志打电话，将其抓紧监狱，送上审判台。

可人家是汉军，这叫什么？用汉人的话说就是“人在屋檐下，不得不低头”呀！

莫洛托夫平复下了心情，“影帝”的真功夫在此时得到了发挥机会，“吕上校，既然贵方的房子比较紧张，作为无产阶级出身的我们，当然可以克服一些困难！今天我是想找贵方的叶为洵元帅……”

“噢，那真的不巧，叶帅今早已经乘飞机去前视察了！最近我军有个大的行……呃，真不巧，莫洛托夫同志，叶帅不在！”

在“影帝”面前演戏，这不是关公面前耍大刀？只是戏虽假，但效果却不差，莫洛托夫急火攻心，差点昏了过去。被人家一个小小的上校调戏也就忍了，可叶为洵在这个关键时刻避而不见，可真是要了老命。

副统帅这时才意识到自己有些装大了。战场上的形势已经对苏联极为不利，拖，人家汉军拖的起，可红军拖不起了！一旦莫斯科失守，那苏维埃政府就将失去谈判的资格和筹码。

“吕上校，我真的是有急事，还请您……”纵使已恨得直咬牙根，但莫洛托夫也不得不堆着满脸的笑，有些谄媚的声音急切的说着俄语，象极了古汉皇宫中的太监在饶舌的碎碎念。

吕华军听着有些好笑，捂住了话筒向身旁的叶为洵请示道：“叶帅，看来左路军那边的行动起作用了，应该是斯大林给莫洛托夫施加了压力，他真的急了！”

“呃！”正捂着茶杯细细品味极品大红袍滋味的叶为洵连头都没抬起来，“华军，陛下跟我说，这中年男人每天必须要喝八杯水以上，对肾有好处，果真是有效果呀！”

“我……”没想到以治军严厉著称的叶帅也有这么小孩子气的一面，吕华军苦笑着将话筒放到耳边，“我们叶帅说了，他真的不在！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第333章防狼防昏君

与远东方面轻松惬意的叶帅相比，另一位帝国元帅蒋云志这几天的黑脸显得……更黑了！

“这叫什么事？”德国不允许盟军使用其控制的法国港口，却还要派出观察员加入盟军在拉科鲁尼亚的不列颠战役总指挥部。

“这简直是阴魂不散了！”蒋云志被气得差点破口大骂。先前盟军打算将指挥部设在桑坦德时，德军西线总指挥保卢斯元帅就说三道四，还弄来了德国海军的潜艇在比斯开湾大肆活动。

盟军被迫将指挥部移出比斯开湾，转至贝坦索斯河口中的拉科鲁尼亚，好在其附近的菲洛尔海港同样可以为盟军海军庞大的舰队提供足够的锚地。

只是，重新确定指挥部所在地，就必须调整物资运输方案，本来定在四月份开始的登陆不列颠战役被迫推迟。

一想到这事，蒋云志就忍不住想骂上几句。“什么时候德国人也这么不要脸了？”

“什么时候德国人要过脸？诬杀功臣隆美尔这样丢人的事，都能搞成全国性宣传活动的国家，你还指望它能要什么脸？”

说到激动处，汉斯元帅夹着雪茄的手指不断乱点，吓得一旁的吉里齐亚尼连忙躲到一边，生怕自己新换上的元帅服被火星蹦到——因为在危难时刻，率领意大利海军与英国地中海舰队决死相拼等功绩，最主要的是为意大利重新“赢回了地中海的控制权”，吉里齐亚尼被墨索里尼提名，由意大利国王亲自授衔，晋升为海军元帅。

这个举动落到德国人的眼中，被视为意大利明显倒向汉国的标志。因为吉里齐亚尼与隆美尔一样，都是长期在盟军中任职，与大联盟的将领们关系密切。

不过与墨索里尼的“背叛”相比，更加刺痛小胡子内心的是佛朗哥的态度。

在马耳他会议之后，里宾特洛甫再次出访马德里，代表德国元首向西班人正式承诺，只要西班牙拒绝盟军使用西班牙港口发起不列颠战役，德国就将为西班牙提供五千万马克的无息贷款，以购买德国的豹式坦克和黑骑士战斗机等先进武器装备。

但佛朗哥连一秒钟都没考虑，毫不迟疑的拒绝了在德国人眼中这块“天下掉下来的馅饼”，“开什么玩笑？汉皇已经答应在不列颠战役之后召开大联盟会议，审议西班牙和土耳其加入大联盟的请求。”

无息贷款？还必须用于购买德式军备。只要西班牙能够加入大联盟，不但在经济上可以分享大联盟各国正飞速发展的商业红利；就是在军备上，在大联盟共同体的保护下，还用得着贷款买武器？

佛朗哥是个法西斯独裁者，但他更是一个投机者、一个成功的“商人”。无论是在经济领域还是军事威慑方面，影响力越来越大的大联盟对其的吸引力远远大于穷兵赎武的德国。

除了军事，德国有什么？一战后经济复苏还是靠人家美国的贷款呢！然后翻脸不认人，说穿了，德国发动战争不就是因为还不起贷款，为了避免经济崩溃吗？

可你看看汉国，人家几乎独占整个南华洲。战争进行几年了，人家本土的经济非但不受影响，反而大幅提升。加上一系列胜利带来的收益，大汉帝国已在很多方面，取代美国和欧洲。虽然因为战争，各国经济没有确切的统计数字，但大多数人都认为大汉已经超越了战前的美国，成为了世界第一经济体。

至少，占据了两大洋，控制了亚太和非洲的大汉，其潜力值绝对远超德国。

还有非常重要的一点，地中海在盟军手里。

西班牙可以在大联盟的支持下，与德国叫板，但绝对不敢与控制了地中海的盟军撕破脸。不用别的，几个航母战斗群在加泰罗尼亚区和巴伦西亚省一顿狂轰滥炸，就够西班牙受的了。

佛朗哥的选择无疑是正确的。

德军暂时无暇抽身，如果西班牙选择与大联盟决裂，那伊比利亚半岛肯定会首先成为两方争斗的战场。

就算是英美等多国部队可以参战，蒋云志也定然不会放弃费了九牛二虎之力，才冲进大西洋的机会。

——怎么感觉有点乱呢？这战争打的，到底谁和谁是一伙的呀？

没错，丘吉尔的一封密信，就如同是打开潘多拉宝盒的钥匙，将世界搅得混乱不堪。协约国部队在非洲和地中海战役失败之后，已经逐渐明朗的战争形势又变得一团糟。

似乎，已经失衡的协约国对同盟国的战争局面要重新划分，难道不是吗？在毒死隆美尔之后，小胡子一心为盟军登陆不列颠制造麻烦。

而在大汉近卫装甲2师经过三天连续行军，以迅疾不及掩耳盗……之势切断彼得罗巴甫洛夫斯克的伊希姆大桥，逼迫城中六万多红军投降之后，苏联外长、副统帅莫洛托夫同志也终于再次见到了大汉帝国外务大臣威尔森。

“老友”相见，莫洛托夫心中的委屈一下子喷泄出来，泪涕纵横。害得威尔森只好一个劲的埋怨叶为洵，“叶帅，你看你把人家欺负的……”

接下来的谈判中，莫斯科影帝的苦情戏大获成功，威尔森几乎是完全同意苏联方面提出的停战协议，只是在协议中加上了一条：苏维埃政府发布官方声明，承认和尊重撒哈王国、埃文基王国和罗曼诺夫王国的主权。双方对于有争议领土则必须在和平的前提下，友好协商。

这就等于苏联将放弃西伯利亚领土诉求以及承认三个主权王国的建立了。

莫洛托夫的心在滴血，虽然大多数都是荒凉之地，但这一下子就将苏联的领土划出去多一半。苏维埃联盟由世界上领土最多的国家变成第……n大的国家。

都说俄国人对领土最贪婪，可谁能有汉皇更贪婪？沙皇俄国那么多年才从满清手中弄来一百多万平方公里的土地，稍大些的外蒙更是拉拉扯扯多少年，也没能并入俄国。

可这一个《哈尔滨条约》，苏联就失去了一千多万平方公里，是当年沙皇俄国强夺满清政府土地面积的十倍。

嗯，这一点，莫洛托夫算的很准。

“不错，正好是十倍！”

卫青阁中，龙颜大悦的钟义正在对着身旁的武大记者得瑟，“我大中华之土地岂是那等蛮荒兽族可野心染指的？吃了我的给吐出来，拿了我的给我还回来，嗯~哼~，十倍还回来！”

说到最后，陛下已是开心的用京腔唱了出来，只是怎么听都有那么一股东北二人转味。

立志做女强人的女秘书也很是配合，柳腰轻摇，兰花指柔柔翘起斜指向天，与做出开天辟地大英雄姿势的陛下一起摆出了一个poss。

相视一笑间，钟义喉结轻动，偷偷咽下一口口水，“借着这高兴劲，今晚有戏……”

最终的《哈尔滨条约》，还是去掉了公开发布官方声明那一条。败了就败了，可再公开宣布，当面打脸，斯大林思前想后，仍是无法接受。

好在这条也并是在汉皇的谈判底线之内，威尔森也并没为难过于入戏，差点连眼泪都要掉出来的莫洛托夫。

只是，谁也没有想到，谈判中的这个小细节，竟被斯大林认为汉皇是刻意安排，为其保留脸面的示好举动。

在冷战时期，苏联成为不在大联盟名单内的大联盟国家（读完了没咬到舌头的，都适合当相声演员），在很多后世的军史专家来看，与《哈尔滨条约》签订时，汉皇的宽厚大义不无关系。

陛下并不知道，不经意间自己又“被大义”了一回，在其看来，将哈萨克、乌兹别克、土库曼、吉尔吉斯和塔吉克五个在后世被称为中亚五国的汉军控制区域，在条约中避而不谈，已经是坑了大胡子一把了。

就算停战之后，苏联可以抽调东线红军加入西线与德军的厮杀，就算苏联可以如前世一样，在付出惨痛代价后可以赢得卫国战争的胜利，大汉仍可以利用苏联内部的********将其搞乱。想想，一个小小的车臣部都能让后世的俄罗斯焦头烂额，换成中亚五国呢？

想到这，陛下就不禁眯起了眼睛，眼前仿佛看到了在斯大林死后，赫鲁晓夫之流面对难解的中亚****，还有那个一心报家仇国恨的安娜女王……

“哈哈，以后的里海和咸海周围，会不会变成第二个中东？嗯，指定有的一比。占了西奈半岛会比窝在那小破地方的以色列更有威胁，阿拉伯世界不会坐视犹太人在他们中间安进一个楔子的。而中亚地区各国闹**，同样够布尔什维克们喝上一壶！”

想到这，钟义的脸上忍不住露出了邪笑。

看在女秘书眼里，就变成了“这昏君满脸的淫笑，肯定是没在想好事！呀……不会是……我得跑！”

急促的皮靴敲地声，将钟义从yy中惊醒过来，“喂，佳仪，你跑什么？”

“防狼防昏君！”武大记者头未回，脚未停，只是嘟囔了一句！

“防什……我了个擦滴……”费了挺大劲没听太清的陛下突然反应了过来，“好你个武佳仪，大胆女秘书，今天我若不重罚于你，君威难立！”

“啊！救命呀，昏君要打人了！”听到身后的脚步声，知性女神连忙大呼。只是不远处走廊中的皇家侍卫们不仅视若不见，仿佛连听也听不到的没有一点表示。

……

“这套把戏，最近哪天不得上演几回？再说，皇帝调戏女秘书，谁敢救呀？嘿嘿，看样子，这未央宫又要多位娘娘殿下了！”

身着白红两色制服的侍卫如是想到。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第334章岳父关哪了

罗曼诺夫王国的都城最终还是设在了新西伯利亚。

在长安时，钟义就对安娜女王说的很明白：罗曼诺夫王朝自彼大帝将俄国改为俄罗斯帝国之后，就不停的对处征战。在波罗的海、在黑海沿岸的战争大汉不会也无心干涉，但在远东……大中华的地盘绝不允许俄国人再来染指。

至于安娜公主表达出来的“回到罗曼诺夫的龙兴之地”的强烈要求，陛下则淡然表示：中华民族以及大汉的强大，不会建立在掠夺与侵略的基础上，不会建立在其他民族的痛苦之上，更不会利用强大的武力去野蛮干涉其他国家的内政。

说这话时，陛下脸上的正气凛然，让在汉皇面前本就感觉低上一头的安娜女王更觉惭愧。

俄国人撤离远东的步伐因此加快了许多。再加上有大批汉军机械化后勤部队的帮助，不到两个月的时间，贝加尔湖以南的地区，俄国人的房子中已经十室九空。大量的新华移民和朝鲜人搬迁至此。

新华方面对此也是极为配合。在《哈尔滨条约》签订之后，威尔森并没有急于离开中华，而是在长春与新华方面新任命的东北局书记傅春雷（彭真曾用名，为求河蟹，并以示对老一辈的尊敬！）进行了多轮会谈，双方就汉军撤出东三省进行了仔细磋商。

对苏战争结束，汉军即撤出东北，将辽、吉、黑三省归还给新华。这是在太祖第一次访汉时就已经协定好的事。

只是在关于前沙俄侵占的领土问题上，帝国外务部长与傅春雷发生严重的分岐。新华东北局书记坚持，那里自古就是中华的土地，只不过是在满清政府时期，因国力衰弱被沙皇俄国强行占去而己。

虽然是汉军收复的这些地方，可其主权仍属中华，这是不容置疑的。再说汉皇也应承过，六棵茶树换中华所有失地的事。

威尔森对此则不以为然。

这不闹呢吗？这些土地在俄国人手中，你们不敢要。我们打下来了，就变成是你们的了？那我们几百万大军的军费谁管？死伤那么多将士善后事务谁管？

还有陛下的承诺。那六棵茶树是换港、澳、台，又不包括远东这些地方。而且我们陛下还只收了三棵，一棵树换一个地方，你们还不算占便宜？

所谓外交，其实就是那么回事吧。真要论起来，其中的无赖比起市井更为不堪。汉皇虽有意维护新中华的领土完整，但怎奈一众手下皆尽反对之意。

东北三省说还也就还了，那本来就算是管中华借的地方。可凭什么黑龙江北岸也都要还新华呀？那是咱百万将士浴血奋战才从俄国人手中抢来的，凭什么白白便宜了新华呀？

不光是以威尔森为首的白人官员，就连许多大移民后才来到南华的汉人官员，也同样表示反对将远东俄占领土无偿归还。

这一点尤其让钟义想不通。如果说白人们反对也就罢了，他们与新华并无感情，考虑事情的根本都是从帝国的利益出发这无可厚非。可土生土长在中华的汉人也反对，这到底是怎么回事？难道他们也和许多西方人一样，也相信共/产/主义是邪恶的吗？

这不科学呀？大移民才刚刚过去十来年，难道他们就忘本了？

钟义很是矛盾。一方面为帝国官员们对于帝国的强烈归属感感到高兴，另一方面又对这些汉人官员们对中华的冷血感到无奈。难道人家评价咱汉人“内战内行、外战外行”，只能搞内斗，不能一致对外都是真的？

带着困惑与不解，陛下回到自己在卫青阁的办公室时，正看到女秘书趴在一页信笺不停的抽泣。

皱了皱眉，走到近前，“佳仪？这是怎么了？”

听得声音，武女神连放到一边的金丝边眼镜都没顾得带上，就一下子扑到了陛下的坏里，“呜……陛下，求你，救救我父亲！”

……

“停，别哭，你说清楚，怎么回事？”

虽然软玉在怀，温香盈齿，钟义很是享受。但武大记者哭哭啼啼的样子，实在不是温存柔情的好时机。

一番轻言相劝，再加上手足之逞，不时占些小便宜，终于将武女神的注意力成功转移，从梨花带雨变成了浅唱莺啼面泛桃花。

有些回过神来的小辣椒躲开钟义那双禄山之爪，手忙脚乱的站了起来，一边整理已经凌乱不堪的短裙军装，一边还不忘偷眼向走廊里望上几眼。

好在红衣白裤的皇家侍卫们依然如雕塑般挺直而立，似乎根本没有注意办公室中的这一幕春情荡漾。

翻着白眼，娇声怒斥几声昏君，却发现这招对于皮糙肉厚的钟义已经根本不起作用了。羞急的武女神秀目一转，走到正嘿嘿讪笑，暗自得意的陛下身边，突然伸出玉手，使出二指禅神功用力一拧。

骤然遭袭，钟义“啊”字还未喊出声，就发现一只精致嫩白的小手已经捂住了他的大嘴。耳边还传来了三个字，“不许喊！”

嘴唇边的小手嫩滑如玉，还着丝丝冰凉。这种艳福陛下怎么会错过？瞪大眼睛连连点头，做出一副“女侠请饶命，小的上有八十岁老母，下有三岁嗷嗷待哺婴儿……”之架式，却偷偷的伸出舌头，轻轻抵住武女神的香软滑润的手心，爽的钟义忍不住有些颤抖——这妞掐人也是真疼呀，这绝对是痛并快乐着……

胡闹一番，最终还是钟义手段高明。当小辣椒终于变成了柔妹子，老实的委在男人怀里，边抽泣边将事情的经过讲清楚之后，陛下这才明白，原来女神的家里突遭变故，还是沾了自己的光。

武佳仪奉组织之命，留在未央宫，这也算是比较高级的秘密。当然不会通知到地方政府，其家人在老家苏州那边对其他人说，“女儿在报社工作，被公派到南华！”

可没想到因差阳错的，这就惹了乱子。武佳仪之貌美在整个苏州都是有名的，在上海读书时，更是毫无争议的校花女神，招惹得蜂蝶无数。只是令人惊奇的是，这此狂蜂浪蝶在武佳仪在大学读书这四年，也只是指指点点，意淫一番罢了，从没有人敢于动手动脚，亵渎女神。

这要归功于当时一位大人物对武佳仪的青睐。

民/国时期的上海滩官场，卢永祥绝对是位大人物，这位北洋出身的皖系大佬控制沪市近二十余年。反直同盟、曹锟贿选、齐卢战争等，一生做过不少大事，但没干过多少好事。

相对于其父，卢永祥的儿子卢小嘉在上海滩更是“声名显赫”，时常流迹于舞台、妓院的卢大公子，被人与孙中山的儿子孙科、段祺瑞之子段宏业，还有现在正定居于南华的张少帅，并称为“四大公子”。

被这位花花公子看上的姑娘，上海滩还有别人敢撩拨吗？

要说卢小嘉也算是个多情种子，敢雇王亚樵暗杀与其父不和的上海警察厅厅长、敢绑架黄金荣，连杜月笙都得低头的牛人，却偏偏对一个小姑娘无计可施。送花、送金银等各种风月场上的泡妞套路使了个变，就没让武佳仪正眼瞧过他一次。

狗腿爪牙们纷纷劝其用强，可难得真心喜欢上一个女人的卢大公子不知道犯了个哪个筋，学起文艺范：如果不能得到她，就默默的看着他幸福。硬是没再去学校打扰过武佳仪，也在上海滩留下了一段多情公子的佳话。

国/军在战场上失利，委员长败逃宝岛时，卢永祥早已过世，但卢小嘉生怕青帮的黄金荣找其翻旧帐，也勿勿随国/军退至台湾。临行前还找人给武佳仪转送了一封信，大意当然是旧情未忘，如佳人有意，当可一同移居台湾，做神仙眷侣等等。

没想到，就是这封信惹出了祸事。

卢小嘉的这封信，被人送到了武佳仪的苏州老家，人家武女神当时根本就没看到信的内容。苏州解放后，像武父这样民/国时在政府任过官职却故土难离，并未随委长员逃往台湾的旧官员，当然会受到严格的审查，好在武父为官清廉，而且其在民/国政府中，也只是个教育文化部门的闲职，所以并没未受到太多刁难。

可没想到几年后，卢小嘉的那封信无意中落到了他人之手，恰巧得到信的这人又是个坚定的无产阶级工人兄弟。

信被送到了革委员，武家被认定与外逃之国/民/党势力仍有牵连，有留在大陆的国/民/党特务之嫌疑。加上其女儿长期在国外，更是增加了这种嫌疑之可能性。

于是，武父被拘压审问，在苏州的武家老宅子亦被查封，其母被赶出家门，只好寄居在亲戚家中。又历尽波折，终于想起了以前给女儿邮信的地址，将家中变故告之。

“我……”望着怀中佳人泪涕哭诉，钟义差点冒出粗口。这尼玛换个了空间，历史却依然照旧。

好吧，搞阶级斗争打土豪斗资本家甚至是抓特务也都不是什么问题，那是新华自己的事，随便折腾。可抓特务抓到老子岳父头上就是你们的不对了！

“别哭了，佳仪你不用担心。对了，现在他们把岳父关到哪了？”

“关……昏君！谁是你的岳父？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第335章此事有蹊跷

武家的事在邻居街坊们来看，是天大的祸事。

可这事如果落到大汉帝外务大臣身上，那就是纯属闲话扯淡的事了。尤其是当威尔森在与傅春雷谈判时提起这事，一下子就将“还武长江同志清白”变成了重大政治任务。

当中/央特派员巡视江南，在“不经意”间提起武父之事，所有问题都迎刃而解。武长江无罪释放，苏州市长率领一群官员去监狱给老先生赔礼道歉，并亲自将其送回了武家老宅。院子中一些丢失和被损坏的物品或是物归原主，或是按价赔偿。

之前的一众凶神恶煞全部态度大变，跑前跑后的，殷勤的仿佛如武家的佣人一般。

武父与武母逃过大劫，俩老含泪相望，无语凝噎。虽然不知道政府对自家的态度为何突然转变，但想来是与女儿分不开的。

武佳仪在汉皇身边工作，俩位老人也是早就知晓的。武长江对此事一直深为不满，快四十岁时才有了这个宝贝女儿，二老是含在嘴里、捧在手心，可一下子跑到南半球去工作了。

跑那么远不说，还进了皇宫……年逾花甲，武老先生还有什么看不明白的？还组织交予的任务！“组织”上那么厉害，连委员长的数百万大军都打败了，还需要一个柔弱女子去大汉执行什么任务？

这明明就是拿自己的女儿讨汉皇欢心。虽说能当上皇贵妃那是为天下大多数女子所羡慕的，可知女莫若父，武长江知道，女儿绝对不是那种贪荣华之人。

“侯门深似海，更谈皇宫乎？”以女儿的性子，在那深宫楼闱中，与一堆妃子勾心斗角的争夺皇帝的欢心，那绝对是一种折磨。曾任过江苏督学（相当于教育厅长）的武长江也从没想过要用女儿去交换武家的前程富贵，更何况自己这一把年纪，又只有佳仪这么一个独生女，女儿的幸福不就是自己最大的追求？

可没想到，最后自己还是拖累了孩子，想必为了救自己，女儿指不定会怎么样求汉皇呢！

在监狱就一直跟在自己身边，穿着军装，据说是特派专员派来的小伙子的话，证实了老爷子的猜想。“如果老先生您需要给武佳仪同志报平安的话，我可以帮你联系。”

这个年代，越洋电话，在整个江苏省都没有，必须要转到北平的总机，然后才可以与南华联系上。武父闻言苦笑，混了一辈子，在这苏州也算是个人物，可到最后，居然……老泪潸然而下，“女儿，爹对不住你呀！”

“老先生您这是怎么了？武佳仪同志在南华生活工作都很好，我听专员说，最高领袖还多次夸奖她为新中华立了大功呢！”……

这个越洋电话最终还是没有打。虽然很想念女儿，可军装男的话更加刺激到了老先生的自尊，这个时读书人的那种文人傲骨让其很难接受这种恭维。“这种形式的为国争光，不谈也罢！”

倔强的老爷子至此竟然再未主动联系过女儿，任凭思念如潮，但武长江仍然坚守大汉千百年来男尊主事的传统，只是每日于老宅中读书舞墨，不问世事。

除了街坊邻居感叹于世事沧桑，曾经门庭若市的武家变得清清冷冷。不过这也正常，改朝换代，风水轮转。在百姓们心中，曾是国民/党大官的武老爷子，能够在这乱世中保住性命就算不错了。中华数千年，哪个王朝更替，不是浸着鲜血用人头砌成祭台的？

长江黄河依然在奔淌不息，长城黄山也依旧巍然挺立。同祖同宗、血脉相连的大国情谊并没有因为“岳父事件”而出现太大的变化，“156工程”中，所有的援华项目都在紧张有序的开始建设，南华派出的种族繁杂的专家队伍也陆续出现在建设工地和实验室中。

当然，“岳父”事件后，苏州一些重要部门的官员被调离撤换这些小事，影响甚小，就算是有心人也不会将苏州的官场震动联想到那个如园林般却整日大门紧锁的武家老宅中。

但这个“小事件”却在新华高层中引起了巨大的连锁反应。虽然大汉援华的项目并没为因为这样的意外而受到影响，但刚刚建国不久的新华到底是要以阶级斗争为主，还是应该以经济建设为主？这样的争论如同海啸般席卷中华。

当“新华大讨论”的情报摆至陛下的书案上时，钟义虽略感意外，但却没有太大的惊讶。这本就是新华在崛起过程中的必经之路，只不过因为自己的出现，而提前许多罢了。

这是好事，少走些弯路，没有那停滞甚至退步的十年，新华的强大将指日可待。因为不同于前世饱受西方世界的围堵刁难，这一世，有南华，有大联盟，或者说有汉皇在！

“没错，只要有我在，就必不会让新华再遭受那么多的磨难。”这不是吹嘘，这是一种自信。

今天换上了一身白色海军服的武秘书在一旁看到了钟义脸上似笑非笑的表情，暗自一凛，“这昏君，指不定又有什么坏心眼了。”

经过了家里的那一场变故，钟义虽然还没有趁虚将女神推到，但两人之间的关系已明显有所进步。武大记者虽然嘴里仍不服软，“昏君、昏君”的喊着，可实际上早不像刚来南华时那么排斥陛下。甚至对于钟义毛手毛脚的占她小便宜，大多时也只是羞嗔各半，怒视中带着风情。

还是武老爷子想的明白，这进了深宫，就等于入了狼口，哪还有逃的机会？

不过，如钟义这般，“不以武力野蛮……”，如男女恋爱般的情趣，如果正以书法泄愤的老爷子能够得知，恐怕也会长舒一口气吧？至少，武佳仪并没痛苦，反而乐于其中。

不过，在这样的乱世之中，还能够男欢女爱，纵情咨意也只是皇帝的特权了。至少，在大西洋前线的蒋大元帅就没有这样的闲情逸致。

连人送绰号冷面罗刹的冷芸也没有想到，号称世界首席钻石王老五的蒋大元帅居然是个不解风情的糙哥。人家冷局长好不容易找个借口，大老远的飞到西班牙来看他，这厮居然躲到港口，与关沧海一起视察登陆舰队去了。

意大利海军司令吉里齐亚尼元帅气得差点将头上仅余的那几根白发也抓掉了，“蒋，你实在是无趣的男人，你居然错过了这样的一个火线定情的浪漫机会……噢，那绝对是一个被世界上所有男人羡慕和嫉妒的机会。我不得不说，你们汉国的美女实在是太多了，不单单是几位皇妃都是绝色，就连你这个无趣的男人都可以得那种极品美女的青睐，噢！等战争结束，我一定要申请去南华休假。”

“靠……看看你那张如大西洋海底一样沟壑不平的脸，别说休假，你就是终老南华，美女也没有你的份！”汉斯元帅的毒舌在盟军总指挥部，也相当有名。

还想要争辩一下所谓“意大利老男人最有魅力”的海军元帅，没等张口，就被匆匆跑进来的参谋打断了一群老男人间的玩笑。

“德、英联合宣布将在巴黎进行停战谈判，丘吉尔将亲自与德国元道会谈，并邀请德国国防军观察团登陆不列颠，协助整编英军！”

这份电报如突如其来的暴雨般，浇熄了指挥总部所有人玩闹的心思。

“噢，上帝！愚人节不是已经过去了吗？”最有魅力的意大利老男人夸张的表情显示出了其内心的极度惊讶。

卫青阁中，钟义气的一把将书案上的文件全部扫落掉地上，“沐雨，你们军情局是干什么吃的，这么重要的情报居然在人家宣布之前没有一点消息？”

死鱼脸上一如既往的没有任何表情，只是嘴角微微抽动，代表着沐局长的内心中同样很不平静。

小胡子与丘吉尔合伙玩了漂亮的一手，不仅躲过了盟军其他国家的情报眼目，甚至连无所不能的美国中/央情报局的特工也毫不知情。与其相比，帝**情局并不算丢人，至少在数天前，就已经知道丘吉尔已经离开英国。

盟军的不列颠登陆战役已经进入了最后的阶段，人员和物资方面都已经在西班牙的西海岸准备齐全。“霸王”行动只待前线的总指挥部下达发起进攻的命令。

可居然在这个时候，英、德之间居然搞出了个停战谈判。

这还真是有学有样哈！汉、苏刚签订了《哈尔滨条约》，小胡子就准备也搞一个《法兰克福条约》呗！

虽然苏联战场的情况与大西洋这边并无相似之处，但小胡子也的确抓住了一个好的时机。汉、美之间也在谈判，如果在这时，大汉率先撕破德、汉之间的同盟条约，那无疑会给美国人心中添上一丝阴影——大家都同意停点谈判了，唯有汉国仍然要继续战争，那打完英国下一个是哪的？各个击破？

可如果放弃“霸王”行动，那就是落入了德国人的圈套。整个欧洲大陆将为德国独有，大联盟的势力将失去进入欧洲的最好机会。

“绝不能允许英国的国会势力继续叫嚣，英国必须要恢复王室统治！沐雨，你怎么看？”

“呃……啊？”陛下突然的问话，让正在琢磨怎么加强对德国情报渗透的沐局长有些猝不及防，“噢，此事必有蹊跷！”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第336章军改方案

阿道夫与丘吉尔的秘密会议，原本定在卢森堡召开。

但由于在凡尔登附近出现了一批法国游击队，活动频繁。为安全起见，盖世太保头子希姆莱才建议元首将会面地点改至法兰克福。

沐局长并不知道，正是由于帝**情局扶持起来的法国**领导的“内地军”的活跃，才导致希姆莱亲临法国，并最终促使会面地点更改，也使得军情局六处错过了一次得到重要情报的机会。

法兰克福会议的召开，让大汉帝国在外交层面上陷于了被动，整个盟军的行动也因此被捆住了手脚。除非……汉皇可以无视国际压力，强行登陆不列颠。

但无论是墨索里尼还是佛朗哥，甚至是土耳其伊诺努都公开对和平曙光的出现表示欢迎。这一次，德国人在站在了大义之上，很多被迫裹挟进战争的国家都愿意尽快结束战争，就连老牌法西斯墨索里尼也因为国内的动荡和重现罗马帝国光荣的幻想破灭，也及时变脸，挥起了向往和平的小旗。

本来十拿九稳，已经可以憧憬胜利的“霸王”行动一下子变得寸步难行。在西班牙西海岸贝坦索斯河口地区集结的两百多万盟军陷入了进退两难的境地。

而这么多军队驻扎在西班牙，佛朗哥也开始略有微词。

但未央宫迟迟没有发出新的指令，既未让盟军撤退，也没有实施“霸王”行动的准确时间。大军集结却隐而不发，一直很淡定的蒋云志也逐渐烦燥起来。

时间就这样推到1943年5月中旬。

北方叶为洵元帅指挥的远东方面军逐渐开始后撤，并在《哈尔滨条约》中双方协定的停火线上开始修建永久工事。

北海总督府的霍路总督也开始正式履行其职责，在新华东北局的协助下，妥善安置分散到远东各国的中华移民和一大批强制迁移的以朝鲜人和日本人为主的东瀛拓荒团。

挤压俄罗斯族人，彻底黄化西伯利亚，是未央宫改造西伯利亚计划中的第一步。不管是原住民的蒙古族人还是拓荒团的朝鲜和日本人，都将被强制学习汉文化。

说汉话、写汉字，是在撒哈王国、埃文基王国和北海总督府直属区可以找到更好工作的前提。汉语在西伯利亚就相当于后世的本科文凭，不懂汉语？得，你去看看旁边那挖矿的还招人不！

远东方面军总指挥部，也在威尔森与傅春雷多次会谈之后，搬至赤塔。东三省的所有工厂将原封不动的移交给新中华政府。

5月17日，在卫青阁召开的战时军委扩大会议上，陛下正式宣布：免去叶为洵元帅远东方面军总指挥职，出任帝**总参谋长。

当然，在帝**机构改革方案实施之后，这个总参谋长与叶知秋和蒋云志时代相比，权利缩水很多。在之前，无论叶总长还是蒋总长，都可以称为帝**的副统帅，总领三军。总参是帝**各军种的领导机关。

在这次帝**队机构改革方案中，除汉皇仍为帝**队最高统帅之外，帝**统帅部被划分为四总部和国防部。而其中的四总部即：总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部。

四总部皆常驻卫青阁，为帝**统帅部的常设机关，掌管全军的军事、政治、后勤和装备工作。保证统帅部关于作战和建军的战略决策和各项方针、政策的实现。

而总参谋部仍是帝**主重要的指挥机构，负责组织领导帝国武装力量的军事建设，组织指挥帝国武装力量的军事行动。设有作战、情报、通信、军训、军务、动员、装备、机要、测绘、外事、管理以及各兵种业务部门。

换而言之，就是帝国的领导机关分工更细，将思想政治、后勤供给和装备保障等工作都分化出去，总参谋部就只是负责各级军队建设和军事行动的指挥工作。

蒋云志就曾对叶帅笑言：“我和知秋当总参谋长那时候，都是当爹又当妈，既管扩军、作战，又管吃喝拉撒。你这个总参就轻松了，上来就当大老爷——下面有一帮子丫环家丁们使唤呢！”

除了叶帅这个高配的总参谋长，其他三总部的总长也皆为帝国上将军。

而帝国的首批七位元帅则全部是最高统帅部成员，除战时外，并不会出任具体某支军队的主官。

在之套方案中，在军队系统中威望最高的元帅们将与部队分离，除非是战争期间，否则元帅们并没有机会接触到具体的某支部队。

明升暗降，钟义的想法很简单。当某位军方将领威望达到一定程度，或者有可能威胁到皇室权威时，就晋升其为元帅，使其脱离作战部队。没有兵权，就没有威胁；没有威胁，就没有杀害。

赵匡胤杯酒释兵权、朱元璋炮轰状元楼，甚至……在中华历史的每朝每代，开国元勋们也往往是皇权最大的威胁者。

在大汉，其实并不存在这个问题。红警军团对最高指挥官的绝对忠诚，避免了可以共患难吃苦打江山，却不能同享乐和谐坐天下的悲剧。

但红警基地还有两年就会能量耗尽进入休眠，钟义不知道在基地休眠后，红警军团士兵的属性会不会发生变化，更主要的是，在有了儿子之后，钟义突然想的更多了。

曾有一次，陛下与沐局长酒后醉谈，钟义突然说“我很怀念在基地只有一个团兄弟们的时光”。

那次，沐局长沉默无语，因为红警部队只有一个团时，还没有他呢！

可大家都忽略了一点，军队越来越多了，帝国越来越强大了，红警军团并没有什么变化。在所有近卫军团士兵的心目中，忠于最高指挥官仍是他们唯一的信念。

变化的其实是钟义！

不知道已经有多久，陛下再也没有提过他只个装甲少尉。

不知道什么时候起，已经有四位妃子的陛下却依然将爱情演绎深情浪漫。

对于那些曾经崇敬和仰视的大人物，陛下可以拍桌子喝斥怒骂；对于百姓和士兵们的山呼万岁，陛下也可以坦然处之。

被陛下在电话中大骂训斥后的南洋总督钱志豪，就曾委屈跟沐局长表述：以前陛下也无数次的训骂过我，可每次骂完，我还是会笑嘻嘻的喊老大，心里不曾有过任何怨恨。只是现在，我觉得陛下已经离我们好遥远，那一声“老大”我再也喊不出口。

这番话，沐雨也婉转的转述给了陛下，也许是沐局长说的太“隐晦”了，陛下不曾做过任何的表示。

金钱和权利都是最可以迷惑和改变一个人的东西。

能在至高无上的皇权面前不迷失自己，这世界有这样的人吗？如果有，就不会有玄武门之变，手足相残；如果有，就不会十龙夺嫡，冷血无情。

至少，红警军团对最高指挥官的忠诚，可以让大国崛起、大汉中兴的过程中，虽然血腥依旧，但却少了许多悲剧。

大汉帝**军事机构改革过程，没有大肃反、大清洗的残酷；没有秘密警察和耻辱的内部争斗。只是在陛下严肃又冷峻的目光中，依条推行。

陈庶康上将接任了叶为洵元帅的职务，大联盟远东方面军也改称为大汉北海军团。也正是这次会议中，四大总督及帝国海外军团的名称开始广泛流传。

东瀛总督全国林、南洋总督钱志豪、西域总督水墨、北海总督霍路。

东瀛军团司令石原莞尔（日本人）、南洋军团司令苏加威（东印度人）、西域军团司令文进勇（越南人）、北海军团司令陈庶康。

其中水墨是因为在非洲战役中的优异表现得以成为四大总督之一，而南洋军团司令苏加威在吉拉希耶战役被美军俘虏，在汉美夏威夷谈判开始后，曹汝霖老爷子在陛下的授意下，坚持美方必须释放苏加威将军表示诚意才可以开启谈判。

最后用两名美军的中将换回了被俘时还只是少将的苏加威。重获自由后，苏加威成为了海外军团中，首位被授予金龙勋章的将军，并晋升为中将，出任南洋军团司令。

至于北海军团司令，由陈庶康上将高配，是因为虽然与苏联已经停战，但帝**仍需要在西伯利亚留有足够兵力以保持对苏联红军的威慑力。加之在“黄化”西伯利亚的过程中，不可能再由俄罗斯族人出任军团司令。

由红警士兵出身的军官出任帝国海外四大总督，此次会议之后，在很长的一段时间内，成为惯例。

海外军团成为了帝**常设单位，其士兵也与大汉十三军团的士兵一样，享受相当的津贴和福利。

这是对殖民区部队在一系列战斗中英勇表现的奖励，同时也成为了帝国收拢殖民区民心的重要手段之一。

会议开始后，就一直处于“数茶梗”状态，不敢面对不远处冷局长热切目光的蒋云志元帅一开始还听的挺来劲，可直到陛下宣布了多条任命之后，才觉察不对头来！

“不对呀，这军队机构改革挺不错，海外军团的成立也非常及时。可问题是现在并不是和平时期呀！二百多万盟军还在西班牙那扔着呢？这说来说去，咋没有关于大西洋作战的内容呢？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第337章汉皇请客

会议桌旁，蒋云志的位置就在陛下的下手处。

蒋大元帅的表情钟义看的一清二楚。两个小时的会议过去，终于看到他不淡定了。陛下有些戏谑的淡淡一笑，“进步不小，有些大将风范了哈！”

“军队机构改革方案将在叶帅等几位四总部首长正式上任后，全面铺开！但……”钟义笑着望了望在大西洋前飞回来的一众将领，话风一转，“暂时改革的范围并不包括在非洲和中东的部队，还有……”陛下将目光停在了蒋帅身上，“在大西洋前线的部队。”

“那英国我们还打吗？”能问出这种问题的也只有“猛将”关沧海了，这样的问题是能在军委扩大会议上讨论的吗？

海军司令张峥元帅恨铁不成钢的狠狠的瞪了他一眼。蒋云志不也由的拍了下额头，虽然他比关沧海更急切知道这个问题的答案。

但出乎所有人意料的是陛下非但没有责怪冒失的关上将，反而“哈哈”大笑几声。“看来，我们的‘猛将’兄有些立功心切了哈！”

众人莞尔，但几位熟知内情的人都不禁为之色变。

“军改”之后，已经晋升为元帅的几位都将卸去军中的主职，回到最高统帅部军事委员会任职。像海军的张帅和空军的云帅都是铁定将出任军事委员会副委员长的职务，陛下对关沧海这样恩宠有加的态度，“莫非是要由关沧海接任海军司令？”

这样的猜疑也并非没有道理，这几年来，海军中论战功、论资格也唯“猛将”可以与龙胖子相提并论。被寄予厚望的另一位大舰队司令毛石英，明显无法与关沧海相比。

但龙洲是早晚要晋升元帅的人，“看来，海军司令老关是要做定了！”

可以想到这一点的，当然都是卫青阁中的老油子了！这个小插曲的主角关司令可完全没有想那么远。意识到了自己的莽撞，在地中海中横扫英、美舰队的关司令此时正如犯了错误挨了老师批评的小孩子一样低头，在大家的笑声中掩盖着自己羞得赤红的脸——常年混在大海上吹海风的人，脸都比较黑，红一点也不容易看出来。

一直等到大家的笑声散去，钟义才放下手中的茶杯，不仅脸上再无一丝笑意，目光中还透着些许冷酷或者说是……残忍。

没错，坐得最近的蒋云志在陛下的眼睛就是看到了这俩个字——残忍。

“本来，在战略方面的决策按照规矩，是不应该在军委扩大会议中讨论的。但大家也都知道，丘吉尔和阿道夫玩了一手，在国际外交中，咱们反而变成了猪八戒照镜子——里外不是人。那今天咱们就破个例，凡是与会的都权发言，大家一起讨论下咱们大联盟军下一步战略走向。”

……

夜已黑，失去了阳光，就会让有些人股起超支的勇气。

夜太美，就像皇妃的熏烟妆，又像是摇晃的红酒杯，美丽迷幻但让人沉醉。

酒喝多会醉；皇妃的浓妆，更不是谁想看都可以看的到。

会议室中的“战略讨论会”在最高统帅部周围迷人的夜景中依然在继续。在武佳仪皱着眉、捂着琼鼻，指挥着几位侍卫将会议室的窗户打开，放出滚滚浓烟之后，美酒与皇妃同时出现。

在会议室中，几十位至少是中将的帝**高级将领几乎要将眼珠子瞪出眼眶的惊异中，俏丽的兰妃和微挺着肚子的金妃联诀出现在会议室门口。两位皇妃的身后则是十数位侍从室女兵端着各种食盒。

陛下得意的一笑，大伙的表情，让他很是有成就感。轻咳一声，摆摆了手，“把张大的嘴都闭上，然后都坐下，大家不用给兰妃和金妃见礼。开了一天的会，大伙都累了，今天是我们家请客。不过人太多，事先也没有准备，所以就由雪妃亲自主厨，为大家做了些吃的！”

“啊？雪妃主厨？秦主任做的菜？”

“哇！那今天有口福了！”

“吃了秦主任做的菜，回去都有的吹了！”

……

虽然自从有了天麟殿下之后，秦映雪就深居简出，很少露面。但在帝**人甚至所有的南华百姓心目中，雪妃绝对是几位皇妃中的第一号。换成古汉时的说法，那就是正宫娘娘。

能吃到正宫娘娘亲自下厨做的菜，那……已经有好几位后悔开会时喝水太多了。

这开了一天会的卫青阁会议室中，就如同是一个大毒窟，就算是武大秘提前打开了窗户通风放毒，可二十几号大烟枪的威力岂是通通风就可以抵消？

但兰妃与金妃依然带笑嫣然的走了进来，会议室中刺鼻的异味虽然让出身高贵的兰妃也微微颦眉，但仍然忍住了没有去捂住鼻子。

一边与熟识的将领们打着招呼，一边将不锈钢大餐盆从侍从们手中接过来，亲自放到会议室上。

这个小细节一下子赢得了广大烟民同志们的好感，再加上兰妃在诞下天宁公主之前，就经常陪同陛下巡视各地，红盾家族小公主与狮子大公继承人的身份也是声名赫赫。

尤其是小皇妃活泼开朗的性格，更是深受三军将士们的爱戴与尊敬。话说这会议室中的好几位将军、元帅的老婆都是人家小皇妃的闺蜜，就冲这个，这个军礼也必须要敬得标准些。

所以兰妃每放下一个餐盒，就会立刻有左右三四位同时敬礼，“兰妃好！”

这动静，看得钟义也是频频皱眉，“都给我坐下，开了一天会，还有精神得瑟哈！说好了，这是我家请客，敬什么礼？”

“哈哈……”将军们一阵哄笑，连端着餐盒的女侍从也都忍俊不住，又不敢笑出声来，紧抿着嘴低着头，忍的好是辛苦。

这个时候，“圣旨”也不管用了，兰妃每放一下餐盒，旁边的几位依然站起来标直的敬礼，只是问好的声音小了许多。

陛下是说了不用敬礼，可你自己不能当真。人家雪妃亲自下厨，兰妃来送菜，你连个军礼都不敬那还何提统？

倒是金妃在面对各位将军的敬礼时，显得有些手足无措。土著妞在卫青阁工作了好几年时间，对这个会议室当然是十分熟悉。可当以皇妃的身分再次回到这里时，看到经常与她逗笑的各位将军、元帅带着善意的微笑敬礼时，紧张的手心都冒出了汗。

几十个不锈钢餐盒放在会议桌上，接着端上来的是各种主食和饮品。说是雪妃主厨，可这么多食物当然不可能全都由秦映雪操劳，未央宫中当然不缺大厨和侍从，有皇妃亲自掌勺这个噱头就足够了。

“人太多，咱也不摆桌了，自助，爱吃什么自己弄。但有一点，管饱但不许兜着走。要是让我听到谁把雪妃弄的菜带出未央宫了，咱就军法从事！”

蒋云志连连点头，还是陛下想的周全。这一条很重要，要是不规定下，雪妃做再多吃的也不够这帮小子连吃带拿。装上几盒，带回家里或是部队中显摆下，那是指定的事。

又是一阵哄堂大笑后，大伙立刻结成几个阵营，陆军的监视海军的，咱带不走，也不能让那帮小子带回去显摆。

“还有空军的，别以为你们穿一身白军装就是斯文人，福利最好的就是你们，还抢什么抢？”

“开饭”这俩字，陛下刚说完，会议室中立刻叮铛乱想，将军们为了抢一个勺子都要争上几句。

钟义与几位元帅顾忌身份稳坐不动的元帅对视几眼，“你们不饿？”

“饿！”蒋帅、叶帅、张帅、云帅几人的回答异口同声。

“你觉得有会有人帮咱们打好饭菜送过来吗？”

陛下的这句问话没人回答，但几位元师整齐一致的将头晃成了拨浪鼓。

还没等陛下说下一句，旁边一位空军上将端着堆满饭菜的餐盘走了过来，“云帅，你还等什么呢？好吃的那几样都快没了！”

……

肩扛“金龙吐珠”的帝国元帅们面面相觑，这尼玛太丢人了吗？难道咱们坐错了位置，这不是最高统帅部卫青阁的会议室，这是南部交州汽车厂的大食堂吗？

突然，蒋云志一跃而起，“抢呀，再不抢没吃的啦！喂，钱志豪，你个上校跟将军们抢什么抢？还有肖国兴，你老小子给我留点……”

“我……”被蒋帅的勇猛惊呆的其他几位瞬间石化，不过，这绝对是个初级魔法。因为几位元帅石化的时间只有零点几秒钟，然后就再次异口同声的大喊几声，“冲呀！”

兰妃和金妃早就得到陛下的眼色示意，带着侍从室的女军官们离开了乱得像菜市一样的最高统帅部会议室。只有被吓得呆呆的武佳仪双手捂着小嘴躲在两扇窗户中间的夹缝中。数十位大汉端着餐盘你来我往的，皇妃他们不敢撞，一个卫青阁小秘书可不会惯着。

女神的一双秀目在一顿乱转之后，确定了这不是幻觉，那些一边在抢吃的还一边逗嘴的，的确都是帝**队中的大人物之后，她最后的希望落在了还坐在会议桌边，看着一群如饿鬼般的将军元帅们胡吃海喝，依旧保持风度的陛下身上。

“嗯，太吓人了，幸好陛下不像他们……”

“钱志豪，我让你打的饭你端哪去了？你要饿死老子吗？”

“呃……老大，被蒋老大抢去了！”

……完了，女神的认知世界在瞬间倒塌。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第338章一诺千金

“云志，如果情况有变，我军失去伊比利亚半岛上的补给地，你还能有多少把握登陆不列颠？”

“陛下……？”

开心大餐过后，酒足饭饱、军装上满是油迹的元帅将军们都乘车离开了未央宫，或是返回自己在帝都的住所，或是……在卫青阁中酒兴未尽的，齐聚汉都大酒店，南洋总督钱志豪被迫大出血——军方会议，只有他一个上校，不欺负他欺负谁？

武大秘还在会议室中帮侍从们收拾残局，最高统帅的办公室中只有钟义与蒋帅二人。

蒋云志是有名的有家不归，卫青阁就是他在帝都的家。他也想到了，陛下在会议室中一直没有提大西洋的战事，那肯定就是在晚上与他单独谈了。

只是，没有想到陛下的居然是这种方式谈起了不列颠战役。

“陛下，难道西班牙方面……？

虽然佛朗哥和墨索里尼甚至是伊诺努都已经公开表态，对“和平曙光”表示欢迎，但这也仅仅是一种表态。在国际外交事务中，这种有很强作秀意味的表态有时真代表不了什么。

看到了蒋云志脸上的疑问，钟义卖萌般的嘟起了嘴，随即又摇了摇了头。

这个动作的原创者是还在会议室感叹人生百变的女秘书，而陛下学起来也是有模有样，看得蒋云志忍俊不禁，“还好，陛下还有心思做怪，看来情况并不是那么糟糕。”

“西班牙方面当然不会在这个时候与我们决裂！多国部队都被我们打败了，以西班牙军队的实力……就算是小胡子可以为他们撑腰，可佛朗哥有那个胆量吗？”

陛下的话依然很霸气，蒋大元帅听着很舒服。大联盟二百万大军在西班牙的加利西亚区驻扎着呢；北部舰队和正在组建的大西洋舰队在拉科鲁尼亚的菲洛尔海港和西撒哈拉停靠着呢，佛朗哥得有多大胆子，敢在这时与盟军决裂？

“那为什么我们要选择其他的补给地？”

“三士温成齐相计，五湖好载越姝行。”对于蒋云志的疑问，钟义并没有直接回答，反而文绉绉的吟出一句。

“陛下，二桃杀三士的故事我倒是知道，可这与大西洋战事有什么关系？”

“来，云志，坐！”女秘书不在，也没人给泡茶，当然，二人的心思也绝不在茶上。大办公桌后面的全息地图被“唰”的一声拉开。

钟义举起了一支签字笔，点着全息地图上的西欧部分放大。

“最新情报，美军已经在冰岛囤击重兵，在摩洛哥逃掉的艾森豪威尔又回到了冰岛，在雷克雅未克（冰岛首都）重建了美军欧洲司令部。美国大西洋舰队中，入列的埃塞克斯级航母也达了八艘之多。加上数量更多的护航航母，美国海军可以加入不列颠战役的舰载机预计能达到七百架。如果再加上在冰岛起飞的陆基飞机，这个数字应该可会再翻一倍。”

蒋云志的脸上变得有些凝重，但却更加的不解！“陛下，‘霸王’计划中，对于美军可能参战，我们是有应对的准备的。虽然美军的实力可能要比我们预想中更强大些，但这样，我们更应该尽早实施‘霸王’行动了，否则一旦美军完成战役准备，抢先登陆不列颠，我们的行动岂不是会变得更加困难？”

“没错！在军事角度上看，我们必须要尽快登陆英国，才可以扭转国际上对我们不利的局面。可是，从更长远的角度上看，意大利、西班牙，甚至是土耳其，都不是我们的好盟友。骑墙摇摆之辈，可利用一时，不可长相与往。如果我们能够在美军行动之前就取得英国战役的胜利，那很有可能这就是我们的决定性一战！有很多事，可以在战争中轻松解决，可是在和平时期，却很难办！”

“陛下，那就是说，你其实从没有没有想过放弃‘霸王’行动？”

“放弃？”钟义笑了，“我一直在想，怎么能在英国玩的更大点！”

……

亚速尔群岛，葡萄牙的海外领地，也是大西洋航线上最重要的补给点之一。由十个火山岛组成的亚速尔群岛，东距葡萄牙罗卡角约1200公里，距离爱尔兰和不列颠岛约有1500多公里。

曾有一些人，以柏拉图所叙述的地理位置作为论据，认为亚速尔群岛就是传说中的亚特兰蒂斯的所在地。因为亚速尔群岛位于直布罗陀的西方，以此地作为跳板，进攻欧洲大陆将易如反掌。

亚速尔群岛的最大岛——圣·米格尔为火山口壁外侧所包围，拥有无数的火山口，其中还有着大大小小七个湖泊，这与被同心圆状的运河所围绕的海神波塞顿的神殿相类似。

当然，这些只是源于古希腊神话传说，其不靠谱指数与中华神话中玉皇大帝、齐天大圣之类的也差不许多。

历史悠久并不意味着靠谱，突然出现的也不意味着不靠谱。

1943年5月30日，在大战中一直选择中立的葡萄牙共和国总理萨拉查与大汉帝国外务大臣威尔森一同在里斯本宣布，葡、汉两国在友好协商后达成《亚速尔协定》。

协定中规定，葡萄亚共和国将允许大汉帝国在其海外领地亚速尔群岛中的特塞拉岛和圣玛利亚岛上驻军，并有偿使用圣玛利亚机场、拉日什空军基地以及英雄港。

《亚速尔协定》的签订就如同是一记响亮的耳光，打在正洋洋得意的德国元首脸上。虽然随后，德国、英国甚至是西班牙等欧洲国家以及美国都对这个协定的签订的背景表示怀疑，说白了就是认为大汉是武力逼迫萨拉查签下了这份协定。

这是对“古老羊皮纸”的背叛，这是欧洲人的耻辱。在德国盖世太保的操纵下，葡萄牙甚至发生了许多抗议“卖国协定”的行动，工人罢工和抢粮骚动很快充斥了里斯本大街。

只是，无论是协约国还是德国，他们只想着葡萄牙的钨矿石和重要的战略位置，却忽略了葡萄牙刚刚发生的“歉收灾难”。

在这场天灾中，葡萄牙有一半的田地绝收或是大幅减产，披着民主外衣的葡萄牙独裁者、总理萨拉查在面对下半年将有许多葡萄牙要吃不饱甚至挨饿的情况下，“愉快”的接受了来自大汉的友谊。

要说现在的大汉帝最不缺什么，不是羊毛，而是粮食。

在艾尔斯巨岩被挖光后留的那个天坑中，不时冒出电光的天气控制仪在核电厂巨大的能源供应下，每个月都可以在南华大陆上下上一场“及时雨”。

于是，在气象部门和地质专家们的努力下，南华大陆中、西部的土质条件得到了极大的改善，水稻、小麦、玉米……当然还有更多的草场。

近八百万平方公里的土地上，却仅有不到五千万人口，还有高度发达的工业化……如果不是已经实现了农业机械化，恐怕会有很多很多的良田因无人耕种而放荒。

缺粮？找汉国呀！人家那的细毛羊早就连小麦都不爱吃了。

……

无偿援助大批粮食的敲门砖顺利敲开了萨拉查总理的心门。

为重新武装军队提供帮助，允许向葡萄牙出口多种汉军的制式装备打开了萨拉查总理冷漠已久的心扉。

在适当情况时，公布及履行秘密签订的《汉-葡互助安保协议》让萨拉查总理彻底投降。

在《亚速尔协定》正式宣布的头三天，威尔森就已经将电报发未央宫，电报的内容只有两个字：拿下！

随后不到两周的时间内，大联盟大西洋战区总指挥、帝国元帅蒋云志就已经完成了战区所辖海、空军的军力调配。

特塞拉岛上的英雄港和拉日什空军基地成为了大联盟在大西洋上的万能跳板。这里距离北美洲也仅有三千二百公里，纽约甚至是华盛顿，也都进入了皇家空军bh-41虬龙飞翼远程战略轰炸机的轰炸范围。

同时，也使得大联盟摆脱了在西欧地区没有军事基地的尴尬局面。

小胡子固然是因为《亚速尔协定》而大发雷霆，甚至对葡萄牙政府发出了恐吓。

杜鲁门则是直接打电话，召回了在夏威夷浪费了数个月时间的谈判代表团。龙胖子长舒一口闷气——终于走了。倒是曹老爷子有点失落，“尼玛没人听说讲《道德经》了！”

几乎已经要绝望的温莎公爵也重新唤起了斗志：“葡萄牙太小气了，如果汉皇需要英国哪个海外岛屿，还什么租借呀？老价钱，一英磅一平方公里！”

……

好吧，虽然在国际上，很多国家都认为英国王室已成过去，没有人理会这位昔日英王的疯言疯语，但钟义明白，“这货精着呢，人家是在提醒当初南华就是他在位时，以这样的价钱卖给自己的！”

陛下随即给在堪培拉的温莎公爵回电：自古汉时，汉人即以信为本，一诺千金！

这是再次承诺答应帮英国王室复国的事了！收到电报的温莎大公喃喃自语：“这次，不会再是一千金币了吧？”

而此时，当运送第一批援助葡萄牙粮食的远洋货船，挂着五爪金龙旗驶过直布罗陀海峡、绕过埃什皮谢尔角，进入塔古斯河港时，威尔森正在里斯本的大航海纪念碑下，对着近万名罢工的葡萄牙工人大喊着：“大汉帝国是负责任的大国，在大国的帮助下，你们不会失业，更不会挨饿……汉人重诺，一诺千金！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第339章戈林很迷茫

当汉军在大西洋上牢牢的楔入了一个钉子，当亚速尔群岛上的海、空军基地将非洲西海岸与欧洲大陆连接起来，当大联盟军队的调动不再受到其他国家的挟制，汉皇的霸气终于在一套组合拳的猛烈反击后显露出来。

鉴于德国私自与协约国方面签订《法兰克福条约》，违反了钢铁同盟最初的共进共退宗旨，大汉帝国与大联盟所有国家退出钢铁同盟。

鉴于苏联已经与大联盟全面停战，大联盟国家土耳其将向苏联海军开放博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。

西伯利亚三国将恢复与苏联的自由贸易。

如果这三条如同左右摆拳将德国人打得晕头转向的话，那么佛朗哥与墨索里尼也相继宣布退出钢铁同盟，加入大联盟的消息绝对是一记下勾拳——阴狠而又致命。

“这俩个婊/子养的，原来他们之前的表态都是假的，他们早就已经决定要加入大联盟了！”

刚刚从东部战场的“狼穴”赶回柏林的阿道夫，将面前的桌子擂得咚咚作响，与那个“可恶的汉皇”相比，这“俩个婊/子养的”的背叛更加让人愤怒。

围在元首身边的，无一不是其亲信，可就算是空军元帅戈林和党卫队全国领袖海因里希也不敢在这时哼上一声，暴怒中的元首是可怕的，也是绝不按套路出牌的。

“斯大林也是个婊子养的，居然宁愿放弃近千万平方公里的土地，也不愿向我们投降……”

元首已经陷入疯狂，海因里希与戈林对视一眼，都看到了对方眼中的担忧。可在这个时候，除了点头，他们还能做什么？

好吧，除了德国人，全欧洲各国的首脑都是“婊子养的”，可问题是苏联的黑海舰队已经就要抵达伊斯坦布尔了，一旦任凭红色海军进入地中海，那利比亚的石油航线就将受到威胁。加之意大利退出钢铁同盟，那么在亚得里亚海登陆，穿越阿尔卑斯山，将石油运回德国这么运输线也肯定不能使用了。

到这时候，德国人才明白，汉军为什么无端的派出海军陆战队在利翁湾登陆，宁可与自由法国的军队交火，也要控制马赛和蒙彼利埃。这根本就是针对德国来了，在意大利表明态度之后，再切断经法国将石油运回德国的运输线。

每个人都知道，无论怎么骂都可以，但在结束东线与苏联的战争之前，德国根本没有足够的力量在西欧甚至是地中海与大联盟撕破脸皮，直接掰手腕。

想继续得到利比亚的石油，那就唯有舍近求远，走巴尔干半岛一条路了，好在罗马尼亚和保加利亚仍紧紧跟随着德国的脚步，希腊诸岛也在德军手中。

只是在汉国和意大利都退出钢铁同盟之后，德国海军在地中海的力量实在是不足一提。汉皇放出苏联的黑海舰队这招借刀杀人之计实在是太过阴险。

想要将黑海舰队这头猛兽继续关在黑海，也只能依靠狭窄的博斯普鲁克海峡和更狭长的达达尼尔海峡。但马尔马拉海是土耳其的内海，巴尔干半岛虽然是德军的地盘，却唯有最南端一角是土耳其领土，不为德军所控制。

也不知道汉皇给了伊诺努什么好处，让土耳其这样死心塌地的跟随其后，甚至还加入了大联盟。

小胡子的脸上露出了一丝阴戾，要挡住苏联黑海舰队，德军就必须要控制两个海峡之一。那就意味着德军要以突袭攻占伊斯坦布尔或是苏丹尼耶堡。

从军事角度上来看，无论是在保利加亚还是在希腊的德军及仆从****，要完成这一战役都没有太大的问题。在之前土耳其也是钢铁同盟国成员，整个土耳其海峡地区驻军都并不算多，土耳其八十万陆军除了加入盟军出国参战，还在西班牙驻守的那二十万人，其余的大部都部署在了北部山地地区，以防范苏联人。

但现在的问题不是德军打过打不过土军的问题。土耳其已经在西班牙和意大利之前就加入了大联盟。如果德军越境攻击土耳其城市，那就是相当于向大联盟宣战。

双方虽已经闹翻，但还没有最后撕破脸皮，在没有结束与苏联的东线战争之前，就向在大汉帝国为首的大联盟宣战？

阿道夫虽已几近疯狂，但还没疯到那种地步。

可难道就坐视已经丢掉母港的苏联黑海舰队大摇大摆的进入地中海，去袭杀德国油轮？去掐断第三帝国好不容易得到的石油航线？

“空军！”元首突然在烦燥中平静了下来，虽然德国海军实在拿不出手，但还有帝国雄鹰。苏联的空军几乎已经被打残，尤其是在黑海地区，红军根本拿不出来太多的飞机为黑海舰队护航。而在巴尔干半岛上，德国及其仆从国的空军基地无数。由空军来完成对黑海舰队的攻击，无疑是最有效也是最保险的作法。

至于空军出击同样是入侵土耳其领空的问题，元首根本就没考虑。“入侵？在这样的世界大战中，入侵这个词除了供弱国呻吟之外，还有其他的意义吗？”

德国第52战斗机联队和有“尖啸死神”之称第1轰炸机联队，奉命紧急从伏尔加河前线转场到保加利亚南部城市哈斯科沃。

空军司令戈林元帅在元首的要求下，亲赴巴尔干半岛指挥“长剑”行动，“希望帝国雄鹰们，可以如同赫勒斯之剑一样，斩断黑海中的妖魔！”

想着元首在自己临行前的嘱托，戈林知道，“长剑”行动是自己最好的机会。能否在与海因里希的竞争中，更上一步，击沉苏联舰队将至关重要。

在熬德萨和塞瓦斯波托尔战役之后，黑海舰队失去了自己最重要的母港，过上了颠沛流离的生活，不得不退守至波季这样的二线基地。

但这样的基地根本不具备支持大中型水面作战舰艇保养和维修的能力，所以黑海舰队的主力舰只的舰况每况愈下。在《哈尔滨条约》签订后，苏联统帅部下令黑海舰队出击时，也仅有一艘战列舰、四艘新、老巡洋舰、一艘驱逐领舰和八艘驱逐舰可以迅速出海，潜艇倒是不少，虽性能无法与汉国的东风级和德国u7潜艇相比，但二十多艘的数量也足以对地中海中的德国油轮制造足够的威胁。

在苏联，黑海舰队的全称是红旗黑海舰队。其司令官奥克佳勃尔斯基海军中将在塞瓦斯波托尔战役之后，被最高统帅部免职，由留琴科夫海军中将接任红旗黑海舰队司令官。

苏联海军司令库兹涅佐夫上将亲自发留琴科夫中将发了一封最高保密级别的电报：在大联盟方面的协助下，全力切断法西斯德国在地中海中的石油航线，侍机攻占爱琴海周围的岛屿。

这份电报的意思明显就是要孤注一掷！

反正黑海舰队在狭小的黑海中也是饱受德国空军的打击。塞瓦斯托波尔保卫战后期，红旗黑海舰队在一次行动中遇空袭损失三艘驱逐舰。斯大林一怒之下，下令大型军舰非特别准许停止出击活动。

这绝对是一步臭棋。大、小胡子在其海军遭受重创之后，竟然选择了极其相似的一招，——避而不战。其实在中华历史上也有一个人下达过与大、小胡子相同的命令，那就是李鸿章。在北洋水师与日本联合舰队的大东沟海战中，遭受重创后，便电令北洋水师提督丁汝昌，不得出海巡航。结果……北洋水师最后灭亡于刘公岛。

历史何其相似？只是天降钟义，苏联红旗黑海舰队避免了被困死于小港中的命运。本就不同意”保船避战“的库兹涅佐夫上将所以才给留琴科夫发出了这份密令。

但这份密令是否经过斯大林的同意，一直是个未解的迷。战后，库兹涅佐夫因为这份密令招致杀身之祸，但欧洲战场上，红军的反攻也正是由红旗黑海舰队的“黑衫军”率先发起，孰是孰非，库兹涅佐夫上将是功是过，也只有“留待后人评”。

留琴科夫海军中将根本不会想到，率领舰队通过土耳其海峡的行动，在后世竟然被称为欧战转折点而得以留名青史。此刻的红旗黑海舰队司令的心中满是担忧，土耳其海峡两侧是否安全？德军会不会抢占伊斯坦布尔和或是苏丹尼耶堡？而且，即便舰队可以顺利通过土耳其海峡，进入地中海，但失去了港口补给的整支舰队，只能依靠大联盟方面的暗中支持维持作战。这对于红旗黑海舰队来说，福兮祸兮尚未可知？

如果说一定要用一个词来形容留琴科夫现在的心情，那最恰当的一定是迷茫，没错，迷茫，对卫国战争结果的迷茫，对舰队未来的迷茫，对自己命运的迷茫。

可迷茫的又何只是他自己！

一直强调德国所有能飞的东西都归他管的戈林，根本不会允许德国存在海军航空兵之类的部队。所以德国的飞行员，对舰攻击一直是个绝对的弱项。

在空中搏杀，德国飞行员无所畏惧。在高空或是俯冲轰炸，德国战鹰也有许多堪称辉煌的战绩。可攻击水面目标，也就是在塞瓦斯波托尔击沉的好几艘苏联驱逐舰算是比较拿的出手了。

第一次指挥德国空军对大型舰队进行打击，空军司令同样心里没有底。能否在元首的注视下，漂亮的完成“长剑”行动，在元首的心目中力压海因里希一头，戈林也很迷茫。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第340章酒壮英雄胆

德国第52战斗机联队，简称jg52，纳粹空军中的一支传奇部队。其击落一万架以上敌机的令人晕眩的战绩，在世界战争史上空前绝后。

空战史上击落飞机最多的三位飞行员埃里希·哈特曼（352架）、格尔哈德·巴克霍恩（301架）、京特·拉尔（275架）均诞生在这个联队内。此部队总共拥有31位击落数超过100架的超级王牌、85位击落5架以上敌机的王牌飞行员。

但说来可叹，这样一支王牌部队，在很长时间内，一直不甚闻名。甚至不如刚刚加入欧战的大汉皇家猛龙特勤中队，不如“龙凤呈祥”更加有名。最主要原因是他们的战绩有绝大部分是在东线对阵苏联空军取得，不为主流世界所熟知。

从1939年9月波兰之战到入侵苏联的“巴巴罗萨”行动开始之间，jg52纳粹空军中都只是一个普通的联队，在空战中表现平平，乏善可陈。

作为空战史上仅有的击落飞机超过三百架的两大超级王牌之一的格尔哈德·巴克霍恩，在随jg52加入西线战役与英国皇家空军交战时，还只是一个少尉。当时他的战绩是……零。他一架敌机也没有打下来，自己反而被击落，跳伞落在了英吉利海峡中，幸运的被德国u潜艇营救。

jg52的整个3中队在不列颠战役中，中队长和4个小队长都被击落阵亡，在战斗中，总损失达到50多架，其中一多半跳伞的飞行员作了战俘，唯一的战绩是约瑟夫·泽维尔尼曼军士击落的一架流星喷气式战斗机，当时这位老兄还只是个军士，不是军官。

传奇从jg52调往东线，对苏联空军作战开始。

高加索空战、克里米亚空战、顿河会战，直到德国攻克斯大林格勒，jg52一直配属于南方集群，随着第52战斗联队换装he-117“黑骑士”，德国战斗机在性能上全面压过苏联战斗机，以及大批经过少量训练就被派上战场的苏联菜鸟飞行员的增多，jg52开始大放异彩。在近三年的时间里，被苏联飞行员称为“南方的黑魔鬼”的埃里希·哈特曼架驶着他那架黑色涂装的“黑骑士”，共击落了三百五十二架苏联的各式战机，几乎是一己之力，就击落了苏军三个飞行师。

在这个群星璀璨的集体中，诞生了多位在后世被评为十大天王级的飞行员。而jg52中还有数十位“只”击落了百架以上敌机的的超级王牌，都在战友的星光闪烁中变成了无名之辈。

就是这样的一支部队，被抽调了一个大队的兵力紧急转场保加利亚。第52战斗机联队第3大队的四十八架“黑骑士”将组成护航编队，掩护纳粹空军第一轰炸机联队的三十六架g0-229霍顿飞翼轰炸机和九十架老式的“容克大婶”轰炸机，执行对苏联红旗黑海舰队的空中打击。

jg52的任务是应对土耳其空军甚至是大联盟中东空军基地可能的反击。

第3大队的约翰内斯·斯坦茵霍夫中校对这次任务并不以为然。“土耳其空军？开什么玩笑，土耳其人的那些老掉牙的飞机还能飞上天就不错了！至于作战，别逗了！这次行动就是欣赏下轰炸机部队的投弹准确性和‘容克大婶’发射空对舰导弹的能力。这种无聊的任务居然还要由我们第52联队来完成，这简直是个耻辱，等回到苏联，一定会让其他两个大队的那帮家伙们笑话的。”

战绩超过一百架的超级王牌鲁平斯基上尉相当赞同大队长的说法，“这个世界上还有我们德军空军的对手吗？如果有，恐怕只能是汉国的皇家空军了，可我们是盟友，没有交手的机会。虽然他们在西伯利亚与俄国人签订了停战协议，有背叛同盟的嫌疑，可这并不妨碍我们单独打败俄国人。”

……

与纳粹空军司令紧张的心情相比，已经在骑士勋章上加橡树叶又加上了钻石的超级王牌们，真心没有把这次护航任务太当回事。

——钻石骑士十字勋章，是德国的最高军事荣誉。

只是他们不知道，早在斯大林下令红旗黑海舰队出港之前，就已经有两个大汉皇家空军的战斗机中队入驻土耳其首都安卡拉西北部的埃斯基谢尔空军基地。

皇家空军的编制与纳粹德国空军的并不一样。纳粹空军的战斗机联队一般由三个大队构成，每个大队下辖三个中队，而每个中队由三或四个四机编队组成。正如斯坦茵霍夫中校的第3大队，就拥有四十八架“黑骑士”。

而皇家空军的每个中队标准的配制都是六个四机编队，也就是说，皇家空军的每个中队都会有二十四战机。在海军航空兵中，也同样如此。

入驻埃斯基地谢尔空军基地的除了长驻中东的“猛龙”战斗机中队之外，还有一个“迅龙”中队和一个“飞龙”中队，都是在非洲刚刚调过来的。更让人寻味的是“迅龙”和“飞龙”战机上的皇家空军金色涂装，都被换成了土耳其空军的深灰色涂装。

在土耳其海峡东侧的泰基尔达以及土、保边境的埃迪尔内地区，总共有六个雷达站在数日内便被架设起来。

它们将与皇家空军中每个猛龙中队都必配的一架y-41“棘背龙”二代预警机，构成土耳其海峡两侧的雷达警戒网。

可以说，德、汉空军的第一次正面较量就是在各种各样的诡异中发生：汉皇与元首早已视对方为死敌、外交官们继续扯皮、基层部队的官兵还在认为对方是盟友。

就连皇家空军的飞行员在升空之前，也还在认为在土耳其海峡的布置是针对苏联海军。甚至他们还在纳闷，这一次行动，为什么没有“威龙”攻击机中队。要知道，无论擅长远程打击的猛龙、还是以高速截击见长的“迅龙”、或是挂载“神仙企鹅”短距格斗导弹的“飞龙”，它们对地攻击的能力都极为有限。

夺取制空权，才是它们的基本任务！可是，黑海上空的制空权都是纳粹空军的，苏联空军？他们还有能力飞到黑海的上空来吗？

弄这么大阵势，难不成是要对纳粹空军开战？

想到这，“飞龙”的中队长冷大成少校自己都笑了，这不是扯淡吗？虽说陛下已经宣布退出钢铁同盟，可不至于连英国还没打完就跟德国开战吧？怎么说帝国与德国都合作了这么多年，这就像闹了矛盾的朋友，哪能说打就打？

飞行员宿舍中突然响起的紧急集合铃声打断了冷少校对“国际关系与朋友学”的钻研，当亲临土耳其指挥的中东地区皇家空军司令王敬一中将宣布，本次作战任务是为苏联红旗黑海舰队护航，并允许击落一切入侵盟国土耳其领空的敌机时，冷少校清晰的听到，自己的大脑中“嗡”的一下——原来真的可以说打就打！

红旗黑海舰队在伊斯坦布尔港停靠了三天，土耳其海军方面的官员办事效率真的让人……很是蛋疼。

火爆脾气的留琴科夫中将气的几次想跳起来骂人，可认真想一下黑海舰队如今的处境，今后与土耳其少打不了交道。“哎……忍吧！”

磨磨蹭蹭了十几个小时，在旗舰巴黎公社号战列舰上咆哮了数次的海军中将终于收到了土耳其海军允许其过境的消息。

再次指着博斯普鲁克海峡东岸的方向竖了一个中指后，留瑟科夫下令，全舰队拔锚，以轻巡洋舰红色克里木号为前导，在每艘主力舰中间插入一艘防空和反潜能力较强的驱逐舰，再加上一艘扫/布雷舰依次驶过狭窄的博斯普鲁克海峡。

与其表现出来的暴怒正好相反，红旗黑海舰队司令在最危险的穿越海峡之前，相当的冷静。甚至在已经偷偷潜过海峡，提前驶进马尔马拉海中的数艘潜艇发回“安全”的电报时，依然保持了足够的警戒。

土耳其曾经是敌人，就算是在《哈尔滨条约》之后，与苏维埃联盟展开了合作的汉国，也无法让留琴科夫完全相信。

作为舰队司令，他要为数万水兵的生命负责。如果这是一个阴谋，那无疑这些水兵与黑海舰队都将在他的指挥下，走向深渊。

好在，进入马尔马拉海的过程有惊无险。重巡洋舰红色高加索号差点与一艘土耳其的引导船相撞，让留琴科夫的小心肝悬了好半天。

马尔马拉海，在黑海与爱琴海之间，是世界最小的海。从博斯普鲁斯海峡到达达尼尔海峡，东西仅有270公里，对于以二十节速度行进的红旗黑海舰队，横穿马尔马拉海，只是需要不到十个小时的时间。

马尔马拉海虽小，但平均水深却可以以达到近两百米，很是适合潜艇的活动。琴留科夫的大脑中一直是紧张的绷着一根弦。东北边一百多公里以外，就是敌国保加利亚的领土地。红旗黑海舰队这么大规模的行动，不可能瞒过德国人。

在这样的水域中，如果遭遇攻击，连逃都没的逃，好在天色已经渐渐黑了下来，德国人应该不会在黑夜中发动攻击吧？

海军司令库兹涅佐夫上将要自己与大联盟海军“密切配合”，站在“巴黎公社”号的舰桥指挥室中，留琴科夫海军中将偷偷拿出了银制的扁酒壶，喝了一大口高度的伏特加。

海风很大，烈酒可以取暖。

其实，在汉人中还经常会说：酒不仅可以取暖，酒还可以……壮胆。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第341章是汉国空军

哈斯科沃，保加利亚南部州的首府，位于罗多彼山脉的东北坡，人口仅仅不足十万。地处肥沃的农业区，盛产烟草而闻名。

战争爆发之后，这里也是德军在横扫巴尔半岛时，兵锋所及的最南端，距土耳其海峡不到三百公里。

纳粹空军的“长剑”行动选择在此作为集结与指挥基地，是因为在哈斯科沃城外，有一处废弃的机场。德国工兵日夜赶工，在数天之内就将这个机场的跑道清理出来，并夯实以适合喷气式战机起飞。

德国飞行员的高素质以及“黑骑士”战机优秀的通信性能，使得在哈斯科沃临时机场中用装甲指挥车改装通信中心，同样可以完成指挥功能。

在预警机这一领域，德国的研发相对较晚，在世界范围内，也唯有美国紧跟大汉的步伐，加入了“预警机俱乐部”。

临时机场中，只有一条路道可用。一百多架各式战机的起飞和空中集结就耗用了近两个小时，这让窝在指挥车中，本就因身躯略胖感到不舒服的空军元帅更加不爽。

保加利亚南部根本没有合适的空军机场，加之为了行动前的保密，戈林并没有选择很容易泄露情报的民用机场，选择这个废弃机场。但现在看来，这是很大的失策。德国的战斗机历来有“短腿”的缺陷，集结时间过长，将它们无法在战场中停留更多的时间。

但在另外一个角度，戈林的计划也是成功的。土耳其方面至今没有注意到哈斯科沃这个废旧的机场，纳粹空军的行动几乎已经达成他们在战前所需要的突然性……如果，在土耳其海峡东岸没有那么多的雷达站的话。

而更致命的是，皇家空军上将龙啸天为在土耳其的空军战术大队，调来了四架“棘背龙”预警机，对海峡东岸地区进行了二十四小时不间断巡航，接收雷达站信息。

戈林的“废弃机场”计划变成了无用功。因为“土尔其空军”根本就无所谓纳粹的攻击机群在哪里起飞和何时起飞，雷达站的监测距离足够埃斯基谢尔空军基地做出反应，并起飞战机进行拦截。

尤其是当红旗黑海舰队进行马尔马拉海后，在空中同时巡逻的“棘背龙”已经变成了两架，并有四架“猛龙”战机伴飞。“龙凤呈祥”的威力，也许对于那些傲气十足的德国飞行员还比较陌生，但在英、美等协约国家中，早已经成为了“死神”的代名词。“锁定即击落”已经成为了新一代空空导弹是否先进的最高标准。

“海豚-6”多普勒脉冲机械扫描雷达，可以在八十公里外就锁定6个并可以同时攻击其中四个目标的能力，在加入了预警机的协调指挥后变得更加实用。即便巡逻在空中的“猛龙”只有四架，但其打击能力也绝不容小视，至少只挂载短距格斗导弹的“黑骑士”，一个中队也未必能在这四架有预警机指挥的“猛龙”面前占得便宜。

在与苏联空军的作战中，战绩辉煌的纳粹空军飞行员们变得自大与自傲。

在哈斯科沃旧机场起飞集结完成后，两三百的公里对于这些音速或是亚音速飞机来讲，只是十几分钟的事。但几乎是在他们起飞的同时，在土、保边境上的雷达站便已经捕捉到了这个庞大的机群。当预警机传来发现德国机群的消息后，在土耳其埃斯基谢尔空军基地中的王敬一空军中将，果断命令巡逻的“猛龙”四机编队前出拦截，同时对基地中的战术大队下达了起飞迎敌的命令。

基地中清晨的宁静被刺耳的铃声打破，刚刚起床的飞行员们在几分钟之内就完成了自己的整装。直到集合后，他们才知道，这一次的任务是击落所有入侵土耳其领空的战机。

飞行员们脸上的表情顿时变得精彩起来，有终于明白这些天为什么一直在训练对付速度与机动俱佳的敌机而恍然大悟的；有想的比较简单在这一刻惊讶万分的；当然更多的只是兴奋与跃跃欲试。

独孤求败的寂寞，并不是谁都有资格去感受。但无疑，那种感觉对于汉、德两国空军飞行员们来说，他们都懂。

军人的天职就是服从，纵然有很多不解，但——击落一切入侵盟国土耳其领空的敌机，这就是命令！

王敬一中将在机场塔台的落地窗边，紧盯着一架又一架战机的起飞。重型战斗机j-41“猛龙”依然威猛无比、修长隽逸的“迅龙”灵动敏捷、有“美男子”之称的天龙战机一如既往的潇洒飘逸。它们都是帝国的荣耀，是陛下的骄傲。

只是，换上土耳其空深灰涂装的帝国骄子们一下子变成了低调的“灰姑娘”，让习惯了那夺目的金光闪闪的空军中将在视觉上明显有些不习惯，“陛下这一招，也实在是够阴的！”

以有心算无心、以有备打无备，王敬一司令并不担心结果，自己手下的这帮小伙子有什么样的战力，他清楚的很。

“弄不好“猛龙”中队在视觉外就将德国飞机全部解决也是极有可能的。”

只是，德国人吃了大亏之后，小胡子会不会如陛下所料，吐血含恨，有苦难言，忍下这个暗亏呢？

暗自摇了摇头，不明白为什么陛下会有这么大的信心，以德国元首狂妄至极的性格……“难道这就是神之子与普通人的区别？”

王敬一自嘲的笑了笑，转过头，把注意力集中在正忙碌着汇总信息的参谋们中间。

纳粹攻击机群的组成仿佛就是近俩年德军空军的发展史，在战斗机方面，随着“黑骑士”与“黄玫瑰”的出现，me-262的“燕子”和“风暴鸟”等各种型号都在逐渐退出现役。但在轰炸机方面，go-229“霍顿”飞翼机的出现，并不能解决德国缺乏远程战略轰炸机的问题，更直白一点说，就是德国在大飞机方面发展的过于缓慢，所以不得不继续将一批老丝的螺旋浆轰炸机和运输机服役，ju-52容克大婶就是其中的典型代表。

在空射反舰导弹v-7研制成功后，德国空军痛苦的发现，他们没有空有这种先进导弹，但却没有适合的发射平台。现役的所有战斗机和轰炸机都无法满足v-7的发射要求。不得己，空军专家们想起了“容克大婶”，作为螺旋浆时代，德国最成功、最为著名也是最为依赖的运输机，ju-52几乎参加了德军在战争初期的所有的所有行动：在荷兰、克里特岛空将伞兵，为波罗地海和斯大林格勒地区的陆军空投补给……它的大马力、粗暴着陆能力让其非常适合战争中众多的野战机场，而它的坚固耐用则让德军士兵们亲切的称其为“容克大婶”，而协约**队则称其为“钢铁安妮”。

但进入喷气时代后，再好用的螺旋浆飞机也变得落伍，容克大婶不足三百公里的最高时速也无法在现代空战中继续生存。

直到v-7的出现。容克大婶超过5000公斤的负重和和坚固的机体设计，被苦于没有战略轰炸机的空军专家再次想起。经过改装后的ju-52得以再次焕发青春，成为了v-7空对地导弹的专用发射平台。

可是，“大婶”毕竟是大婶了，它的速度根本跟不上可以轻松以音速和亚音速飞行的“黑骑士”及“霍顿”飞翼轰炸机。

所以德国空军制定了使用v-7导弹的作战条例：“容克大婶”必须拥有两批护航战斗机。第一批是开路前锋，清扫“垃圾”，保证“大婶”发射导弹区域的干净；而第二批稍晚起飞的护航战斗机才是真正保证“大婶”发射导弹时的制空权。

用这种方式为“容克大婶”护航，也实属无奈。容克大婶不足三百公里的最高时速根本无法躲避敌方战斗机的猎杀。所以戈林才不惜从最精锐甚至是传奇的第52战斗机联队中抽调精兵强将，为“容克大婶”护航。

“接力式”护航在苏联战场上百试不爽，v-7导弹二十多公里的发射距离和强悍的打击能力也让苏联红军吃足了苦头。

这次，执行至关重要的“长剑”行动，有这么好的战斗方案，戈林当然不会舍本逐末。

只是，首批进行清扫任务的二十四架“黑骑士”却并末如他们在苏联的天空时那样横行无忌。携带x-7近程空空导弹的黑骑士在战斗机的小分类中，就是与天龙战机类似的那种格斗战机。对付没有视距外攻击能力的苏联空军，“黑骑士”以其强劲的动力和优异的可操作性，再加上德国飞行员高超的技术当然是无往而不利。

可是当他们遇上大汉帝国皇家空军，尤其是遇到有预警机协调指挥的“猛龙”战机时，悲剧不可避免的发生了！

刚刚飞抵马尔马拉海上空的“黑骑士”们，因为并没有装备被动雷达警告系统，浑然不知道他们早已经被“猛龙”的雷达锁定。发现海面上苏联红旗黑海舰队的喜悦刚刚浮现在脸上，德国的王牌飞行员就惊恐的发现，雷达中有高速目标在接近机群。

飞行速度可以达到3马赫的火凤凰-8空空导弹，从出现在视线内到攻击目标，仅需要零点几秒，德国飞行员们甚至连绝望和惊讶的喊声都没有喊出口，机群中便已经出现十余个大火球。

“猛龙”战机最多只能同时攻击四个目标，最先抵达战场的四架“猛龙”编队，首轮发射的十六枚火凤凰-8空空导弹无一落空。

而余下的德国飞行员在庆幸之余也陷入了一片迷茫，导弹是从哪里来的？雷达上根本没有敌机的影子。这是土耳其空军？

中队长鲁平斯基上尉突然在通讯器中大喊：是汉国空军，大汉帝国向我们开战了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第342章王牌陨落

德国的每个飞行员都绝对训练有素的。

两年多来在在苏联战场上，几乎每个德国飞行员的出任务时间都在两千小时以上。无数次的生死搏杀后，能够活下来的几乎都有自己的保命绝活。

中队长鲁平斯基上尉更是一位击落敌机超过百架的超级王牌。在突然遭受视距外打击的惊慌之后，上尉立刻对幸存的八架“黑骑士”下达了进入超低空飞行的命令。

利用海面上的苏联红旗黑海舰队众多的舰艇为“黑骑士”提供排斥，混淆对方战机雷达上的搜索目标不。

鲁平斯基还并不知道打击他们的汉国空军中，还有一架“棘背龙”预警机的存在，而真正发动攻击的只有四架“猛龙”。

但误打误撞，由于黑海舰队的战舰体积更大，而且苏联海军舰艇上的雷达并没有安装大联盟通用敌我识别系统，所以纳粹空军战机进入超低空后，预警机还真的不太好确定目标。

这要是误击苏军军舰，那乐子可就大了。预警机指挥员迟疑了，四架猛龙的第二轮打击也因此迟迟没有发射。这样的迟疑就已经够了，数十公里的距离，对于先进战机来说，只是几分钟的事，何况德国空军装备的洛伦兹公司的fug300机载雷达有效探测距离，在低空时也可以达到五十公里。

汉军的第一轮打击，正是利用了fug300与海豚-6在控制距离上那二十公里的差距，在预警机的指挥下突其不意发动了一次成功的打击。

但双方战机一旦进入视距内时，体型巨大的“猛龙”将丧失所有优势。所以在发现失去二次攻击的机会后，预警机立刻命令“猛龙”巡逻编队高速后辙。接下来的战斗将由已经换成土耳其空军深灰色涂装的“天龙”中队来完成。

虽然已经在雷达中，发现了“逃跑”的四架敌方飞机，但鲁平斯基绝对不相信，刚才那轮一下子就打掉十六架“黑骑士”的攻击，仅仅是那四架敌机发动的。“那不可能，就算是在中远程导弹制导技术方面，汉国远远领先德国。但怎么可能同时锁定这么多的目标，并且全部命中呢？”

与落后的苏联空军打仗久了，上尉的脑子里还真就转不过来这个劲。当然，如果上尉可以回到德国本土，并请教德国的火箭和雷达专家的话，他一定就会明白，这种打击完全可能。德国正在研制的最新型火控雷达已经追平了海豚-6的技术指标，即同时锁定六个并打击其中四个目标。

只是，这位纳粹空军的超级王牌还有机会回到德国吗？

马尔马拉海南北只有七十公里宽，高速突进的“黑骑士”很快就飞到了土耳其海峡的西岸。

严格来讲，马尔马拉海其实就是亚欧洲界的一部分。在这个角度上来说，德国战机已经飞离欧洲，进入了亚洲的地界。虽然，土耳其一直算是个欧洲国家。

在土耳其已经退出钢铁同盟的情况下，德国空军飞过洲界，这已经是毫无疑问的入侵行为了。在国际惯例中，土耳其国防力量在这个时候发动反击，是百分百的自卫。

所以，一个中队的土耳其空军战机出现了。没错，虽然这些战机是大汉的天龙战机，但深灰色的土耳其空军涂装绝对没有错，甚至连天龙战机尾翼上的星月标致也是清晰可见。

德军的飞行员已无力吐槽。不管这些天龙战机是哪个国家的，但绝对是针对自己来。双方的雷达和战机性能相差并不大，甚至在“黑骑士”的研发中，气动布局还是借鉴了“天龙”的。

与刚才那次战果显著的突袭相比，现在才是真正的较量。“天龙”与“黑骑士”挂载的都是短距格斗导弹，天龙的20毫米机炮，与德国空军的23毫米机炮威力也不相上下。比的就是飞行员的技术、胆量，这就是在现代空战中已经越来越少见的典型的空中拼刺刀……嗯，只是“天龙”占据了数量上的优势，基本上都是三打一的局面。而且，皇家空军还有预警机的提示。

这不是一场公平的决斗，但欧洲骑士握着长枪开始冲锋时，大汉天龙却口吐火炎，将欲要屠龙的骑士淹没在火海之中。

八比二，不到十分钟，战斗便已经结束。骑士们用全部阵亡的牺牲换来了两次“屠龙”成功。而真正的屠龙骑士只有一个，那就是中队长鲁平斯基上尉。超级王牌用自己卓越的表现证明了自己的战绩并非全是水份，那一枚钻石骑士十字勋章，也绝非浪得虚名。

可惜，在性能已经大大改进的神仙企鹅空空导弹的打击下，超级王牌的命运与其他战友没什么区别。

瓦罐不离井口破，将军难免阵前亡。作为一名战斗机飞行员，在空战中与心爱的战机一同烟硝灰散，也未尝不是一种好的归宿。

但鲁平斯基在与“天龙”机群接战前的一段话，还是顺利的发回了指挥部。其大意无非是：“长剑”行动计划已经泄露，我们中了埋伏。敌机虽然是土耳其空军涂装，但从其战力来看，绝对是汉国空军，建议戈林元帅取消行动。

而在哈斯科沃指挥车中的戈林，早已经顾不上指挥车内的闷热和狭窄。汉国皇家空军在土耳其领空上出现，虽不能就直接判断“长剑”行动计划泄露，但至少是对德军可能的行动有了预判，并采取防范措施。

戈林为人心胸狭窄，但决不是无脑蠢材。在接到鲁平斯基的汇报后，脑海中立刻就浮现出一句话：“帝国还没有做好与汉国开战的准备！”

德国空军司令只迟疑几秒钟，就立刻抓起了通话器，接通打击机群指挥官斯坦茵霍夫中校后，立即下令：全队返回，行动取消。

如果在敦克尔刻，戈林的自私使得英军逃脱，那这一次他的决定绝对是挽救了第一轰炸机联队。至少是那数十架携带v-7空地导弹的“容克大婶”——在马尔马拉海上空，同样涂着深灰色涂装的截击机中队，二十四架“迅龙”早已经严阵以待。

在几乎可以达到两倍音速的“迅龙”面前，也许飞得又高又快的go-229“霍顿”翼轰炸机还不至于全军覆没，但这些“大婶”肯定逃不脱被击落的命运。兔子不骄傲也不睡觉了，乌龟还会有什么希望吗？

更何况，最大的威胁还在视距外的“猛龙”中队。真的被盯住后，目前世界上还没有任何一款战机有把握逃脱“龙凤呈祥”的喜庆——锁定就是放烟花，相当喜庆着呢。

不能说德国空军不强大，横扫欧洲还将自大的苏联人打成翔的他们，不能也不会有任何人轻视德意志战鹰。

但至少目前，德国空军真的无法与大汉皇家空军相媲美，这一点与德国的飞行员们无关。

只在是空战模式和战机、导弹的性能上，德国仍然远远落后于大汉，甚至比不上被大汉逼着不断创新的美利坚和英国。

马尔马拉海中的红旗黑海舰队虚惊一场，德国飞机超低空在战舰中间高速飞过的时候，留琴科夫甚至以为“完了”。

可没想到德国人只是为苏联水兵们表演了一段特技飞行，然后就彻底消失。倒是黑海舰队在一阵猛烈的防空炮火过后，一直战战兢兢的等待德国空军真正的攻击的到来。

当舰队开始绕过盛产大理石的马尔马拉岛时，巴黎公社号战列舰终于收到了来自汉军的加密电报：危险解除，祝一路航行愉快。

“愉快你大爷，吓都要都吓死，还能愉快？”

——我真的不知道俄国人在愤怒时会骂什么，但我相信琴留科夫中将此时此刻所要表达的，一定是“愉快你大爷”。

在德国机群中途开始返航的同时，戈林便已经向柏林发回了十万火急电报，向元首汇报“长剑”行动失败。

出乎意料，比琴留科夫还要更战战兢兢的戈林，在等到元首的电报时，并没有看到想像中的怒火冲天和破口大骂。元首的电报很简单，只有几个字：你做的很正确。

“这不科学呀？”空军元帅拿着电报发了半天呆，然后嘀咕出了这一句。元首是什么性格，戈林太清楚了。偏执、狂妄、自大、多疑，不单单是其他国家的人这样评价阿道，就连戈林在心里也认为，这几个词放在元首身上，都相当的准确。

这一次被汉国阴了，而且吃了这么大的亏，元首居然很淡定的说“你做的很正确。”那意思就是元首要认了呗！

这明显不是元首的个性呀！就算是德国目前的情况的确不适合与汉国撕破脸皮，但那可是二十四架德国最先进的战斗机，还有……想到这，戈林不禁一阵肉疼，阵亡的飞行员几乎全是击落敌机五架以上的王牌，更有鲁平斯基等数位击落百架以上的超级王牌。

“还特么的弄上了土耳其空军的涂装，土耳其空军有这本事，还能被希腊人欺负这么多年？这明显就是汉皇的诡计，可就这么忍了？”戈林满面愤恨的仰起头，对着南面大吼一句：“钟义，我****大爷！”

——好吧，德国人怎么骂，我也不知道，索性，就都直接翻译成汉语吧！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第343章不只曼哈顿

纳粹空军的“长剑”行动半途而止。

红旗黑海舰队在又一个胆颤心惊的夜间航行之后，终于驶出了狭窄细长的达达尼尔海峡。也算是虎入山林，龙潜大海。

即使是希腊还在德军手中，爱琴海也仍在德国空军的打击范围，但比起土耳其海峡中的危险当然不可同日而语。

琴留科夫收到了海军司令库兹涅佐夫的又一封密电，内容简单的……令人发指：阿里什。

这是一个地名。盟军解放埃及后，在汉皇的支持下，本-古里安及其领导的犹太人组织在西奈半岛建国。继罗斯柴尔德家族在吕宋岛上建立犹大王国之后，第二个以犹太人为主体的国家以色列也正式成立。

阿里什正是以色列建国之后，大力发展的一个地中海港口。可以停靠巨型油轮的阿里什港，完全可以为黑海舰队提供急需的保养和补给。

这也是《哈尔滨条约》的隐性条件之一——为进入地中海的红旗黑海舰队提供必要的维修和补给港口。

有了这个秘密母港，琴留科夫有绝对的信心可以将地中海闹个天翻地覆，至少截断德国的石油航线不成问题。

古语有云：山中无老虎，猴子称大王。在北部舰队越过直布罗陀进入大西洋之后，风云变幻的地中海陷入了暂时的平静。

红旗地中海舰队的力量虽然还谈不上强大，甚至远远比不上大汉皇家海军的一个航母战斗群，但在这个地中海海军力量的真空期，再加上大汉的暗中支持，再度掀起一翻风雨还是没有问题的。尤其是“比斯开湾潜艇大屠杀”过后，德国海军的潜艇一度退至北海和挪威海，将中大西洋完全让给了汉国的大西洋潜艇编队。

曾经在直布罗陀击沉英国皇家方舟号航空母舰的德国u潜艇，如今已经在地中海绝迹，这大大增强了琴留科夫大干一把的信心。

而在德国方面，马尔马拉海空战之后，平静得有些让人窒息。“长剑”行动似乎根本就从未发生过，第一轰炸机联队返回了波兰，少了一个中队的jg52第三大队在斯坦茵霍夫中校的率领下，也返回了伏尔加河前线。飞行员都被告知，这次不成功的行动将成为帝国最高机密，泄露行动中的任何信息，都将被以叛国罪论处。

而鲁平斯基上尉指挥的“黑骑士”中队没有归建，空军司令部给出的理由是元首派谴这支英雄中队去执行秘密任务。

好吧，在战争期间，有很多部队都会被突然派去执行“秘密任务”的，能得到元首的亲自调派，那是绝对的光荣，虽然执行“秘密任务”的部队，大多数都会从此消失在人们的目光中。

德国人的平静，在卫青阁帝**最高统帅部中，被认为是一场“伟大”的胜利，很多军官甚至包括几位在帝都的元帅都在谈论：德国人根本不敢与帝国开战。马尔马拉海空战24比2的悬殊战绩彻底彻底击碎了阿道夫的那颗“玻璃”心，任何人在这样的军力对比中，都会丧失继续挑唆的勇气。

可是在行动之前就断言阿道夫不敢撕破脸的汉皇却在大家高唱赞歌的时候，脸色严峻的回到了自己的办公室。

刻意放轻了步伐的武大秘摇曳着自己优美的身段走了过来，如同一只温顺的小白猫般，依偎在陛下的身旁，“怎么了？打了胜仗大家都那么开心，你怎么不开心呢？”

钟义嘴角轻扬，露出了一个一看就是强作欢颜的微笑。嗯，真的很假，看的武女神眉头一紧，“你不要这样，我好害怕！”

撒娇中透着关心，这样的表情，这样的动作，无不提示了女神已经被攻陷。

又一颗好白菜……呃，用帝汶王国太子兼帝国内阁财政大臣赫巴尔的话说就是：女神越来越难寻，皇妃却越来越多。

不久前汉皇视察位于交州的皇道公司时，武佳仪挽着陛下走下专机的大幅照片，几乎占据了南华所有报纸的头版。

如今，南华的人们对于盟军的胜利已经习以为常，除了一些所谓的特约军事砖家们依然在电视中、在报纸上喋喋不休的争论盟军什么时候可以解放英国、登陆美洲，甚至是与德国开战的得失可能什么的，战争离大汉帝国似乎已经越来越远。更多的帝国百姓关心的反而是《南华乱世情-3》还拍不拍了？公务员工资还涨不涨了？移民政策能不能放宽呀？还有好多在中华的亲戚等着移民南华呢！

当然，关于未央宫的八卦新闻也经常会占据头条。皇室的添人进口和陛下又相中哪国姑娘什么的，十分为人们所喜闻乐见。

武女神随陛下公开亮相后，南华很多的地下庄家纷纷开出盘口。第一，武佳仪的封号将是什么？武妃？华妃或是其他？买一赔十，只要能猜中绝对可一夜暴富；第二，陛下的下一位秘书或是皇妃人选将是哪国人？备选答案有英国王室公主？西伯利亚美女？阿位伯贵女？嗯，这个盘口的赔率低，买一赔五，因为可选项已经不多了。

“佳仪，你说如果是你，被人欺负了，你明明有能力反击欺负你的人，可你却默默的忍了！那会是为什么？”

“嗯……讨厌！”陛下的问题一下子将大记者问的满面泛红，扭捏了半天，终于鼓足勇气声音却入蚊子唱歌般说到：“她爱上你了呗！”

“什么？”钟义是真的没听清。

“你讨厌死啦！我是说，她愿意让你欺负，她爱你这个昏君了！”武女神的性格绝不如外表般看起来那般柔弱，敢爱敢恨，人家是绝对的新时代女性。

“我……”钟义一拍额头，“我问的是德国人，是阿道夫！”

“你……大爷的！”

“啊！救命！”

“喊什么喊，不知道女神发飙时你要挺着吗？”

“呃……”

走廊中的皇家侍卫依然如雕像标直挺立，但扬起的嘴角却暴露了他清楚的听到了陛下与女……秘书的打闹。

“阿道夫不是能忍的人，就算他不敢和咱们立刻开打，但一声不发也绝不是他的风格！”

如果说最了解你的人，那么你的敌人一定要算一个！在钟义的心目中，偏执狂的德国元首一直是可以排在前三的敌人。

既然跟女人问不出什么来，那么可以为陛下答疑解惑的首选就当然是沐局长。

其实沐雨绝对要算是一个闷葫芦，但钟义就是认为盯着他那张死鱼脸，就可以带来更多的灵感。

“阿道夫这次的一声不响并不正常，他肯定是有所仗恃。所以才不会屑与咱们吵吵闹闹，他在等机会，等机会给咱们沉重一击！”

死鱼脸上没有任何变化，只是礼节性对陛下的话频频点头。如果不是刻意问他，沐雨是很少会主动答话的。

钟义也不在意，仍在自顾自的分析着德国元首现在的心理。

“阿道夫的仗恃能是什么呢？德国陆军很强大，可他们不能游到咱们南华吧？海军不用提，一艘格拉夫·齐柏林号航母搞了几年了，也没见啥太大动静。空军……刚刚被咱们狠狠的收拾了一下，他还有什么可仗恃的呢？”

死鱼脸依然是点头，似乎在随着陛下一起问“他还有什么可仗恃的呢？”

“常规的军事行动，对上咱们，德国没有任何优势。除非是非常规……”

陛下的自问自答只进行了一半，就突然打住，死鱼脸也“腾”的一下子站了起来，当俩人的目光相遇，他们都从对方的眼睛中看到了惊恐。

是的，就是惊恐。可这世上还有什么会让汉皇与帝国特务头子同时感到惊恐呢？

一直以来，对于美国的核能研究，钟义是十分的重视。为此不惜放弃一些利益而换得提前结束欧战的机会。结盟土耳其，交好意大利与西班牙，甚至退出钢铁同盟，与德国提前交恶，都是在为登陆北美做准备。

可是，这一刻，钟义才发现，自己光盯着美国的“曼哈顿”计划，却忽略了德国，忽略了德国的“末日科技”。

既然连go-229都可以提前出世，连侧旋翼都可以出现在战场上，那么火箭动力的空天飞机是不是快要形成战力了？

还有“核”，德国的核能研究甚至比美国还要先行一步。

沐雨也正是想到了这一点，他不会知道“末日科技”，更不会知道银鸟空天轰炸机，但见识过在日本岐埠“小淘气”爆炸后的惨状，在沐局长的心中，还会有比核爆更可怕的吗？

德国是否也和美国一样，在偷偷研究原子弹？甚至已经取得了重大进展，比如提炼出了铀235或钚239等核原料！

“沐雨，我们需要一个德国的‘德尔马’！”陛下的表情非常的严肃。

——德尔马，大汉帝**情局五星级特工乔治·科瓦尔的代号，犹太化学专家。在大移民的早期，乔治随家移民至南华，但随后又返回顾美国曼哈顿城市大学接受特殊训练，不久后加入美国橡树岭国家实验室，从事核原料提取的研究。

在美国的核工厂藏有帝国的五星特工，才是钟义在欧洲放慢了行动步伐，转而考虑长期布局的最大原因。

可是，似乎在历史已经被改的面目全非之后，钟义的先知已经失去了神奇。至少在“核”方面，“曼哈顿”的进展缓慢，却不代表纳粹德国亦如前世一般，与“核”无缘！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第344章艾克的选择

“看来，我们要加快‘霸王’计划的行动了。”

意识到了小胡子很有可能也在搞德国版的“曼哈顿”，钟义知道，在其他国家研究出核武器之前，留给他的时间已经不多了。

死鱼脸也终于不在沉默，“军情六处会将情报工作的重心移到德国。”

“是的，德国的军事行动我们不用牵扯大多精力，要把重点放到军工科研方面。我有预感，也许德国将是我们最大的敌人。”

对于陛下的担忧，沐雨并不认为是杞人忧天，反而倒是觉得极有可能。

……

大西洋中的亚速尔群岛，在汉、葡签订条约后的一段时间内，吸引了全世界的目光。但随着汉皇的强硬反击，就连反对最为强烈的德国也渐渐接受了汉国将占据这个大西洋航线战略要地的事实。

至少，德国的海军根本没有实力威胁到亚速尔群岛中汉军海、空基地。

一番角逐后的佛朗哥，最终还是选择了大联盟——“这哪是我选的？请神容易送神难。转圈的海域上都是人家汉国的海军，加利西亚那还有近二百万的大联盟陆军，最主要的是西班牙今年，与葡萄牙一样同样粮食歉收，还指着汉国援助粮食呢！

况且在长枪党军队中，有大量的汉械装备。如今的西班牙国防军，在军备上严重依赖从汉国的进口，重建西班牙大海军的计划，就指着在汉国订购的那些军舰早日交付呢！

正是在经济上和军事上的双重控制，让佛朗哥已经由开战之初，在协约国与同盟国之间的二选一，变成了现在的无可选择，被牢牢的绑在了大联盟的战车之上。

而经过这段时间的明争暗斗之后，大汉皇家海军的大西洋潜艇编队，最终还是在比斯开湾成功的驱逐德国海狼群。

大西洋海底的战斗，在很长时间内，都是汉、德两国的最高级军事机密。很少有人知道大汉的东风级与德国最新型号的u-205潜艇较量的结果如何，潜艇编队指挥官林杰海军少将给蒋云志的报告也极其简单：我部已可以保证比斯开湾的安全。

但对于盟军大西洋战区指挥部来说，这就足够了。蒋云志也没心思去了解什么“静默潜伏”和什么“结群战术”，只要比斯开湾没有了德国人的潜艇，只要准备登陆的部队不要再提心吊胆的盯着海面以下就可以了。

最担心的就是登陆行动开始后，德国潜艇在水下开始捣乱。将他们赶跑了还是击沉了，以及怎么赶跑或击沉的，不在蒋帅的考虑范围内，那是帝国海军部该操心的。

关沧海、龙啸天、肖国兴、吉里齐亚尼……蒋大元帅的五虎上将少了那位总是喜欢冷着脸的隆美尔，但却多了西班牙陆军上将古铁雷斯和土耳其的伊尔凯尔上将。

当然，还有大联盟其他国家的将领如华夏远征军孙立人上将等都齐聚拉科鲁尼亚的盟军指挥部。

赶走了有可能捣乱的德国u潜艇，拿下比斯开湾，意味着盟军已经扫除了登陆不列颠的最后一丝障碍。

蒋云志已经拿到了陛下的亲笔手谕，由其全权负责登陆战役。至于时间，陛下的意思是根据前线的情况，随时可以开始！

自从直布罗陀战役之后，盟军已经在西班牙驻扎了两个多月却一直是按兵不动。用一些军官们的话说就是：屁股都快坐出糨子来了！

闻听终于可以开始不列颠战役的消息，就是会议室中这些高级将领也都无法保持淡定了。无论是对于意大利、西班牙等欧洲国家的军官，还是对于汉人血统的这一系各**人们来说，攻占英国……呃大联盟的官方说法是解放英国，都具有极为特殊的意义。在过去的二百多年内，哪个国家没挨过英国的欺负？大联盟的这些国家哪个不是大不列颠的苦主？远一点的，中华的两次鸦片战争……嗯，八国联军的事就不提了，貌似这会议室里就有好几个人的祖先也有份抢过北平的皇宫；近一点的，西班牙的无敌舰队沉没、意大利的塔兰托湾海战……

大英帝国称霸世界多少年，就是抢掠和奴役别国多少年。

如今也算墙倒众人退，日不落的迅速衰落招来了一群打着复仇名义，实则是想瓜分利益的饿狼们。

登陆不列颠——“霸王”行动正式被提上盟军指挥部的最高级会议。

虽然隆美尔已经惨遭毒杀，但他对登陆战役的想法，还是深深影响了盟军的指挥官们。

纵使盟军的集结点已由当初设想的法国西海岸，转至了西班牙的贝坦索斯河口和大西洋中的亚索尔群岛。但“霸王”行动的最终登陆点还是选择了不列颠岛南部的莱姆湾——这与隆美尔提出在伦敦南部登陆的战略设想相当一致，连具体的登陆点也只是南移了数十公里。

登陆计划也基本采纳了隆美尔设计的战术，“放弃在登陆战役中攻击大中型海港城市，而偏重在英国防守薄弱区登陆更多部队，在巩固登陆场后，将更多装甲力量运送上岸，利用装甲集群的机动性，一举突破英军防线，直接进攻伦敦。”

如果阿道夫知道，他一心要保护英国，而盟军采取的登陆计划却正是源于他曾经的警卫队长——隆美尔元帅的设想，不知道他会作何感想。

但对于蒋云志来说，战役计划不分国籍，天才属于全人类。

好吧，其实蒋帅也承认，他很怀念自己的好兄弟，这与隆美尔是德国人无关。

在之前的两周内，北部舰队的一支分舰队穿过圣乔治海峡，护送着规模庞大的运输船队驶进了爱尔兰海，虽然爱尔兰早就宣布为“永久中立国”，但北爱尔兰军共和军在大汉的支持下，已经控制了纽里和罗斯特雷弗等城市。虽然在贝尔法斯特战役中被蒙哥马利指挥的英国陆军击败而实力大减，但随着蒙哥马利被调回不列颠岛，应对国会与皇室之间的军事对峙。北爱叛军得到了喘息之机。

这支大汉舰队的出现，让蒙哥马利不得不将康沃尔半岛上的军队抽调出一部分，以加强威尔士方向的驻军，防止汉军以北爱为基地，在爱尔兰发起登陆战役。

虽然蒙哥马利也判断出这支舰队，应该是盟军的疑兵之计，但他不敢赌。在失去海军力量之后，不列颠岛的防御已经变得千疮百孔。数百年来，当英国皇家海军成为世界第一之后，就从来没有其他国家的军队再能威胁到英国本土。更因为无数的海外殖民地需要有强大海军来震慑，英国也从来不太重视陆军的建设。

可是……虽然蒙哥马利不是个轻易就会认输的人，但他很清楚，如果得不到在冰岛的美军支援，仅凭借英国陆军的力量……不要说他蒙哥马利，哪怕是亚瑟重生，十二圆桌武士再现，也无法挽救英国的命运。

六月份，是北半球最好的季节。但是在冰岛首都雷克雅内斯的美军欧洲司令部，艾森豪威尔的内心却仍然如寒冬一般阴冷。

伊比利亚半岛上的大联盟军已经开始有异动，加上美国垂涎已久的亚速尔群岛最终还是落入了汉军之手，相信他的老对手们一定不会放过这个攻占不列颠的最好机会。

在非洲的失败，艾森豪威尔并不服气。好在最后时刻他成功的组织了越洋大撤退，再加上马歇尔将军的力保，杜鲁门总统才勉强同意由他继续出任欧洲美军司令官。

不列颠岛不容有失，美国也不能失去英国这个最铁杆的盟友。艾森豪威尔同样有信心，在不列颠岛上击败盟军，赢回在非洲仓惶而逃的而丢掉的名誉。

可是没想到杜鲁门总统迟迟不能下定决心，是就此退出战争以图美利坚自保，还是救援盟友英国，与法西斯军队战斗到底。

所以，艾森豪威尔不得不率领美军首先入驻冰岛，而不是直接登陆英国，与英国的本土陆军汇合。

在艾森豪威尔看来，德、汉两个法西斯大国内讧，对于协约国集团来说，“是上帝赐予的良机！”给予了美利坚各个击破，从而赢得战争的最好机会。

可没有白宫的命令，冰岛的美军就只能按兵不动。也不知道已经飞赴华盛顿的英国首相丘吉尔能不能说服总统和国会。

明知道汉军的舰队已经驶进爱尔兰海，盟军的登陆行动肯定会在近期就将开始，可……好脾气的艾克也忍不住想骂娘了！

华盛顿的那些政客们难道还在幻想与汉国继续谈判吗？那个独裁者就是个恶魔，除非像苏联一样，让他得到足够的好处他才有可能放手。

艾森豪威尔从来不认为一直叫嚣为美洲土著印地安人争取人权的法西斯汉皇，是个可以讲道理的人。

“他的野心绝不会限于英国而止。难道，美利坚也要重演战争爆发前英国绥靖政策的悲剧吗？”

“不行，我绝不能允许法西斯的铁蹄随意践踏自由文明的世界！我要再次给总统写信，哪怕杜鲁门总统会撤掉我的职务，我也要履行完我的职责。”这典型的美国式倔强与大义。

在海风中，下定决心的艾森豪威尔刚想返回司令部再次给华盛顿发电，说服总统允许美军抢在盟军的前面登陆不列颠，却看到一位司令部的参谋气喘吁吁跑过来，连气还没喘匀就立正敬礼：“报告司令官，总参谋长来电！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第345章登陆日（1）

美国陆军总参谋长，乔治·卡特利特·马歇尔。

对于艾尔豪威尔来说，这位老将绝对可以称得上是他的伯乐。正是当时深受罗斯福总统信任的马歇尔的力荐，他才以中将军衔就坐上了多国部队总司令的职务。

虽然因为英军在北非地区的崩盘，导致整个非洲战役的失败，也差点将多国部队全部葬送在非洲的沙漠中。

将近百万多国部队奇迹般的撤出非洲后，马歇尔顶着巨大压力，坚持继续相信自己的选择，相信艾森豪威尔是一名可以创造奇迹的指挥官，“在敦刻尔克，三十万英法联军横渡百余海里的英吉利海峡，在德军的追击中虎口脱生，就被称为奇迹。那么，艾克把近百万联军安全的撤出了法西斯军队的包围圈，这样的行动岂不是只有‘神迹’才可以形容？一个能够创造神迹的将军，难道不是美利坚最适合的远征军司令吗？”

想起总参谋长在国防部推荐自己时的舌战强辩，想起自己再次远征欧洲这前，老将军说的“即使所有人都质疑，但我仍然坚信你——艾森豪威尔将是美利坚的英雄。”

悄悄的握了握了拳，“乔治，我不会让你失望的。”

总参谋长的电报来得很及时，或者说从军人的立场上来看，英国绝对不能落入大联盟之手。因为那样美利坚将会被孤立，将失去所有的盟友。

艾森豪威尔相信，说服那群白宫政客的过程一定是非常艰辛：我将于两日后随丘吉尔首相同机返回伦敦。总统命令驻欧洲美军司令即日起，开始实施“不列颠堡垒”计划。

“不列颠堡垒”，是美军早就制订好的英国本土防御计划。虽然那时汉、美谈判还不没破裂，但两手准备向来是美国人的习惯。

在“堡垒”计划中，将有一百四十万美国和加拿大联军登陆不列颠岛，再加上英国本土陆军，将有二百二十万多国部队投入防御战中，并随时准备在击溃登陆的大联盟军队后，夺回直布罗陀，用杜鲁门的话来说就是：将该死的法西斯们赶回地中海。

不知不觉中，就连杜鲁门也不再奢求更多，在其看来，能将大联盟势力阻挡在直布罗陀海峡以东，对于美利坚来讲，就蛮可以接受了。“太平洋、印度洋都给你了，你还要染指大西洋，未免有点太贪了吧？”

嗯，美国人现在的底线就是坚守住大西洋。只是，已经在亚速尔群岛建立海、空基地的汉军，会轻易退出大西洋吗？

答案很明显。在《亚速尔协议》签订没有几天之后，大汉帝国最高统帅部就宣布，大汉皇家海军将组建大西洋舰队，舰队司令部所在地正是亚速尔群岛的英雄港，舰队司令员正是在之前就被人笑称“大西洋舰队司令员”的林杰海军少将。

潜艇部队指挥官出身的林杰这次也算是“功成名就”、名副其实了。

同时，大西洋舰队加入盟军大西洋战区司令部，已升任皇家海军副司令的关沧海上将，同在夏威夷的龙胖子一样，成为海军中第二位指挥两大舰队的帝国上将。

虽然新成立的大汉大西洋舰队仅有两个航母战斗群（还是刚刚从北部舰队划过来的），但由于意大利海军和西班牙海军的加入，以及犹大王国“联盟”号航母战斗群的到来，盟军在大西海战区的海军力量仍然是让人望而生畏，二十一艘主力航母及四十三艘各式万吨以上的主力舰——其实在大汉的海军体系中，主力舰的定义已经非常模糊。从前的海上巨无霸，数万吨的战列舰正在逐渐退出航母战斗群的编队，如北部舰队保留下来的奉先号和文举号等也都被列入分舰队，以执行海岸炮火支援任务，完全失去了战前海上炮战的主力地位。

现代的海战中，飞机的攻击力逾来越大，已经很难见到双方舰队接近到炮战距离，以舰炮对轰的场面。即便偶而会出现，那这种战斗的主力也不会是战列舰，而是导弹护卫舰。

在直布罗陀战役中，实验性质的六艘导弹护卫舰，在近岸攻击时发挥了奇效，完成了舰炮难以完成的任务。

皇家海军的战役战术思想发生巨大的变化。所有配置了口径巨大主炮而牺牲航速和防护力的战舰都被认为是过时的。

所有的诸侯级战列舰和猛将级巡洋舰建造计划都被终止，而将军级和校尉级驱、护舰也开始了现代化改装设计。舰对地、舰对空导弹项目以及反应快速、发射率较高的中小口径舰炮也都被列入了海军的最新科研立项。

对于这些，钟义一直是笑而不语。是时候该大力发展帝国科研方面的自身造血功能，逐渐摆脱对于基地的依赖。

“就算没有了基地的支持，可是还有我！虽然我不是什么专家，也没有度娘帮忙，但只要我可以提前指出正确的发展方向，将科学家们的思路引导到在前世已被证明过的路上，帝国的科技就可以继续领先于全世界。”

肚子越来越大的土著妞就快要临产了，皇室再次添丁。在这个世界，陛下又将多一份牵挂。但至少是目前，最让陛下牵挂的仍然是大西洋。二百多万盟军已经蓄势待发，多国部队亦开始在苏格兰地区登陆不列颠。

该来的总会来，“黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。”又一场决定国家命运的大战一触即发，当然，这一次被决定命运的国家是——英国。

……

“正面五个师的登陆部队应该够了，但第二波的装甲部队仅有一个师，够吗？就算我们的行动可以比美军更快，可英国并非没有装甲力量。嗯，克伦威尔巡洋坦克和丘吉尔步兵坦克的确是都菜了点，可还有潘兴-26呀，美国人这段时间可是没少往英国运这款足以与我们的‘猛虎’对抗的坦克。”

肖国兴也是个大嗓门，这貌似是近卫军团出身的军官们的通病。而且作为黄金城装甲团时期的老资格，肖上将在质疑蒋帅的战役计划时也毫无心理压力。

“老肖，最后一次战役推演时我参加了。说实话，一个装甲师的突击力量，的确是整个登陆计划中最大的隐患。一旦近卫第6装甲师遭到阻击，空降军的压力将会非常大。”

笔挺军装的孙立人在指挥部中非常的显眼，没办法，个子太高了。

蒋云志闻言苦笑，“老肖和老孙说的都没错。但以我们海军的运力，若想在最快的时间内实施装甲突击，一个装甲师是我们的极限。所以我们只能相信我们的伞兵能够在援兵到来前坚持住。”

“大爷的，抗战时咱们从南洋到香港，都能一个集团军同时运送，这怎么到了这边，就只能同时投送一个师呢？老蒋你是不是把运输船都藏起来跑私活去了？”

“我……滚粗，那能比吗？那时咱们是在中华作战，遍地都是同胞，都是自己人，背支枪就可以打仗。这是在英国，你别告诉我你不知道近卫军一个装甲师得需要多大的运输量，你要真不知道，老子撤了你的近卫军团司令，省得给老子们丢脸。”

“哈哈……”

大战前夕，在西班牙拉科鲁尼亚的盟军总指挥部中，气氛相当不错。在强大空军的威慑下，美军被迫只能在不列颠岛北部苏格兰地区登陆。“霸王”行动，盟军的主要敌人仍然是英国本土部队。

1943年6月22日，盟军的气候专家在数天前就预测，这一天英国南部将是晴好天气，而且有大雾，有利于登陆部队的隐蔽。

好吧，在雷达技术日新月异的这个时代，大雾这种东西还能有多大的蔽作用？蒋云志对此深表怀疑。但只要是个晴天，风浪也不大就可以了！

双方都准备了这么久，没有人奢望所谓的突袭。又不是小股部队渗透，这么大规模的行动最后肯定是硬碰硬，比双方的火力，比双方的战斗意志。

在“登陆日”的头一天，蒋云志元帅与战区空军司令龙啸天上将来到了萨马-德兰格雷奥。在这个地区，盟军的工兵部队抢修了当地的民用机场，将跑道增加到了四条，其中能够满足霸王龙大型运输机起降的加长跑道就有两条。

在这里，将在今晚就将最先投入战斗的近卫军团第19和第22伞兵师已经准备就序。他们将在午夜前就登机，然后在凌晨前空降到登陆区域右翼，并在“霸王”行动正式开始前就攻占维约尔，切断大伦敦地区和威尔士通往蒂姆湾地区铁路大桥，阻止英军通过铁路迅速向登陆区增兵。维约尔只是一个小镇，因为位处两条铁路的交汇地带而成为了重要的交通枢纽。英军在此地驻扎了一个威尔士长枪团。

以两个近卫伞兵师进攻一个英国的步兵团，这根本就是一场没有难度的战斗。虽然威尔士长枪团建军悠久，其历史甚至可以追溯到英国内战的“清教徒革命”时期。

但在一支部队中，历史这东西，有时是一种精神的传承，而更多时则是落后与老弱的象征。

伞兵们的压力在于维约尔地处英国内部，其周围百公里半径内，并不缺少英军的大部队，甚至在多切斯特，还有一个英国的绝对精锐——第11装甲旅。

没有人敢保证，这支曾是保皇派中坚力量的英国装甲部队，在保皇派的霍巴特旅长被免职后，蒙哥马利派出了自己的亲信掌管第11装甲旅，但帝**情局的特工们已经与多位军官取得联系，他们承诺在战斗打响后，将按兵不动。既不将炮口对准自己的同胞，也不攻击应王室邀请来“解放英国”盟军部队。

蒋云志并没有这个情报传达给伞兵部队的指挥官，在其看来，对这种不靠谱的承诺，还是别抱太大希望为好。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第346章登陆日（2）

黑夜是伞兵的敌人，因为在黑夜中，飘浮在空中的伞兵们无法看清地面的情况。在很多时候，他们只有听天由命，幸运的落到田野中，街道上等适宜降落的地方。而倒霉者被挂在树上，水坑里，甚至……塔尖上。

在莱姆湾地区，有很多教堂，教堂建筑的层顶几乎都是那尖尖的塔顶。即使是民居，英式建筑中的陡坡屋顶对于从天而降还背着沉重装备的伞兵们来说，也不是什么太安逸的地方。

但黑夜又是伞兵的朋友，因为在黑夜中，他们的行踪将更加隐蔽，在英国南部分布着密集的防空阵地，对于缓缓下降的伞兵们来说，那就是死神的微笑。

在黑夜中实施空降的未知性，再加上英国南部非常频繁的大西洋季风，都在出发前就给这次代号为“木槿”的行动蒙上了一层阴影。

两万名伞兵在6月21日的22点整就已经开始登机。但出发的命令却直到6月22日的零点十六分才最终下达。

进攻推迟的原因是蒋云志收到了沐局长转过来的一封加急电报：美军已经兵分两路在苏格兰阿伯丁和爱丁堡开始大规模登陆，其先锋第12装甲师已经抵进苏、英分界线的哈德良长城。

在这个关键时刻，这真是一个要命的消息。盟军指挥官的将领们不敢想像一旦盟军登陆行动不利，美军又大举南下，那对于已经登陆的部队将是一种何样的灾难？

蒋云志可不希望盟军进入大西洋后的首次大规模作战，是一场狼狈不堪的溃败。

紧急召开的指挥部会议上，各国的将军、元帅们也是意见不一。热血者赞成按原计划行动，甚至要加快登陆效率与美军拼一下时间；谨慎者则是认为美军加入后，盟军已经失去了最佳的登陆良机，继续执行“霸王”计划，将会给盟军带来难以承受的损失。

一番讨论之后，最后大家都沉默下来，将目光投向一直未表态的“霸王”行动总指挥、大汉元帅蒋云志。

其他人的意见只是参考，最终的决策仍然要取决于盟军总司令。

蒋云志的心中也很矛盾，近百万盟军的登陆部队已经全部准备就序，甚至，首批空降的两个近卫伞兵师的士兵们，已经坐在飞机中等待最后的命令。正如大家所说，错过这次机会，美军就可以从容的在英国南部海岸线布防。甚至，已经与英国达成一系列协议的德国也很有可跳出插上一脚，使盟军彻底失去登上不列颠的机会。那样的结果，无论是对于大联盟，还是对于大汉帝国，都是不可以接受的。

至少，汉皇那一关就根本过不去。

陛下已经多次强调，欧洲的战事不能再拖下去了。

想起刚刚收到的陛下的那份密电，蒋云志的目光立刻变得坚毅了许多。

缓缓的站起来，将目光与在会议桌两侧的高级将领们逐一对视之后，沉声重复了一次陛下密电中的内容，只有四个字：箭已上弦……呃，好吧，在座的，还有好几位虽然会说点汉语，但这么经典的俗语还是很难搞清楚意思。

看到吉里齐亚尼、古铁雷斯等几位疑惑的目光，蒋帅不得不又说出了后边的四个字。

土耳其陆军上将伊尔凯尔在听到翻译解释了半天之后，耸了耸肩，“总指挥，汉语实在是太难懂了。你就直接说按原计划行动不就好了？干吗要说的这么高深？”

……

每一架霸王龙大型军用运输机可以搭乘最多82名全副武装的士兵或是两辆空降型的猛士轻型坦克和飞豹伞兵用装甲车。

为同时投送近卫第19和第23空降师，盟军共出动了500余架“霸王龙”运送人员和装备，还有其他200余架各式中、小型飞机负责投送弹药补给。再加上为运输机护航的十个战斗机中队，在西班牙比斯开沿岸机场起飞的机群就已经达到近千架的规模。

十六架“棘背龙”预警机在“猛龙”的护卫下，也飞临英吉利海峡上空，协调各机群的飞行路线。

在飞机进入喷气时代之后，已经很少可以见到过百架规模的机群了，更何况是一千多架。空军总指挥龙啸天上将很庆幸皇家空军能够拥有“棘背龙”和北斗通信指挥系统。这样大规模的机群行动，而且是夜航，那真是不可想像。

比起原计划，伞兵们的出发时间推迟了两个多小时，这意味着他们在空降后，趁夜突袭预定目标的时间变得更架紧张，伞兵们将不得不更多的面对天亮后英军的援军。

两位近卫军的师长跑了过来，给龙啸天敬了一个军礼。龙上将并没有还礼，而是依次紧紧的拥抱了两位少将！在伞兵部队，即便是将军，在行动中也同样要经历从天而降的那段最危险的时间，敌人的防空炮火不会认得你是一位士官还是一位将军。

伞兵的每一次行动都是行走在悬崖边上，他们才是真正的勇者。

……

英国皇家空军在南部部署了三百多架飞机。但是其中仅有不足百架是可以发射导弹的比较先进的战斗机，最先进的“闪电”只有二十七架。

这些，就是英国皇家空军仅存的全部力量了。更为可怕的，在英吉利海峡持续不断的空战中，英国本土有经验的战斗机飞行员，那些与德国人英勇拼杀过的王牌们，早已经被消耗殆尽，现在的这些飞行员，大多是由民航的和航校还没毕业的学员们组成。

唯一让蒙哥马利感到欣慰的是丘吉尔首相的华盛顿之行，终于说服了美国人不退出《大西洋协约》，而是继续与法西斯军队战斗到底。

三十六架美国最新式的号称可以对抗汉国“天龙”战机的f-11“虎”式空优战斗机，已经转场至赖盖特空军机场，以加强伦敦地区的空中力量。

陆续还有更多的美国空军进驻英国，一周，只需要一周的时间，美军就可以部署到位，不列颠岛上的防御力量就可以增加几倍以上。

曾经在北非与艾森豪威尔为了多国部队总司令职务结怨不小的蒙哥马利，在盟军的巨大压力面前，也顾不得英国人的面子了！

话说，现在的英国还有啥面子呀？丘吉尔都已经去法兰克福给人家阿道夫低三下四了，估计在华盛顿也指定是点头哈腰。这绝对是英国几百年来最大的耻辱，“可为了英国不沦陷于法西斯的铁蹄之下，这些都是值得的！”

只是，蒙哥马利没有等到他需要的决定英国命运的一周，在美军在苏格兰登陆的同时，盟军的“霸王”行动正式开始。

6月22日的凌晨二时四十分，盟军的运输机群，在付出六架“霸王龙”与十一架其他各式运输机的代价之后，突破了英军的空中封锁线。或者说是护航的战斗机机群全歼了数十架英国战机，将不列颠的大门率先中空中打开。

近卫伞兵第19师的任务在空降后，迅速夺取约维尔城南部的两座铁桥，一座是公路桥，而另一座铁路桥。

空降的过程并不顺利，因为英国皇家空军的快速反应，在运输机抵达空降区域之前就遭受不小的损失，尤其是几架运载了“猛士”坦克等重型装备的“霸王龙”被击落，将使本就缺乏重火力的伞兵师在战斗中更加艰难。

但这仅仅是开始，由于在日本、在北非等数次战斗中，近卫军伞兵部队屡立奇功，而恰巧这些战役又都是蒋云志所指挥的。善于分析敌人指挥官特点的蒙哥马利早就断定，只要盟军的总指挥是蒋云志，那么就一定会在登陆战役中大量使用伞兵。

所以，在英国的南部，所有适合伞兵空降的地区，英军都设立了观察哨，并将许多的洼地都引进了河水。这使得在黑夜中无法选择降落点的近卫伞兵们出现大量的非战斗伤亡，甚至有很多伞兵，因为背负了过重的装备，而被淹死在仅及膝深的浅水中。

再加上在英军防空炮火的威胁下，许多霸王龙的飞行员不得不提升了飞行高度，使本就在季风中难于控制降落地域的伞兵们，落地后变得更加分散。

就算是装备了先进的单兵通信装置，近卫第19师师长李龙迪少将在预定的两小时集合时间内，也仅收拢了不足一千人的部队，而且军官就占了一半以上。

时间紧迫，李龙迪不得不率领着不足全师十分之一的部队对铁路桥方向行进，行军中，李师长自嘲的说到：“这可能是世界上唯一一支军官比士兵还多的部队了！”

好在，伞兵的行动计划非常详尽，许多空降后偏离预定区域较远的士兵逐渐赶了过来，更让大家高兴的时，当部队集结超过四千人时，他们终于发现了重型装备的电子信号。

凌晨五时三十分，近卫第19师集结起来的部队达过了六千人，并找到了四辆“猛士”坦克和六辆“飞豹”装甲车，还有多门85毫米迫击炮。

这让李龙迪的底气大增，也许攻占铁桥时，伞兵们并不需要费多大周折，但没有这些重型武器，面对英军的反击部队将会非常的困难。

“鬼知道第二批伞兵什么时候会增援过来。”李师长咧了咧嘴，看现在的架势，如果美国人的空军参战，双方必定要首先争夺制空权。再没有绝对的制空权前，就算是再大胆的指挥官也不会让大型运输机再次起飞。

在敌人的空军依然有进攻能力实施空降，那就不是“大胆”了，而是谋杀。

“佛主保佑，天亮后第二批次的伞兵可以顺利空降。否则，我这帮弟兄弟们就指不定要在没有援兵的情况下，苦战多少天了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第347章登陆日（3）

铁路桥的争夺在六点以前就基本结束。

驻守在这里的一个营的英军并没有重火力，仅是依靠机枪碉堡抵抗伞兵们的进攻。

但英国人以在克里特岛与德国伞兵交战的经验来面对大汉近卫军团的空降师，注定是要吃大亏。

机枪子弹在“飞豹”装甲车的车身上打的碰碰乱响、火星四溅，弹痕很多，但却极少有子弹可以穿透基地出产的新型复合装甲。每辆“飞豹”的半圆型炮塔中都伸出来两挺重机枪，用疯狂的金属风暴撕裂着挡在进攻路线上的所有目标。

与7。62毫米口径的班用机枪不同，车载式重机枪的口径是12。4毫米。这种如同小型炮弹一般的子弹打在人体身上，根本就没有轻伤这种说法，打到躯干处，那铁定是四裂而亡。幸运一点的，四肢中弹，能够留下性命，缺胳膊掉腿那是绝对逃不掉的。

就连一些木板和沙包构成的简易工事，也在重要机枪狂暴的扫射中，木屑直飞，沙土乱扬。大桥两侧的英军不得放弃这些根本起不了太大作用的掩体，退向铁路边上的数个混凝土碉堡中。

“**，这支汉军还是伞兵吗？你们确定汉军还没有登陆？这不是他们的主力装甲部队？”一名英军上尉几乎是踩着一排子弹的着地点跃进了散兵坑中。坑中已经有两名英军背靠在坑壁上，一手抱着枪，另一支手扶着mk2扁钢盔。只是不管他们如何努力，mk2的浅槽设计都无法遮挡住脸部。

上尉一口吐掉了嘴里的沙尘，伸手捅了捅那两名已经被吓得脸色苍白的新兵，“喂，兄弟们，恐惧不能解决问题，而且在战场上，子弹专找胆怯者。”

“噢……长官，我们为什么要打这场仗呀，我听说汉军是来解救英王的。难道……我们要陆军要再次背叛王室吗？”

“不许胡说！我们怎么会背叛王室，我们是在保卫我们的国家不被法西斯侵略，我们是在为英王而战，为人民而战！”

“可……英王已经发表声明……”

“行了！别乱想了，先在这场战斗中活下去再说其他。玛的，老子家里还有男爵爵位呢？这场战争为什么要继续，你问我？我问谁？”

……

战斗不会因为英国士兵们的彷徨而暂停，在清扫了侧翼的英军工事之后，三辆“猛士”坦克的75毫米主炮已经对准了几处仍在抵抗的英军工事，轰轰几声，无论是满心恐惧的战场新兵，还是家有爵位心向王室的军官，都在炮声中灰飞烟灭。

在希腊克里特战役中，英国利用密集的机枪火力，曾经大量杀伤过德国伞兵。虽然德军的水星行动取得了成功，最终占领了希腊，但在英联邦军队方面，在战役总结中认为其防守策略还是比较成功的。

连阿道夫也在克里特战役后，发布了暂停使用大规模伞兵的命令。

但在英国本土，当空降的部队变成了大汉近卫伞兵之后，蒙哥马利所期待的重演克里特的“大量杀伤”却是根本没有出现。

铁路桥前一个营的英军在大汉伞兵的优势兵力下，几乎被全歼。英军甚至认为近卫第19师是大汉的主力装甲部队，可想而知，双方的火力差距，是多么的巨大。

李龙迪有些小得意的在伞兵们控制了大桥之后，给设在英吉利海峡中的仲谋号指挥舰发去成功占领铁桥的电报：木槿花开。

不久后近卫第19师的通信员就收到了回电，第一时间送到了师长手中，李师长的脸色立刻晴转阴：美国空军参战，第二波空降行动取消。你部固守1号桥，夺取2号桥的任务放弃。

“我擦……”李龙迪差点直接给了自己一个嘴巴，“老子这是什么级别的嘴呀？都快赶上御下的金口玉言了，这尼玛不是乌鸦，这是三足神鸦呀！”

马上发电与攻占约维尔小城的近卫第23师取得联系，“老赵，你那边咋样？”

近卫军团第23空降师师长赵铭诚少将，“还可以！刚刚占领城里的教堂等几处要地，坡地上的制高点也拿下来了，英军已经开始溃逃，正准备给指挥部发电呢！”

“呃，那行吧，你也不用再‘花开’了，美国空军已经出动，咱哥俩准备孤军奋战吧！”

“啊？”赵师长的脸当时就绿了。“就咱哥俩？这四周可是至少得有十多万英军呀！”

听到赵铭诚哭丧的语调，李龙迪嘿嘿的乐了，心里感觉平衡了许多，“别废话了，赶紧加固工事吧。指不定咱哥俩会被扔这多少天了。”

上午八时左右，海滩上的战斗已经打响了三个小时，大汉皇家海军陆战第1师、第3师在德文郡海岸发起进攻。意大利圣·马可师和西班牙胡塞安师在阿克斯明斯特的海湾处，在海军舰炮和舰载机的火力掩护下，开始登陆。

第三个登陆战场出人意料的被设在了波特兰角，孙立人指挥的华夏远征军第27师对半岛地型的波特兰角顶端的伊斯顿海滩发起进攻。

如果说德文郡海岸和阿克明斯特海湾都是地广人稀，海滩平缓、广阔，适宜登陆的地区，也是英军在莱姆湾重点防范的地区，那波特兰角登陆场的选择绝对是令蒙哥马利和所有英军将领们深感意外的。

在莱姆湾最北侧的波特兰角，是一个像锤子型的半岛，最窄的“锤柄”处仅有十几公里宽，在这样的地型处登陆，根本无法将部队展开，而且还极易受到空中打击。

但盟军偏偏就选择了这个最不适合大规模登陆的地点。

与其他两处登陆堪称地狱的血腥战斗场面相比，波特兰角的英军抵抗微弱。护航舰队用了一个小时的饱合炮火，扫清了浅水区的障碍物与水雷。之后，乘坐冲锋艇登陆的华夏远征军第27师，在两个小时内，仅付出不足两百人的代价，便成功抢占滩头阵地。

一个中队的“蛮龙”攻击机随后起飞，根据预警机为其中转地面部队提供的坐标，发射长冠企鹅-6和洪氏企鹅-3空地导弹，定点清除英军不多的海岸工事。

远征军士兵们发现，登陆战役也并不如长官们说的那样残酷和艰难。听老兵们讲，当年在淞沪抗战时，那可是一个师一个师的往里填，一天的战斗下来，整个师能剩下三分之一不挂彩的，那就好的了。看起来这英国鬼子还没有小日本厉害呢！

远征军第27师在正面轻松突破英军的海岸防线，滩涂上的抵抗在两个小时内就几乎被清扫一空。盟军的海、陆、空立体打击让27师很快占领了波特兰角正面十公里宽的登陆场。

孙立人随即下令，华夏远征军部队后续部队继续登陆。第22师、第10师等远征军中的精锐们，抓着炎黄轮侧弦上的绳网依次而下，再跳到登陆艇中，以班、排为单位迅速冲向海滩。

只是，冲锋的路上仍然需要付出牺牲，大西洋季风掀起的大浪不时会打翻登陆艇，全身装备在二十公斤以上的远征军士后们，落水后很难在浮起来。

更大的危险来自于天空。虽然不时有英国的飞机被护航的j-15“鹰”式机群击落，但英国飞行员那些毛头小子依然拼了命似的，寻找一切的机会将炸弹投到海面上。甚至一架被击中机翼的老旧“蚊”式轰炸机，飞行员放弃了跳伞的机会，径直将飞机撞向了一艘炎黄轮。

好在盟军为此次战役做了大量的战前准备，预料英国空军肯定会优先攻击运输兵员的炎黄轮，所以在每艘炎黄轮上都安装了六架火神密集阵，使得炎黄轮具备了一定的防空能力。

勇敢的“蚊”式飞行员悲壮的成为了这一措施的第一个战果，本就冒着黑烟的“蚊”被高射炮弹击中，距离炎黄轮30米外在爆炸中化成一团烟火，溅出来的飞机碎片幸运的击中火神密集阵后边的汉军水兵，打飞了其蓝色的海军帽，还在脑袋上留下了一个寸长的口子，使其不得不退出了战斗。

这也算是冥冥之中的另类复仇成功吧。但很明显，这样绝对能够激发士气的悍勇并不能对波特兰角的战斗有太多的改变。因为，英国皇家空军与盟军护航舰载机之前巨大的差距，已绝非是勇气所能弥补。

在持续数个月的空战中，英国的先进飞机与有经验的飞行员已在盟军的视距外打击中损失一空，在不列颠登陆战役中，英国空军所能派出的，皆是老旧战机。无论是在飞机性能上，还是飞行员的技术上，都已经无法再与大汉皇家雄鹰们抗衡。

就连曾是英国皇家空军手下败将的意大利空军，在得到一批先进战机后，也敢于在英国的上空耀武扬威了。

英国空军的拼死反击，虽然给波特兰角狭长地域中的地面登陆部队造成了一定的损失，但也葬送了英国人在天空中最后的希望——失去了这一批飞行员之后，就算是英国能够生产出先进的战机，也没有合格的飞行员可以升空作战了。

在登陆战役之前，英国就失去了赖以生存的海军；在开战的第一天，英国空军又几乎全军覆没……

但伦敦的丘吉尔以及赶到前线，坐镇埃克塞特指挥防御战的蒙哥马利，都还没有放弃。因为他们坚信，这要挺过这最艰难的数天，只要在苏格兰的多国部队可以赶到南部，他们就可以重新将盟军推回大海，力挽狂澜！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第348章登陆日（4）

英国从东德文郡到多塞特郡的一段蜿蜒150多公里的海岸线，被称为侏罗纪海岸，是英国最壮观的海岸线，也是世界上最奇妙的自然景观之一，这里还是世界上唯一能展现地球近两亿年历史的地方。

在海岸边的沙滩和悬崖上，以及海蚀柱和石拱门上，到处都留下了史前历史的痕迹，包括许多史前动植物留下的化石，其中甚至还有恐龙的脚印。

但对于盟军来说，德文郡东海岸坚硬的地质结构能够承负重型装备的登陆，一大片连起来的平整的海滩，也很适合船坞登陆舰靠近海岸。

在登陆日的前一天，就已经奉命登船的皇家海军陆战队第1师、第3师，在这片海滩上遭遇英军的顽强抵抗。

在一片代号为白纪登陆上，英国设在矮悬崖上的碉堡群给予了最先登陆的陆战第1旅以极大的杀伤。

在冲上沙滩之后，盟军的陆战队员们在这片4。3公里宽平坦的沙滩上没有任何掩体，却要面对50米外悬崖上密布的碉堡群。虽然舰载“蛮龙”攻击机及时的摧毁了一些碉堡，可实际只要在五十米宽的范围有一挺重机枪，就可以将一个突击连牢牢的压制在海滩上。

为了建造一条坚固的海岸防线，英国人在这片海滩上也算是下了血本。每一个碉堡和掩体的混凝土都达到了几十公分厚。除了洪氏企鹅导弹或是舰炮直接命中，盟军其他的武器都很难对其造成致命的伤害。

陆战一师师长阚爱国将军在指挥舰上暴跳如雷，但战列舰队的炮击根本无法将密密麻麻的碉堡群全部清除。

陆战队海象两栖坦克的75毫米主炮无法摧毁敌人的火力点，反倒是被英国的反坦克炮击毁多辆。

在沙滩上，甚至在海水中，陆战的两栖坦克、装甲车大多都冒着黑烟，第一旅的战士们伤亡严重。

他们只能无助的匍匐在沙土中，伏着头，将身体尽量蜷缩在一起，然后再用脚上的军靴用力蹬着身体下边的沙滩，希望可以尽快为自己蹬出一个浅坑，可是这样的行动并不能够让他们躲开子弹。

英国在崖壁修建的碉堡很好的利用了地势，英军士兵可以毫不费力的将子弹射向海滩上的任何一个角落。

在一战中便已声名赫赫的维克斯-马克沁重机枪再次大显神威，在轰炸中幸存下来的近半数碉堡中，都分布有两挺“维克斯”。数百挺重机枪同时射击收割人命的场面是如此的恐怖，陆战第一旅的伤亡数字迅速由三位数向四位数攀升。

但他们丝毫没有办法有效的反击，甚至连撤退都不可能。趴在沙滩上，还有可能多活一会。只要站起来，那必定立刻变成机枪扫射的活靶子。

最精锐的部队，却面临着最艰难的登陆。海面上的舰炮瞄准了这片海滩，可是却不能开炮。第一旅与英军的战壕和碉堡之前，只有短短的五十米。如果开炮，误伤友军的可能性将变得无限大。

突破只能依靠飞机！负责为德文郡东海岸登陆场提供火力支援的号航母战斗群，两艘航母上的“蛮龙”攻击机中队轮番对悬崖上的英军工事进行打击，接连端掉了十数个碉堡，大大缓解了海滩上部队的压力。155毫米口径的“海神”两栖自行火炮，也在船坞舰早着极大的危险向海岸抵近之后，开始涉水前进。

原计划两个小时打开滩头阵地的第一旅，直到登陆行动开始后第三个小时，才得以组织起有效的进攻。

可能站起身来并不意味着就可以发起冲锋。数个突击营只向前冲出十几米远，就遇到了海滩地雷阵的拦路。

在松软的沙滩上埋地雷实在是简单了，不用工兵锹，用手挖个坑就可以埋下地雷。

攻击再次受阻，仅余的几辆海象被迫做出牺牲，用它们的钢铁之躯为突击的士后们开出一条安全通道。

但英军当然不会坐视地雷阵被破。6磅步兵炮对上“猛码”，也许只能是挠痒痒，但对付仅十吨重的“猛士”却是杀伤相当的给力。

一条十几米宽的安全通道，也付出第一旅所能集中起来十一辆猛士全部报销的代价。

这并不重要，帝国王牌之一海军陆战一师，啥时也不会差装备。重要的是这十几米的安全通道并不能给突击营带来“安全”。

两个崖壁上“谷口”型位置修建的碉堡，正好可以左右射击，发起冲锋的突击营，在几秒钟内就倒下了近百名士兵。

陆战第一旅的旅长瞪着已冒出血丝的双眼，狠狠将身体旁边的沙堆锤出了一个浅坑。

身后的海面上已经再次出现了许多的登陆艇，后续登陆部队将会陆续在“白纪”沙滩上集结，但第一旅却迟迟没有没有拿下这段崖壁，至少还有七八个碉堡在向外喷射夺命的子弹。

“旅长，滚雷吧！否则来不及了，我先上！”

不待旅长回话，一位陆战队战士摘下了腰间的几枚手雷，手脚并用，快速爬向了雷区，到达位置后，敏捷的将身体横过来，手脚一齐用力，贴着地面向雷区翻滚了进去。

没滚出几圈，“轰”的一声响起，一枚地雷被引爆。

“老董……”队伍中传出一阵嘶吼，都是与老董一个班的战士。

雷区中的老董似乎听到了战友们的呼喊，一条腿已经被炸飞的他将手举起来，轻轻的晃了晃，又艰难的向前滚去。

“轰……轰……”真到第三次爆炸声响起，血肉模糊的老董才彻底的一动不动。

“老董……”哭喊声，多位战士又冲了出去，同样的摘下手雷与身上其他的易爆物，然后学着老董的姿势横过身来，排成一排，迎着崖壁上战壕中英军射出的子弹，快速的翻身向滚动。

“轰……轰……”一颗又一颗的地雷被引爆，英勇的陆战队战士们没有任何豪言壮语，却用血肉谱写着最悲壮的诗篇。

旅长紧紧的握着双拳，指甲深深的刺入了手掌，“白纪”海滩上又多出一抹鲜红。这一抹是那么的不显眼，因为，陆战队伤亡士兵们的鲜血早已这块海滩染红了一片又一片。

被机枪火力压制住的突击营眼睁睁的看着战友们用自己的身躯去引爆地雷，队伍中突然传出一阵低吼，“冲了！还怕死个球？”

碉堡中的机枪依然在疯狂扫射，子弹在身穿海洋迷彩服的陆战队士兵们身上爆出一个又一个血花。但只要还有力气，或跑或爬或滚，突击营的战士瞬间化身为不惧生死的怪物，向前冲，变成了他们脑海中唯一的信念。

一个又一个战士倒下，一个又一个碉堡火力被抛出的手雷炸哑。只是在那个崖壁夹缝中修建的碉堡面前，陆战队战士的尸体被叠出了厚厚的一层，突击营最后一名还能动的战士腹部中弹后，仰着身子用背部向前蹭动，可惜肚子上汩汩流血的鲜血，让他失去大多数的力量。

当他用尽全身力量抛出手雷后，却发现那手雷根本没有飞起多高，又落回他的身体之上。

“轰”的一声，让所有盯着他的战友们都悲痛的低下了头。

“旅长，让我们营上吧？”

“旅长，让我们来，我保证拿下剩下的三个碉堡。”

请战声不绝于耳，大汉帝**，从来不会缺乏勇士和死士。更何况是与近卫军团一样，出身于红警军团的海军陆战队。

“闭嘴！”旅长怒吼了一声，“都特么给老子闭嘴，抢个屁？抢着带兄弟们去送死吗？”

“我知道，你们不怕死，看到战友们牺牲，我也难过。可英军每个碉堡中，都至少有上万发子弹，这就样蛮干，我们有多少人去填？”

“通信员，呼叫师长，三号沙滩请求精确打击！”

旅长的一连串怒骂，让因为战友惨死而变得情绪激动的陆战队军官们冷静了许多。在战场上时刻保持冷静，是作为一支军队指挥官的基本要求，它甚至比其他的指挥能力都更加重要。

暴怒中的阚爱国师长很庆幸自己有这样一位优秀的部下，刚刚在一旅进攻受挫进就派出二旅增援，实在是太冒失了。登陆场就那么大，本方部队越密集，伤亡也就会越大。如果由着自己的性子，恐怕陆战一师就要被打残了。

想到这里，阚爱国选择了直接呼叫登陆战役的海军总指挥关沧海上将，把白纪沙滩的情况简单汇报，并请求以舰载导弹对英军工事进行打击。

话说“知秋”导弹护卫舰现在是整个舰队的宝贝，尤其是麦氏企鹅防空导弹击落多架英军飞机之后，“知秋”级已经一越成为了大汉皇家海军舰队中的核心防空力量。

而阚爱国申请以峡湾企鹅舰对地导弹摧毁英国的崖壁工事，心里还是挺忐忑的。谁都知道导弹的造价不低，“用导弹去炸弹碉堡，自己的这个想法不会挨关司令一顿大骂吧？”

嗯，阚爱国还是很有自知之明的。情况汇报完之后，关沧海果然不容他再多说，开口就是一顿大骂，甚至连“我要枪毙了你小子”这样的狠话都摞了出来，理由是“导弹再贵还能有咱陆战队士兵命值钱呀？阚爱国你居然了为省几枚导弹，在那个破碉堡前扔进几乎一个团的士兵，等打完这仗，老子一定要枪毙了你！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第349章登陆日（5）

四艘“知秋”级导弹护卫舰的参战，迅速改变了白纪海滩的战斗形势。

根据沙滩上部队传回来的坐标，以峡湾企鹅-4舰对地导弹，对英国崖壁工事进行精准打击。三处在修建在山谷间，逃过了“蛮龙”攻击机低空打击的碉堡，却逃不过舰对地导弹的垂直打击。战斗部超过五百公斤高爆**的峡湾企鹅-4导弹被用来炸碉堡，也的确奢侈的有点“败家”了。

但正如关沧海所说，士兵们的生命才是最宝贵的。能用导弹解决的事，那还叫事吗？

上午十时，代号为“白纪”的海滩被陆战队全线突破。舰载机对海滩工事的后方进行了多轮隔阻式轰炸，并炸毁了大部分通向海边的公路和桥梁。

这使得盟军的登陆场被迅速巩固和扩大。到下午十五时前，“白纪”海滩登陆场已经被扩大至六公里宽，在悬崖后也延伸开两公里。除首批登陆负责突击任务的海军陆战队第1、第3师之外，南洋第四军团的第10、第11军也登陆成功，并开始攻击登陆场两侧的英军阵地。

而在数十公里外的阿克斯明斯特海湾登陆场中，圣·马克师一下子洗去了意大利军队开战以后屡战屡败的耻辱。

虽然付出的，同样的是血的代价。

西班牙的两栖部队胡塞安师在侧翼佯攻，掩护圣·马可师在海湾中部登陆。在这里，登陆前的炮火准备更加的有效，浅水区的障碍物在舰炮地毯式轰击下，被彻底犁了一遍。

与“白纪”海滩，汉军陆战队所遭遇的一样，意大利人的装甲力量同样在海面上就惨遭英军反坦克炮的摧毁，甚至没有一辆坦克能够泅水登陆成功。

圣·马可师装备的坦克并非是专门的两栖坦克，而是由意大利军队所独有的比吉普车还要小的微型坦克改装后，成为了可泅水而渡的“两栖坦克”。

只是，在陆战中，曾被称为“意大利面条”仅有三吨多重的微型坦克，而对更凶残的英军海岸防线，“面条”依然无强硬起来，英军的6磅反坦克炮几乎一炮而穿，将“面条”打成“通心粉”。

而小豆丁55毫米火炮射出来炮弹，落在近半米厚的混凝土工事上，其威力相当于帮英军打扫尘土，没有任何威胁。

意大利人索性放弃了装甲掩护的战术，而改以在欧洲最为著名的堑壕式掘进战术。汉式工兵锹在松软的沙滩上简直就是掘进的神器。

在“之”字型的堑壕掘进到崖壁十几米的地方时，老古董的捆绑式**包与最新的汉式球型手雷并用，圣·马可师的突击部队以最古老的方式将英国的碉堡一个又一个的爆破。其战斗场面直追在中华抗战时，“土八路”对付日军时的惨烈。

一个爆破组全部中弹倒地，马上又会冲出两、三个，喜欢优雅或者说怂包的意大利人，以其最精锐的圣·马可师在阿克斯明斯特海湾英勇无比的表现，向全世界展示了：意大利人也可以铁血。

全师满员一万一千零二十四人，在霸王行动开始后的第一天，圣·马可师的伤亡人数达到了六千三百一十二人，其中阵亡两千零四十六人。

这样的伤亡统计其实并非圣·马可师所独有，在其他的登陆场，大汉皇家海军陆战一师的伤亡报告比这个还有触目惊心的多。甚至在登陆日的下午，大量部队登陆之后开始延伸攻击的时候，兖州军团在进攻通向英军司令部所在地埃克塞特方向时，与惠灵顿增援过来的英军龙骑兵部队打了一场遭遇战，一个整师的兖州军士兵被击溃，龙骑兵部队的丘吉尔重型坦克对这个步兵师进行无情的猎杀。

子敬号航母编队的舰载机连夜起飞，在无导航的情况下对战斗区域进行无差别轰炸。虽然击退了三个龙骑兵团组成的英军装甲旅，但同时也造成了大量的误伤，很多被打散的兖州军士兵没有死在英军的坦克下，但却被本方的空中轰炸所伤。

在接下来的战役中，重新集结的这个师，仅收拢回不足两千名战士，其余近八千人全部失踪。在英国的土地上，汉人士兵失踪那几乎就意味着……阵亡。

这个事件甚至惊动了远在长安的汉皇。对于海军的舰载机是否误炸了兖州军，军情局也派出特别调查小组，深入英国战场取证。

当然，一切都是秘密进行，战斗仍在继续，事件的影响力也仅限于盟军高层。连当事人之一，盟军海面部队总指挥关沧海上将都没有过多的关注军情局特别小组的调查情况。

打赢战役，迫使英国投降，才是他们现在所考虑的唯一的事。蒋云志亲自给陛下发电，“英国战场上一切意外及损失，我都全权负责。”

陛下的回电是：少扯没用的，给我专心抓住蒙犟驴、干掉丘胖子。

在拉科鲁尼亚盟军指挥部的蒋帅收到陛下的电报，嘿嘿一乐，连忙将电报纸烧掉。这种语气的电报，那都叫密电。而让陛下用这种语气回电的，也只有这些红警军团出身的高级将领，一只手都数得过来。

“蒙犟驴？陛下这是动了爱才之心了。另一位英国元帅布鲁克就在皇家军事学院担任特聘教授，待遇与军衔为陆军中将的皇家军事学院院长相当。看来，只要能打赢不列颠战役，皇家学院就又会多出一位英国元帅教授了。

——出任英国陆军总司令后，蒙哥马利已经被内阁授予英国陆军元帅军衔，这也英军历史上第一位没有经过英王授衔的元帅。

6月22日，登陆日。在后世的很多影视作品中，更喜欢将这一天称为“最长的一天”或是“荣耀日”。

前一个说法出自汉皇钟义，而后者刚引用的是另一位法西斯主义创始人、意大利首相墨索里尼。

圣·马可师在英国共奋战了57天，直到不列颠战役结束才返回那不勒斯修整。在为其举行的庆功仪式上，墨索里尼举着高脚酒杯，大声喊道：“陆战师继承了罗马帝国勇士的精神，是意大利军队的荣耀。”

胜利当然值得庆祝，但在血腥、残酷而又漫长的登陆日中，盟军在莱姆湾的海滩上，伤亡达116000余人，阵亡35235人。

侏罗纪海岸、阿克明斯特海湾、波特兰半岛，都洒下太多盟军士兵的鲜血。

而这，还并不包括因为美国空军参战，在约维尔不得不孤军奋战的大汉近卫军团第19和第23空降师的伞兵们。

英军在莱姆湾的海岸防线被盟军全线突破，但蒙哥马利快速在内陆组织起第二道防线。以埃克塞特、霍尼顿和约维尔为支点，依托铁路线顽强阻击盟军的突进。

战役的节点并没有改变太多，是急速南下的美军先入伦敦？还是盟军首先跨过泰晤士河，攻占威斯敏斯特宫（英国议会大厦），成为了双方战役行动的关键点。

而其中的变数就在于英国可以阻击盟军多长时间？如果蒙哥马利的内陆防线无法支撑超过五天，那盟军装甲部队的高机动性，绝对可以保证在美军之前就进入伦敦。

如果英军可以将盟军挡在大伦敦区之外一周以上的时间，那多国部队就可以从容加入南部地区的战斗，与英军并肩作战，将战火挡在伦敦之外。

但蒙哥马利的内陆防线中的一个重要支点，铁路枢纽约维尔小镇却在战役之初就落入了大汉空降兵的手中。

海岸防线在登陆日就被突破，让蒙哥马利有些措手不及，甚至还来不及对于约维尔的盟军伞兵部队做出针对性部署，只是命令附近部队组织反击，夺回铁桥。

当双方都将眼光落到约维尔这个在战前名不见经转的英格兰南部小镇的时候，蒙哥马利也不禁感叹盟军指挥部果然棋高一招。

就算考虑到了蒋云志善用伞兵，但英军没有在战役发起前就增加约维尔地区驻军，无疑是一个相当的失误。

反倒是盟军方面在登陆之前就看到约维尔的重要性，这就像下棋，一方只是考虑眼前俩、三步后的局势，而高手就是会提前布势，在不经意间领先一步。

但蒙哥马利并非没有补救措施，盟军的空降行动半途而止，约维尔只有两个火力并不强的伞兵师，而在约维尔周边一百公里半径内，至少还有十万英军，甚至包括多切斯特的第11装甲旅。

在蒙哥马利的命令下，英军迅速向约维尔镇急行。登陆日的下午，就已经有数个步兵师向铁桥和约维尔小镇发起了进攻。盟军的舰载机与在西班牙起飞的空军战机拼命地轰炸英国的行军路线，并及时为伞兵们提供火力支援。但飞越比斯开湾和英吉利海峡之后，空军的飞机并不能在英国上空滞留太长时间，加上美军空军的阻击，德国不允许盟军使用法国基地的弊端暴露了出来，这相当于大大削弱了盟军空军的战斗力。

在铁桥地区坚守了一昼夜后，在6月23日的凌晨，近卫第19空降师师长李龙迪少将就发现，英国人的攻势太猛了，自己这边伞兵在集结时本就减员许多，再加上这一昼夜战斗的伤亡，自己仍可以投入作战的兵力居然仅剩下不足四千人。而盟军总指挥部给其的命令是必须坚守铁桥四十八小时。

“靠，这才一半的时间，还有24小时呢，这是咱19师会全部打光的节奏呀！”

“是呀，师长！空降时咱们的重武器就丢失了不少，剩下的几辆坦克当炮台用，也快没有炮弹了！光靠大伙手中的步枪，接下来的一天可是真够咱们熬的了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第350章增援无望

约维尔小镇中近卫第23空降师的境遇也同样好不哪去。

虽然阵地未失，但一昼夜疯狂而又血腥的战斗过后，也有近两千名伞兵失去战斗力。

天亮前，数千名被季风吹偏的伞兵们，有一千余人聚集在了一起，还在一名中校的指挥下，冲破了英军的封锁线，回到了约维镇归建。

这对于23师师长赵铭诚少将来说，是唯一的好消息了。超过24小时仍未归队的伞兵，最好的结果就是被俘。即便有一些小团队仍在坚持战斗，他们也无法穿过约维尔镇外层层包围的英军封锁线。

好在与19师防守的铁桥之间不到五公里的范围，还控制在伞兵们的手里。必要时，也只能放弃约维尔镇与铁桥中的一个，两个师合力坚守一处阵地。

距离约维尔城最近的就是在侏罗纪海岸登陆的就是南洋第10军和第11军，但他们被英军缠在德文郡城中的巷战，很难迅速脱身。

在阿克斯明斯特，盟军的登陆速度倒是更加有效率。近二十万兖州军与西班牙军队成功的向陆推进了十几公里，逼近了英军铁路防线重要支点之一的霍尼顿。不过拼死抵抗的英国爆发出了极强的战斗力，一小块突前阵前，往往都会数易其手，反复争夺。

加之英国人为不列颠保卫战积蓄已久，弹药充足，盟军并没有短时间内突破铁路防线迹象。

拉科鲁尼亚盟军总指挥部中，蒋云志已经数次将电话拿起来，又重重的放下。英吉利海峡上空的制空权争夺开战后，就根本没有停过。美国人疯了般将一批又一批的战机投入战斗，连续接敌的“猛龙”战机中队，飞行员们在地勤忙碌时，累的连飞机都不下，直接就是在驾驶舱内坐着小憩一会，然后被地勤兄弟喊醒之后，立刻再次起飞作战。

预警机上传回来的统计数字，盟军被击落的各式战机已经超过一百架，但美军的损失至少还要再翻一倍。

艾森豪威尔似乎已经将他手中全部的空军力量都派了出来，目的只有一个，牵制住盟军空军，阻止他们继续向英国空降兵力，和进行大规模轰炸。

“这货就是这个‘纱布’，难道他不知道，这样的打下去，就算我们损失惨重，可欧洲美军的空军早晚会被拼光吗？没有空军，就算他的陆军可以先进入伦敦，他又能守得住吗？”

肖国兴上将对于美国人这样的拼命甚是不屑，在他看来，与帝国皇家空军拼刺刀，这无疑是一种很“纱布”的行为。

“拼飞机产量？还是拼飞行员数量？老/蒋，你说艾森豪威尔这小子，是不是想在战后也去咱南华混了？”肖上将的话，在会议室中引起了一片哄堂大笑。

但战役总指挥蒋云志明显没有这么乐观，无法继续空降，意味着首批空投在约维尔的那两个伞兵师得不到任何的支援，就如汪洋大海中的两朵小浪花，他们能翻腾多久？而一旦他们的阵地失守，就意味着盟军要重新打开北上的通道。

这是一系列连锁反应，最后的结果就是美军可以毫无压力的进入伦敦，并将盟军堵在康活尔半岛上。那样的话，“霸王”行动将可以说是一次完全失败的行动，虽然盟军能够取得在不列颠岛的上登陆支点，但解放英国的战役也必将旷日持久。

这样的结果当然不是盟军所期望的，蒋帅在卫青阁中曾立下军令状：一定要在1944年的新年到来前，解决英国。

温莎大公也曾说过：只要搞掉丘吉尔，而且伦敦不遭到太大破坏，我那侄女就是未央宫的人了。

……

蒋云志突然意识到，他抓住了什么。

温莎公爵的话当然是个玩笑，或者说他为了复国在讨好陛下，可是……“伦敦不遭到太大破坏”，蒋帅突然一拳捶到桌子上，“我明白了！”

会议桌发出了“咚”的一声，吓得会议室内其他人一大跳。

蒋帅大步走到地图前，点着约维尔小值的位置对着围拢过来的肖国兴等人说到：“这里不能丢。不仅仅是为了救援我们的两个伞兵师，更是因为我们必须要保住这个北上的交通要道。我们必须要抢在美军前进入伦敦，否则解放英国的战役就有可能打成一场泥潭战，嗯！将我们深深陷进去的泥潭战！”

没错，艾森豪威尔的策略正是要丢车保帅。即使牺牲掉多国部队在欧洲所有的空军力量，也要拖住盟军，保证美军的装甲部队首先进入伦敦。因为温莎大公等与汉国合作的英国王室成员，肯定不会允许盟军对伦敦大肆破坏。只要美军能占领伦敦，盟军就不能轻举妄动。丢掉制空权又怎样？难道汉国的空军还能去轰炸白金汉宫吗？还能再上演一次“东京火灾”吗？

听到蒋云志点明这一点，刚刚还都很开心的指挥部大佬们，都意识战局并不如想像般乐观。虽然在盟军在登陆日便突破英军的海岸防线，取得了战役的主动权。但双方的决战时刻并未到来，而不列颠战役的走向居然取决于那个约维尔小镇。

同蒙哥马利一样，肖国兴等几位也不禁为蒋帅的战略远见所惊叹。看到大伙的目光，蒋云志苦笑一声，“尼玛，老子又不是神仙，我就是想在敌人的后面空投一支部队，打乱英国的增援部署罢了！”

“我明白，陛下说过，低调的人才能活的长！”肖国兴嘿嘿两声，“别废话了，大伙研究下，怎么向约维尔增兵，你们不会都指望着李龙迪和赵铭诚那俩小子真能在十多万英军的包围下守住几天吧？”

让人意料的是，看了半天地图的众人居然都点了点头。有什么办法增援？美国空军跟疯狗似的不停的扑上来，现在让运输机起飞，那不是肉包子打狗吗？

“靠，我们近卫军也不是神仙呀！老/蒋，你说说，怎么办，你是近卫军的老长官，这帮小子不心疼你得心疼吧？”肖国兴上将是现任近卫军团的军团长，而蒋云志是前任。

但这一次，蒋帅久久没有回话，电话机都快被他摔坏了，但正如大家所说，这个时候继续执行空投计划，在英吉利海峡上空仍在激烈争夺的情况下，笨重的军用运输机有多少能逃脱美军“响尾蛇”导弹的打击？况且，约维尔城的周围，已经被英军三面包围，在首批空投时，就有很多士兵因为强劲的大西洋季风，而偏离预定位置很远降落，不仅延长了集结时间，还有近一个半旅的伞兵最终也没有归建。

这样的非战斗减员，在近卫伞兵部队组建以来，所经历的数次大规模行动中，都是极为少见的。

在约维尔已经被包围的情况下空投，就算不考虑英军防空火力，单就是季风一项因素，就会有多少伞兵落入敌人的阵中？

不可行，继续空降的机会已经失去。必须要另辟办法增援19和23师。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第351章特别行动队

“孙立人的部队到了哪里？”沉思许久，蒋云志突然问了一句。

“韦茅斯港。华夏远征军成功登陆之后，孙的第22师已经占领韦茅斯港，正协助工兵部队搭建人工港，以使韦茅斯港能够停靠炎黄轮。”

意大利海军元帅吉里齐亚尼很是关注人工港的搭建，因为那意味着运送陆军大型装备和补给的炎黄轮可以靠港停泊。

波特兰半岛东侧拉尔沃斯湾的韦茅斯港，前世美、英等**队攻击大西洋壁垒的出发点。历史的惯性依然是那么的强大。

在并不适合大部队展开的波特兰半岛登陆，盟军所图的正是韦茅斯港。并针对韦茅港规模较小，不能停靠万吨级炎黄轮，而提前准备了人工港模块，保证工兵部队可以在24小时内，快速搭建起满足炎黄轮停靠的深水海港。

“我们的装甲部队最早可以在什么时候登陆韦茅斯港？”虽然这些都是早就计划好的，蒋云志也很清楚的知道，至少要12小时以后，人工港才可以投入使用，可他依然还是问了一句。

只是奇迹并没有出现，声音有些嘶哑的肖国兴上将的回答，让蒋帅知道，救援约维尔，还需要另觅办法。

可是有什么办法呢？空降已经不可行。韦茅斯港最快也要12小时后才可以使用。但约维尔的近卫伞兵师却是时刻都要承受数倍于他们的英军的进攻。

多切斯特，蒋云志的目光突然盯住了距离韦茅斯港只有三十公里远的多切斯特。那里驻扎着英军第11装甲旅，那曾经是保皇派立场最强硬的部队。

而现在，多切斯特与韦茅斯港之间并无其他英国部队存在，甚至在多切斯特，有铁路可以直通约维尔，这是否最是一个机会？一个打通道路增援第19和23近卫伞兵师的机会？

“给长安发电！”不再犹豫，蒋云志吩咐总指挥部的参谋联系冷局长，“红玫瑰计划”一直是由帝国国安局负责的。英国保皇派军队在英王被抓之后，即失去了主心骨，被丘吉尔的国防部一一打散，数名主要指挥官也在随后被英**情局逮捕。但一些中下层军官仍然与帝国的国安局保持联系。

冷芸的电报回复的很快，不过冷面女王一付公事公办的语气，没有任何温存。至少蒋帅没感觉到一丝“自己人”的味道。当然，要命的时刻，也顾不上摆摆“大男人”谱了，在得知英军第11装甲旅内部，仍有迫切希望内阁倒台，迎回英王的保皇派军官后，一个堪称大胆的计划在盟军总指挥部被火速制定出来。

总参参谋出身，精通特种作战的权志永上校与三十名主基地征召的海豹突击队队员组成了特别行动队，他们将搭乘四架大袋鼠运输直升机，在西班牙西北部最接近法国边境线的圣塞瓦斯蒂安市起飞。

英吉利海峡上空的空战仍在继续，美国空军的突然插手，对于“霸王”行动的影响还是很大的，至少极大限制了盟军运输机的行动。

在这个时候飞越英吉利海峡，搭乘运输潜艇无疑是安全系数最高的，但时间上来不及。分秒必争的权上校选择了可以超低空飞行的直升机。大袋鼠运输直升机航程上的不足，则是由海军来解决。北部舰队的两艘有直升机起降平台的猛将级巡洋舰为其提供中转加油，在接到命令的六个小时后，权上校与他的特别行动队就已经来到了前线的韦茅斯港。

用预制模块搭建的人工深水港已经初见雏型，担负突击任务的近卫军第6装甲师在港口外的炎黄轮上已等待许久。

但权上校与特别行动队的队员无心耽搁，在与孙立人将军简短勾通之后，便携带好装备，步行离开了韦茅斯港。

在这里，无论是直升机还是其他车辆，都有可能暴露目标，引起英军的注意。而权上校与特别行动队的任务，是在英军第11装甲旅内部保皇派军官的接应下，潜入军营，执行斩首任务。除掉蒙哥马利派来的、忠于议会的英军旅长，并协助其他军官控制住第11装甲旅。

完成这个任务并非是天方夜潭。实际上在登陆战役打响之后，第11装甲旅已经接到了英军指挥部的命令，反击韦茅斯港。但11旅的中下级军官们，以部队装备的谢尔曼m4坦克需要检修为由，迟迟未能投入战斗。为此，蒙哥马利派来的亲信谢尔勒准将与几位拒绝执行命令的团长已发生多次争吵，这明显是要内讧的节奏。

大汉国安局特工与装甲旅保皇派军官取得联系的时候，正是双方剑拔弩张之际。谢尔勒准将与被其拉拢的一位团长，正寻找一切机会，将另两位不遵军令的“叛逆”者逮捕甚至是就地枪决。只是他们在第11旅的下级军官与士兵中有很高的威望，处置不好，很容易引起兵变，所以才投鼠忌器。

而两位“叛逆者”又何尝不是如此？任何一支军队中，不遵上命都是一条重罪，若不是盟军的登陆战役已经打响，这俩位狂热的王室追随者也不敢如此放释。直到持着温莎公爵电报的大汉特工找到他们，他们才如释重负。盟军已经插手，这事就好办了。

在三十公里外就有人数众多的盟军登陆部队，只要能够除掉旅长谢尔勒准将，他们完全有信心控制住第11装甲旅，毕竟这是霍巴特将军一手创建的部队。

虽然霍巴特将军已经被丘吉尔投进了监狱，但其影响力犹在，士兵们也都认可囚禁了英王的议会和内阁才是英国的叛徒！

好吧，其实每个国家在危难时，都会出现不同的政见。我突然觉得咱中华的汪大帅哥……尼玛，怎么想他都是汉奸。还有俺刚刚参观完大帅府，看到一些了少帅生前的真实影像，才觉得……呵呵。其实我一直是东北军的拥趸，只是看了那些黑白片后，顿时感觉没爱了。

权上校的特别行动队在天黑前赶到了多切斯特。三十公里的满负重急行军，让体质超人的特种兵们也有些吃不消。

英**官为特别行动队准备了几十个汽油桶，军刺狠狠地刺穿铁皮桶，再用力一拧便拧出一个圆洞，不仅可以当作通气孔，圈缩在桶中的行动队队员们还能够小心的将大口径手枪对准外面射击。

只是这油桶中虽然已经放光了汽油，但味道实在是刺鼻。听到了队员们的报怨，权志永咧了下嘴，“少废话，你得感谢美国人的坦克发动机都是汽油滴，要是像咱们大汉的都是柴油发动，你们现在就不仅仅是味道难闻的问题了！再说了，我们朝鲜族出了名的爱干净，我都不嫌弃，你们墨迹个毛？”

“靠……什么叫你们朝鲜人爱干净？尼玛，一殖民区出来滴小子，还敢这么嚣张？”不过军衔差太多，队员们除了蹲在汽油桶中偷偷的竖起了中指，也不敢明着顶嘴。

运送油桶的敞蓬车再次咣铛咣铛的启动，又在英**官骂骂咧咧的交涉声进入了装甲旅的军营。当汽车直接开入油料库中后，在英军上尉威廉还在表演用蹩脚的汉语“欢迎各位先生”时，三十位特种兵加上“爱干净的朝鲜人”权志永上校都迫不及待的跳出了汽油桶，蹲在地上干呕半天。

这景象……让威廉上尉有些吃惊，耸着肩撇着嘴，上尉对率先站起来的权志永说道：“上校，我认为汉军的特种兵们，应该要选择一些像我这样，喜欢汽油味道的人。”说完，还抽动鼻子用力嗅了嗅，“上帝，多么美妙的味道呀！”

“靠……”没有理会这货的卖萌，权志永直接用英语说道：“我要见戴蒙德团长！”

“噢，报歉，上校！这个军营中并不全部是我们的人，那头蠢猪……呃就是我们的谢尔勒旅长，他在军营中拉拢了很多意志不坚定者。您和您的队员必须要这个油料库呆到天完全黑后，才会有机会见到戴蒙德和布莱克团长。”

权志永刚才争辩一下，可上尉立刻双手一摊，以一个标准的英国式动作表示了自己无奈，“上校，这也是为了您和您的士兵们的安全着想。”

“好吧！”人家都这样说了，那还说什么？权志永吩咐特别行动队的三十名队员们原地休息，然后转身对威廉上尉说：“请帮我们准备一些饮用水和……算了，有水就足够了！”看士兵们的样子，在汽油桶中被熏了半个小时，肯定没有什么味口吃东西。

只是，这样的时间实在是让人难熬，这次行动的关键，就在于抢时间。越早解决英军第11装甲旅，就能越早的派出增援约维尔的部队。在这里，多耽误一刻，伞兵们就要多付出一些牺牲。

权志永是朝鲜族人，可不是什么朝鲜人。真正朝鲜的军队都隶属于东瀛总督府，而东瀛军团的大部都还在西伯利亚战场上。嗯，现在的撒哈王国和金帐王国（埃文基王国更名）也都有很多的朝鲜人，他们都可以说是权志永的同胞。但是，有谁愿意放着高贵的南华汉人不做，而去做次一等的朝鲜人呢？

虽然帝国上下都一直在推行民族平等政策，在选举和其他公民权利方面，都没有对民族做出岐视性要求，但在帝国民众当中，汉人更有优越性，这是公认的。

这个国家就叫大汉帝国，帝国的创建者汉皇也正是纯正的汉人。而汉人在这个国家中，享受到一些特权，难道不是应该的吗？

“一定要漂亮的完成这次任务，让盟军其他部队早一点增援约维尔的伞兵，这样，我在汉人中就会有更大的认同感。也许还会有晋升将军的机会。”

这就是帝国三大特种兵部队之一回旋镖特别行动队首任队长权志永上校，在“回旋镖”成立之初，第一次行动时最大的理想。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第352章你的牙好白

在满是油桶的油库中，特别行动队队员们，在一顿干呕过后，表现出了相当优异的单兵素质。

警戒哨与狙击哨的布置甚至都不用权志永安排。在威廉上尉走出油库并上锁之后，权上校突然发现，没自己什么事了！

这些队员简直就是天生的战士，不，是天生的特种兵。虽然这次他们是徒步行军，携带的武器有限，但看他们隐蔽的位置，已然将这个油库打造成了一个临时阵地，而且是绝对无射界死角的阵地。这是完美的作战队形，即使权上校从专业的眼光去看，也挑不出什么毛病来。

只是……站在油桶中间空地上的权上校“嘿嘿”两声，“这里是英军的油料仓库，你们的掩体都是汽油桶。如果我们真的被人发现，只要一发子弹打进来，立刻就会‘轰’……，你们藏得再好有用吗？”

“靠！”油桶后齐刷刷的伸出了三十根中指。

“不错，很团结，这样很好，要继续保持！”

……

人至贱，则无敌。碰上这样的一个长官，队员们集体拍了下额头，“难道总参的参谋们都已经毫无节操了吗？”

权志永却是微微一笑，在接到命令之前，他与这些队员们甚至没有见过面。在总参时，就经常听人说海豹突击队个个都是骄兵悍将。自己这样的一个文职参谋出身的上校，想必根本就不会放在他们的眼里。

但为了完成这次相当艰巨的任务，自己就必须要迅速与他们融入成一个整体。在等待天黑的闲暇时开开玩笑，很容易打成一片。

嗯！至少目前看来效果不错！虽然权上校的节操被队员们集体鄙视，但彼此的陌生感却是一下子少了很多。

当油库门外传来一片脚步声时，队员们已经不是自由行动，而是将目光首先转向了长官。

权志永当然也没有让队员们失望，右手握拳，然后又五指张开，向油库大门两侧快速挥动，标准的海豹突击队哑语手势。而权上校自己的行动甚至比队员们更敏捷，在满是油迹的地面上轻巧的一个侧滚翻，躲到了一个油桶后面。全然不在乎什么“最干净的朝鲜族人”之类的戏语。

几秒钟之内，三十位特别行动队队员们已经全部隐藏在大门的两侧和油桶后，有几位藏得近的队员相视一笑，“这个长官还不错哈！”

三十一支装着红外线四倍瞄准镜的dh-40自动步枪都瞄向了大门口。

在难听的“咯吱”声中，沉重的铁门被推开了个小缝，几名英军军官在缝间挤了进来，他们的手中并没有武器，走在最前面的也正是那位负责接头的威廉上尉。

权志永舒了一口气，看来英国人并没有变卦，威廉后面的应该就是那俩位保皇派团的人。

这很重要，特别行动队已经深入了英军军营，一旦英国人那边发生什么变故，行动队牺牲事小，约维尔的伞兵师可就惨了。

打了一个手势，示意附近的队员们保持警戒，权志永只身站了起来。倒是将将四周张望的几名英国人吓了一跳。

威廉显得很是夸张，“噢！上校，你们的隐蔽太棒了。”

“呵呵……”欧美人当面的赞扬，别太当真就是了！

简单的介绍过后，权志永没想到戴蒙德和布莱克两位团长都亲自来到了油库中，这也足见他们对这次行动的重视。

也不由他们不重视，行动成功，他们就是“勤王”功臣，待盟军解放伦敦，救出英王之后，前途必定是一片光明。但如果这支盟军的特种小队行动失败，那等待他们的一定会是议会方面的军事审判庭。

没有什么太多的客气，对于那种英国式的虚伪，权志永也有些不习惯。如果可以选择，他宁可与自己的队员们聊天打屁。反正这次任务过后，与这些英国人也不会有太多的交集。

倒是布莱克团长很是细心，他甚至为行动队考虑好了一个作战方案：谢尔勒准将每天晚上都会亲自去巡视军营内的各个岗哨。相信盟军在波特兰半岛登陆并攻占韦茅斯后，今晚他肯定仍会去巡视。行动队可以埋伏在他巡哨的路线上进行伏击。

这个计划的成功性可能很大。甚至只要安排一位狙击手隐藏在哨位的旁边，一发子弹就解决了。

权志永考虑了一会，还是否决了这个计划。只杀死谢尔勒准将是不够的，要控制装甲旅，就必须要将忠于丘吉利和蒙哥马利的军官一网打尽。

“那干脆我们俩就召集军官会议吧！就说我们同意天亮就出兵，请谢尔勒旅长安排作战计划！这样，所有的营长以上军官都会集中到会议室。只是会议室的周围的卫后一定不会少……”

权志永的眼睛一亮，另一位团长戴蒙德上校的想法不错。至于会议室英国的卫兵……权上校看了看油库中依然在保持警戒的三十位队员，咧嘴轻笑，“交给我们了。就算他们有一个排，我们也会在一分钟内解决，并控制住会议室。”

“ok，既然汉国的朋友们这样说，那我就放心了。”看起来戴蒙德就是这些人的主心骨，“我和布莱克立即去找谢尔勒，威廉你跟汉国的朋友们一起行动，掩护他们靠近会议室。”

“是，团长！”

……

“一组、负责狙击会议室门口的四个英军哨兵；二组、三组随后冲进会议室，一旦英**官有动的，立刻枪杀；四组在外围警戒，并控制住这两辆m4坦克，美国鬼子的这东西很好操作，如果行动失败，我们就靠它们逃命了！”

每名队员都携有单兵通信设备，权志永伏在会议室外的花丛中，轻声布置完作战方案，并收到各小队的回应后，拍了拍身边威廉的肩膀，改用英语说了一句，“威廉你就留在这里，注意保护自己。”

“no，上校，不要小看我，我也是军人！我连汽油味都不怕！”

……

“这个笑话一点都不好笑，既然你不怕死，就跟我来，喏，手枪给你！冲进会议室后，你帮我指认谢尔勒那一伙人！”

“yes_sir！”

权志永的嘴角抽了一下，抹满了油彩的脸上看不出什么表情，只是一口白牙呲了一下。

没看出来这货还有搞怪的天赋，做个油库管理员倒是屈才了哈。

会议室的灯已经亮了起来，谢尔勒准将对于戴蒙德和布莱克团长态度的转变，有些意外。本来他已经拿到了蒙哥马利元帅的军令，正准备安排人将他们二人拿下并送交军法处。没想到他们主动请战，这样也好，倒是省了一些麻烦。

只是此战过后，不管他们是否是真心转变态度，谢尔勒准将都打算寻个借口将他们逐出装甲旅。自己的下属部队不能完全掌控，那还算什么长官？若想给元帅留下好印象，就必须完全掌控装甲旅。

盟军已经开始登陆，无论是持什么立场的军官们都很紧张，通知下达后，不足十分钟整个装甲旅的营以上军官便齐聚会议室，呃，现在应该叫作战室，谢尔勒已经命人将军用地图挂在墙上了。

准将的目光一直没有离开戴蒙德和布莱克，他想看穿这俩个一直与他做对的人真实的想法。但二人都很镇定的坐在桌子边，甚至没有手下的军官说话，脸上的表情也很是平静，根本看不出来他们内心的想法。

“**，都是演技派呀！”谢尔勒准将低低的咒骂了一句，与另一位忠于自己的团长对视一眼，那货也是轻轻的摇了摇头。“不管了，先开会，研究反击韦茅斯港的作战方案，只要他们不捣乱，就先让他们再蹦几天。”

打定主意，准将故意咳了一声，提示军官们自己准备讲话。只是他忽略了一点，平时都是一左一右，坐在自己下手，随时以夹攻之势向自己施加压力的两个“叛逆者”，今天居然反常的都坐在会议桌的中间，嗯，靠近门口的位置。

谢尔勒并不是没有看见，也在心中小小的诧异了一下。只是他主观的认为，这是他们已经屈服，主动向自己示弱的表现。

这甚至让旅长先生涌起了一种快感！“俩个婊/子养的，自打老子来到第11旅，就一直跟老子唱反调。尼玛，连英王都成了阶下囚，你们这些小人物还得瑟个啥劲？贵族身份？那又怎样？还不是要给老子服软？两个爬虫！”

……

在五十米外花丛中隐蔽的权志永扫了威廉一眼，英军上尉立刻点了点头。这货不光会搞怪，也相当的机灵。军官们一个个走进会议室，他早开始数着了！

“everyone_is_here!”(人到齐了！）

权志永一呲牙，右手大拇指竖起，表示赞赏。然后将头盔上的话筒更加靠近嘴边，低声下达命令：“一组，锁定目标，二、三组，向我靠近，准备行动。”

不远处停着两辆军卡下边，突然爬出了十多个人。行动队队员们像土蛇一样，紧贴在地，左手保护背上的枪支，而右手和两腿无声的用力，像着夜色的掩护，爬到了花丛旁边。

为了此次行动，特别行动队并没有穿着传统的蓝白色调为主的海洋迷彩。而是换上了近卫军团黑绿色调的陆军迷彩，在黑夜中，伏在地面上的他们与夜色融入在一起，不细看，还真是很难发现。

权志永打了个手势，也趴在了地上，与其他队员一样的姿势匍匐着接近会议室。可爬出几步后，突然感觉少了个人，威廉那货还蹲在花丛中发愣呢！

“e_here!”压低了声音，上校吼了一句。

“啊？ok！”威廉也连忙趴了下来，有学有样的追到权志永身边，“长官，你的牙好白呀！”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第353章装甲旅军变

深色的迷彩军装，脸上也画满了油彩的行动队员们，伏在地上，在夜色中还真是一片转业黑乎乎的很难发现。只有在说话时，满口的牙齿显得格外的白！

听到威廉的话，权志永的嘴角抽动了一下，“尼玛，你不是地球人，你是不吐槽就死星来的吧？英国的黑人还少吗？他们哪个不是不用伪装天生就这样？”

不过，这货的话倒也为行动队提了个醒，潜伏时还真是要少说话。

算上油库管理员，负责突进会议室的十七个人慢慢的贴近了门口三十米开外！再近就很容易被哨兵发现了，而且会议室中的灯光很亮，也很难再过于靠近。

权志永将右手抬了起来，做一个停止的手势，可突然自己的脚被撞了一下。扭头一看，“尼玛，又是这货。”

威廉上尉一直在低着头跟着队伍匍匐前进，大家都停下后，只有他还在爬，撞到权上校的军靴上后，差点叫出声来，好在旁边的队员相当机敏的捂住了他的嘴。

“靠……”权上校突然觉得带着这货一起行动，可能是个错误。狠狠的瞪了一眼已经意识到自己差点惹祸的威廉，现在也没有机会将这货送走了，只能将错就错。

将话筒再次挪到嘴边，捂着自己的嘴轻声说了两个字，“行动！”

跟在身后的十几名士兵轻轻将背上的突击步枪移了过来，做好随时准备射击的姿势。dh-40自动步枪打开保险的声音很轻，但连续的轻响还是引起了会议室门英军警卫的注意，只是在灯光向黑处望去，视线受到了很大的影响，几十米外就是漆黑一片，什么也望不到。警卫排长骂骂咧咧的嘀咕几句，一道光线便找了过来，是手电筒。

权志永暗叫不好，右手食指贴紧扳机，将瞄准镜中的细十字对准那名英军少尉，只要他有异动，就只好开枪强攻了。

不过，负责狙击的第一组，并没有让他失望，就在英军的游动哨刚刚转过会议室的侧面时，“噗噗”几声门口的四名哨兵几乎同时倒地，中弹的位置全部是眉心。

少尉手中的电筒也随着掉落在地上，发出一声清脆的响声。

伏在地上的十六名行动队队员一跃起而起，三十米的距离几大步跨过，五秒钟之内，会议室门口的控制权已经易主。

权志永已经观察过，刚刚转过去的游动哨至少要半分钟后才能转回来，就算是他们听到这边的响动，调头返回也至少需要十几秒钟。这已经足够突击的队员们冲进会议室并控制局面了，更何况，还有第一组的8位狙击手，英军的游动哨跑过来，也不过是送死罢了。

只要冲进会议室俘虏谢尔勒准将，这个行动也就成功大半。

念头电闪间，权志永已经跳过英军哨兵的尸体，一个眼神过去，冲在最前边的队员抬起黑色军靴，一脚将木门踹开。

权上校最先冲了进去，“hands_up!”随即一个三发连射，将会议室中一位站起来掏枪的军官击毙。身后的突击队员们涌了进来，枪声再次响起，又有几位没有乖乖将手举起，而是摸向腰间的军官中弹倒下。

“威廉！哪位是谢尔勒……嗯？人呢？”权志永扭头一看，那货还在地上蹬腿挠地的拼命爬呢！

“我是谢尔勒，你们是谁？”

也不用问了，满屋子二十几名军官中准将军衔的只有一位。而且谢尔勒旅长相当的有军人骨气，并没有在敌人的枪口下怂了，而且是举着手慢慢站了起来。

权志永不禁竖起了大拇指赞了一下！“不错，有骨气！准将阁下，冲这一点，我不会让你多受苦的！我是大汉帝**陆军上校权志永，奉盟军总指挥蒋云志元帅的命令，想与您谈谈。”

……

一同冲进来的十几位行动队队员都撇了撇嘴，“咱这长官，不光没节操，还很能扯淡呀！尼玛，人都放倒好几个了，还谈个p？”

自会议召开后，就一直很低调的戴蒙德与布莱克团队一见大事已定，互相对视一眼，点了点头，该他们出场了。

威廉上尉也终于爬进了会议室中，这货有自己的心眼：那些狙击手的枪法太准了，自己还穿着英军的军装，别被他们误杀了！

在三人的指引下，忠于王室、忠于霍巴特将军的与已经投靠谢尔勒的军官被区别分开，外面已经传来急促的跑步声，应该是其他卫兵已经发现了会议室中的异况，必须要由军官们平息士兵们的骚动。

布莱克主动请缨，带领几位营长去安抚外面的卫兵。而戴蒙德与威廉则留在了会议室中，协助行动队队员们将谢尔勒准将与其爪牙缴械后捆起来，并堵上了嘴。

第11旅也不亏是霍巴特一手创建的部队，在谢尔勒一伙人被俘虏后，布莱克只用了半个小时就平息了旅部附近的骚乱。并率领自己的那一个团，将另一个投靠了议会的团包围在营房中。

失去了团部指挥，营房外又是数十辆坦克的炮口，这个团的士兵很明智的选择了服从戴蒙德与布莱克的指挥，有着“忠于王室”的大义，这时投降也不算丢人。

权志永明确表示，英国第11装甲旅一直是忠诚的王室，他们是为了英王而战，而并非是向盟军投降。

这个说法让第11装甲旅从军官到士兵听着都很舒服，对于要服从汉**官命令的抵触也小了许多。

凌晨二时，权志永就已经完成了对第11装甲旅的临时整编：戴蒙德任旅长，布莱克副旅长，其他则营长升团长，连长升营长，一一补足空缺的军官。同时还拿出了温莎公爵的电报，命令第11装甲旅放弃多切斯特的驻地，退向南安普敦，为盟军增援约维尔让开道路。

但让人意外的是戴蒙德主动请战，“我们11旅是距离约维尔最近的部队，这个增援的任务应该由我们来完成。”

权上校瞪大了眼睛，嘴角连着抽搐了好几下，“靠，这些鬼佬们真狠呀，炮口一调，打起自己人居然也是迫不及待。”

好吧，既然人家立功心切，也不能打消积极性，而且也正如戴蒙德所说，第11装甲旅是距离约维尔最近的，这样的一支装甲部队只需要三、四个小时就可以赶到约维尔附近了。不过这样的事，当然不是权志永可以决定的，立刻喊来特别行动队中负责通信的队员，加急电报发向拉科鲁尼亚的盟军总指挥部，请示蒋帅。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第354章大家的铁桥

美国的谢尔曼m4中型坦克在非洲战役时，表现出了良好的适应性和机动性。但在火力和防护方面，都略逊于汉军的“猛虎”。在同等作战条件下，谢尔曼m4的多个改装型号包括装备了105毫米主炮的m4a3型，也被美军普遍认为，无法匹敌同为中型坦克的“猛虎”

所以，美国不得不大量生产潘兴26重型坦克，以应对极有可能发生的“保卫美利坚”战役。而已经出厂的m4a3则有很大一部分被运往欧洲，支援英国。

第11装甲旅装备的坦克，正是m4a3。仍然沿用汽油发动机的m4a3，在英国沿续了m4坦克其他型号的优点。权志永也不得不承认，m4a3的发动机声，的确比声音沉闷的“猛虎”好听的多。

但等待的焦急并不是对于美制坦克的新鲜就可以取代的。向盟军总指挥部请示的电报已经发出很久，第11装甲旅甚至已经蓄势待发。这样的一支精锐装甲力量如果能够尽快投入战斗，一定会极大的缓解在约维尔的近卫伞兵们的压力。

但总指挥部的回电却迟迟没有收到，权志永猜想是不是蒋帅也在犹豫，由这样一支可能存在诸多变数的英**队承担增援的任务，实在是要冒太多的风险。

其实从特别行动队潜入英军军营开始，就已经证明了这些贵族出身的英军军官，确实是忠于王室的。否则就算是特别行动队再精锐，也不太可能完成这样的任务。与其说是特别行动队俘虏了谢尔勒准将，倒不如说是英军的内讧和保皇派将领霍巴特在11旅中留存的强大影响力成全了特别行动队。

权上校有一种冲动，不管总指挥部的答复了，干脆就率领行动队与11装甲旅一起增援两个近卫空降师，在天亮前对围困约维尔的英军发起进攻。只要能解了约维尔之围，相信蒋帅就一定不会怪罪自己的。

没有考虑过如果失败会怎样！权志永跳下m4坦克，立刻召集特别行动队的三十名队员进行民主表决，结果……“尼玛，你们这帮小子居然没有一个反对的！难道不知道我们这就样冲入英军的包围圈中，我们中的很多人就会扔在约维尔吗？”

“队长，你很鸡婆呀！”

“就是，难道朝鲜人不光爱干净，还很怕死吗？”

……

“靠，这个想法是我提出来的，怎么还成了我怕死呢？既然这样，那就别废话了，通信员，跟我一车，随时接收上级的命令。其他人，上车，出发！”权志永好心发扬一次民主，没想到居然被人鄙视了。既然大家都不怕死，那就走起。

戴蒙德那也有些等的不耐烦了，老是停留在军营中，万一生出其他事端就不好办了。只要其他的议会军接上火，装甲旅的士兵们也就死心了！不光是汉人讲究“迟则生变，夜长梦多！”，似乎英军也很明白这个道理，权上校的提议正中其意。

在吃了多次亏后，美国人在m4a3坦克中也开始配备先进的车载通讯器，当权志永带着通信员则钻进一辆专为特别行动队准备的坦克时，就听到了耳机中传来了戴蒙德的声音，“士兵们，我们是光荣的皇家装甲旅，我们是王室最后的捍卫者，我们也将是大不列颠王国未来的开创者。历史由我们去改变，英国陆军的再一次耻辱由我们来洗刷。勇士们，为了英王，出发！”

……

“没看出来，戴蒙德这老小子还挺能忽悠。”权志永嘀咕了一句，却看到那位自称“上得飞机，下得潜艇，陆上猛虎，水中蛟龙”的行动队队员，对着m4坦克内部的一堆英文有些发呆。

“靠，你不是说所有的坦克都会开吗？你行不行？不行我来！”

“嘿嘿，长官，我就是熟悉下开关。这美国人真不是东西，用这么多字母，还都是简写，哪像咱大汉的坦克，全是汉字标识，一眼就看明白。”

“废话，人家美国人的坦克，还写英文字母，还专门给你标上汉字呀？”

……

坦克发动机的轰鸣声响彻在多切斯特军营中，分给特别行动队的两辆m4坦克与两辆戴姆勒-野狗轮式装甲运兵车也开始启动。

不过与大汉的猎豹和雪豹等型号的装甲运兵车相比，“野狗”并非是专业的运兵车。甚至连近卫军团最早期的多功能步兵车都不如。“戴姆勒-野狗”的标准乘员只有三个人，主要武器是一挺是7。7毫米的“布林”机枪，车体短而宽，倒是与手扶拖拉机有点像。倒是戴姆勒公司的发动机有很多可圈可点之处，强劲的动力使战斗全重有3吨的“野狗”最大时速能达88千米。在这个时代，这几乎相当于跑车的速度了。

即使在车体上，多负载了十来名全副武装的特别行动队士兵，“野狗”依然动力十足。只是在黑烟滚滚的坦克队列中，坐在外面被动吸毒的滋味实在不好受。可看看四周其他坦克与装甲车上的英国士兵，他们似乎已经习惯这样吃烟吃土。

好吧，入乡随俗，再说刚一张嘴，队员们就发现，连全身上下仅剩下的一口白牙也快要被熏黑了，这下连吐槽的心思都没有了，只有将钢盔拉下，挡住口鼻，然后陷入对在国内训练时期精良装备的深深怀念之中。

唯有威廉上尉，已经被戴蒙德旅长任命为联络官，与特别行动员一同行动的他，用力的抽动了下鼻子，“嗯，味道好极了！”

浓浓的夜色与浓浓的黑烟，全美械的英国第11装甲旅全军出动，离开了多切斯特军营。呃，不能算是全军出动，至少在会议室中，还有十来位军官与二十多名卫兵被捆在了一起。

为了照顾英国人的情绪，权志永并没有下令枪毙这些俘虏，但是又不可能将他们全带着。英国的装甲旅，并不如近卫军团的装甲部队一般，连后勤都是全摩托化，车辆很紧张，哪有多余的拉上这些俘虏。再说，连装甲旅中的英**官们也不希望这些“议会派”们随部队一起行动。

所以，在给他们五花大绑串在一起，又堵上了嘴、蒙上了眼睛后，锁在会议室中。至于他们是否有机会被其他英军解救，还是落入到已经开始从韦茅斯港向多切斯特进发的盟军手中，没有人关心。

无论是盟军特别行动队，还是第11旅现任旅长戴蒙德与其他军官，他们都迫切的希望快一点赶到约维尔，增援大汉近卫军团空降师，守住盟军北上伦敦的通道。

可是在约维尔，近卫第19空降师师长李龙迪与第23空降师师长赵铭诚两位少将，正在逐步接近绝望。

约维尔小镇在6月23号下午就已告失守，英军的炮兵对镇西侧的高地发动了丧心病狂般的炮击，几乎将海拔不足一百五十米的小高地削低了数米之多。随后，在布里斯托尔赶过来的威尔士燧发枪团端着恩菲尔德步枪冲了上来。

高地上一个营的伞兵全军覆没，失去约维尔镇制高点的23空降师也即将面临更大的危险——英国炮兵可以居高临下，狂轰镇内伞兵们的工事。缺乏重火力还击的23空降师对此无能为力。

赵铭诚师长只好与李龙迪取得联系，率领仅余的不足三千名的伞兵放弃约维尔小镇，与第19空降师汇合，共同坚守铁路桥。

天黑前，攻进约维尔城的英军部队，再次完成了合围。只要再夺回铁路桥，英军就将赢回战争的主动，那意味着即便蒙哥马利元帅的内陆防线被盟军突破，英军也可以凭借约维尔的战略位置，顽强阻击盟军侵犯伦敦的进攻。

最主要的是英国并不是孤军奋战，艾森豪威尔元帅指挥的一百多万的多国部队已经登陆苏格兰，丘吉尔首相与美国的杜鲁门总统已经共同宣布，还会有更多的协约国部队继续登陆不列颠岛，直到将法西斯军队赶出英国。

这让因为议会与王室冲突而士气低迷的英军士兵又看到了希望，看到了在多国部队的帮助下，保卫英国，抵抗法西斯侵略的希望。

所以，他们重新鼓足了勇气，在约维尔城疯狂的进攻。

不要小看任何一个国家抵抗侵略时的决心和勇气，纵然精锐的近卫伞兵在约维尔城和铁路桥阵地前，已经打死打伤了过万的英军士兵，但伞兵们的伤亡同样惨重。

两个师汇合后，也仅剩下了五千可战之兵，更要命的是，坦克炮弹和重机枪子弹已经告罄，单靠步枪的点射，去抵御英军“疯狗”式的进攻？

李龙迪没信心，赵铭诚更是苦笑连连——若是英军将约维尔镇外的炮后调来这里，再来一顿丧心病狂的炮击，估计两个空降师就得是全军覆没的节奏了吧？

“不会的，他们不敢！”李龙迪认为赵师长的担心是没必要的，英军可以毫无顾忌的炮击约维尔镇，但绝对不会炮击铁路桥这边的伞兵阵地，一旦炸毁了铁桥，就等于断了蒙哥马利的退路，在康沃尔半岛上的六十万英军将无路可退。

“那我们干脆就炸了这铁桥，然后突围，总比被人家围着打光了强吧？”

“靠，你以为我愿意在这三面以敌，以寡敌众呀？英军需要这座桥，我们更需要呀！我们要与美军抢时间，炸了这座桥，不就等于拖延咱们大部队北上的时间吗？”

……

“没想到，咱们还守着香饽饽嘞！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第355章最后通牒

没有了大炮轰鸣的铁路桥阵地前，展现出了另类的战斗节奏。

英军是有炮不敢轰，怕破坏铁路桥。空降师虽然没有这样的顾忌，但却是早已经打光了炮弹和重机枪子弹，阵地中的几辆“猛士”轻型坦克和“云豹”轮式装甲车成了无牙老虎，干脆就被伞兵们停在战壕前，当成了掩体使用。

浅浅的战壕中，死伤的伞兵躺了一排又一排。对于空投敌后的近卫空降师来说，在异乡的战场上，没有后方，没有医院，甚至没有补给。

好多重伤员只是简单的包扎了一下，与其说经过了救治，还不如说听天由命。在敌后孤军坚守四十八小师的任务，对于重伤的伞兵们来说，几乎等同于被判死刑。至于轻伤的，那就是在伤口处绑上一条绷带，然后立刻回到战壕中自己的位置继续作战。

李龙迪少将也负伤了，右臂被英军的子弹“咬”了一口，恩菲尔德步枪的穿透性很强，子弹并没有留在体内，胳膊上被穿了个洞。年轻的卫生员还是第一次给自己的师长包扎，显得有些小心翼翼。

火爆脾气闻名的李师长立刻大吼，“你咋跟个娘/们似的，绑个绷带也笨手笨脚的费这么半天？”

小卫生员挨骂后反而更加缩手缩脚，委屈的眼泪直在眼圈里打转。

旁边的赵师长实在看不过去了，“我说老李你够了啊！仗打的不顺，你拿人家卫生员撒什么气？”

“哎……老赵，你说，咱们近卫军啥时打过这样的仗？在日本、在中东、在非洲……无论在哪咱空降军不是一马平川、如履平地？牺牲也无所谓，可咱哥俩真要是都扔在这，咱近卫军的真就脸丢大了。”

“丢啥脸？咱两个空降师打英军十万人，就算打光了咱也不丢人吧？奶/奶/的，要是咱装装备齐全，子弹、炮弹管够，再打两天我也不怕这些英国佬。”

“废话！有补给的话还说啥了？距离总指挥部要求的四十八小时，也没多久了！可是老赵，我有预感，就算是咱们坚持到了四十八小时，也不见得有援军能赶过来！除非是蒋帅下令继续空投。”既便是没伤到骨头，可是胳膊被打穿了个洞，李龙迪还是疼得额头上直冒汗。

“我再给总指挥部发封电报。无论怎么样，我们都得坚持，子弹打没了，咱就上刺刀！不就是个死吗？咱近卫军不能有孬种！”

“好，真要到那份上了，咱哥俩就比比，看谁用刺刀杀的多！”

“你拉倒吧，胳膊已经废一条了，还装啥英雄？你个残疾人，好好休息吧！我去阵地上看一看。”赵铭诚捡起了钢盔，站起身来，没待李龙迪说话，弯腰钻出半地下掩体的师指挥部。

“靠……你才残疾人，你全村都是残疾人！”

听到身后的骂声，赵师长没有回头，却是满脸的苦笑。战场上的态势已经十分不妙了。失去了本就不多的重火力，很多战士手中也只剩下一个弹匣，也许连英军的下一次进攻都抵挡不住了。

“奶/奶/的，真的要和老李都扔在这泰马河了？”抓起一支牺牲士兵的步枪，赵师长用力的做出了一刺杀的动作，“好久不练了，怎么也得拼死一个英国佬，否则也太丢人了！”

……

拉科鲁尼亚盟军总指挥部。

约维尔的战斗无时无刻不在牵动着蒋云志的心。肖国兴上将更是成了油锅上的蚂蚁，连参谋都不用了，抢着接每个响起来的电话。

陆战第1和第3师以及南洋第3军团在中路德文郡的突进很是迅速。蒙哥马利依托铁路线构建的内陆防线，三个支点城市之一的霍尼顿城外阵地已经被阚爱国少将的海军陆战一师突破。

在“白纪”海滩上，陆战一师第1旅的遭遇简直如噩梦一般。全旅半数以上的伤亡，直接将第1旅打残。但作为陛下的爱将之一，阚爱国用兵素来铁血，面对伤亡惨重不得不退下来修整的第1旅，阚师长依旧不为所动。第2旅和犹太旅在向内陆的延伸战役中仍然冲在了所有登陆部队的最前头。

在阿克斯明斯特湾登陆的西班牙和土耳其军队推进的也很快，在23日下午就切断了霍尼顿与埃克塞特之间的铁路线，彻底断了康沃尔半岛南端二十万英军的退路。

截止到23日晚上八点，在莱姆湾登陆的盟军部队已经达到了六十余万。

但对于“霸王”行动来说，最关键的仍然是韦茅斯港。

孙立人上将指挥的华夏远征军与近卫军团的三个工兵师经过两个昼夜的奋战，终于完成了深水港模块搭建的一期工程。两个码头上的炎黄轮已经开始卸装负责快速突击任务的近卫第6装甲师。

而在之前，华夏远征军的第12、第20和第22三个王牌师已经出发，接管三十公里外多切斯特的英军第11装甲旅的军营。

坐在m4a3坦克中的权志永上校，也终于收到了总指挥部的电报，在电报中，蒋帅批准了特别行动队与英军第11装甲旅一同行军，率先增援约维尔空降师的行动。这使得权上校的计划变得师出有名，而这时，第11装甲旅距约维尔仅有不足三十公里的路程，戴蒙德已经与权志永商量好，一小时后对围困约维尔的英军发起进攻。

但没有人知道，盟军指挥部是疏忽还是故意的安排。援军到来的消息，并没有人通知泰马河铁路桥阵上的李龙迪与赵铭诚。

为了打退英军连夜发起的又一次冲锋，伞兵们几乎打光了最后的子弹。李龙迪下令收集牺牲的战友们身上的子弹，但平摊下来，每名伞兵也只能分到五发子弹。

看着扔下一片尸体退下去的英军，李师长突然笑了。正当身边的伞兵怀疑师长是不是疯了的时候，老李大声给伞兵们讲起了故事，抗战时期中华军队每个人只有五发子弹，就敢于伏击日本人的故事。

“五发子弹也能打伏击战？那咋打赢的？”对于大汉近卫军团的士兵们来说，五发子弹？那简直不可想像。要不是这次因为美国空军的突然参战，再加上周边英军过于密集，近卫军团根本就没打过缺少补给的战斗。

“咋赢的？”李龙迪大嘴一咧，其他这货还想大手一挥来的，只是刚刚要抬起胳膊，就传来一阵钻心的疼痛，这才想自己“残废”了。

“尼玛，人家八路军跟咱们不一样，人家打仗从来不靠装备先进。人家小米加步枪就敢跟日本鬼子机枪大炮干，人家子弹打没了那就是肉搏战！小鬼子……呃就是东瀛军那帮家伙，拼刺刀挺厉害吧？老毛子都干不过他们。可是跟八路军比，他们就是关公面前耍大刀！玩刀，咱汉人还不是小日本的祖宗？”

“哈哈哈……”战壕中传来了一片笑声，就连头上裹满了绷带的伤员们也忍着痛咧着嘴笑了。

“师长，你这么说日本人，要是被樱妃知道了，你就惨了！”

“哈哈……”

“靠，你个兔仔子！”李龙迪也笑了，“谁敢给老子走露风声，等这仗打完了，老子就关他禁闭，关一个星期！”

“师长，你说咱们这仗能打赢吗？咱也跟八路军一样，每人就五发子弹了。”

“为啥不赢？八路军能打赢，咱为啥不能？八路军跟咱一样，都是汉人。一个老祖宗的，他们能赢，咱们近卫军不能赢？你们想想，自从跟陛下在黄金城出兵开始，咱们近卫军啥时打过败仗？”大嗓门的李龙迪少将宛如古汉之张翼德，外表粗旷，但却绝非鲁莽之辈。

“师长说的对，咱大汉近卫军战无不胜，还怕这帮英国佬？子弹打没就上刺刀！八路军能肉搏，咱近卫军也能！”

“上刺刀！跟英国佬拼了！”

“没错，宁死不能丢近卫军的脸！”

李龙迪的一番话挑起了伞兵们心中近卫军团的荣耀感，战壕中弥漫着一种狂热的情绪。这种情绪越传越远，传遍了两公里长的泰马河阵地。

伞兵们纷纷拔出了腰间的多用途军刀。在帝国所有军队的日常训练中，都并强调拼刺的技术。钟义也从没有打算过让自己的军队窘迫到去与敌人拼刺刀的地步。连柄都算上，全长不到三十厘米的军刀，几乎已经被士兵们忘记了还有刺刀的功能。

但这一次，空降师真的要算是弹尽粮绝。

迫击炮和机枪等压制火力再次响起，这是英军的第十八还是第二十次进攻？已经无人追问。伞兵们第一次这样的珍惜弹匣中不多的几颗子弹，都是瞄了又瞄才扣动扳机。

虽然冲锋的英军一个又一个倒下，但阵地上零星的枪声已经让英军指挥官意识到：汉军没子弹了！

战壕中清脆的“咔、咔”声连续传来，那是打完了最后一发子弹的伞兵们在将多用途军刀挂在枪管前端的挂架上。打空的弹匣也拔了下来，以更有利于双手握枪向前发力。

英军越冲越近，已经可以清晰的看到他们脸上的狞笑。

战斗进行到现在，无论是英军士兵还是近卫伞兵，活着人的都已经经历了太多的生死离别。双方的仇恨值已经被妥妥的拉住，除非核弹爆发，否则很难再ot。杀死敌人，或者是被敌人打死，别无选择。

三十米、二十米、十五米……李龙迪突然大吼一声，“近卫伞兵，跟老子冲！”

虽然粗劣，但绝对是“跟老子冲”而不是“给老子冲”。

但英军不是看到八路军冲锋，就退出子弹的日军，貌似在西方也真的没有什么“武士道”精神。

越出战壕的伞兵们有很多直接倒下。看到汉军发起反冲锋，英军很多士兵的第一反应就是勾动扳机。

李龙迪的霉运还没有过去，最先越起的他也最先中弹，而且膝盖上了中了一枪。惨叫一声，李师长摔倒在地上。

不过也正是这一枪，反倒是救了他一命。

近卫第19、第23空降师的伞兵们用刺刀打退了英军的又一次进攻，也是最后一次进攻。

24日凌晨四时，权志永的特别行动队随英军第11装甲旅终于赶到了泰马河铁路桥战场，并击溃了正面的英军，与空降师汇合。

伞兵们在死人堆中，找到了已经失血过多的李龙迪师长，还有……身中数弹，却仍然紧握步枪，将刺刀刺进英军士兵身体的赵铭诚师长。

而实际上，当正面的英军后路被抄而开始溃散时，战场上还能够站立的伞兵人数，已不足一个团。

大汉近卫军团空降部队团一级的标准编制是……1320人。

登陆日两万雄师空投，48小时后，仅余千人。近卫第23空降师师长赵铭诚少将阵亡，近卫第19空降师师长李龙迪重伤。

盟军指挥部特别行动队队长权志永上校暂代泰马河铁桥阵地指挥官，组织伞兵们与英军第11装甲旅继续坚守铁路桥。直至天亮后，华夏远征军增援部队赶到约维尔附近，并在孙立人上将的指挥下，围歼附近英军部队。

蒋云志元帅命令空军运输机冒险出动，在猛龙中队与预警机的全程护航下，将李龙迪接回拉科鲁尼亚盟军野战医院实施手术。

三天后，截肢手术成功后醒来的李龙迪少将，并没有大吵大闹已经失去的左腿和右臂，只是在得知赵铭诚师长已经牺牲的消息后，默默地流出了几滴浊泪，“老赵，拼刺刀，老子服你了！老子居然一个没杀死，膝盖就中了一枪！”

……

约维尔阻击战，盟军以两个空降师几乎全军覆没的代价，将蒙哥马利部署在康沃尔半岛上的六十万英军包围在德文郡以西地区，并成功打通了北上伦敦的通道。

近卫第6装甲师与随后登陆的近卫第21陆航师快速向大伦敦区逼进。

6月25日，土耳其军队攻进埃克塞特，蒙哥马利乘飞机逃回了伦敦，数十万英军被迫撤向布里斯托尔湾地区。

6月26日，重新掌握了制空权的盟军再次发起大规模空降行动，近卫第20、第22空降师空投塞文河东岸，并于当日，与近卫第24陆航师一同攻占了格洛斯特和切尔滕纳姆，切断了英军退向威尔士的陆上通道。

在荆州军团与意大利军队攻占惠灵顿后，将本土英军的南部军队全部挤压在了伯纳姆和韦斯顿之间不足一百平方公里的地域中。

26日晚，盟军总指挥蒋云志元帅发出最后通牒，限令被围英军在24小时内投降，否则盟军将发起最后总攻。

“生灵涂炭，非我所愿！望君明思，早作决断！”

这是在《南华日报》头版刊登的汉皇的一句话。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第356章最后的演说

伦敦唐宁街十号，丘吉尔无力倒在椅子中，满脸的沮丧与灰败。

曾几何时，温斯顿·丘吉尔在英国政坛几度沉沦，又几度崛起。不屈的斗士、倔强的公牛是人们给予他的美誉。

但如今……

盟军的前锋部队已突破伦敦外围的沃金阵地，逼进赖盖特空军基地。

多国部队南下行动受阻，美军第12装甲师在诺丁汉被盟军的空军轰炸机炸的一片狼藉，难求自保。

伦敦市内也频频发生骚乱，保皇派组织再度抬头，活动猖獗。不用问，其中必有汉**情和国安局特工的身影。

随着第11装甲旅的公开投敌，其他具有保皇传统的军队的也在蠢蠢欲动，国防部的命令已经越来越难于落实。

一个接着一个的坏消息，已然将这位“公牛”和“斗士”的精神支柱快要击垮。“还有谁可以拯救英国？”

指望多国部队吗？丘吉尔很是怀疑，美国人是不是看到了英军主力被包围，南部局势恶化才故意暂缓行军的。至于被盟军轰炸，纯属扯淡。也许第12装甲师是真的挨炸了，但绝对不是其所称的伤亡惨重。

指望蒙哥马利吗？丘吉尔微眯起双目，斜了一眼站在旁边的英国陆军总司令。曾经在北非叱咤风云，攻占班加西、击败沙漠之狐的英伦战神，如今也是满脸的颓废。

苦心经营的不列颠壁垒连一周都没有坚持到……准确地说，盟军只用了三天，就完全击破了英国的南部防线，顺带着还将英军最后的几十万精锐收入了包围圈之中。

蒙哥马利输了，输得一无所有；丘吉尔输了，输得体无完肤。英国也输了，但并不是灭亡。

“伯纳德，我想，应该请回我们的乔治了。”轻轻挪动了下肥胖的身躯，丘吉尔试图让自己坐姿更正规一些。

“首相……”请回那个结巴？我们的乔治？蒙哥马利顿时觉得整个世界都没有爱了！“首相，是我们派出sas部队将其抓捕的，现在我们再将其请出来？那我们岂不成全世界最大的笑话？”

“伯纳德，难道就这样坐等盟军打进伦敦，我们就不是笑话了吗？”

“首相，我们还有伦敦警备部队，我们还有协约国盟友，有多国部队，或者……您不是已经和德国元首达成协议了吗？”此记得的蒙哥马利根本不像一位久经沙场的元帅，而是一位输红了眼的赌徒。

“噢？”对于陆军司令的说法，丘吉尔仿佛很感兴趣般，猛的站了起来，“伦纳德，你已经放弃了你的信仰，准备沦入魔鬼的深渊吗？”

“首相，我……”蒙哥马利的个性很强，否则也不会在非洲就与艾森豪威尔发生争执而被调回本土。在康沃尔半岛上兵败如山倒，在英国即将沦陷的时刻，他根本没有想太多，在陆军元帅看来，只要能够守住伦敦，守住本土，付出再多的代价都是值得的。

丘吉尔笑了，这是在盟军“霸王”行动开始之后，英国首相的脸上第一次露出了开心的笑容。“伦纳德，一边是魔鬼，一边是‘神之子’，你会选择哪一位？”

……

“首相，我谁都不会选，我是一位军人。我想，在国家危亡的时候，既然我无力改变结果，那么战死沙场就是我唯一的宿命！”元帅缓缓的举起了右手，敬了一个军礼，然后大步走出了首相官邸，身姿矫健，就如同在剑桥阅兵时的意气风发。只是那时，他向英王敬礼，而这一次，元帅想要的，只是慷慨赴死。

赖盖特，因为一部《福尔摩斯探案集》的小说而闻名世界，赖盖特之迷吸引了很多人来这里探险或是观光。

但对于登陆不列颠的盟军来说，玄之又玄的西方侦探小说没有任何的意义，他们所在意的是赖盖特空军基地。

虽然英国皇家空军已经没有几架还能起飞的飞机了，这个大伦敦区最大的空军基地已经失去了最初的功能，但盟军仍视其为必争之地。因为，这里是伦敦外围英军最大的军事基地，也是伦敦英军守备司令部所在地，夺取了这里，也就意味着英军将丧失有组织抵抗的能力。

无论是盟军，还是英军，双方很默契的将战场移到了伦敦的外围。这座有着近两千年历史的古城，对于英国甚至是全世界来说，都有着重要的意义。在大汉帝国崛起之前，伦敦一直是与美国的纽约和日本的东京并称为世界三大金融中心。

当然这是战争爆发以前的说法，如今的世界，真正的金融中心只有两个，一个是纽约，而另外一个则是大汉帝都——长安！

英国不是苏联，岛国的性质决定了其不可能有如苏联那么广阔的战略纵深。毁城决战没有任何意义，赔上的，也只是伦敦这座世界名城。失去了南部集团军的数十万精锐之后，实际上英军已经没有能力阻止盟军的前进，美军在诺丁汉的止步不前，让这一局势更加明朗。

可英军并没有放弃抵抗，至少在是赖盖特空军基地，至少是蒙哥马利。

数万大伦敦区的英国守备部队——英国本土的二线部队，类似于大汉的海岸军团，在陆军元帅的指挥下集结于赖盖特。

所有人都清楚，这场战斗没有胜利的希望。战斗只是为了尊严，为了在全世界、在法西斯军队面前，展现凯尔特人不屈的精神——嗯，只有凯尔特人了，守备队中的苏格兰人和威尔士人都拒绝出战，出战一场注定失败的战争。

蒙哥马利并没有处分那些懦弱的“逃兵”，在英王被逮捕后，在英国的各个民族之间，就已经失去了团结在一起的精神象征。

苏格兰人说的很明白：没有英王，就没有英、苏同盟的基础，人口基数本就很少的苏格兰人，为什么要为保卫伦敦而战？苏格兰人自己的家园已经被美军占领，可英格兰人还要苏格兰人士兵为伦敦流血，而且是去打一场注意失败的战斗……

而温莎公爵也在不停的疾呼：苏格兰是苏格兰人的，美军没有得到王室的邀请，就踏上苏格兰的土地，并霸占了爱丁堡和福斯湾，这是赤/裸/裸的侵略。大公还号召所有在英军中服役的苏格兰士兵，组织起来，打回哈德良长城，赶走美军，保卫自己的家园。

这差点没让刚刚进驻爱丁堡的艾森豪威尔摔了个跟头，“靠！这什么情况？多国部队累死累活的帮英军抵抗汉军的侵略，甚至不惜将空军拼光，怎么美军还成了入侵者了？这还能不能一起快乐的……战斗了？”

多国部队司令部发言人立刻隔空喊话，“我们是履行《大西洋协约》的约定，帮助盟友打击法西斯军队的侵略。美军无意对英国的领土造成任何的侵害。还有请温莎大公注意：您是前英王而不是现任英王；您是温莎公爵而不是爱丁堡大公。”

这话的意思就是就算英国分家，苏格兰也是人家爱丁堡公爵的领地，轮不到你一个已经被废拙王位的家伙出来得瑟。

结果……第二天，艾森豪威尔就被打脸了，而且这一巴掌还相当的重，打的是声震全球，亮瞎世界。

英国首相温斯顿·丘吉尔在赖盖特空军基地被盟军攻破，蒙哥马利元帅开枪自杀后，发布了下台演说，并将秘密关押的英王乔治六世送回白金汉宫，宣布将战时的内阁权利交还给英王。

“我曾说过，我要将热血、辛劳、眼泪和汗水都献给大家，不惜一切去为英国赢得胜利！可是，我失败了！盟军已经占领了伦敦外围的所有军事基地。我不得不宣布，大不列颠及北爱尔兰王国，已经战败！为了保护伦敦免于战火，为了让我们的士兵不再无谓的牺牲和流血，我决定，将领导英国的权利交还给英王……”

在英国国会，在伦敦城外隆隆的炮声中，丘吉尔面对议员们做了最后的演说。这被视为英国投降的标志，也是自清教徒革命时克伦威尔处死查理一世，推翻王权之后，英王真正意义上的再次掌握国家权利。

如果在战争之前，有人敢提出“王室收权”，估计他根本没有可能走出国会大厦，就会被议员们踩死。但当丘吉尔说出“已经战败”的那几个字时，当其决定将权利交还给英王时，威斯敏斯特宫中三百八十一名议员全部都沉默了。

随后是低低的啜泣声传来，很快就传染至全场。男人、女人、垂暮老者、贵圈绅士……甚或是一直支持王室的贵族议员们，也全部放声大哭。

这……是日不落帝国的葬礼，“最后的演说”是送别的悼词。

只是，丘吉尔在最后还玩了一把手段，“最后的演说”结束，英国内阁全体成员立刻辞职，投降声明书被送往白金汉宫。

“这份耻辱的文件，就让乔治六世去签字吧！”

回到了唐宁街首相府，丘吉尔只是拿起了自己的礼帽和手杖，然后唤来跟随了自己多年的秘书，“雷纳德，你被解雇了！”

在秘书不解的目光中，丘吉尔笑了，“因为我已经不是英国首相了！现在我将恢复我的军人身份，呃，你不会忘了吧？我也是桑赫斯特皇家军事学校的优秀毕业生！在克罗伊登，仍有我们英国的军队在与法西斯们战斗着，我要去加入他们，不过，我只是英国陆军少校，少校是没有资格拥有副官的，所以，雷纳德，你失业了！”

“首相……呃不，丘吉尔少校，你肯定需要更多的士兵增援克罗伊登，请接受英国士兵约瑟夫·雷纳德的报道！”

……

“好吧，我的确是需要一些士兵。那么，雷纳德，就让我们一起为英国而战吧！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第357章圣乔治沦陷

6月29日，被盟军包围在布里斯托尔湾的近三十多万英军表示服从英王乔治六世的命令，放下武器接受盟军的整编。

蒋云志同意了对英军不使用投降的字眼，而是“整编”，这是英国王室在盟军进驻伦敦前的唯一的要求。

同日，盟军先头部队大汉近卫军团第6装甲师的猛虎坦克，驶过泰晤士河上被称为伦敦大门的伦敦桥。

当迷彩色的猛虎坦克通过两座五层高的方型桥塔时，聚集在威廉王大街上的许多伦敦市民都忍不住掩面而泣。

几百年来，英国人在伦敦桥以及桥下的泰晤士河上，见惯了得胜而归的远征军。他们无数次与历代英王一起欢迎为他们带回财富，带回荣耀的皇家军队。

只是这一次，圣乔治守护神不在垂青英格兰，皇家海军沉没在地中海，皇家空军折翼在英吉利，陆军……英国最后的陆军正在布里斯托尔接受盟军的整编。

“尼玛，那就是投降好不？”最老实的英格兰人也忍不住吐槽。

今天，他们齐聚在威廉王大街，当然不是来见证盟军的入城仪式或是看看那些插着五爪金龙旗、耀武扬威的大汉近卫军坦克，他们是来迎接他们的首相。

虽然他领导的英**队打输了战争，虽然他已经辞去了职务，虽然他现在的身份只是一名英国陆军少校，还要加上括弧，退役少校。

可是，在英国已经注定战败的时候，他没有投降。在英国陆军在布里斯托尔向盟军投降……呃，是整编的时候，他选择了继续战斗。

所以他与自杀殉国的蒙哥马利元帅一样，赢得了大多数英格人的尊敬，他将是英格人心目中永远的首相，也很可能是……最后的首相。

英国历史上著名的轼君者克伦威尔与敢于囚禁英王的丘吉尔都曾是首相，在乔治六世重新掌权后组建的临时内阁中，已经取消了首相这一职位，首席大臣的官名改为了与大汉一样的“总理大臣”，虽然只是换了一个名称，但这与查理二世取消英国陆军皇家称号一样，都将影响久远。

近卫第24陆航师的“海冬青”部队在清剿大伦敦区南部拒绝投降的小股英军时，打死了一名奇胖的英军军官。虽然武装直升机上的机炮将其轰掉了半个脑袋，但在打扫战场时，被俘虏的英军士兵还是指认出了那个胖子军官就是刚刚辞职不久的英国首相——温斯顿·丘吉尔，趴在他身上，以自己的身躯挡住大部分子弹，使得丘吉尔遗体能够比较完整保留下来的，正是他的前秘书，刚成为英军上等兵仅一天的雷纳德。

居然在战场上击毙了丘吉尔，陆航师师长也被吓了一跳，事关重大，赶忙将这个惊人的消息汇报到拉科鲁尼亚的盟军总指挥部。

可这事连蒋总指挥也不知道该怎么处理了，“尼玛，丘胖子你想死就学学蒙哥马利，在唐宁街一枪解决自己就完事了。跑战场上充什么英雄？死了还给老子添个大麻烦。一个处理不好，再激起英国民变，可就真够让人闹心的了。”

得，这事蒋云志干脆也推了出去，吩咐陆航师保护好丘吉尔遗体的同时，加急电报发回长安，请陛下圣断去吧！

结果……结果就是陛下在接到电报后，在武女神的白眼中，一连骂了三声“靠！靠！我勒个靠！”

之前是罗斯福早早病逝，杜鲁门提前上台；现在又是美军在苏格兰登陆，丘吉尔在战场上被击毙，这是要在不列颠岛上搞出一条“三八线”的节奏？

“陛下，什么是三八线？”武美人的眼镜片后媚眼如花，抱着钟义的胳膊甜甜的问了一句。

“三八线就是……呃，我是说，我们也要重视三八节，重视起保障妇女儿童权益！”就差一点说秃噜口，这妞跟其他的不一样，有思想，有主见，相当的不好唬弄。

“真的？陛下，那你同意督促内阁推进《妇女儿童保护法》了？”

“嗯，同意……个p，推行男女平等可以，可是你的想法太超前了，暂时还是行不通，不适应帝国的国情！”

最近武美妞弄出来了一份草稿，居然是什么《妇女儿童保护法》，钟义当然不排斥这个，男女平等是社会发展进步的标志，可是这草稿里居然还有什么一夫一妻制、禁止纳妾什么滴，直接就惹火了汉皇陛下。

这不是指着和尚骂秃子吗？推行也可以，可总等要晚几年吧？温莎大公答应的公主侄女还……不对，是帝国许多忙于征战的军官都还没有娶媳妇呢，你忙什么搞这个？

什么？不耽误他们娶媳妇？可耽误我……“武佳仪，你是打算做一辈子秘书怎么滴？”

“呜呜，陛下你要始乱终弃吗？”

“那就闭嘴，想当皇妃还谈什么一夫一妻？等你生了儿子，再教育他只娶一个媳妇吧！”

“呜呜，那我不要当皇妃了，我要出家！”

……

“难不成你还要当武则天？小心我不接你，让你孤守青灯古佛一辈子！”

“呜呜呜，昏君欺负人，我不要呆在未央宫了，我要回家，我要去找我娘！”

……

女神也是人，陛下用实际行动证明，女神被推倒以后，也只不过是个小女人。会哭会闹，需要你陪需要你哄。

胡闹一阵，正事还是要办。

电令盟军总指挥部妥善保存丘吉尔遗体，并与乔治六世取得联系，将其遗体送还，由王室自行处理。

人死如灯灭，就算丘胖子生前怎么令人讨厌，但任何一个敢于为国家，为民族战死的勇者，都应该受到尊敬！

英国王室的回应也不让人意外，无论乔治六世在心中多么的憎恨这位首相，可就如丘吉尔在生前与王室形同水火，却还是经常在公众面盛赞英王一样，在这样的****时刻，一个优秀的统治者就必须要努力赢得民心。

结巴英王率领王室成员在威斯敏斯特大教堂前等待运送丘吉尔遗体的汉军装甲车的到来。而从伦敦桥北岸的威廉王大街就开始一路跟随的伦敦民众，则亲眼目睹了曾因为“政见不合”而与丘吉尔闹崩的英王泪流满面的亲自为首相扶棺。

盟军的入城仪式反倒像是专门为送“斗士”回家而举行。

而在几十天前，王室军与议会军还在这里相互对峙。甚至，首相还派特种部队闯进白金汉宫，俘虏王室成员并秘密囚禁。

可现在，英王用最高规格迎接战死的首相归来。围观的英格兰人在这一刻，忘记了战败，忘记了耻辱，忘记了所谓的自由和民主。他们只是在脑海中回荡着一句话：上帝庇佑英王！

没有人知道，在将丘吉尔的遗体存放到教堂后，回到白金汉宫的乔治六世，第一件事就将自己扶棺时用的左手洗了几十次，差点洗掉了一层皮。

但这一次表演的确为王室赢回了久违的民心，王室重新成为了英国民众在战败后唯一的精神支柱。

“仁厚的英王必定会带领英国重新走向辉煌！”

怀着这个美好梦想，英国人对于伦敦城内穿梭不停的盟军运兵车，看起来也不是那么令人憎恶了，盟军在大伦敦区的军事行动也因此顺畅了许多。

这让已经飞抵剑桥，并将盟军总指挥部搬至康河河畔古堡中的蒋云志，大赞英国人明事理，识时务，就连被陛下派来协调英国事务的汉斯元帅也倍感有面子。

“英国人是友好的，美良的。只要我们的军队保持良好的军纪，他们是会支持我们解放苏格兰的。”

蒋云志咧着嘴连连点头，汉斯是帝**老人，也是整个帝国白人阶层中的代表人物，就连陛下对汉斯元帅也是一直礼敬有加，他的面子必须得给。

可旁边的肖国兴实在忍不住了，“嘿嘿”奸笑两声，“是好忽悠吧！没想到英王也是个实力派的，这演技，啧、啧……”

靠，看着汉斯马上变黑了的脸，蒋云志暗骂一声，“这老肖最近怎么经常性全大喇叭附体呢！”

顺利攻占伦敦后，“霸王”行动也算是圆满落幕。从莱姆湾登陆后，盟军仅用了一个星期就迫使丘吉尔内阁倒台，更主要的是乔治六世成功复辟，并以盟军的武力为后盾，强行解散议会，在英格兰地区恢复王权至上。同时宣布英国退出《大西洋协约》，不列颠岛北方的多国部队被列为“不受欢迎的客人”，若以美军为首的多国部队在限期内不退出苏格兰，英国王室将请求盟军帮助“解放苏格兰”

这下，美军真的成了里外不是人了。英王的声明，使爱丁堡的艾森豪威尔失去了继续在苏格兰驻军的法理。

随后，美国、自由法国等主要的协约国家指责英王的声明是在法西斯军队的枪口下被迫发表的，没有任何法律效应，协约国所有国家都不予承认，多国部队将继续履行《大西洋协约》的相关条款，直至将法西斯军队赶出不列颠，解放英国人民。

没有理会双方的唇枪舌剑，更多的盟军继续在朴次茅斯登陆，并加紧向伦敦以北调动。以特伦特河为界，与多国部队形成对峙。

你方唱罢我登场，刀光剑影、烽火连天的英伦就在突然间陷入了平静，或许只是爆发前的平静。

“又一个落入陛下手中的小红帽！”肖国兴就这样评价全新组建的以贵族为主体的英格兰政权，可以想像，在英国武装力量损失殆尽，英王乔治六世面临着国内外诸多压力的情况下，想要恢复贵族集权制度，英国百分百的离不开大汉的支持。就算英国不会选择加入大联盟，但只要我们再次打败美军，战后在英国驻军甚至掌控英国经济体系，“以陛下的手段，那绝对是妥妥的了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第358章仿制天龙

男人的战争总是会与女人有关，大国的实力还是要在军事上展现。

1943年的7月，世界各国的主题皆是呼唤和平与畅想人类美好未来。在南华凉州天鹅河畔的酒庄，在北美佐治亚州萨凡纳充满着神秘感的海边，汉皇与杜鲁门都表示了对于和平的期盼。

“大汉民族永远不会惧怕战争，但大汉人民真心的热爱和平。大汉十三军团不是蒙古骑兵，汉家儿郎征战在世界各地，血染战袍，为的不是征服与抢掠。以战止战、扶弱抑强，为全世界各族人民带去真正的和平与安宁，才是大汉帝国皇家三军的最终目标。”

“美利坚有决心也有能力捍卫自由世界，我们反对一切霸权主义，我们向往民主与自由，但我们同样珍惜和平的机会。美国无意染指任何国家的领土，美利坚的军队只为正义与自由而战斗。”

……

“两个无耻之徒，两个虚伪至极的家伙，他们低劣的种族果然根本不配与品格高贵的雅利安人为伍。欧洲属于德意志，属于我们雅利安人！总有一天，我们会将他们全部击败，让他们跪倒在我们雅利安人的皮靴下，颤颤发抖。”

“元首万岁！嘿，希特勒！”

位于德国东普鲁士腊斯登堡的“狼穴”中，阿道夫依然狂妄，而戈林和海因里希则在一旁继续上演着德国版皇帝新衣的故事。

如果说汉皇与美国总统的讲话都是在履行着自己的本职工作——忽悠人和防止被人忽悠，那么1943年下半年的德国元首就绝对是生活在自己的空间。

苏德战场上，在《哈尔滨条约》签订之后，苏联人不但得在东线调出大批红军，甚至还以黄金等贵金属换来了许多汉军的二手装备，使得原东线红军的战斗力大大增强。如今的苏德战场，早已不是“巴巴罗萨”行动之初德军风卷残云的时期。在熬过了最困难的时段后，与大联盟的停战，终于让大胡子缓过了一口气。

经过多轮谈判，苏联急需的汽车、坦克和飞机的发动机等，都在新华的东北找到了合作厂家。

叶为洵担任盟军北方集团总指挥时，在新华的吉林和辽宁建设了大量的军工厂和配套企业，在经过一些对生产线的调整之后，完全可以生产苏联的t34坦克，甚至聪明的新华人还将t34/76进行了升级，为其换装了85毫米的坦克主炮。

前东北军的奉天军工厂，历经东北军、日军和盟军三个时期的发展，俨然成为了东北亚地区最大的军工厂。利用t34坦克的底盘，沈阳军工厂还制造出了反坦克歼击车，定名为红缨枪，苏联大批量的进口了这种能够给德国豹式坦克带来致命打击的反坦克歼击车，在苏联，“红樱枪”被称为su-85。

而沈阳黎明飞机制造厂，在获得了j-40天龙战机的生产授权后，很快仿制成功。这款双发双座的战机，代号为歼轰-7，但更多的人都喜欢称它为“飞豹”。

虽然在航电和火控系统方面与“天龙”仍有一定差距，但“飞豹”的全天候作战能力、较好的低空性能和“双操作系统”，以及较大的载弹量都使其成为了一款优秀的歼击轰炸机。

在苏德战场逐渐进入僵持阶段后，苏联红军正迫切的需要一种具备一定的空战能力，还能够完成战役纵深突击，攻击德军地面目标的优秀战机。

但对于连首都莫斯科都已经丢掉的苏维埃政权来说，指望着本国科学研发出一款可以立即投入生产的战机，已经不是很现实。

当新华的“飞豹”出现后，斯大林立刻嗅到了一个打破战争僵局的机会。

大联盟对苏联仍保有一丝戒心，并且在与德国并未完全决裂之前，也不可能大批量向苏联出售太多的先进装备。但刚刚建国不久的新华就不一样了。

历经数十年的****与战争，新华大地百废待兴，在得到大汉的技术支援后，加上丰富的资源和充足的人力，新华的经济和科技都正以飞越式的速度发展。

相信只要苏联方面表示出足够的诚意，新华不会拒绝曾经的“老大哥”在困难时的请求。至少在授权t34坦克生产和引进su-85时，双方的合作还是比较愉快的。

于是，莫斯科影帝再次临危授命，飞抵北京。他的目标就是说服新华方面同意将“飞豹”卖给苏联，并尽可能的引进新华的各种先进装备和苏联急需的资源。

这个任务并不是很容易就能完成，偷偷的造几辆坦克，卖几辆反坦克歼击车，这都没有问题。本来就是苏联的技术，运回苏联战场，也没人能分辨出这些坦克是苏联产的还是新华产的。但“飞豹”就不一样了，虽然飞豹从里到外，都刻着大汉“天龙”的印记，可那毕竟是新华第一款**生产的先进战机。要是“飞豹”出现在苏德战场上，那岂不是明着告诉德国人，新华向苏联出售武器了？

国际惯便，向交战国出售武器就相当于向另一方宣战。偷偷摸摸是一回事，可明目彰胆的，那绝对是落人口舌。新华初建，太祖也没可打算在举国大搞经济建设的时期就去拔德国人的虎须。

而且，真要是答应苏联了，汉皇会怎么看？大联盟其他国家会怎么看？以后还怎么在大联盟的圈子混？

没有大汉的技术授权，新华根本不可能制造出“飞豹”这样的世界一流战机，为了曾经的“老大哥”得罪大汉？

太祖狠狠的吸了一口指缝间的“金色未央宫”，“伍豪同志，同样是产自云贵高原上的烟丝，同样的生产线，为什么我们生产出来的香烟，为啥子没有人家南华的这个好抽呢？”

“哈哈，太祖，那是因为从延安时期，你就抽这个，已经习惯这个味道喽！这证明，您是比较念旧的！”

“噢，念旧？哈哈，念旧好，念旧比忘恩负义强！朱子家训中就讲‘滴水之恩，涌泉相报’。可我倒是觉得，念旧不能光念恩……”

“呃？”伍豪在新华建后，出任政务院总理，日理万机。今天被太祖召至中南海，本就有些意外，再一听……这明明是话中有话呀！

当年，共产国际插手中华红军事务之时，太祖与伍豪都没少被排挤。左倾路线的错误，更是差点将工农红军彻底葬送。

进入抗战之后，“老大哥”对中华小弟也是“照顾”有加，斯大林完全是一副共/产国/际大家长的作派，对中华的事务指三划四，但只要一提援助，就立刻换了副嘴脸。仅有的几次也是百般刁难，加之诸多苛刻条件。

太祖就曾说过：“廉者不受嗟来之食，可我们在‘老大哥’那，真是乞丐不如呀！”

与其形成鲜明对比的是南华，大汉帝国不仅在抗战中期登陆中华，成为抗战的主力军。即使在前期，也是对中华大力援助，无论是延安还是当时的南京政府，接收的汉式军械和物资不计其数。

这些援助都是无偿的，仅有一次的交易就是……叶为洵。好吧，这是过去的事，就不要再提了，叶为洵现在已经是汉军总参谋长，贵为元帅。

还有在抗战后期，汉军兵进中原，北克平津。可以说，那时军力明显吃亏的八路军，正是在汉军的庇护下获得了充足的时间来发展自己。即便现在很多的筒子们都不愿意承认这一点，但其实大家都心知肚明，在那个年代，汉皇才是实际上可以决定中华政权所有者的人。如果当年，汉军不是挡在河南和山东，八路军怎么会有机会拿下平津？怎么会有机会接收百万投降日军的装备，而将军队的规模一扩再扩？甚至于，如果不是后来大汉对于北平政府的大力支持，尤其是海、空军方面的支持，解放军拿什么去压制有着西方国家支持的国/军？

太祖在苏联外长莫洛托夫访华的时刻，提起了这些陈年往事，莫非……伍总理浓浓的剑眉微立，“太祖，您的意思是……我们要拒绝苏联方面的要求？”

“不、不，人家送上门的买卖咱们为什么要拒绝？咱们新华穷呀，好容易有一个赚钱的机会，哪有自己再推出去的道理嘞？”

“那……”伍总理有点迷糊了，刚还说念旧不能光念恩，这又同意与苏联展开军售谈判，这葫芦里到底卖的是啥药？

“伍豪同志，‘老大哥’当年援助给我们的那点东西，代价可都是不低喽！现在‘老大哥’有困难咧，我们也绝不能袖手旁观，毕竟，我们同为社会/主/义国家吗！汉皇不是经常说什么‘守望相助’吗，说的很好吗！我们也要与苏联老大哥守望相助，共创……呃，好吧，我的意见就是卖，老大哥们需要什么，我们就卖什么！只是价钱咧……伍豪同志，你是总理又兼外交部长，这个就交由你们去谈吧，哎！打了这么多年仗，咱新华穷呀，百姓过的也苦呀！你看，今年我们要给一千个生产队添置五千辆汽车的计划都没钱落实呢！”

……

“恶魔，绝对是个恶魔！”伍总理已经彻底无语，心里反复重复的就是恶魔这俩个字。汉皇绝对是个恶魔，根本就不能与他多说话。你看，嫉恶如仇、文采风流的太祖只跟汉皇有过几次会晤，就被其传染。“连太祖都学会吐槽了，这世界还会有爱吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第359章洗的还挺白

“莫斯科影帝”的访华之行可以说是大获成功。多项军售协议的草签让苏联在断绝了英美援助通道后，再次看到了另一条国际运输线开通的希望。

这条运输线绝对的安全，只是，需要付出黄金或者是汉元！新华方面只接受黄金和汉元交易，至于卢布……扯淡，那能顶钱用吗？

现在的国际流通货币，只有两种。在协约国……其实已经没有几个国家了，主要就是一些拉美国家，流通的是美元；而在大联盟内部，以及大多数的亚、非、欧国家，都是以汉元进行结算。这也是伦敦和东京失去国际国际金融中心地位的原因之一，当然更根本的原因还是通过战争所取得的国际地位的变更。

日本战败，成为大汉半殖民地半盟友国家，东京在国际上的重要性下降许多，甚至已不如新华的上海。英国战败，伦敦的世界第一大都市地位也自然不保。

虽然在人口方面，规模方面，尤其是历史底蕴方面，大汉帝都长安与那些老牌大都市还无法比拟，但也正因为如此，长安凭借帝国强大的经济实力和政治地位，成为了新兴城市的代表。从一开始确定帝都位置时，钟义就将后世城市建设的许多先进理念融入其中。

无论是皇城未央宫，还是青龙、白虎、朱雀、玄武四大功能区，甚或是各种地下管道铺设、人文景区建设等，现在长安都远远超过了各国的那些历史名城。

钟义为长安制定的长远规划中，完全是按照千万级人口大城来设计的，最典型的就是街道。长安的主干道全部是八车道设计，即便是帝国的汽车工业飞速发展，汽车很快就将进入平民百姓的家中，长安也不会如……生活在现代都市中的人们，该有多么的羡慕八车道呀！

只是，这一切的一切，就要建立在帝**在战争不断取得胜利的基础之上。看看现在英国的惨状就知道了，不但在一场战争中将几百年的荣耀输的干干净净，还丢掉了几乎所有的殖民地，一下子就被打回了小小岛国的原型。繁华如梦，顷刻成空。

但是对于英王乔治六世来说，此刻的他，没有任何的沮丧，甚至还有一些小兴奋。内阁辞职、丘吉尔之死；议会解散、英王亲政。乔治六世一步步的做到了自1640年清教徒革命之后，历代英王都想做却一直没有做到的事，那就是：王权回归。

准确的说来，这几百间，英国成为世界霸主，与王室无关。就算是英国人征服了全世界，就算是英王的头衔上曾经缀满了一百多个国家地区的皇帝、国王的称号，可英王依然只是个吉祥物，一个“橡皮图章”。

“生子当如钟义，为尊必学汉皇。”乔治六世在年少时读过很多汉人名著，这句诗不诗、词不词的话却真实的反应出英王的心声。

要做至尊王者，就要如汉皇那样，真正掌握国家的最高权利。

如今，随着盟军解放伦敦，乔治六世重获自由，英国的最高权利也由议会大厦威斯敏斯特宫回到白金汉宫，英国王室的红玫瑰终于在几百年后再次绽放在不列颠。

可是，这世界是公平的。得到就意味着付出，甚至需要付出的更多。

现在的不列颠岛以特伦特河为界，分成了南北两部分。以美军为首的多国部队与大联盟军队隔河对峙。而在苏格兰地区，一些在盟军进驻伦敦前就逃往北方的前英国议员，在美国的支持下，以爱丁堡为首都，成立了不列颠联合共和国。这个名称也正是资产阶级革命时期，克伦威尔与新模范军英王查理一世审判并送上断头台时的国家名称。

不列颠联合共和国的成立，摧毁了乔治六世心中最后的一丝冷静，温莎大公更怒从心头起，恶向胆边生。

哥俩在白金汉宫合计了几天后，一共乘车来到了剑桥边上的伊斯特诺城堡，这里是盟军在英国的总指挥部所在地。

其实温莎公爵在伦敦解放后，就建议蒋云志将盟军指挥部搬进伦敦以西三十多公里的温莎城堡，那里是温莎大公的名下财产。不过蒋云志最终还是选择了伦敦以北九十多公里的剑桥作为了指挥部所在地。

很多人认为剑桥曾多次作为英王阅兵地的历史吸引蒋帅，但实际上蒋云志选择了有花园古堡之称的伊斯特城堡，无非是因为那首《再别康桥》。

嗯，貌似这首诗还是现在的帝国总理大臣张嘉璈的妹夫写的，嗯，是前妹夫。那货与张家小妹离婚后，又先后泡上了林徽因和陆小曼，这二位可都是有着民/国四大美女美誉的。

蒋帅虽然没见过什么所谓的四大美女，但是可没少听陛下讲她们的风流韵事。听得多了，倒还真是有些心生向往，尤其是那位林才女，被陛下称之为近乎于“神”一般的美，不食人间烟火却享受人世人崇拜，只是林才女已经在十多年羊就嫁给了梁启超的儿子梁思成。

四大美女中的陆小曼就不用说了，三角恋玩的轰轰烈烈，但总理大臣那位前妹夫已然过逝，听说陆才女“从此素衣服丧，绝迹于公开场合，几乎不离开居所，对外界于她的所有指责不作任何辩解。”，醉心于做画和整理诗集，倒也算是个痴情女子。

倒是四大美女中最年轻的周璇曾经到过南华，在与冷芸交往之前，蒋帅没有逛街看电影的习惯，一个小明星当然不会引起他的关注。只是偶而听到周璇唱的《马路天使》，深感天籁佳音。

——读者：那厮，你还能水更多一些吗？你要是打算详细介绍民国四大美女，十章八章的够不够？

——龙骑：汗！一长发mm今天给俺发了张《人间四月天》的剧照，唤醒了俺心中久未有过的荡漾。话归正题，已经怒的书友可以喷，千万别打脸。

轻轻的，我走了，正如我轻轻的来。挥一挥衣袖，洗的还挺白……

乔治六世与温莎大公的联袂来访，蒋帅与指挥部一众将领当然要隆重相迎。可这哥明显都是个急性子，对于指挥部参谋们送上来的咖啡连一口都没碰，结巴英王就直奔主题，“蒋……蒋总……指挥，盟……盟军……”

心是一颗急性子的心，奈何嘴口不给力。盟军一方众人听的闹心，温莎大公看的也是十分着急，拍了拍弟弟的肩膀，“蒋元帅，我与英王今日来拜访各位，只是想知道，盟军会何时对多国部队发动进攻？连地中海和英吉利海峡都挡不住各位，盟军不会被一条小小的特伦特河就挡住了吧？”

“嗯，就是这个意思！”刚才脸憋的通红的乔治六世终于缓过了一口气，连忙插了一嘴。

蒋云志的黑脸已经逐渐变红了，憋的。想笑又不能笑，这尼玛也太有喜感了，怪不得丘胖子那货看英王不对付。

“乔治陛下，还有大公，您们二位都是帝国的老朋友了。尤其是大公您，与汉皇也是相交莫逆。我想，关于两国之间的事情，你最好直接问陛下。至于说盟军的军事行动，这其实涉及到保密条例，本不应该随便透露，但乔治陛下与大公您二位身份特殊，云志就破例一次。”

“噢，蒋元帅您快说，我们就盼着盟军早点将那些美国佬赶回美洲呢！”

面对着英王与前英王，蒋云志的姿态放的很低。所有人都明白，盟军总指挥的身份，至少是在战争时期，可比这哥俩要管用的多。

在英格兰地区，就已经驻扎了二百多万的盟军部队。现在的英格兰，最有权势的人绝对不是英王，而是蒋云志。

蒋云志摆出一副尊敬王室的态度，让兄弟俩很是受用。

“乔治陛下，大公。盟军在莱姆湾登陆后，需要有大批的物资转运。而且，贵国海军在登陆战役之前，在多佛尔海峡投放了大量的水雷，目前排雷行动进展十分缓慢。运输船队只能在朴次茅斯港就得靠岸，然后再通过铁路将物资转运到前线。所以，我们的战役准备也不得不被迫推迟。当然，还有一个原因就是英军的整编行动正在紧张进行中，我想，您二位也一定希望看到，在解放苏格兰的战斗中，可以出现英国陆军的身影。”

当听到蒋云志提起英国陆军，兄弟俩的眼睛都亮了。由英国陆军打败侵略者，解放北方苏格兰的土地，这该是一个多么美好的情景呀？

乔治六世当即表示，王室将全力配合盟军的行动。

汉莎公爵也对收复自己的领地表示出了无限的憧憬。

——钟义曾答应过爱德华，只要王室与盟军合作，就支持他成为爱丁堡公爵，呃，不对，应该是苏格兰国王。

在马耳他会议时，盟军已经决议将联合王国拆开，复杂的米字旗图案将重新拆分为英格兰的圣乔治旗、苏格的圣安德鲁旗和爱尔兰的圣帕特里克旗。

王权回归后的国王，与“橡皮图章”的诱惑明显不一样。有重掌权利的机会，当初淡定退位的爱德华当然不再甘于做什么温莎公爵。

他很感谢，上帝让他做出了最正确的选择。那就是将澳洲卖给了汉皇，和退位后没有去做什么巴拿马总督，而是避居南华。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第360章航渡三千年

“蒋帅，莫不成我们真的还要在不列颠再拖上一段时间吗？”

送走了英王与温莎大公兄弟俩，还没有资格参加最高统帅部会议的肖国兴就忍不住发问了。

不光是那哥俩着急，在盟军内部，也有相当多的将领很是纳闷。多国部队的空军已经被击败。而在特伦特河南岸，也集中了近百万盟军精锐。说什么物资准备不足，那纯属是忽悠外人的借口。别人不知道，盟军指挥部这帮子军官还不能不清楚吗？以大汉帝**的后勤保障能力，以“霸王”行动之前盟军的战役准备规模，在两周之内展开对多国部队的攻击，绝不是问题。

攻击方案也制定出多数个，但总指挥蒋云志一直没有明确表示出渡河而击的准确日子。

“拖什么？打，为啥不打？不打败美国，这场战争能算赢吗？不光要在苏格兰打，我们还要登陆美洲，打到美国人的老窝去。”

蒋云志大嘴一咧，摆明是要语不惊人死不休。

“那我们还在磨蹭什么？就艾森豪威尔那货，在非洲我们能打的他抱头鼠窜，换到这里，他还能蹦出什么花样来？”

指挥近卫军主力在阿尔及利亚与美军交战数场之后，肖上将对于美军的战斗力相当不屑，“也就比意大利人和西班人强点罢了，还赶不上德国人。”

这话说完，吉里齐亚尼和古铁雷斯的脸就黑了。不过相处已久，大伙也都知道肖国兴就是这个性格，直筒子。

“尼玛，这厮就是个典型的德粉，除了汉军，能让他瞧得上眼的，也只有隆美尔了。”

吉里齐亚尼是海军元帅，虽然不喜，但也没有表示什么。可古铁雷斯是西班牙陆军上将，虽然不至于当场翻脸，可还是忍不住暗暗吐槽。

其实，肖国兴这话，还是比较能够代表大多汉军将领观点的。只是其他人都比较注重身份，不像肖上将这样乱放炮而己。

蒋云志就又被其勾起了一丝神伤，想起了他的德国好兄弟。如果可以选择的话，蒋帅现在最想打的一定不是美军，而是平定不列颠，登陆欧罗巴，与德军一较上下，亲手将那个狂妄的小胡子拖下神台。

可是这样的事情也只能是yy了。也许别人不知道，但蒋云志不可能不清楚，平定英国、限制德国，击败美国才是陛下心中一直没有改变过的最终战略。

至少是在目前，盟军的最主要敌人就是美军。在苏格兰击败艾森豪威尔指挥的多国部队，也仅仅只是第一步。

在刚刚结束的最高统帅部会议中，已经确定了帝**将在1944年以前登陆美洲。而且是不管不列颠岛战役进行如何，在太平洋一侧的登陆行动都将按时进行。

“候喜”计划已经进入战役准备阶段，夏威夷的龙胖子被曹汝林老爷子讲了几个月的《道德经》后，还没等再次回到他向往已久的龙虾牛扒醉美酒、沙滩美女日光浴的美好生活，就被召回了帝都。

——传说美洲的印第安人也同为华夏后裔，“殷人航渡三千年”，在美国加利福尼亚地区，就曾发现过三千年前的石锚，经过对石锚样本的化验，确认这种岩石只在中华才有，美洲并没有这种石头。

所谓印第安，也正是“殷地安阳”，而印第安人传说的中“hosi”王，即为殷末军事统帅攸候喜。

“候喜”计划正是取名于此。

在最高统帅部的军委会议上，陛下就曾大谈殷商西周，为大伙好好普及了一下华夏远古史。譬如什么姜子牙、雷震子、苏妲己啥的。当然最后还是归诸到美洲印第安人、三千年血脉同宗惨遭西人屠戮，我辈安能视之？

当时蒋云志就直撇嘴，这大圈子绕的，不就是要对美国用兵吗？双方早已经互相宣战，还用得着找什么借口吗？当年占领南洋时，以大风刮丢了一艘军舰为理由，那多直接？

再说，南华电视台正在播放四十集电视连续剧《封神演义》，陛下说的那些，摆明就是把其中的剧情重组了下。“嗯，看来陛下没少陪着武大记者追看电视剧呀！”

在心里吐槽一下，蒋帅暗暗打定主意，“今晚不能在卫青阁当电灯泡了，一定要找个借口去冷局长家共度良宵。嗯，找个什么借口呢？”恰好陛下正讲到苏护征西，蒋大帅立刻来了灵感，“得，就这个了。咱指挥盟军在大西洋作战，与苏护同为征西大军总指挥。所以来冷局长家蹭看电视，学习一下先辈们的征西策略！”

……

登陆北美战役的前期准备，两大洋舰队责无旁贷。

虽然在名义上夏威夷女王继位，但两大洋舰队指挥官，帝国皇家海军副司令龙洲上将才是夏威夷实际上的无冕之王，不是总督的总督。

在太平洋一侧登陆美洲，无论是强攻美国西海岸，还是自墨西哥的加里福尼亚湾迂回北上，作为南华本土与美洲之间最重要的中转点，夏威夷在“候喜”计划中的重要地位毋庸置疑。

由龙洲出任“候喜”计划的副总指挥是必要的，也是必须的。

在大西洋一侧，美军海军对于加勒比海和墨西哥湾的控制日逾加紧。在大汉皇家海军利用厄瓜多尔与秘鲁的战争，插手南美洲事务，并通过扶植反美的厄瓜多尔，取得赤道线的上加拉帕戈斯群岛的驻军权后，巴拿马运河的作用就已经完全被废掉。

美国人将埃塞克斯航母的设计改装成可以通行运河，也因为皇家海军士元号航母战斗群进驻圣克鲁兹军港而白费了心思。拥有两艘大汉元帅级航母、一艘猛将级战列舰和四艘将军级巡洋舰以及二十余艘驱护舰只和补给舰的士元号航母战斗群，可以半小时内就将巴拿马运河瘫痪。

美军已经开始重组的太平洋舰队，想要回到太平洋，就必须绕行南美的德雷克海峡和麦哲伦海峡。

不过美军太平洋舰队司令尼米兹海军上将连一点这样的心思都没有。夏威夷在汉军手中，美国西海岸的圣迭戈等重要军港也早已经在汉军的战略空袭中毁于一旦。大小舰只都算上，只有几十艘战舰的太平洋舰队绕那么大湾子，回到没有基地和母港的太平洋去干吗？给汉军打靶玩吗？

与其那样，倒还不如一直在墨西哥湾和加勒比海活动，收拾下那些因为美军欧战失败而蠢蠢欲动的小国。

虽然美国海军已经认怂，在短时间内基本放弃了重返太平洋的打算。但钟义丝毫没有轻视美国人的想法。能在短短两年多的时间内，流水线式生产出十多艘埃塞克斯级航母和几十艘博格级与卡萨布兰卡级护航航母的美国，其战争潜力绝不容小视。

正如德苏战争，或不是汉军抄了老毛子的后路，强占西伯利亚，大幅度的压缩了俄国人的战略空间，并切断了美英援助苏联的交通线，那德国人是否能够取得斯大林格勒战役的胜利和攻入莫斯科都未可定论，甚至……重演一下那个经典的斯大林格勒保卫战，重创德军也不是不可能。

看看在《哈尔滨条约》签订后，苏军逐渐形成的反攻态势就知道俄国人的卫国决心和战争潜力有多大了。

而美国，无论是在经济上还是科技力量，比新生不久的红色苏维埃政权不知道要强大多少倍。攻击美国本土，与非洲战役甚至是即将发动的不列颠战役都不可同日而语。美利坚得天独厚的地理优势，让强大如大汉帝国，也不敢轻易发动登陆战。

通过谈判，取得墨西哥的支持，甚至让墨西哥军也加入盟军，一同对美国作战，是最佳的策略。

这并非不可能，在历史上，19世纪中叶，美、墨两国就因为领土纠纷，发生过美墨战争。正是通过这常规模并不算太大的战争，美国在南方夺取了二百多万平方公里土地，一跃成为了横跨两大洋的大国，世所罕见。

1916年，美国名将潘兴又率领远征军入侵墨西哥，镇压当地的反美武装，并将侵占的土地并入美国，成立新墨西哥州，成为了美国的第47州。巴顿也正是这次战争中逐渐显露头角，并成为美国装甲部队的创建者之一。只是很可惜，在这个时空，名将的荣耀并不属于美国。在非洲，主动承担拖后阻击任务的巴顿，在非洲摩洛哥战场上失踪。

巴顿所乘坐的坦克，被汉军近卫陆航师的海东青武装直升机发射的绅士企鹅空地导弹击中，据推断，巴顿应该是葬身其中，随着坦克的爆炸尸骨无存。

所以，美、墨两国绝非是睦邻友好、唇齿相依的好邻居。一个是体格强壮、蛮不讲理的强盗，一个是体弱多病、老实巴交的乡下汉。含辛忍辱多年，却无力伸冤雪耻。

有着这样的背景，还有盟军在战场上的节节胜利作为保证，实际上墨西哥总统曼努埃尔·阿维拉·卡马乔对于帝国外交大臣威尔森的来访，还是满怀期待的。在其所属的墨西哥革命党内部，支持墨西哥加入大联盟的呼声也相当的高。

这是一百年来，洗刷墨西哥合众国耻辱的最佳良机……加入大联盟，夺回我们的土地……欢迎大汉帝国的朋友，汉皇支持印第安人复国，也只有汉皇才有可能帮助印第安人复国……

在威尔森还未抵达墨西哥城之时，“殷人航渡三千年”的传说就已经是整个墨西哥最热门的话题。墨西哥是美洲大陆印第安人古老文明的中心，闻名于世的玛雅文化、托尔特克文化和阿兹特克文化均为墨西哥古印第安人创造。

现在，这些都成为了印第安人与汉人同祖同宗的有力佐证，“古老的历史，悠久的传承，长江、黄河，玛雅、殷地，我们是相同的种，一样的根……”

墨西哥最著名的歌手胡里奥一曲《相同的种》，在极短的时间就红遍美洲，唱响所有有印第安人的地方。

虽然，在经历了人类历史上最血腥、最残酷的大屠杀之后，即便是在印第安人人口最集中的墨西哥，也仅有三分之一是纯种的印第安人，其他大多数都是欧印混血。可是，在经历多次战争的失败，在被西班牙人奴役数个世纪，又被美国人欺负近百年的墨西哥人，无比的希望自己的国家可以强大，可以收复失地，可以自强自立。

“连日本人和犹太人都加入了大联盟，与汉人一同强大，为什么三千年前同一个祖宗的印第安人不加入大联盟？汉人是我们的兄弟，相同的种，一样的根。这个世界只有汉人才会真心的同情印第安人，只有汉皇才能帮助我们重建印第安王国。”

二十多年前，率领游击队抵抗美国人侵略的维拉已经年老，可是，他仍然是一位斗士，一位为了让印第安人能够与其他人种平等生活在这个世界上的不屈的斗士。

需要人搀扶才能走上演讲台的老头似乎在用他生命中最后的力量呐喊着：“美洲，是我们印第安人世代生活的地方，可强盗们不但强占了我们的家园，还要将奴役我们，杀光我们！同胞们，我们不要屈服，我们要团结起来奋起斗争。看，三千年前我们的祖先航渡太平洋，为我们开辟了生存的空间。三千年后，当我们饱受欺凌之时，老家的兄弟将再次，来帮助我们，解救我们！汉皇万岁！”

“汉皇万岁……”老头燃烧生命的嘶喊，唤起了印第安年轻人的热血与豪情。即便是人口数量更多的有着欧洲血统的混血们，也一同呼喊着，甚至不知道汉皇是什么模样，他们只是知道，貌似那些三千年前与印第安人是一个老祖宗的汉人要来墨西哥，来帮印第安人报仇，来打败那些可恶的美国佬。

“陛下，印第安人也是华人后裔，这只是一种说法而己，提出这种说法的人很多依据都是言口相传的，并不是科学论证。然后您就这样忽悠人家，真的好吗？”

在钟义费尽脑汁才找出这么一个不太科学的理由之后，敢于当面质疑陛下的，也只有未央宫的几位女主人了。当然，雪妃秦映雪敢问但不会问；兰妃海妮会问但不明白；金妃是即不明白也不会问，更何况，印第安人的悲惨历史，让薇薇安想起了她的同胞们，如同墨西哥的那些欧印混血们一样，土著妞的心从来都是偏向于养育她长大的土著部落的。

所以，能义正言辞的质问陛下的，只有那位还不是皇妃但却是最受宠的武佳仪。

对于这小妞严重过剩的正义感，钟义也感到有些头疼。“好个p呀，还殷人航渡三千年！三千年前咱老祖宗就能横渡太平洋？你当真有哪吒、雷震子呢？”

“那……你还骗人家？哼，果然是个昏君！”

“我……你个傻妞，不那么说，找什么借口分裂美国呀？难不成等咱们打败了美国，还要把美国人中的法裔、英裔的区分一下，然后分成几个国家？那些家伙，还不都是一丘之貉?”

钟义今天的心情不错，外交大臣威尔森在墨西哥城受到了热烈欢迎，与墨西哥总统卡马乔的首日会晤也很是愉快。随威尔森一同出访的奉孝号航母战斗群停靠在阿卡普尔科-德华雷斯港，还与墨西哥海军进行了一次小规模的海军军演——如果墨西哥的那几艘不足千吨的小船也能算海军的话。

“可为什么分拆分美国呀？我们与美国离的那么远，而且我有很多留学美国的同学，他们说美国其实很不错的，讲民主、讲人权……”

“哎……”钟义抚额长叹一声，美国式的假民主与伪人权，荼毒了中华一代又一代人。这年头，做伪君子的永远要比做真小人的更吃香。

“傻妞，你只看表面不知其内呀！美国那叫民主？两党制选举只不过是一个权力游戏。就像咱俩玩游戏时，赢了我亲你，输了你亲我一样！事实上有区别吗？更不要说人权，如果美国人讲人权，那么几千万印第安人的血都流到哪里去了？其实美国人为世界做出的最大贡献，只是他们让咱们认清了，这个世界就是一个人吃人的世界。强者自仁，只有强者才可以谈民主，谈人权，谈文明，谈进步。佳仪，你读书时就是在上海，难道你忘了外滩上的十里洋场吗？忘了那些标榜文明和民主的家伙，是怎样在中华豪取强夺，作威作福吗？”

女神不再咄咄逼人，望着侃侃而谈的钟义，一又大眼睛中反而浮出了更多的疑惑，“怎么好像这昏君说的也挺有道理的哈！”

“可……为什么人家欺负我们了，然后我们强大了，就一定要欺负回去呢？圣人不是说‘为无为，事无事，味无味。大小多少，报怨以德’吗？老是这样打来打去的，什么时候世界才会和平？”

……

说的口干舌燥，这笨妞还是不懂。“尼玛，圣人还说‘女子无才便是德’呢，你读那么多书干吗？”

不过这话，陛下当然不会说出口，自己为什么喜欢武佳仪，不就是喜欢其有思想，有主见的性格吗！

——龙骑：凤姐也很有思想，你咋不喜欢？

实践证明，男人都很善于在美女身上挖掘和发现优点。古今中外、三教九流、土豪**丝、贵圈混圈，不外如是。什么是女神？无非就是一个漂亮女人，由一群男人绞尽脑汁为其披上华丽外衣，然后一起围观起哄罢了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第361章短裙风波

“七月流火，八月未央。”一个在中华古时，被星象和传说赋予极其神秘色彩的时节。一个在帝都长安，大街小巷满是清凉装，让男人们大饱眼福的时节。

现在的南华，虽然从官方而言，依旧是崇尚汉人传统。但在民间，不可避免的出现了许多中西文化融合的的景象。

欧洲人在此经营几百年，无论是生活氛围还是文化气息，都在大移民后被大量的保留下来。汉家文化本就以包融百家的特性而称著于世，央央大国五千年，有多少周边民族最后融于汉家，植于汉家！

汉文化早已经不是单纯的汉人文化，而是与华夏大地众多民族相互接纳，相互促进后的文明传承。

随着数千万华人在大移民后移居南华，汉家文化与本土内陆的土著文化和沿海发达地区的西方文化，发生了短暂的冲撞之后，立刻又开始了一场去芜存精的大融合。

虽然，在许多年长的汉人心目中，南华年轻人的行为变得叛经离道，有违风化。但不可否认的是，在南华大陆，西方的开放在与古老汉家的遵循有道中，的确是略占上风。即便是汉家的年轻人，也早在“五·四运动”之后，就萌生了挑战旧风气、旧传统的思想和信念。

在南华，这些年轻人的叛逆想法更是如鱼得水。直接后果就是帝国的各处医院中，心脏病患者以相大比例在剧增——都是被熊孩子气的。

在这一点上，钟义也无能为力。在满清闭关锁国的大门被英国人用巨舰大炮轰开之后，华人的思想潮流就一直在摇摆之中，上至傀儡天子、中至满朝大员、下至学子百姓，举国迷茫，尽皆彷徨，只剩下一个老太太在努力坚持“祖宗的规矩的不能废”！

究其根源，无非就是落后就要挨打，挨打了就失去了自信。

“一个没有自信的民族，一个没有传承的民族，如何能傲然世界？如何盛华流传？”

未央宫，金华殿。

一场关于在青年一代中，加强民族观念和优良传统教育是否必要的辨论进行的十分激烈。

这场辨论的起因就是武大记者的那条粉色短裙。

陛下第一次带武佳仪回金华殿吃饭。虽然一直工作在卫青阁中，但全帝国人都明白，未央宫的东区和西区绝对是两码子事。

西区的帝**最高统帅部工作人员有近千人之多。就算武女神身为陛下的第一秘书，就算其他人早已经都视其为陛下宠妃，但没入金华殿，就不能算是名正言顺，就不能被公开承认。反倒是那个封号，显得有些无足轻重。秦映雪与海妮在陛下身边生活那么久，直到诞下天麟殿下与天宁公主后才获封雪妃和兰妃，可人们还是习惯称其为大、小皇妃，甚至于现在，还是有很多人更喜欢这样称呼她们。而金妃也是有喜后才辞去秘书职务，正式从西区搬入东区，入主天鹅殿的。

对于武佳仪，这位来自于中华，但却接受高等教育，有着极强主见和新潮思想的女人，秦映雪与海妮都抱有相当的敌意。

不单单是后宫争宠，而是在她们看来，武佳仪的一些奇怪思想已经深深影响了陛下。而且这个女人的言谈着装从不注意自己的身份，即便是在一些公开场合，也毫不顾忌皇威龙颜，实属大不逆也。

你看，连第一次来金华殿这么重要的事情，居然穿着短裙，露着大腿，就来了。

“妹的，你当你是福克斯的小明星呢？穿的那么暴露。”

看到武佳仪一身清凉无比的青春装，性格沉稳的秦映雪也忍不住吐槽了。虽然她也承认，人家那么穿的确挺好看，可不符身份，不符传统不是？后宫帝妃怎么可以穿成那样？成何提统？

如今的金华殿，其他几位都是唯雪妃马首是瞻的，秦主任的雌威在未央宫中从未消散。不要以为秦映雪经常挂在脸上的温和浅笑，就是好欺负。、

不争不夺，慈善待人，反而让秦映雪更受人尊重。母凭子贵，诞下天麟，谁不得考虑下多年以后人家儿子掌权后的事？再加上人家秦主任来头太大，不得不让帝国的各路权贵深怀敬畏之心。

要说来头，在陛下的几位后妃之中，小妖精和樱妃都堪称为巨。一个是犹大王室红盾家族的小公主、狮子公爵的继承人，而另一个则是日本女天皇。似乎在表面上来看，无论如何这二位都应该排在秦映雪之前。

但……在这个世界，出身大汉近卫军，只要这一条，秦映雪就足以秒杀所有的公主、天皇、大公之类了。正如英王之对蒋云志，夏威夷女王之对龙洲……甚或是帝国四大总督，哪一位的权势不是凌驾于当地的公侯王爵之上。有大汉第一强军做为其坚强后盾，若要拼后台，秦映雪绝不会逊于任何人。

而且不光是近卫军团，还有帝国海、空军，在所有红警士兵们的心中，秦映雪就是最高指挥官理所当然的妻子，是红警士兵应该效忠的第二人。

这个道理，海妮懂，湛子懂，薇薇安更懂。但武佳仪似乎不懂，又或者是懂也不在乎。

“昏君你要是不帮我，让人家受了欺负，我就学学我们武家的老祖宗，出家侍佛！”在随陛下来金华殿之前，女神早已经噘着嘴提醒过陛下。作为一个新时代女性，与其他女人共侍一夫，就已经够委屈了，再被人家公主、女大公的欺负，那还了得？

不过，出人意料的是，金华殿的全家福大聚餐并未如想像中的剑拔弩张，几个女人都是傲娇十足但却智慧兼有。

聪明的女人都懂得争宠不是耍泼卖疯，那只能让陛下更加厌恶。

一大桌子，只有钟义与天麟爷俩两个男人，话题选择权当然会归属占据了大多数的女人们。无论是像极了妈妈的天宁公主刁蛮撒娇，还是几位辣妈美女互相吹捧，都相当的让陛下无语，与儿子对望了一眼，大小男人明智的选择了将注意力放在了菜肴上。

争论开始于当话题从孩子转移到服装上时，比较保守的秦映雪和薇薇安对于满大街的清凉装表示批判和谴责。

而海妮在迟疑了一会后，还是禁不住那条粉色短裙的诱惑，选择了与武佳仪同一战线。

“呜呜呜，虽然我很想帮雪姐说话，可是武秘书穿短裙的大白腿实在是太漂亮了，人家也想穿上试试嘞！”

这种意志不坚定，不能抵抗西方自由化思想的行为，被秦主任极为唾弃，“叛徒”的出现让辨论的正反方实力更加均衡，随着几位皇妃引古论今，言词犀利的针锋相对，辨论场面上情事接近于白热化。

就连天麟小声的说：“娘，我要吃……”

“找你父皇，娘今天一定要狠狠的批判一下你兰娘的腐朽思想和享乐主义。”

得，儿子都不管了，钟义连忙将刚要扁嘴的天麟抱了过来，“走，爹带你去玩打枪！”

……

虎父当然不能犬子，天麟殿下的玩具，自会爬开始，就是以枪械和航模、舰模为主。就连必须要出席的一些正式场合中，秦映雪也会给天麟穿上特制的小军装，有大皇妃在，一家三口就会全部着以军装，这已经成了不是规矩的规矩。

正当爷俩各持黑色的dh-40与白色的“沙漠之鹰”大口径仿真枪互相对射（当然是仿真枪），玩的正酣的之时，有侍卫来报，侍从室主任宋雪中校求见。

“宋四？”陛下举手投降，被天宁殿下抓了俘虏才让消停之后，抱着儿子走进了办公室。外间的四个女人看起来仍未分出胜负，唇枪舌剑，激烈互驳。

一身墨绿色裙式军装的宋四小姐，见陛下进来，连忙起身敬礼。

未央宫中的工作人员，大多数都是有军职在身。所以，在宫中，军人气息相当的浓厚。

看到陛下将天麟殿下交给了一旁的生活秘书，宋雪打开了夹在腋下的文件夹，“陛下，我姑父……呃，是蒋委员长来电，请求陛下允许其来我国进行国事访问！”

“访问？委员长自己家还没打扫干净，就有心思到处窜门？”

钟义撇了撇嘴，尼！先不说华夏岛上仍未平息的土著****，就算是要国事访问，也不能将电报发到皇家侍从室呀！你想来，那得两国外交部队协定相关事宜，你一封电报拍到你侄女那这算什么事？国事访问也能走后门？

宋中校俏脸微红，心中暗暗嘀咕，“就知道会这样，姑父真是个老糊涂。我只是个侍从室主任，在陛下有什么说话的份？你当我是……武佳仪呢？人家中华方面有些难以启口之事，就通过武秘书转言，可……我是什么？只是一个侍从官罢了！”

刚才在进办公室时，宋四就看到了聚在饭桌周围激烈辩论的几女，看那架式，几位皇妃分明是已经接受了武佳仪的身份。

要说宋四心里没什么想法，还真是有一点点小吃味。“有什么呀！不就是得着机会赖在陛下身边了吗？哼！本姑娘晋升大汉五星级特工时，你还只是正读书的小丫头呢！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第362章男人保护法

现在的华夏共和国，独居非洲第一，世界第四大岛。

在从台湾带去了海量的财富和大量的管理人才，当然，更重要的是有一支人数达二百万的训练有素的国/军士兵。

成批量的换装汉械后，这些在抗战时，在内战中久经沙场的中华老兵，变成了一支强大的军事力量，至少是在印度洋，在非洲这一圈，是无敌的存在。

在中华政坛沉沉浮浮几十年，混迹青帮、黄埔誓师、广州北伐、中原混战、艰难抗日乃至兵败长江，素以谋略布局著称的蒋委员长当然不会忘记自己身处何境。

满目沧凉望中原，人在他乡非故乡。

作为华夏共和国首都，前马达加斯加总督府所在地塔那那利佛已更名为逸仙市。蒋氏父子走在还正施工的总统府工地上，委员长拄着那根黄山松拐杖，“纬国，你真的决定要去孙立人那里吗？”

“是的，父亲。我要去前线。我认为华夏岛上的军事行动，已经不是战争，而是屠杀！与其相比，我更愿意去大西洋，去英国。儿愿仗剑带吴钩，再为华夏战西欧。”

一身笔挺的装甲兵上校军装，年青的蒋纬国帅气、英挺。

委员长双手扶杖，黑缎长袍下瘦弱的身躯微微颤抖。诚然，从南京到台中，又到这百废待兴，大举施工的逸仙市，蒋家太子一直被公认为是经国，就算是其被扣押在苏联的时代，委员长也一直未放弃过自己的长子。

至于这位在日本出生，随后便为出身低下的中正之妾收养的次子，更像是一个影子，一个备胎。直到漂洋过海，转至马岛建国，兄弟间的矛盾终于在国/军内部不同势力的刻意为之之后，隐隐表现出来。

为什么我们的人就永远不能够真正的团结起来？为什么我们的筒子们就不能向着同一个目标共同奋斗？是因为军阀出身，还是因为我们根本就没有过一个共同的目标？

委员长难忍悲痛的闭上双眼，使劲的摇了摇头。远离故土，孤岛建国，与一群黑人为邻，百废待兴。自己要做的还有很多，至于这些家事，该取舍的就要舍得。

“纬儿，你的想法不错！男儿热血，建功立业，我支持你！我这次访汉，就会跟汉皇提起我们增兵远征军，由你率领第7装甲旅加入英国战场。”

“谢谢父亲成全！”纬国正容敬了一个标准的军礼。离开等于放弃，但离开不等于失败。有时，从容的放弃反而更加的无愧于心。

……

在华夏共和国，委员长遇到了与帝都长安的钟义一样的问题。修身齐家治国平天下！家庭是国家的缩影，国家正是由千万个小家庭组成，皇室也只是其中之一。

只是与两个国家间的国际地位正好相反的是，败走他乡、离土建国的委员长在风平浪静中，平息了两个儿子间的太子之争。而如日中天，俨然为新科霸主的汉皇钟义，却在家庭生活中狼狈的败下阵来。

儿子好管，娇妻难驯！短裙风波，如澜海波涛，让钟义知道，齐家也许真的比治国还要更难。

当几位美妻各自打扮，身着不同样式服装秀过眼前，陛下是真的痛并快乐着！看得挺过瘾，却恨不得闭上眼睛，以求眼不见心不烦。

不白看呀，看过军装辣妈、长裙贵女、职场丽人以及青春扬溢的短裙粉腿过后，陛下被逼要挨个评点打分，选出金华殿最佳着装。

这个评委不好当，风险太大。倒是大模大样的坐在老爹身边的天麟童声快语为钟义解围，“我觉得娘和兰娘还有金娘都很好看，可是那位裙子短短的阿姨更漂亮耶！”

……

海妮羞怒，老娘气急，天麟殿下立刻被追的屁滚尿流，唯有武佳仪甜甜而笑，似乎对于金华殿生活的一些未知的恐惧也淡了许多。

陛下嘿嘿一笑，“不愧是老子的种!”

肚子渐大，不敢同其他人一样疯的薇薇安浅笑而语：“都说知子莫过父，看来儿子也同样很了解自己的父亲呀！”

“哈哈……”金华殿中传来一阵开心的笑声，就连有些不知道为什么的天宁公主也边笑着边用力的撕着自己的小公主裙。

“你在做什么？天宁？”海妮终于看到了女儿的异常举动。

嫩声嫩语传来，“呜……我的裙子太长了，我要撕短它！”

……

金华殿大辨论，得到两位小殿下支持的短裙派大获全胜，海妮立刻表示，要带女儿一起去订制短裙，比武佳仪的那条还要更短。

钟义听得差点眼前一黑，“还短？武佳仪那条粉裙就已经过膝许多，再短，那岂不是连pp都遮不住了？”

而当闻讯雀跃不己的侍从室主任宋雪中校，提出裙式军装也应该变短之后，终于意识到问题严重性的陛下当即颁下圣旨：宫中的短裙装不得超过膝上十公分，否则以“失德罪”论处，打入冷宫，面壁思过。

饶是如此，过膝短裙还是很快风靡整个南华大陆。尤其是在炎热的北方幽州、并州和荆州等地，穿上清凉短裙的女人们无不称赞“陛下圣明”。

倒是一些老学究们闭眼摇头，“世风不古，成何提统？这成何提统？”甚至有一些自认德高望重之老者，联合上书，请救陛下出台措施，改善社会不良之风气。举圣人之训，传千年美德，杜奢淫之风，绝轻佻服饰。

钟义看过之后，也是摇头苦笑。这事儿本算不得什么大事。随着社会进步，人民生活水平日益提高，女性对社会贡献的比重逐渐加大，在坚持汉人老一套的“三从四德”肯定是不行的。压抑了几千年，汉人女性追求平等之心一旦解放，肯定是要有一段喷泄的时间。只是需要注意，在提高女性的同时，一定要避免矫枉过正，过犹不及。

毕竟男人才是社会的主体，像后世那般，中华的男人都被欺负成豆芽菜、妻管炎的现象绝对不能出现。

堂堂大汉男儿，征战八方，威震全球，可回到家中，却要低头屈膝，这……套用老学究们联名上书中的一句话，“这成何提统？”

钟义寻思着，是不是在制定《妇女儿童保障法》的同时，还要增补一套《男人家庭地位保障法》，明确男人家主身份不可动摇，以对某些不堪忍受悍妻的哥们提供法律依据。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第363章代号虎贲

大汉帝国南洋总督府所在地，知秋岛上的知秋市，又名椰城。

作为南洋殖民区的最大城市，也是整个东南亚地区的最大城市，因其得天独厚的地理位置，已经成为了连接印度洋与太平洋之间最要的港口城市、贸易中转点和金融经济中心。

比起因马六甲海峡运输通道和华人大移民而兴起的狮城，椰城经过帝国的苦心经营，在短短数年间就一跃成为了南洋的中心城市。

以已逝帝国元帅的名字命名，亦让这座殖民区大城受到了更多的关注。这表明了一个态度，既然椰城被命名为知秋市，那么，以叶知秋元帅在陛下心目中的地位，帝国将永远不会放弃南洋，尤其是知秋岛、知秋市。

在解放伦敦并制订了“侯喜”计划之后，最新的大中华联盟元首会议被选择在知秋市召开，就足见一斑。

知秋市元首会议，也是在大联盟自成立以来，第一次真正意义上的全体会议。

不光是南华、新华、华夏三华再次聚首，更有犹大、摩洛、伊朗、罗曼诺夫等**王国与四大总督府所属殖民区王国以及日本、夏威夷和非洲殖民地国家的国王、元首全部参加会议。

被钱志豪确定为接待各国贵宾的两座高达四十三层的知秋市双子星大厦，专门为此次大联盟元首会议修建，建筑时间历时两年。

四十三层高楼，代表着在大中华联盟成立之初，一共有四十三个国家缔结条约。当然，截止至会议召开之时，因为中东和非洲一些国家的加入，最主要的是因为南太平洋上的“批发王室”行动，大联盟国家的总数已经达到了一百一十四个。再加上将在本次会议中，申请加入大联盟的意大利、西班牙、土耳其、英格兰四国，还有一位将成为苏格兰国王但却还未收复失地的身份有些尴尬的温莎大公，不过，有汉皇的特邀，甚至是皇家空中特勤专机接送，温莎大公也不觉得比别人低气。

知秋市元首会议总共将有一百一十九位各国元首参加会议，这个数目绝对是空前的，“但一定不是绝后！”

在总督府中，听钱志豪汇报完关于各国元首的接待情况之后，钟义捏着鼻尖，满意的笑了。

一百一十九个国家……在后世，二十一世纪的联合国也才不满二百个国家吧！虽然大联盟一百一十九个成员国，水份颇大，光南太平洋上经帝国财政部之手，卖出去的海岛微型王国就有二十几个，但看看地图，大联盟势力实实在在的覆盖了亚、非、欧以及帝国所在的南华洲，还未纳入大联盟势力版图的，也只有美洲和一些欧洲的主流国家。虽然有意、西、土等国的加入，但现在欧洲大陆大部分还是在德军的控制下，对于那只狂妄的黑色雄鹰，陛下微微摇头。

穿越者的优势不是用来白白浪费的，在帝**队控制了中东和非洲以及西伯利亚之后，钟义还真就想不出来，当大战结束之后，德国拿什么与帝国竞争！

未来的几十年，是要比财力、比资源甚至是比人力的年代，是海权争霸的年代。将意大利、西班牙与土耳其三国拉入大联盟之后，地中海已经彻彻底底的与德国无缘。再拿下不列颠岛，封锁德国伸向大西洋的触手，就算德国人再狂妄，也只能困守于欧洲大陆。

即便是欧洲大陆，也未必都是德国的天下！得到喘息之机的大胡子已经摆明要小胡子死掐到底，在西欧，还有个自由法国政府。伦敦解放时，戴高乐那帮法国人随英国的议会派一起撤到了爱丁堡。只要蒋云志在不列颠再次击败艾森豪威尔，戴高乐也就该对美国人失望到底了。介时，只要帝国向其伸出橄榄枝，相信法国人一定是求之不得。

有帝**情局支持自由法国力量，一定可以给小胡子带去不小的麻烦。而且，虽然“霸王行动”的代号已经被钟义抢用在了不列颠登陆战役上，可若是小胡子闹得太过份的话，“还用得着在法国登陆吗？无论是西班牙还是意大利，甚至是土耳其海峡的北岸，都可以作为盟军进攻欧洲大陆的前进基地。”

与前世的美、英联军相比，现在的德军防御圈对于汉军来说，几乎就是千疮百孔。隆美尔已经死了，可即便小胡子再搞出一个大西洋壁垒，也没有任何意义

没有战略空间，没有战争资源，没有更多的人口和经济实力支撑，德国只不过是“匹夫之勇，不足为惧。就剩下美国了，解决了美国，战争就可以结束了！”

盯着地图看了半天，倒是将身后的钱总督急出了一身汗，“老……大，您看接待方面还有什么要需要改善的不？”

“啊？接待呀，不用！这样就很好！告诉厨师们，要注意不同的口味，尽量满足各国代表团的需求。比如新华太祖爱吃辣的，再给他弄点红烧肉啥滴！华夏的委员长喜欢清淡的，多给供应几样水果，还有……那个谁，都务必让人家吃好。”

得，除了太祖和委员长这俩位，其他人都成“那个谁”了，说实话，不光钟义，就是负责接待工作的钱志豪也没记住那些小国元首的名字，好多人甚至因为国家太小，没有机场，是几个人拼了一架飞机来的。还有那些南太平洋最早与帝国建交，而得以保存王室的岛国，那些土著相当绕口的名字更是难以记住。

倒是帝国财政大臣，同时也是帝汶王国代表团团长的赫巴尔，对那些大小国王们很是熟悉。想来是批发王室时，没少打交道。

“那个……老大……”钱志豪嚅嗫着，似乎有些难以启齿。

“呃？志豪，还有别的事吗？”虽然在钱总督久居知秋市，除了开会与述职，很少回帝都，但钟义对于自己的前侍卫队长还是相当的亲切，“咱不能学小胡子，怀疑来怀疑去，把自己的曾最信任的警卫队长都弄死吧？”

“呵，老大，没事。您要是没别的吩咐我就先去忙了！”

“有话就话，一段时间没见面，你咋还跟个娘们似的了！咋？又给我安排个隐蔽庄园了？”钟义不禁笑骂，人和人之间的相处，有时不是都需要客客气气的。对于钱志豪这种的，骂几句他会更舒服。

果然，钱总督瞪大了眼睛，“老大，您果然是神之子，能洞悉世间百态。我刚有点这想法，就被您猜到了！”

“靠，少来！你小子这里保密工作太差，上次就栽你手了！”

“报告老大，上次纯属意外，卑职没有预料到小皇妃会在总督府安插眼线。这次绝对不会了，志豪敢以脑袋保证，绝不让任何人察明老大您的行程。若再有人敢告密，卑职就……”钱总督右手平举，放在颌下，做了一个割喉的动作。

“滚蛋，我看最应该先把你小子咔嚓了！”

“为啥？老大，我对您可是忠心耿耿呀！”钱志豪帮作大惊的样子。

“为啥？”钟义嘿嘿一笑，“因为你知道的太多了！”

……

“此次战役代号为‘虎贲’。陛下曾与我言，‘借汝百万虎贲，复我浩荡乾坤。’特伦特河战役，不仅仅是要打败美军，解放苏格兰。我们还要一鼓作气的……呃，彻底的打败美军。”

伦敦北部的剑桥花园古堡，盟军总指挥部，蒋云志的讲话显得有些前言不搭后语。与会的盟军各国将领都惊讶的抬起了头，总指挥今天的讲话有点失水准哈！难不成是这次回长安，在国安局冷面女王那耗废精力太多？

有些知道内情有的如肖国兴、关沧海等，对视一眼，一幅男人都懂的样子嗤嗤贼笑着。

蒋云志皱了皱眉，“尼玛，老子在飞机上一直在考虑登陆北美的事情，没想到差点在盟军会议上说走了嘴！看这帮小子嬉皮笑脸的样，尤其是老肖，一定是认为自己……”

说起这事，蒋帅还真是没什么底气。不过……嘿，想起在陛下的怂恿下，借着酒劲闯到冷局长家的那一夜……蒋大元帅摸了摸鼻子，“nnd，人间最大快事，不外如是呀！”

“虎贲”计划的出台，意味着盟军与多国决战特伦特河的日子越来越近了。对于盟军方面来说，这一战，势在必得。作为盟军总指挥的蒋云志甚至已经在考虑冰岛战役和大西洋海战了！

但对于协约国方面来说，尤其是美国总统杜鲁门来说，则显得顾忌良多。战，以之前双方的所表现出来的战力来看，多国部队没有任何把握。尤其是多国部队驻欧空军在英吉利海峡上空的全军覆灭，让美国国内一片哀嚎。

在不列颠决战还没有打响之前，无论是美军士兵还是白宫智库，都普遍对多国部队在英国的前景看衰。

“从现在的军力对比上来看，我们已经失去了在欧洲继续作战的基本条件。即便是德军与大联盟决裂，不干预在不列颠岛上的战斗，多国部队也基本没有可能打败蒋云志指挥的数百万盟军。除非，总统允许我们的海军主力和本土的空军部队赴欧参战！”

美国陆军总参谋长马歇尔上将无视杜鲁门总统眼中期盼的目光，据实而谈。没有等待杜鲁门表态，老将军双手一摊，“无疑，那是不可能的！我们不可能把守卫美利坚本土的力量派到欧洲去！坦白的讲，即使总统先生您下了命令，我也会建议您撤消这个命令！”

杜鲁门耸了耸肩，“乔治，我当不会下达那样的命令，除非我疯了！”

总统的幽默并没有引来大家的笑声，白宫总统办公室中，这一群能够决定美国命运的人，脸色都十分凝重。

虽然艾森豪威尔信誓旦旦的保证，一定会在苏格兰击败盟军，但所有人都清楚，这个保证没有任何的价值。

如果美军在英国战败，盟军还会给美国留下重现卡萨布兰卡奇迹的机会吗？美军还有可能上演惊险刺激的越洋大撤退吗？

大西洋已经不是非洲战役时的大西洋了，那时汉军海军被直布罗陀海峡挡在了地中海中，可现在……当大汉和葡萄牙的《亚速尔协议》签订之后，任何国家都不能再忽视汉国海军在大西洋的发言权。就连英美传统势力范围的北大西洋，也已经出现汉军潜艇的身影，他们比德国海狼更凶狠，更勇猛。

“那么，乔治，你的意见的是什么？”杜鲁门也知道，到了必须要决断的时候，一旦拖到盟军发起进攻，那就说什么都晚了！

“谈判，英国南北分治，双方全部撤军。英国人的问题让英国人自己解决，欧洲人愿意闹，就让他们自己闹！美国的军队必须要在欧洲全面撤军，美利坚必须要从欧洲泥潭脱身，回到与以大汉帝国为首的大联盟和平共处的正确轨道上来。”

马歇尔说的很无奈，但十分坚定。

“什么？在欧洲撤军？那我们不是要回到孤立主义的老路上去了吗？”国务卿詹姆斯愤而起身，“在英国，多国部队的数量并不比盟军少多少，我们还有大西洋舰队，还有数十艘先进的航空母舰，我们的飞机工厂每天都可以生产几十架先进的战机……就这样撤军，那岂不是放弃了我们在欧洲的全部利益？甚至，是放弃了美利坚在海外的所有利益。不，你没权利这样做！”

马歇尔连翻了数个白眼，詹姆斯这个白痴，他背后的财团正是一家以军火生意起家的财团。美军在海外参战，军火公司当然会大发其财。如果依照马歇尔的计划，美军全面撤军，撤回本土，那么这些财团的军火生意肯定会大量减少，这就是詹姆斯不停的鼓动要坚持与盟军作战的原因。可是……难道他不明白？地中海和非洲战役之后，盟军在军力上已经完全超越了协约国。不说大联盟那一百多个成员国有多大水份，光是一个大汉帝国都已经不是美国所能抗衡。

财团和个人的利益，难道要比美利坚的国家安全更重要吗？

马歇尔连驳斥这个白痴的话都不愿说上一句，这个时候，只有总统的意见是最重要的。

可是，在大家期待的目光中，杜鲁门迟疑许久，才缓缓说出：“美国的海外利益属于全体美国人民，正如国务卿所说，我们只能守护，而无权放弃！”

“完了！”马歇尔坐直的身子无力的倒在椅背上。

总统办公室中一片沉默，半晌之后，马歇尔自椅子中站了起来，整了整军装，“总统先生，如果这是您最后的决定，那么我请求辞去现在的职务，并申请……退役。”

……

“婊/子、一群狗娘养的婊/子。”在菲尼克斯，美国本土西海岸战区司令部，麦克阿瑟在听闻总统批准马歇尔辞职并退役的消息后，跳脚大骂。

而在大西洋的彼岸，苏格兰首府爱丁堡，多国部队司令艾森豪威尔上将则是将自己关在办公室中一个下午，直到卫兵敲门示意该吃晚饭的时候，艾森豪威尔才将放在桌子上太久而有些发麻的脚移了下来，自言自语道：“乔治，我一定会打赢一仗，我以我的生命向你保证！”

诡异的平静了多日的特伦特河两畔，盟军与多国部队几乎同时开始了大规模调动。似乎双方都不甘心落入守势。

无论是北岸多国部队控制的诺丁汉，还是南岸在盟军手中的莱斯特和纽瓦克，大量的作战物资被迅速囤集。如果说略有不同的那就是牢牢把占着不列颠岛上空制空权的盟国空军，不分日夜的在对北岸的多国部队进行轰炸，让多国部队的调动和运输都陷入了极大的困难。

在盟军方面，将这场利用空军优势打击多国部队运输线与重要战略目标的战役称为“绞杀战”，盟军空军总指挥龙啸天计划用三到五周的时间，全部摧毁苏格兰地区的铁路运输系统，使其在“虎贲”行动开始之后，丧失大规模对前线多国部队进行补给的能力。

不过，情报显示，艾森豪威尔对多国部队失去空军之后所要遇到的困难估计很足。他十分清楚短时间内从国内获得大批量飞机和飞行员的可能已经变的无限小，所以，多国部队在爱丁堡的总司令部决定：提前对盟军发动进攻。

多国部队将利用两军停战时期大量抢运的物资，在德比、诺丁汉和利奇菲尔德三地，同时发起攻势。造成局部突破后，全线压进，力求将盟军推回至大乌斯河北安普敦附近，并攻取英国中部的交通枢纽和工业重镇，如伯明翰、考文垂等具有重要战略地位的城市。

当然，没有空军和更多的装甲部队，想彻底击败盟军是不可能的。艾森豪威尔同样对这一点十分清楚，美军上将的如意算盘就是要硬碰硬，打一场漂亮的战役，将战役向南推进。增强白宫和国会的信心，使得继续向欧洲增兵的决议能够通过。那样，在两到三个月后，多国部队就可以得到更多的飞机和美国大西洋舰队的支持。

有十个联队的空军和六艘以上航空母舰的舰队，就能够抵消盟国空军和海军给多国部队带来的巨大压力。艾森豪威尔坚信，在非洲时是那帮只知道争权夺势的英国人坏了大事，如今的多国部队中，自己大权独揽，没有了那些负面的掣肘。只要坚持到海、空军支援，就一定能够击败盟军，搬回战争中的劣势。

大汉近卫军又能怎样？什么叫战无不胜？

艾森豪威尔从来不相信神话，“在利比亚朱夫拉沙漠，被击败的大汉非洲集团军，还不是有着近卫军部队的编制？甚至于，还俘虏了汉军的一句将军，貌似，那货在交换战俘被换回去后，还被晋升了上将。哼……”

作为协约国部队，唯一一名曾经在正面击败过大汉近卫军部队的指挥官，艾森豪威尔的骄傲也算是有其道理。

若不是南洋第八军的拼死奋战，水墨指挥的近卫机步第四军在朱夫拉战役中，也许真的会吃个大亏。

只是，时任大联盟非洲集团军副总指挥的水墨现如今，已经被陛下派到亚洲的中南半岛，执掌西域总督府，成为了帝国四大总督之一。倒是朱夫拉战役中的盟军总指挥汉斯元帅正在伦敦，而且负责整编英格兰新陆军，也许真的有机会与美军再决雌雄。

可无疑，艾森豪威尔这一次真正的对手是蒋云志。

“什么？放美军在德比郡过河？”

花园古堡盟军总指挥部，近卫军团长肖国兴上将怒目而视，“老/蒋，你不是被冷局长欺负糊涂了吧？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第364章烂鱼充好鱼

火爆脾气的近卫军团长肖国兴上将，差点失手将手中的军绿色水杯扔了出去。

“艾森豪威尔的战役目标就是要在特伦河防线上造成局部突破，然后利用多国部队兵力的局部优势，对我们整条防线形成挤压。老/蒋你在德比郡放开一个口子，那……岂不是主动为美军送上大礼？”

这也就是由蒋云志亲自宣布作战方案，换个别人，以肖上将的脾气，就得直接骂他是叛徒了。

对于这个老弟兄的急脾气，蒋云志当然再熟悉不过。这也正是近卫军最早的三位团长，老全和自己都首批封帅，而唯有肖国兴还仅是个上将的原因。

“勇猛有余，谋略欠缺，冲锋陷阵之将，非统兵挂帅之才。”陛下对肖国兴的评价还是比较客观的。

谴将不如激将。蒋帅微微一笑，“老肖，既然对‘虎贲’计划有所疑虑，那么，我就交给近卫军一个最艰难的任务。你敢接吗？”

“敢接吗？老/蒋你这是瞧不起我还是瞧不起近卫军团？你……”

看着肖国兴吹胡子瞪眼的模样，蒋云志知道这厮犯起混来，没有陛下弹压，一般人很难制住他。“得，老肖，我没那意思，我也是近卫军团出来的，我能贬低近卫军吗？你听好了！老肖，这次战役，我们的目标并不在乎一河一城之得失，我们要大量的歼灭多国部队，重创美军。其中的关键，就是在特伦特河在德比郡内这一段河道，我们为了诱敌深放开的这个口子，能否及时的再封上。封上了，我们就能做到关门打狗，封不上，就可能是竹栏子打水。但是，开口子容易，再封上并不容易。负责这个任务的部队，不仅要在源源不断渡河的美国腰部，横切进去，还要在河边面临美军的两面夹击……”

“行了，老/蒋，你说这么多，不就是想让我带队去堵口子吗？别废话了，这活也只能我们近卫军团干，换别的部队你也不放心不是？”

靠……会议室中，各国元帅和将军们不约而同的竖起了中指。蒋云志的黑脸也更黑了，老肖这货还真是够夯的，这尼玛简直就是群嘲讽技能，仇恨值拉的妥妥的。

“哈哈……大伙别激动哈，我的意思不是说你们的部队战斗力不行。两面受敌，还要顶住很有可能狗急跳墙的美军的猛攻，这活儿谁去，伤亡都小不了！我老肖是心疼大伙，怎么可以让兄弟部队承受那么大的牺牲呢？这事我老肖去了，指定为你们关上门，你们就抡圆了棍子好好打狗哈！”

看到会议中其他人的加工，肖国兴也意识到自己放了地图炮，惹了众怒，连忙抱手作揖再加一顿嬉皮笑脸的胡扯。

倒也没人跟他较真。一是习已为常，这货哪天不拉几次仇恨就不正常了；二是人家也的确有得瑟的资本，大汉近卫军团是大联盟内公认的最强军。无论是士兵的作战素质还是军官的指挥水平，绝对都是超一流的，更让人无语的是人家的装备，那真是叫一个“丧心病狂”呀！

不说那三个王牌装甲军，就是番号稍靠后的三个机步军，其装甲与自行火炮力量也远超其他国家的装甲部队。更不要提在全世界范围，装备都是最先进的空降师和陆航师。还有那个更加变态的近卫第十军，传说中那才是近卫军团中的最大王牌。

虽然近卫第十军一直被遮着一层神秘的面纱，但单单是已经露面过的近卫第30师的猛玛重型坦克，就已经足够惊世骇俗。

近八十吨重的庞然大物，可怕的两门125毫米口径主炮，“绞肉机”式铰接履带，16层加强型钢制装甲，以及可以提供强劲动力的“特拉斯”微型反应堆。

除了其让人抓狂的又笨又慢的机动性能外，“猛玛”坦克就是这个时代真正的陆地之王，没有东西能够阻止它的前进。

在非洲战场上，近卫第30师的“猛玛”坦克释放着滚滚黑烟，金属摩擦释放着刺耳的噪音，成为了多国部队士兵们挥之不去的噩梦。美国人引以为荣的潘兴-26重型坦克，在“猛玛”前，就如同是小孩子的玩具，就连艾森豪威尔也不得不承认，“美军现有的所有坦克，在汉军的‘猛玛’面前，都只能是惨遭碾压。我怀疑就算猛玛坦克没有那两门让人生畏的125毫米主炮，我们也没有任何办法能对付它。”

不过，让艾森豪威尔庆幸的是猛玛坦克的威力巨大，但面对“猛玛”时的恐惧感，可不光是它的敌人们，就连汉军自己对“猛玛”也是深感无力，特别是后勤保障部队。

没有任何汽车能够装载“猛玛”，想快速的转运这些庞然大物，只能使用专用的火车车厢。而且，除非是在非洲的水漠地型中，一马平川的无边沙漠可以让“猛玛”心情驰骋。在其他地方，猛玛坦克的作用都将受到很大的限制。譬如在河流纵横、水道密布的英国。工兵部队的简易浮桥根本就无法承受“猛玛”的重量。

所以，近卫第30师并没有加入到登陆不列颠的部队中，而是留在了非洲，留在了最适合它行动的地方，并在金龙旗的指引下，横扫整个大陆。

驻非洲帝**司令王以哲元帅就曾说过，“有‘猛玛’在，金龙旗就可以永远飘扬在这片大陆。”

在英国，在特伦特河南岸，肖国兴上将所指挥的近卫军团装甲第2军和机步第4军、第6军中，都没有“猛玛”的存的。除近卫第30师外，帝国仅有的另一个“猛玛”师是近卫第2师，他们驻扎在西伯利亚，是在《哈尔滨条约》后，盟军在西伯利亚分批撤军后，保留下来的对苏维埃政权的威慑性力量。

也正是因为有这些恐怖巨兽驻扎在金帐王国、罗曼诺夫王国和苏联的三国边界之处，驻西伯利亚帝**司令陈庶康上将才可以放心的睡安稳觉。

但没有人就会因此而轻视近卫军团在英国的存在。一个装甲军，两个机步军，如果说这十几万的近卫军就能击败多国部队，那不现实。但由他们完成穿插敌后，截断多国部队退路的任务，如果近卫军做不到，那没人会认为自己的部队会比近卫军做的更好。

将计就计，既然艾森豪威尔急于求胜，迫切希望取得成果，击退盟军，那么就放美军渡河，然后聚而歼之。

蒋云志敢于这么做，无疑也是因为有大汉近卫军的存在。近卫军强悍的战斗力将是“虎贲”计划实施的最大保证。

如果说“霸王”行动时，以空投伞兵截断英军退路显得有些草率，若不是出现了英国第11装甲旅这个变数，若不是权志永上校所指挥的特别行动队立下大功，也许两个近卫空降师就将白白牺牲。

但对于“虎贲”行动，蒋帅就有底气的多。虽然同样是近卫军部队，虽然这一次的任务比约维尔阻击战更加凶险，更加困难。与缺少重型火力并缺少支援伞兵部队相比，有最王牌的装甲军，有移动火力更加猛的机步军，还有空军全程的火力支援，“没有人可以吃下近卫军团的主力部队，美军也不行。”

“近卫满万则无敌！”这一点，蒋帅坚信不移。

为掩饰本方的战役目标，七月中旬开始，在特伦特河，盟军与多国部队互有攻守，相继发动了多次试探性进攻。

在诺丁汉、甚至在最下游的盖恩斯伯勒，都是炮火连天，硝烟弥漫。多国部队将集中了数百门m1山炮和155毫米施奈德大炮，向对岸盟军的阵地发动了猛烈的炮击，并进行了师一级规模的渡河行动。

盟军的炮兵予以了针锋相对的还击，并冲出了空军，摧毁了多个多国部队的炮兵阵地。试图渡河的多国部队当然也遭到了顽强的阻击，“黑寡妇”多管火箭炮部队再一次用“烈焰之吻”覆盖了美军的渡河地段，打残了美军执行疑兵任务的三个师，让艾森豪威尔心疼不己。

也正是因为本就是试探性攻击的这三个师遭受了重大伤亡，让多国部队司令部的军官们一致认为：盟军的防守重点在特伦特河的中下游。加上北部舰队在多佛尔海峡日以继夜的排雷行动，让艾森豪威尔也相信，盟军的确是在中下游囤积重兵，等到排雷结束，就会凭借其在西欧地区强大的海军力量，沿海岸线配合陆军向北方进攻。

这种进攻没有什么出奇之处，但对于缺少海、空力量支持的驻欧美军来讲，又绝对是无解的。在这个地区，在这个时段，拥有十一艘主力航母的大汉海军北部队舰队和大西洋舰队，是无敌的存在。

英国海军的覆灭和德国海军的没落，以及美国海军的畏战，使得大汉皇家海军在这一海域一家独大，就连仅有两艘航空母舰的意大利海军也可以狐假虎威的在大西洋上耀武扬威。

得到了大汉赠送的几艘二手驱逐舰后，墨索里尼甚至宣称，意大利海军就是欧洲第一海军！这让德国海军司令邓尼茨咬牙不己。

但元首严令，德国海军停止在多佛尔海峡以南的行动。比斯开湾的潜艇基地已经被放弃，u潜艇也全部退回到了北海和挪威海。已经正式入役的齐柏林号航空母舰，不得不在狭小的波罗的海内完成试航。

从惨烈无比但又成果巨大的大西洋袭船战到一下子转到隔岸观火，搬小板凳看热闹，在战争中巨大的角色转变，让邓尼茨郁闷无比。再看到报纸上，那个意大利“叛徒”得意洋洋的样子，真是恨不得派出u潜艇海狼群将意大利的那俩艘航母击沉。

与蒋云志一样，德国海军司令对于自己的潜艇部队也抱有无比的信心：曾经击沉英国皇家方舟号航母的他们，要对付根本不会打仗的意大利人，还不是易如反掌？话说，意大利知道什么是真正的海军吗？再好的战舰给那群废物有什么用！

很可惜，意大利人并不知道邓尼茨的想法。否则，以墨索里尼的性格，在成功加入大联盟，并与大汉帝国进入蜜月期而信心膨涨的他，会不会下令里吉齐亚尼与德国海军单挑一下，都未可知！

而事实上，首先通过多佛尔海峡，进入北海，这个数百年来英国皇家海军自留地的正是意大利海军。

天鹰号航空母舰与为其护航的六艘驱逐舰、四艘护卫舰以及十几艘扫雷舰，在多佛尔海峡航道被打通的第一时间就绕过北福兰角，驶入英国皇家海军的谢佩岛海军基地。

得到这一消息后的艾森豪威尔意识到，留给他的时间不多了！一旦盟军发动陆海空立体攻势，那么“短腿”的多国部队必将丧失所有的进攻主动性。

无独有偶，在这一段时间内双方的交战，都刻意的避开了德比郡。

德比这个词在后世有着另外的一层意思，更多的应用于同城的足球俱乐部比赛中。但实际，德比是英国纯血马的原产地之一，在十九世纪，欧洲很多城市的赛马场上，几乎全部是产自德比的良马在比赛，后来“德比战”就成为了同城对手竞争的代名词。

盟军与多国部队的战斗当然不能算是“德比战”，这是两个人种之间的战斗，是东西方思想和文化之间的战斗，是当今世界两个最强大帝国之间的战斗。

特伦特河全程数百公里，但双方仿佛如心有灵犀般的都将战场选择在了德比郡，似乎在刻意的促成真正意义上的德比战役。

7月22日，这一天在世界军事史上，是一个值得记住的日子。尤其是对于英国人。

当然，这并不仅仅是指1812年的7月22日，惠灵顿公爵指挥英、葡、西等国联军，在西班牙南部萨拉曼卡击败法军，奠定了在三年后在滑铁卢中彻底打败拿破仑的基础。

还因为在1943年这一天，不列颠决战正式打响。在盟军方面，称其为特伦特河战役，而英国人则更喜欢称其为德比战役或是黑白战役。

在德比郡南部的河床平原地区，多国部队突然发起的渡河行动大获成功。防守特伦特河南岸西班牙军队的阵地，在两个小时内便被美国第7军突破。随后，美军第12装甲师与加拿大唯一的装甲旅陆续过河。特伦特河流经德比郡的这一段，因为地势平坦的平原地貌，水流平缓。这给美军的架桥部队减少了很多困难，这也正是艾森豪威尔选择在德比郡突破的原因之一。

凌晨发起的进攻，实际上在上午10点钟以后就变成了单纯的多国部队渡河行动。两个师的西班牙军队面对美国第7军的凶猛攻势一触即溃，随后盟军组织起了多次反击，包括华夏远征军与整编后的英国陆军的联合进攻，都被美军打退。经验老道的美军中将斯考特并没有急于向前推进，而在特伦特河南岸构筑了一条宽达数公里的阻击阵地，阵地的后，就是十几平公方里的渡河区。

凭借着这条临时阵地，美国第7军将来势汹汹的数拔盟军全部挡住，成功的掩护其后的装甲部队渡河，扩大了多国部队在南岸的军事力量。

直到太阳落山之前，多国部队顶着盟国空军的轰炸，凭借着搭了炸，炸完了修的数十几座浮桥，将二十几万多国盟军渡过了特伦特河。

美军第12装甲师与加拿大装甲旅的m4坦克更是完成了快速穿插，将欲在拉夫伯勒集结的盟军再次击溃，若不是担任指挥官的第7军军长斯考特中将过于谨慎，叫停了脱离大部队过远的装甲师，多国部队甚至可以在天黑后就能够逼近重镇莱斯特城——这是多国部队司令艾森豪威尔在本次战役最终的两个目标之一。

战报传来，爱丁堡多国部队总司令部中一片欢腾，盟军的战斗力似乎被吹嘘过大，事实证明，除了汉军，其他国家的部队依然是不堪一击。

艾森豪威尔并不这么认为，虽然前线的战斗显示，盟军的确组织了多次反击，并且不惜伤亡的勇猛冲锋，欲压回南岸的阵地。但司令先生还是觉得有些不对，战斗过程貌似有些过于顺利了！

这可以用盟军精锐都集中在特伦特河中下游，准备发动攻势来解释。“但……盟军的指挥官，威名赫赫的大汉战神蒋云志元帅，会犯下这样低级的低级错误吗？将这么大的空档全部交给西班牙甚至是英军来驻守？”

一名参谋交上来的首日战斗伤亡报告打断了上将的思考。至下午六时，渡河美军的伤亡达到了一万三千人，其中大部分是由盟军的空军造成的。在并不算宽的特伦特河中，躺满了美军士兵的尸体，甚至造成了浮桥附近水位的上升。

斯考特中将不得不派出了一个团的美军乘坐气垫艇打挥战死士兵的尸体，河水都已经被染红。

同时，在距拉夫伯勒不足五十公里的梅乐顿已经出现至少一个军的盟军部队，还有在伯明翰，整编后的英格兰陆军也正在通铁路快速集结。

这艾森豪威尔变得更加忧虑，他很担心这是盟军的一个圈套。

“查清汉军主力部队的位置，是汉军，大汉帝国的军队，尤其是他们的近卫军团。”生怕负责记录的参谋没有听清，艾森豪威尔一连强调了好几句。

“艾克，不要急！我们的情报显示，登陆英国的汉国荆州军团和兖州军团都还在沃什湾地区，徐州军团更是远在威尔士。而他们的近卫军团，三个空降军的其中两个已经返回西班牙休整，在之前并未投入战斗的近卫第9空降军还驻扎在伦敦地区。近卫军的其他部队目前都集中在诺丁汉的对方，与我们保持着对峙。”

多国部队参谋长，美军上将费里登达及时的走了过来，很好的履行了自己参谋长的职责。

“诺丁汉的对面？都有哪些番号的部队？”听完参谋长的汇报，艾森豪威尔心中紧绷的那根弦并没有放松下来。

“汉国近卫团军的第2装甲军、第4机步军和第6机步军，还有的就是那位美龄女士派来的华夏远征军部队了。”对于这些几乎公开的情报，费里登达张口即来，不过，美军情报部门紧盯的同样是汉军。对于华夏远征军，费里登达的印象也只是停留在“他们是那位迷人的美龄美士的部队。”

“曾经被日本人打的狼狈不堪的他们，能有什么战力呢？汉人不是有句成语，叫什么把腐烂的鱼也混进桶里当好鱼卖，他们不过就是一群烂鱼罢了！”线的战斗显示，盟军的确组织了多次反击，并且不惜伤亡的勇猛冲锋，欲压回南岸的阵地。但司令先生还是觉得有些不对，战斗过程貌似有些过于顺利了！

这可以用盟军精锐都集中在特伦特河中下游，准备发动攻势来解释。“但……盟军的指挥官，威名赫赫的大汉战神蒋云志元帅，会犯下这样低级的低级错误吗？将这么大的空档全部交给西班牙甚至是英军来驻守？”

一名参谋交上来的首日战斗伤亡报告打断了上将的思考。至下午六时，渡河美军的伤亡达到了一万三千人，其中大部分是由盟军的空军造成的。在并不算宽的特伦特河中，躺满了美军士兵的尸体，甚至造成了浮桥附近水位的上升。

斯考特中将不得不派出了一个团的美军乘坐气垫艇打挥战死士兵的尸体，河水都已经被染红。

同时，在距拉夫伯勒不足五十公里的梅乐顿已经出现至少一个军的盟军部队，还有在伯明翰，整编后的英格兰陆军也正在通铁路快速集结。

这艾森豪威尔变得更加忧虑，他很担心这是盟军的一个圈套。

“查清汉军主力部队的位置，是汉军，大汉帝国的军队，尤其是他们的近卫军团。”生怕负责记录的参谋没有听清，艾森豪威尔一连强调了好几句。

“艾克，不要急！我们的情报显示，登陆英国的汉国荆州军团和兖州军团都还在沃什湾地区，徐州军团更是远在威尔士。而他们的近卫军团，三个空降军的其中两个已经返回西班牙休整，在之前并未投入战斗的近卫第9空降军还驻扎在伦敦地区。近卫军的其他部队目前都集中在诺丁汉的对方，与我们保持着对峙。”

多国部队参谋长，美军上将费里登达及时的走了过来，很好的履行了自己参谋长的职责。

“诺丁汉的对面？都有哪些番号的部队？”听完参谋长的汇报，艾森豪威尔心中紧绷的那根弦并没有放松下来。

“汉国近卫团军的第2装甲军、第4机步军和第6机步军，还有的就是那位美龄女士派来的华夏远征军部队了。”对于这些几乎公开的情报，费里登达张口即来，不过，美军情报部门紧盯的同样是汉军。对于华夏远征军，费里登达的印象也只是停留在“他们是那位迷人的美龄美士的部队。”

“曾经被日本人打的狼狈不堪的他们，能有什么战力呢？汉人不是有句成语，叫什么把腐烂的鱼也混进桶里当好鱼卖，他们不过就是一群烂鱼罢了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第365章七进七出

能将“滥竽充数”理解成这样，有过驻华武官经历的费里登达参谋长，估计当年是没少去天津听相声。

而且，这位美军上将应该也肯定没有仔细研究过非洲战役，尤其是盟军登陆突尼斯的“大耳狐”行动。否则他就一定不会认为华夏远征军是“烂鱼”，是“仅此而己”。

中华抗战时期，国/军部队在抗日战场上节节败退，除却战略指挥方面的失误之外，其装备落后是主要原因。不要说全凭一腔之勇，“不求尽孝，只求尽忠”的铁血川军，就是所谓的嫡系中/央军在人员素质与武器装备上与日本精锐部队也是相差甚远。

但经历五年抗战，两年内战，尤其是在换装汉械后，现在的国/军早已不是抗战之初的鱼楠部队，加贝斯阻击战，远征军第22师一战成名。在腹背受敌的情况下，坚守数日，直接导致英军第6集团军被包围以及突尼斯全境被解放。

以英军为主的地中海集团军也正是在此役之后，大丧元气，最终失去了与盟军在北非一争长短的机会和实力。

费里登达可以轻视，但艾森豪威尔当时就在非洲。对于那场导致数十万英军溃败，最终使得多国部队丢掉整个非洲的战役当然会记忆犹新。

当听到参谋长说诺丁汉对面与多国部队对峙的就是华夏远征军，美国上将下意识的认为，这其中必有问题。

放大版的英国中部军事地图上，厚厚的布帘被参谋们拉开。艾森豪威尔与费里登达的目光都直接凝视到了诺丁汉，这座控制在美军手中，也是英国中部最大和工业重镇的古老城市。

没有人在乎它是侠盗罗宾汉的故乡，俩位美军上将的心思都集中在了特伦特河南岸的盟军部队分布点上。大汉近卫军团一个装甲军和两个机步军，以及华夏远征军的三个军。在方圆不足三十平方公里的狭长地域中，集中了盟军近三十万主战部队。

这并不算什么，因为在北岸的诺丁汉城周围，也分布着二十多万的多国部队，其中不乏美军第9装甲师等精锐部队。

但艾森豪威尔并没有忽视最重要的一点——诺丁汉与德比郡的美军突破渡河阵相距不足一百公里。以盟军装甲部队的机动性，用不了几个小时就可以对德比郡的多国部队发动进攻。英国不是非洲，不是利比亚的大沙漠。大不列颠岛东西最宽的地方也只有五百二十公里。在这样狭小的地域作战，无论是对于盟军还是多国部队，可以闪躲腾挪的空间实在是太小了。

任何一场战斗都只有硬碰硬，比一比双方谁的拳头更硬。

“是哪些部队负责德比郡渡河区侧翼的保护？”

“加拿大第30军。”依然是没有任何的迟疑，费里登达对于多国部队的兵力部署了如指掌。

艾森豪威尔面色凝重的拍了拍搭档的肩膀，“老兄，我们可能有麻烦了！”

……

“通知第4师的刘根，让他们再快点，爬窝的坦克直接丢下不用管，后面有工程师部队收拢。”

大汉近卫军团长肖国兴上将把军团指挥部直接设在了指挥装甲车上。在剑桥盟军总指挥部立下军令状后，肖上将就直飞特伦特河前线。对着三位近卫军军长，老肖就说了一句话，“是狼是狗，是吃肉还是吃屎？就看这一把！”

近卫第6机步军军长李兴华“嘿嘿”两声，“头儿，你就直接说是骡子是马我们就都能懂，干啥整的又是肉又是屎的，差点把早饭都吐出来！”

“你小子少给老子扯淡！”肖国兴眼珠子一瞪，“这次我可以在总指挥面前立下军令状了，老/蒋那个人你们都了解吧？要是真放跑了美军，他可不会管你是中将还是少将，也不会管是你近卫军还是其他军团。那货黑起脸来，连陛下都敢顶撞滴。”

“嘿嘿，头儿，话说蒋帅的脸啥时不是黑的？”

“滚蛋，你小子皮痒痒，欠收拾了是吧？敢背后编排帝国元帅的坏话……话说，蒋老黑是没白过哈！”

……

与外界想像的正相反，近卫军内部，上下级之间壁垒真的没有那么分明。更多的时候，大家在兄弟与长官和下属之间的关系，根本不会分的那么清楚。就连钟义也是经常会与近卫军团的士兵们打成一片，同吃同住，一起在训练中摸爬滚打，一起在闲暇时吹牛聊天。

但在军令和军纪上，没有任何一只军队会如近卫军这样严明。

肖国兴贵为帝国上将，亲临一线，并不只是因为立下了军令状。骨子里的那种热血，让其不顾其他人的拦阻，强行登上了指挥装甲车。

“能打死老子的子弹，美国佬还没生产出来呢！”

将诺丁汉南岸的防区丢给华夏远征军，大汉近卫军团三个主力军在太阳刚刚沉入海面之时，就开始了急行军。

防区在最西侧的第4装甲师成为了全军的先锋部队。师长刘根少将率领着六百三十辆“猛虎”坦克，肩负着冲击多国部队侧翼防线的艰巨任务。

在多国部队重兵防守的渡河阵地中，强行插入。不仅仅是要重新夺回特伦特河在德比郡南岸的阵地，还要顶住已经渡河的多国部队可以预想的拼死反扑，和北岸多国部队的猛烈进攻。

这已经不能用背水一战来形容了，因为背水的那一侧，同样有敌人的猛攻。

与北非“大耳狐”行动时的加贝斯阻击战相比，这一次近卫军的战斗将更加困难。

他们没有时间修筑工事，甚至是构建一条临时防线。因为这条阵地本就需要他们在敌人手中夺来，多国部队也不可能任由他们原地修建任何的工事。任

何一只军队在这样的情况下都很难站稳脚根，除了装甲部队。

肖国兴在接受这个任务的第一刻，就没有想过什么所谓的“死守”。近卫军不是普通的大汉军团，坐拥全世界最强大的装甲力量，却要去固守原地？如果真的那样做了，肖上将相信，不单是陛下会把他一撸到底，就连那位德国兄弟隆美尔也会被起的从墓地中跳出来。

让装甲军去打阵地防守战，那无疑是暴敛天物。而且真要是需要坚守，蒋云志也根本不会派近卫军出战。盟军阵中，善于打硬仗、打阻击战的部队多了去了。

冲击、冲击不停的冲击。用近卫军的钢铁洪流冲垮已经渡河的多国部队的防守体系，为其他盟军部队进入围歼阵地赢得时间，至于北岸多国部队的攻击，由机步军对付就可以了！每个近卫机步军除了同样拥有相当数量的坦克与步兵装甲车之外，还有更多的自行火炮和用卡车拖载的大口径火炮。

比火力，比打击度，近卫军惧过谁？

八十七公里的距离对于高度机械化的近卫军当然也不是什么困难。唯一担心的是多国部队是否会提前破坏特伦特河南岸的河岸公路，虽然近卫军的工兵部队逢山开山，遇水架桥的保障能力同样是世界一流，但肖上将还是命令第4装甲师的刘根师长全速前进。

“咱近卫军打仗，打胜是应该的，不仅要胜，还要赢的有气势。否则凭啥路吃好的用好的？凭啥在数百万帝**中，只有咱才敢称‘大汉第一军’？伞兵兄弟们在约维尔已经露足了脸，李龙迪师长四肢截了一半，陛下与武秘书亲自在医院陪护，这份荣耀除了我们近卫军，谁能拥有？”

通过坦克与装甲车上的车载通讯系统，肖上将的战前动员就像是一场誓师大会。

“纵使断腿回长安，不称英雄亦好汉。”当一支军队的士兵都抱着这样的决心挺进战场的时候，这支军队是可怕的。更可怕的是近卫军战士们对于最高指挥官的忠诚就是一种与生俱来的信仰。

在隆隆声中前进的“猛虎”坦克中，刘根少将嘶吼着向全师下达命令，“全速前进，各车组可以自行摧毁行军路上的一切可疑目标而不用请示。”

这个命令使得第4装甲师在突击过程中，造成了很多英国平民的伤亡。不论英国人是否持有武装，不论其是否对盟军怀有敌意，“猛虎”坦克连连怒吼，强拆了许多在路边碍事的民居和围墙。

当然，这也大大加快了行军速度。在夜晚20时前，第4装甲师的先头部队已经开始与多国部队侧翼守军发生交火。

加拿大第30军，隶属于加拿大第4集团军。这个集团军是在英国内阁被迫辞职，议会被强行解散之后，加拿大自治领政府决定与美军展开合作后才编成的。尤其这是个第30军，全部换装了美械装备，并拥有了加拿军队中唯一的装甲旅，战力不俗。

在消灭了六辆加拿大军队的谢尔曼m4坦克后，由42辆“猛虎”坦克组成的第4装甲师先头部队，遭到了105毫米口径m101式榴弹炮炮群的猛烈轰击。

虽然盟军总指挥部曾数次发文，提醒各支部队的军官们要重视多国部队的战斗力。但刘根少将在得知挡在前面的是一个加拿大师，而并非是情报中的美军时，还是表现出了极大的轻视。

当先头部队在加拿大人炮兵的打击下，损失十余辆坦克的消息传来，刘师长才追悔莫及，轻敌的代价就是近百名战友的牺牲。

装甲师当然不会用宝贵的坦克去与对方的炮兵对射互拼。实际上，无论是从射程还是从火炮口役上来讲，“猛虎”中型坦克也根本没有能力与美制的m101式榴弹炮对射。装甲部队讲究的是机动。

战争进行到现在，在汉军的内部，立体攻击的战争方式早已经深入人心。对付这种已经暴露位置的炮群，，在拥有绝对制空权的情况下，几乎没有任何难度。

黑夜，对于全天候作战飞机来说，只是比白天多了一点点难度。三十分钟，在刘根呼叫空军对多国部队炮兵阵地进行打击的三十分钟后，早就随时准备出击的空军，派来的八架g-40威龙攻击机就已经抵达攻击位置。

夜色中的高射炮曳光弹，就如同是倒置的流星雨，将夜空点缀绚烂无比。可是他们的作用也只能是仅引而己。大汉皇家空军早在两年前就已经进入了雷达制导和防御圈外打击的时代。

仍以高射炮作为主要防空武器的多国部队，就如同八国联军时代的清军一样，镭鼓摇旗、喊声震天，自己耍个热闹，却只能沦为笑话，根本无法改变战争的结局。

洪氏企鹅-3导弹在海上对舰攻击时，表现得十分鸡肋。在其被洪氏企鹅-7取代之后，帝**总装备部索性将全部的洪氏企鹅-3都转给了空军。虽然已经落后了，但是仍可以发挥最后的余热。

这八架赶来支援的“威龙”战机，挂载的正是那一批由海军转来的空地导弹。

射程仅有八公里洪氏企鹅-3，也足够让“威龙”战机在面对缺少对空武器的多国部队面前，四平八稳的向设定的坐标区域发射。

每一架威龙都进行了两轮发射，64枚对地导弹准确的命中了加拿人的炮兵阵地。这样的攻击对于如今的皇家空军来说，没有任何难度——不就是一个夜间的打靶训练吗？

当冲天的火光与巨大的炮弹殉爆声传来，排好阵势的第4装甲师六百余辆“猛虎”坦克，正如其名，仿佛一群下山猛虎，直扑多国部队阵地。

夜战，对于装有红外瞄准装置的“猛虎”当然不是问题。博福斯反坦克炮的存在，也可以对近卫军的猛虎坦克造成很大的杀伤。可面对铁甲怪兽的集群冲击，一切的抵抗都显得是那么的无力。

7月22日这一天，白昼属于多国部队，他们突破了盟军的防线，顺利渡河；而夜晚则绝对的属于盟军。无论是无解的空中打击，还是“猛虎”的集群突击，都向整个世界展现了一支强大军队所应有的战争模式。

这也正是德比郡战役在后世被许多人称为“黑白”战役的由来。

午夜时分，抽空在指挥装甲车小憩一会的肖国兴，收到了刘根少将的汇报：第4装甲师已经打穿了多国部队的南岸防线，请军团长指示下一步行动。

肖上将“嘿嘿”两声，“刘根，听过长坂坡赵子龙的评书没有？”

“听过！军团长，我明白了！第4装甲师将在20分钟后调头杀回。今夜，多国部队阵中虽没有糜夫人，我刘根也要杀个七进七出。”

大汉近卫军团的军官，基本都是三国类的书友。

只是刘根这话听着怎么这么别扭呢？什么叫没有糜夫人也要七进七出？难不成你要找个美国大兵七进七出？

肖上将刚涌起这个邪恶念头，就连忙暗念“罪过罪过，哎！都是跟陛下学坏的！”

当年的三千里行军进攻澳洲东部战役，肖国兴曾与陛下在乌尔迪驻军，就是在那时，陛下问了一个问题，让肖上将多年以来，百撕不得其姐。

“赵子龙长坂坡百万军中和糜夫人七进七出，最后糜夫人投井自尽。国兴呀，你说糜夫人为啥要自尽？是因为赵云七进七出后发现是糜夫人？还是因为发现糜夫人后赵云七进七出？”

……

分头并进的近卫军团第2装甲军和第4装甲军，在击退了多起小股部队的阻击后，于凌晨3时抵达了德比郡多国部队渡河阵地的南岸。

打得兴起的刘根少将在收到脱离战场，与大部队汇合的命令后，仍在叫嚣：“军团长，你们来的太快了，我才杀了个三进三出……”

闻听此言，肖上将老脸一红，“老子还一进一出都没呢，你小子给我速度出来。”

……

一夜的战斗，居然打出了这么多省略号，但战果显著。第4装甲师以不到一百辆坦克的损失，将多国部队的南岸防线搅了个天翻地覆。夜间作战能力十分低下的加拿大装甲旅近二百辆谢尔曼m4坦克，几乎都成了靶子——虽然就算是白天，它们也不是“猛虎”坦克的对手。

多国部队南线指挥官，美军第7军军长斯考特中将被近下令加拿大第30军将防线收缩，让出空间，任由近卫第4装甲师进进出出，只求在本方装甲部队回援前，收住渡河的码头区。同时率领已经攻占了拉夫伯勒的美军回援河岸防线。

但这并不能阻止近卫军攻取渡河码头。加拿大第30军也算得上是精锐之师，可唯一的装甲旅在夜间就惨遭爆菊，m101式榴弹炮团也被“威龙”战机远程调戏之后，指望两个步兵师抵挡两千多辆猛虎坦克的进攻，那无异于是天方夜谈。

而实际上，在德比郡地区，艾森豪威尔为突击部队准备的装甲力量并不算少。但除了美军第12装甲和杯具的加拿大装甲旅，其他的三个装甲师根本就没来得及过河。

因为除了美军第12装甲师仍然装备的是谢尔曼m4坦克之外，这三个美军的装甲师全部在战前紧急换装了潘兴-26重型坦克，以针对汉军的“猛虎”和“东北虎”中型坦克。

可美军的工兵们所能架起的浮桥，并不能保证承受重达36吨的潘兴-26坦克。为了保证战役的突然性和战斗打响后，南岸多国部队能够拥有足够的装甲突击力量，斯考特中将决定第12装甲师先行过河，其他装甲

师等待工兵加固浮桥。

在其看来，工兵加固浮桥的时间仅需要四十八小时，两天的时间，有第12装甲师和加拿大装甲旅也足够用了。

谢尔曼m4是比较脆，但也不是毫无还手能力不是？

只是没想到，盟军的攻击来得居然如此的快。在多国部队渡河的12小时后，就发动了致命反击。

渡河码头的失守，让多国部队被一下子切成了两截，南岸的部队在近卫军装甲力量的打击下，苦不堪言，而北岸大量的重型坦克却有劲无处使，只能眼睁睁的看着“猛虎”集群在河对岸耀武扬威。天翻地覆。夜间作战能力十分低下的加拿大装甲旅近二百辆谢尔曼m4坦克，几乎都成了靶子——虽然就算是白天，它们也不是“猛虎”坦克的对手。

多国部队南线指挥官，美军第7军军长斯考特中将被近下令加拿大第30军将防线收缩，让出空间，任由近卫第4装甲师进进出出，只求在本方装甲部队回援前，收住渡河的码头区。同时率领已经攻占了拉夫伯勒的美军回援河岸防线。

但这并不能阻止近卫军攻取渡河码头。加拿大第30军也算得上是精锐之师，可唯一的装甲旅在夜间就惨遭爆菊，m101式榴弹炮团也被“威龙”战机远程调戏之后，指望两个步兵师抵挡两千多辆猛虎坦克的进攻，那无异于是天方夜谈。

而实际上，在德比郡地区，艾森豪威尔为突击部队准备的装甲力量并不算少。但除了美军第12装甲和杯具的加拿大装甲旅，其他的三个装甲师根本就没来得及过河。

因为除了美军第12装甲师仍然装备的是谢尔曼m4坦克之外，这三个美军的装甲师全部在战前紧急换装了潘兴-26重型坦克，以针对汉军的“猛虎”和“东北虎”中型坦克。

可美军的工兵们所能架起的浮桥，并不能保证承受重达36吨的潘兴-26坦克。为了保证战役的突然性和战斗打响后，南岸多国部队能够拥有足够的装甲突击力量，斯考特中将决定第12装甲师先行过河，其他装甲

师等待工兵加固浮桥。

在其看来，工兵加固浮桥的时间仅需要四十八小时，两天的时间，有第12装甲师和加拿大装甲旅也足够用了。

谢尔曼m4是比较脆，但也不是毫无还手能力不是？

只是没想到，盟军的攻击来得居然如此的快。在多国部队渡河的12小时后，就发动了致命反击。

渡河码头的失守，让多国部队被一下子切成了两截，南岸的部队在近卫军装甲力量的打击下，苦不堪言，而北岸大量的重型坦克却有劲无处使，只能眼睁睁的看着“猛虎”集群在河对岸耀武扬威。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第366章小城坦克战

多国部队对于盟军反击速度的低估，成全了肖国兴指挥近卫军团在德比郡特伦特河南岸的闪击战，大获成功。

在随后的数天内，近卫机步第6军与北岸的多国部队打起了炮战。美制的m101式105毫米榴弹炮、m114式155毫米口径榴弹炮，甚至是数量较少的m100型203毫米口径的重型火炮都被集中起来。

既然河道上的浮桥被盟军的飞机炸了个一干二净，在对方空军的精准打击下，多国部队想继续强攻渡河已经变成了一种奢望，艾森豪威尔就铁了心用火炮轰开一条血路。

被誉为“战争之王”的大炮当然威力无穷。近卫军的机步军虽然火炮的数量不吃亏，但在口径方面还真是比不了美军。连号称“攻城炮”的m100式203毫米口径榴弹炮都拿了出来，机步军“火神”自行火炮的155毫米口径绝对会被美军的m100式完爆。

只是，在这个世界上，比火力，汉军啥时吃过亏？各型导弹性能的飞速发展，使得大汉三军早已具备防御圈外打击能力。

在一周之后，美军的大口径火炮就几乎全部变成了哑巴。几乎吐血的艾森豪威尔在给本土的电报中明确表示：如果不能取得制空能力上的均衡，多国部队在大不列颠岛上的军事行动，取得最后胜利的可能性无限接近于零。

这份电报深深震撼了美利坚的军界人士和白宫的高官们。如果多国部队不能够在英国有效的对盟军进行抵抗，双方的战斗力真的如艾尔豪威尔所说，有那么大的差距，那么对于北美本土的防御战，也没有人再敢抱任何的乐观希望。

随后的一系列战斗让仍然心存侥幸的美国人愈加失望。

特伦特南岸的多国部队在斯考特中将的指挥下，以拉夫伯勒为据点，对近卫军团的阵地连续发动猛攻，不但没有攻破大汉近卫第4机步军的阵地，反而被近卫第2装甲军的“猛虎”集群在侧翼发起的冲击，打得溃不成军。

在河边对着加拿大第30军只搞了个“三进三出”，明显有些欲求未满的第4装甲师在刘根少将的指挥下，在只有数千人口的小镇梅尔顿，与南岸美军唯一的成建制装甲部队——美军第12装甲师狭路相逢。

孙立人将军指挥的华夏远征军在接替近卫军团防守诺丁汉对岸的任务后，以梅尔顿小镇为中转地，连续向特伦特河南岸增兵，但美军斯考特中将指挥美国第7军，却在对近卫第4机步军的阵地前碰得头破血流，眼见夺回渡河码头，撤回德比郡的通道无望之后，立刻派出第12装甲师，突袭梅尔顿小镇。

只要拿下梅尔顿，美军第7军等部队就可以转而向东，进攻华夏远征军的阵地，在诺尔汉地区渡河，撤回北岸。

但战场上失去制空权，就等于失去了战争的主动。即便斯考特做出了多次欺骗性行动，可装甲师的大规模调动仍然无法逃脱“小猎龙”侦察机的追踪侦查。在“棘背龙”二代预警机出现之后，皇家空军的协调侦察能力成倍数增长，更不要说装甲师这种黑烟滚滚、灰尘四扬的肉眼可见的行动。

肖上将在接到预警机的情报后，立刻命令负责在右翼穿插的近卫第4装甲师火速赶往梅尔顿小镇，支援华夏远征军。

两支装甲部队赶到梅尔顿的时间，只相差不足两小时。

可就是这两个小时的时间，驻守梅尔顿的华夏远征军第27师就已经损失惨重。围绕树林构建起来的阵地几乎被美军坦克打穿，多个镇内储存物资的集散地遭到炮击。m4a3谢尔曼坦克的76毫米m1长管滑膛炮，不光具备了较强的反坦克能力，还有着相当不错的炮击距离。换上he高爆榴弹后，美军坦克在突破华夏远征军阵地之前，就对小镇进行数轮炮击。

而m4a3上装备了勃朗宁重机枪也给予了土壕阵地中的远征军战士以重大的杀伤。远征军第27师则以汉军制式的夜枭火箭筒和75毫米口径步兵炮对美军装甲师进行还击。

抱着成捆的木柄手榴弹或**包，以血肉之躯冲向铁甲巨兽，这样的事，在中华抗战时期，无论是国/军还是八路军，都没少干过。

在本方的反坦克火力遭遇重点打击，一一哑火，小镇外围阵地眼见要被突破之际，远征军再次派出敢死队，装成死尸伏在壕沟中，等美军坦克驶过时立刻拉响炸弹包，由谢尔曼坦克装甲相对薄弱的底部进行爆破。

泱泱大国五千年的历史，每朝每代的之中华人，从未缺乏过死士。古有荆轲、要离，今有铁血敢死队。华夏远征军在远离故土的大洋彼岸，再次上演抗战时的悲情一幕，让西族蛮夷见识到中华战士的不屈与无畏。

如果有区别的话，那就是在抗战时，战士们流血牺牲之后，仍不免频频败退，将大好河山任由倭寇凌辱。而这一次，远征军27师用血肉之躯将美军坦克拖在阵地之上，他们的坚持当然不会被白白浪费。随后赶到了近卫第4装甲师狠狠踢了美军第12装甲师的屁/股。

在无法快速击溃远征军第27师的情况下，美军第12装甲师被迫放弃了近在眼前的梅尔顿小镇，掉头迎战近卫第4装甲师。

猛虎坦克与m4谢尔曼坦克的对决，在非洲战役结束后，再一次精彩上演。

不同的剧情，不同的人物，但结局却总是千篇一律。

与非洲时的美军装甲部队相比，m4a3型号上换装的m1长管火炮，在反坦克性能已经有了大大的加强。但可惜，面对已经全面换装复合式装甲的猛虎坦克，谢尔曼坦克的杀伤力依然有限。

虽然在经过连续作战之后，近卫第4装甲师的坦克总数量已经下降到了三百余辆，美军第12装甲师的m4谢尔曼几乎是以二打一的态势进行围攻。但钢铁骑士正面碰撞的胜利者最后依然是“猛虎”。

刘根师长将手中的三百辆坦克集中在正面冲锋，却将近二百辆“猎豹”搭配少量“猛虎”布置在侧翼。在双方坦克互射正酣，就连刘根的4001号坦克都被打断了履带而不得不趴窝原地射击的时候，侧翼的“猎豹”群勇敢发起了冲锋，当然，猎豹履带式装甲运兵车的主武器只是两挺重机枪，对于m4谢尔曼坦克来说，没有任何威胁。

如果美军能够如汉军一样，可以及时的得到空中侦察情报，那么，第12装甲师只要分出一百辆坦克，就完全可以击败在他们的腹部突然冒出来的汉军“坦克群”。可是，在大不列颠的上空，美军已经完全失去空中的眼目，发动机的咆哮声与不多的几辆“猛虎”发射的破甲弹，让美军指挥官坚定的认为，又有一支汉军的坦克部队赶到了！

古有长坂坡张翼德百余骑兵树枝扫地，疑兵吓退夏候氏；如今刘根少将以“猎豹”狂追美军坦克二十里，同样堪称一段战争佳话。

27比74，这是在梅尔顿坦克战中，双方的坦克损失比。猛虎坦克以几乎1比3的战损率再次证明了自己在世界中型坦克中的霸主地位。

而在美军第12装甲师发现，将自己追得狼狈狂奔的，原来只是一群根本就没有主炮的装甲车时，在第二天就立即返回梅尔顿，欲与近卫第4装甲师再度较量。

只是在一场以少打多的经典坦克战过后，肖国兴虽大肆赞扬刘根的战术能力，却绝不能忍受近卫军居然会在坦克数量上吃亏的现实。

“拼坦克？这世界还有能吓得往咱大汉近卫军的吗？”

肖上将大手一挥，近卫第6装甲师星夜驰援。可苦等第二次梅尔顿坦克战战果的肖上将等来的消息却是：美军第12装甲根本就没有来能来到梅尔顿。列阵以待的近卫军两个坦克师根本就没见到美军坦克的影子。

随后，近卫第21陆航师、近卫第24陆航师飞抵德比郡特伦特河南岸，向军团长报道请求归队。肖上将才知道，这帮小子在来时的路上，顺手就将美军第12装甲师给解决了！

“靠，两个陆航师，近六百架海冬青武装直升机，美军装甲师剩下的几百辆坦克哪够打？”

近卫军团第7和第8空降军的两个伞兵师在约维尔阻击战遭到重创，伤亡巨大。蒋云志随即安排近卫第20和第22空降师撤回西班牙修整，但这两个空降军所属的陆航师，因为“霸王”行动初期的船只紧张，一直是在西班牙待命，直到最近才由油轮改装的运输船运抵英国。

在肖国兴指挥近卫军团的三个军轻松完成穿插，将渡河的美军截断归路留在南岸之后，歼灭这股二十多万人的美军已几成定局，但蒋云志当然不会就此满足。

二十万人，虽也可以称为大捷。但对于大不列颠岛上总量达到一百余万人的多国部队，还谈不上伤筋动骨。借此机会，迅速向特伦特河北岸推进，甚至将战线推至哈德良长城（英、苏分界线）以北，以盟军的实力，也绝非妄想。

当两个陆航师登陆英伦之后，更坚定了蒋帅的信心。这些空中骑兵，对于以美国为首的多国部队来说，依然是无解的。在朱夫拉沙漠，海岸军团的102空中骑兵师，曾经吃过艾森豪威尔的大亏。那些用小型卡车拖载的肩扛式防空导弹，给海岸军团的wz-20猎鹰武装直升机造成了很大麻烦，甚至间接的造成了那场朱夫拉战役的失败。

但在蒋帅看来，水墨在那场战役中，对于“空中骑兵”的使用，存在着一个很大的误区。在肩扛式防空导弹出现之前，武装直升机在多国部队方面，就是一个无解的难题。所以，海岸军团的“猎鹰”群，几乎是肆无忌惮的在树梢高度对多国部队的装甲力量进行打击，甚至是攻击对方的步兵。

可是，武装直升机的装甲毕竟不能与坦克相比。就算是坦克，不也是经常会被各种反坦克武器击穿吗？武装直升机的优点和弱点同样突出。

单独的将武装直升机机群暴露在敌人的面前，是绝对的轻敌和不负责任。

武装直升机的作用，绝不是突击力量，而应该是突袭。在地面战斗胶着之时，突然进行空中打击，打乱敌人的部署，摧毁敌人的抵抗决心。

简而言之，现代战争中，价格昂贵的武装直升机存在的最大意义就是斩首，突然性的打击最具价值的战略目标。

否则，如在朱夫拉沙漠时，被人家以一辆皮卡换一架直升机的代价，轻松击退，那样的损失是任何一个国家都无法承受的。

实际上，在这个时代，全世界所有国家中，也只有大汉帝国有能力组建规模如斯的陆航部队。没有红警基地的支持，哪个国家可以投入天文数字的资金和资源，用以建造如此众多的武装直升机？

抛开技术屏障等难题，一架wz-20猎鹰的造价，就相当于十辆坦克的造价，比起其他国家的主力固定翼战机，如德国的“黑骑士”和美国的三角标枪，也便宜不了多少。

用可以造数个联队先进喷气式战机的钱，去造上千架直升机？像小胡子那么疯狂的人也干不出这么疯狂的事。

只有大汉，只有钟义，只有红警基地。

造战机、造武装直升机，甚至是造航母、造导弹，在钟义看来，无非都只是手指点击一下。在拥有了庞大的殖民区之后，钟义已经很久没有担心过基地的可使用资金情况了。当然在穿越之初，掰着手指算计资金的日子早已经一去不返。王以哲在南非运回一船宝石矿石，扔进精炼厂，就可以换出一艘元帅级航母或是一个中队的猛龙；水墨在缅甸空运回来的玉石矿，都被陛下用来砌未央宫中兰妃湖的防波堤了，那些所谓的老坑石头圆咕噜的，正好堆在湖边，起到装饰作用。

这使得有资格出现在兰妃湖边的帝国大员们，没事就蹲在岸边观察那些被整齐码成一堆堆的圆石头。逢得宫中有喜事，皇室放赏之时，这帮人就啥也不要，每个人去湖边抱一场石头回家。当然，或喜或悲，抱回去之后，有的能掏出大块各色翡翠，为媳妇、情人啥的雕上几件，更有幸运者，弄到大块的，干脆就高价请来中华的玉师，精雕成传家宝一类的。可运气差者，抱回来一块石头，连切带磨的，这石头就还是石头，只是由大块石头变成了一片片的石头。

同样由兰妃湖边搬回来，几家欢乐几家愁，切出来好玉的，媳妇、情人皆大欢喜，掏不出来的也没关系，继续好好工作，等陛下开心了，指不定啥时就还有机会再去搬一块来。好多人都迷上了没事就去湖边转悠，有相中的石头就做个计号，等待机会搬回家，有时还没事凑一起交流探讨一番，大伙还给这个事起了个名——“赌石”。

钟义听后“呵呵”一笑，作为穿越者当然明白这些缅甸玉石的价值，可在其看来，这东西纯属玩物。再好看的翡翠，又不能顶吃顶喝的！扔到精炼厂中倒是能换些资金，问题是现在的帝国根本就不缺这点东西。将玉石垄断在帝国，对于以后帝国的经济发展也是有很大好处的。可好东西不能都留在皇室，为这些为帝国付出过汗水，甚至流血牺牲的功臣们，在不知不觉得攒下几件传家宝，陛下当然乐而为之。

不过，淫糜之风不可涨，对于那些掏了翡翠就拿去哄小情人的家伙，国安局一一备录，并定期制成小本本转交给陛下。

所以，在有一段时间，卫青阁中的最高统帅部会议，开会之前，各位大员们都会掏出一个小本本，瞪大眼睛仔细看上几遍。不过，与三胖子下去视察，所有人都掏小本本乱写乱画不同，这些人都是在找国安局风纪处通报中，有没有自己的名字。连续三次登科者，就会被请去国安局喝茶，接受冷局长的亲自谈话。

其内容并不限于拿翡翠哄小情人等小小不言之事，贪污、渎职，甚至是不作为等一系列名头，一旦进入国安局风纪处的视线，并被请去喝茶的话，那么……就真的“呵呵”了。

这个隶属于国安局的风纪处，当然没有资格请最高统帅部的诸位去喝茶，可冷局长在这方面那是出了名的不畏强势，就连陛下夜会梦露，都曾上了统帅部内部传看的小本本上，更何论他人？

生性风流，多次惨遭其害的云九元帅在一次统帅部全体会议上，曾爬在蒋云志的怀中，“老/蒋呀，你快点打败美国人吧，帝都需要你，我们也都需要你呀！”

就在蒋/帅深感菊花发凉，欲拔腿逃出卫青阁之时，陛下也讪笑俩声，“这个事，云志你可以考虑下！要不，我特批一下，你把冷局长调到前线也成！”

“不行！”听说欧洲前线的盟军总指挥部要成立战争物资反贪污局，彻查有些军中将领利用战争物资中饱私囊的案件，调任国安局冷芸少将出任“战反局”局长，并晋升其为中将军衔，当夜金华殿秦主任就大声反对。

如此明显的明升暗降、公报私仇的行为，发生在女性地位正在逐渐提高的帝国之中，绝对的叔可忍，婶不能忍。

“后宫不得干政！此乃铁律。映雪，你也不能违背！”陛下大义凛然的拒绝秦主任插手军官任命的不当行为。可是当稍后赶来金华殿的冷芸一改平时冷面女王的形象，甜甜的喊了两声姐夫陛下，“我那还有一些漂亮的风景照片，拿来给雪姐看看好不？”

钟义立刻起身，严词训斥，“冷芸，你身居高位，肩负国家重责，居然如此贪恋玩耍，怎能担当‘战反局长’之重任？实在是有愧朕之信任。哼，朕决定，取消你赴域外任职之命令，继续留国安局面壁思过……还有那些什么风景照片，明天交到统帅部办公室。”

冷芸笑了，陛下怒了，“照片一张都不能少，以后你要是再贪玩不务正业，就……”

“就怎么？”秦映雪一双美目笑成了月牙，走了进来，还顺势一手抱着钟义的左臂地，一手温柔的扶在陛下的腰间。

“呃，我还要去卫青阁看下前线的战报，蒋云志这仗打的，实在不怎么样，连个女……连一百多万的美国人到现在也没管教好！”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第367章美国工人党

近卫军陆航师的参战，以及梅尔顿坦克战后，美军第12装甲师的覆灭，使得南岸多国部队丧失了最后的机动性。

逃，无路可逃；战，战无可战！你还指望着一群被团团包围，每日都要遭受盟国空军疯狂轰炸的的美国大兵能够抵抗到底吗？

“战至最后一人！”那从来都是华人军队的说法。无论是古汉还是今昔，为了心中的信念和信仰，敢于流血牺牲的中华仁人志士，数不胜数。狼牙山五壮士的悲壮豪情、“向我开炮”的铁血忠义，又或是崖山绝壁、零丁咏叹。

人生自古谁无死，留取丹心照汗青。几千年来，一代又一代的大汉豪杰们总是喜欢将“生为人杰、死亦鬼雄”的壮语挂在嘴边，在陷入绝境之时，也慷慨赴死，只为了心中的那份坚持。

可美国人不一样，战败被俘貌似并不是什么太丢人的事，至少比被汉军打死强多了！国家需要，英勇出战，不图建功，只求尽力！像美军第7军这种，苦战多日，仍无援军，眼见盟军的包围圈已然合实，二十万多国部队突围无望之后，斯考特中将召集了美国第七军和加拿大第30军的主要军官，以民主的方式，决定这些部队的最后命运。

结果，不出所料，与会人员毫不迟疑的全部举手，以全票通过向盟军投降的决议。

斯考特中将很是庆幸，自己及时的召开了这个会议，看样子，要是再晚几天，部队伤亡再大一些，甚至都有集体哗变的可能了！

向爱丁堡多国部队司令部发了最后一封电报，斯考特随即派出参谋，用木棍挑着一件白色四角裤，走向了盟军的阵地……

南岸多国部队投降，就像是一块多米诺骨牌的倒下。本来势均力敌的特伦特河两岸，盟军在对北岸多国部队阵地进行多轮空中轰炸后，突然发起攻击。“黑寡妇”的烈燃之吻，深情的“吻”遍了诺丁汉外围阵地的每一处角落。就如同是情人之间火热的激/情，让多国部队守军陷入********的感觉当中。

随后，十万华夏远征军开始强行渡河，还没等河岸边守军们在多管火箭炮的热情拥抱中缓过神之时，数百架海东青武装直升机如天兵突降，比猛烈的无控火箭弹更可怕的是那些长冠企鹅轻型空地导弹。它们的打击度精确的令人发指，甚至可以从机枪的射击空钻进地堡内部，将混凝土修成的坚固地堡变成一锅红烧肉……

当乘坐冲锋舟渡河而击的远征军战士冲上多国部队的阵地，看到那些工事中美国大兵的惨状之后，即便是这些百战老兵也忍不住捂嘴干呕一阵。

红烧肉？谁敢在这时提红烧肉，一定是会被群而扁之。

战场上的残肢断骸其实并不可怕，炮火猛烈时，飞到你身上一条断臂都不用大惊小怪。可是当看你到一座座工事中，那……“一锅锅的红烧肉”时，你还能够保持镇定的话，那你指定就是传说中的铁心石肠。

多国部队的工事，修的绝对保质保量。长冠企鹅轻型对地导弹的爆炸威力，根本不足以掀翻那些地堡。也正因为如此，弹头爆炸后的当量无法散发出去，全部被集中在地堡内部。十几公分厚的混凝土壁没有问题，可躲藏在里面的美国大兵在瞬间承受那么大的爆炸当量，衣物被汽化、肌肉被烧熟……

好吧，指挥部传来渡河部队继续挺进，打扫战场的事情交给后续部队。这个命令如同特赦令一般，让几乎要吐光了胃液的远征军战士们如释重负。“宁可去子弹乱飞的前线冲锋，也比在这抬尸强！看着那一具具被烧的半焦的熟尸，尼玛，至少要有几个月吃不进去肉了。”

为了能够远离那些红烧肉，在接下来的战斗中，华夏远征军战士们在战斗中更加的勇猛，落后的部队是会被安排打扫战场的。

就连孙立人将军也没搞明白，为啥自己的手下突然变得这么善战，就连伤亡最大的堑壕战时也是如打了鸡血般勇敢的冲锋。

当然，不管是因为什么，这肯定是好事。在近卫军团的装甲军和机步军以及兖州军团和南洋军相继过河之后，多国部队的特伦特河防线全线崩溃。率先突破的华夏远征军不仅在三日之内就解放了英格兰中部重镇诺丁汉，还在8月中旬攻占了英国重要的钢铁工业中心设菲尔德，逼进英格兰北部最重要的两座城市曼彻斯特和利兹。

而因为难以抵挡盟军的空中打击，不得不一退再退的多国部队也似乎重新鼓起了勇气，欲依托这一地区繁密分布的城市，来抵抗盟军的进攻。

打巷战，在不严重破坏城市的前提下，盟军的空中优势和装甲力量都会受到极大的制约。而这一地带一个接一个的人口众多的英格兰大城，不可能不让盟军有所顾忌。

不仅仅是曼特斯持和利兹，在曼彻斯特为中心的方圆近百公里内，博尔顿、布莱克本、利物浦、沃灵顿、布拉特福德，几乎每一座城市都是英国各行业的中心，十数座大城市组成了英格兰最重要的工业区，其在英国经济中的地位，丝毫不次于首都大伦敦区。

这样一个在整个欧洲都首屈一指的工业区，能否挡住盟军前进的脚步？艾森豪威尔并没有太大的信心。如果是美军，那么这么庞大的工业区，尤其是盟友国家的经济支柱区，那美军的行动一定会将其考虑在内。

可对于大联盟军队来讲……汉皇到底是神之子，还是恶魔？在英美等西方国家范围内，当然还是选后者的人比较多。

王权**、黄色贵族，大汉帝国的横空出世，只用了几年的时间就将白人几百年间统治世界的荣耀打回了原型。西方列强国家在战争中不断被强大的法西斯军队踩在脚下，阿道夫是个恶魔，红色政权的大胡子当然更是个恶魔，嗯，也许汉皇不是恶魔……他根本就是撒旦转世，魔王重生。

德苏战争演变至今，已经成为了两个恶魔间的争斗。但魔王的军队却依然挥舞屠刀，铁蹄践踏。屠戳着西方民主，践踏着自由与文明。

这样的一个魔王，这样的一支军队，他们会在乎英国人用了几百年才建立起来的工业区吗？他们会因为在乎而给多国部队一丝喘息之机吗？

艾森豪威尔凭直觉认为，不会！皇家空军的飞机也许会毫不留情的继续轰炸，盟国坦克的履带也会绝不停留的继续辗压。

可是，盟军的行动却出乎了多国部队司令的意料。攻击的确没有停止，但攻击的方式却不是大炮和飞机，而是西方人最喜欢用的舆论。

盟军总指挥大汉元帅蒋云志发文指责作为侵略者的多国部队，故意将战线引至英国人口和城市密集的工业区，意图将破坏英国工业和屠杀英国人民的罪行扣在盟军身上，多国部队可昭之心不外如是。

很快，大联盟各国的主流报纸上，骂声一片。纷纷要求以民主和自由标榜的美国，最快的将军队撤出英国的工业区。

“战争难免破坏，但蓄意的破坏就是******、反文明。如果以美国为首的多国部队执意要在英国的重要工业区进行战斗，那么美军的指挥官以及美国总统，在战后都一定要被送上法庭，接受英国人民的审判。”

《卫报》以大篇幅报道了多国部队在曼斯特彻工业区内修筑工事，欲借盟军之手，摧毁英国经济支柱的狼子野心。

当然，此卫报非彼卫报，在乔治六世重新掌权之后，虽然英格兰地区依然为军管，很多军政大事，必须要经盟军指挥部批准方可实施，但蒋云志在英格兰内政方面，并未多加干涉王室的收权行动。英国发行量最大的报纸《卫报》，在经过一番换人清洗之后，很快成为了忠于王室的喉舌。

虽然《卫报》的立场很明显站在盟军一方，但报道的腔调在很大多时候都是从英格兰王国的利益出发，指责多国部队在英格兰和苏格兰的行动是侵略行为，是破坏行为。这博得了许多英国人的喝采。

无论是已经解放的英格兰中、南部地区的人民，还是依然在多国部队和不被英王承认的议会政府管控下的英格兰北部和苏格兰的人民，对于盟军和多国部队在本国土地上的厮杀，都很是反感。

“我们英国在战争中已经认输了，无论是英王继续统治，还是英、苏分治，我们都能接受。你大汉也好，美国也好，愿意打，就去你们自己国家的土地上去打，老在我们在大不列颠岛打来打去算什么事呀？”

“好吧，指望着美国打到南华，是不现实的，那干脆就给盟军加油，让汉军快点登陆美利坚，去北美洲打吧！”

英国人的心态，不外如此。就连英王乔治六世，也发出了动员令，命令重新整编后的英**队协助盟军，向多国部队发起反击，请侵略者赶出大不列颠岛。

在伦敦的温莎大公当然更是急的不行。这货直接就跑到了剑桥的盟军总指挥部，“艾森豪威尔要是不撤军，干脆就继续轰炸吧，一个曼彻斯特，英格兰人还承受得起。只要能将美军赶出去，我们还可以重新建立更大的工业区。

蒋云志差点被气乐了，赶情这货急着回爱丁堡登基，对于英格兰的城市会被炸成啥样，就不管不顾了。不过，他可以什么都不在乎，蒋云志却不能贸然进攻。陛下这次打定了主义，是钱要赚，吆喝也要赚。

军情局负责美洲事务的五处已然联系到了美利坚的反战势力，那就是美国工人/党。

成立于1919年的美国工人党，以支持黑人反对种族歧视斗争，领导和组织产业工人工会而闻名，在1921年，因受到美国政府的残酷镇压而被迫转入地下，1923年恢复了合法地位。

总的来说，美国工人党在党/章和党/性上，与红色苏维埃与新华执政党同出一脉，反帝反战******垄断资本主义。在西班牙内战时期，还曾组织动员数千人的军队远征欧洲，参加反对佛朗哥独裁政府的斗争。

对于强势崛起的超级大国大汉帝国，美军工人党在之前一直是抱以敌视的态度。尤其是在钢铁同盟时期，汉、德两国一起对苏维埃社会主义联盟发起进攻，意图扼杀新生的红色政权。工人党主席山姆·韦伯就曾直言：“法西斯是无/产阶/级最大的敌人。”

不过，罗斯福在战争连连失利的重压之下，愕然离逝，杜鲁门总统上台之后，美国国内的“麦卡锡主义”很快盛行起来。生存于产业工人阶层、黑人和其他有色人种人群的美国工人党，在“麦卡锡”主义的打压下，迅速跌入低谷。很多美国人甚至认为，在战争期间，仍然坚持共/产/主义的工人党，是美利坚的叛徒，是拖战争后腿的叛国者。

许多美国工人党的主要人物都遭到了打压甚至是迫害，山姆·韦伯也被投进了监狱。大多数的美国公司在签订合同时规定职员不得加入工人党。在这种情况下，很多党员**了，因为不退就要面临失业的威胁，连自己的生存都无法保证。

在这种情况下，军情局通过共济会，将工人党主席山姆·韦伯从监狱中救了出来，并秘密偷渡到了墨西哥北部，随后韦伯乘坐军情局安排的专机，转道夏威夷，飞抵帝都长安，受到了汉皇的接见。

陛下承诺：每个国家和民族的人民，都有权利选择适合自己国家的政体，共/产/主义与王室复兴并不矛盾。在北美大陆上，美利坚国的历史也只有一百多年，除了印地安人，其他的美国人恐怕想要找出一个历史悠久的家族都很难，更不要说什么王室。所以，大汉帝国支持无产阶级在北美大陆的革命与奋斗。

这是有事实作为证明的。众所周知，帝国的华人，大多数都是移民自中华大陆，至今，南华与新华之前也保持着兄弟手足般的关系。新华的蓬勃发展，与帝国众多的援华项目是分不开的。而且，帝国与苏联也达成了停战协议，并在一定程度上，支持苏联人民的卫国战争。所以请山姆主席相信，帝国是支持无产阶级革/命事业的。

从身陷囹圄，到坐在世界上最壮观的皇家宫殿中，与神之子汉皇对话，“山姆大叔”的脑子其实还没有跟上境遇转换的速度。不过，汉皇说的是实话，新华就是社/会主/义国家，虽然与南华有着割舍不断的血脉关系，但足以证明，以大汉为首的大联盟，对共/产主/义并不排斥。联想到美国国内，虽然自诩民主，却不择手段的打压工人党，连自己这个党主席都被莫须有的罪名投入监狱，这是狗/屁的民主？

共和也好、帝制也好！民主只掌握在统治者的一念之间。“汉皇说的真好：心向人民，帝国也可以有民主；鸟笼政治，共和亦非桃源。”

长安之行，心眼实在的山姆大叔在钟义的耐心开导下，终于明白了一个道理：枪杆子才能出政权。美国工人党的党/章中，规定的通过和平道路战胜国家垄断资本主义纯属扯淡，没有政权，怎么反对资本主义？怎么为工人阶级谋得更多福利？甚至在杜鲁门上台之后，连自保的能力都没有，不就是因为工人党没有自己的武装力量吗？

现在，有了汉皇的支持，这些都将不再是问题。

很快，在夏威夷首府的檀香山，美国工人党总部再次挂牌。这一次，“山姆大叔”韦伯领导的工人党，将不再是类似于工会的群众团体，而是立志于武装夺取政权，建立一个由工人阶级政党领导的社/会主/义国家。

最新更改的美国工人党党章如下：美国工人党是为美国工人阶级服务的美国工人阶级的政党。美国工人阶级的构成具有多种族和多民族特点。其成员有男有女；有年轻人也有老年人；既包括有工作的工人，也包括失业的工人；既包括有组织的工人，也包括无组织的工人；既包括同性恋者，也包括异性恋者；既包括美国本土出生的工人，也包括外来移民；既包括城市工人，也包括农村工人，包括所有从事多种体力和脑力劳动的工人群众，其人口在美国社会中占大多数。我们党是非洲裔、墨西哥裔、波多黎各裔及其他拉美裔、土著、亚裔美国人和其他一切受到种族和民族压迫的人民的政党，同时也是妇女、青年人和其他所有劳动人民的政党。

领导和组织人民，反对资本主义垄断，最终用社会主义社会代替资本主义社会，建立工人阶级所领导的，具有广泛人民基础的政府，为人民的利益和权利而奋斗。

“很好，很强大！”在军情局五处将在夏威夷召开的美国工人党代表大会内容传回至长安时，陛下看罢后不禁哑然失笑，“尼玛，怎么跟小时候入少先队的宣誓词很像呢？”

虽然有些好笑，可是在这个时代，就应该是这样吧！

其实也无所谓了，在经过长时间考查之后，军情局和外务部门的报告一致认为印第安人虽然“认祖归宗”之心迫不及待，但实属朽木不可雕之辈。在未来的北美大陆上，指望以印第安人为主的国家，对抗那些欧洲后裔的美国人……从如今墨西哥和美国之间的关系就可管窥一二了。

欲在北美形成牵制，限制美国的发展，就必须扶植另外的势力。这是沐局长和外务大臣威尔森同时给汉皇的意见。

陛下接见美国工人党主席韦伯和军情局支持重建工人党总部，以及帮助“山姆大叔”建立工人党武装卫队，正是因为陛下采纳了两位爱将的建议。

“印第安人建国和扶植美国工人党，要同时进行。既然美国人那么喜欢民主，那就给他们充分的民主好了！北美的每一个民族，每一种思想都应该有其生存空间，一个国家不够，就多分几个吧！”

最高统帅办公室，大办公桌两侧，陛下面对着死鱼脸淡淡而谈。

“一切还要取决于军事行动，只要我们能够在北美大陆上击败美军，想分成几个，还不是由的我们说的算？”

沐局长轻轻点头，“那啥，陛下，梦露托我家贝蒂带了口信，说是想你了！”

“呃……啊？靠，你个笨蛋，不知道冷芸没走吗？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第368章要文明拆迁

大不列颠战争的持续恶化，让杜鲁门总统和一干白宫智库专家们如坐针毡。

或是孤注一掷，倾全国之力援助驻欧多国部队，打赢战争或是至少可以守住苏格兰，待机与大联盟谈判停战；或是全面放弃欧洲战略，将多国部队撤回冰岛，以提防大联盟军队登陆北美。

这是摆在杜鲁门面前的两个选项，两个杜鲁门都不能轻易选择的选项。

选择前者，无疑是将整个美利坚的国运赌于一场战争。胜，美国或可与汉、德三分天下；败，则永陷沉沦，伟大的六月花将从此不再盛开。

选择后者，美国或可保全一隅，偏安北美。但这样堪称耻辱的退出战争，杜鲁门的个人政治生涯已然宣布终结，美国也将在军事和政治上全面受制于德、汉两国，更准确的说，是受制于大中华联盟。

“欧洲是德国的，其他是汉国的，至少我们可以保全北美。这样的结果，并非是美利坚不能接受的。只是……”

国务卿詹姆斯的话并没有说完，但大家都明白“只是”的后面指的是杜鲁门总统与他的内阁成员的政治生涯。

“先生们，如果牺牲掉我哈里·杜鲁门一个人的荣辱，就可以为美利坚换取和平，那么我将会毫不犹豫！但是，现在我们要探讨的是，美利坚还有没有能力赢得这场战争甚或是更加体面的退出战争？”杜鲁门将眼镜摘下来并举在手中，随着他内心中的愤怒一起挥舞着。

随着英国的被解放，较早进行的英国核武器研发计划——“合金管工程”计划的成果都落后入了盟军手中。这不单单是会对“曼哈顿”计划的进程造成影响，更有可能使汉国了解到美国核武工程的进度。

“曼哈顿工程区”负责人格罗夫斯将军汇报，由奥本海默领导的科研团队已经在田纳西州的橡树岭工厂生产出第一批浓缩铀原料，但关于原子弹的总装至少还需要一年的时间。

一年，只需要一年，无论汉军再强势，美国都可以用核武器守护美利坚，甚至逼迫汉国乖乖的坐到谈判桌前来。杜鲁门的眼神中闪过了一丝狂热，强大的美利坚对于大联盟军队可能的进攻，绝不是毫无抵挡之力，至少，一年总可以吧？

只是，在战争的压力面前，为了个人权利而失去冷静，将整个美国的希望寄托于末日武器的杜鲁门并不知道，这个世界早在数年前就已经有原子弹投入实战，而堪称美国史上保密级别最高的“曼哈顿工程区”也绝非完全隐身。

虽然在1939年战争爆发后，美国政府便停止了所有公共媒体对于核研究计划的刊载和讨论，并要求国家科学院以及其他媒体驳回前先所刊登的关于原子理论及核研究的讨论，并避免了一切含有类似“铀”、“中子”、“原子武器”等字眼的文章。

甚至于，他们对盟友英国都严加提防。事实上，这很必要。“合金管工程”科研组领导者詹姆斯·查德威克及其他几位英国科学家目前就正在大汉帝**情局总部“作客”。

在全球布局的同时，钟义从未忘记“曼哈顿”。在从英国科学家那里没有得到有关“曼哈顿工程”进度的任何有效情报之后，军情局已经准备唤醒“德尔马”，那个隐藏在橡树岭美国国家实验室的超级特工。

白宫智库还在为选择“战或和”而挠头，如果他们知道汉皇甚至已经准备对美国不惜动用封存数年的“小淘气”，想必杜鲁门一定会吐血三升而亡。

“侯喜”计划历经半年的准备，龙胖子累的瘦了一圈，但夏威夷的作战物资却日渐充足。大汉十三军团中人数最少，却最为精锐的扬州军团奉命驻防夏威夷王国，被戏称为陆军海战队的扬州军团是以参加夏威夷女王登基两周年纪念日的名义进驻可爱岛的。

而实际上只有一个旅的部队登上了檀香山所在的瓦胡岛，他们将与海军陆战第四师第12旅一同接受夏威夷女王的检阅。

虽然扬州军团全员只有八万多人，但美军方面却给予了高度重视。西海岸美军司令麦克阿瑟一连数次视察洛杉基、圣迭戈和旧金山等地，检查美军的海岸工事。

美国的西海岸地区在开战之初，经历了大汉皇家空军高强度的战略轰炸，人口向内陆迁移许多，经济衰退明显。曾经的全美第二大城市洛杉矶早已失去了天使之城的风采，许多在大轰炸后，因空置而显得破败不堪的建筑就像是泼洒的废墨一般，将天使之城涂抹得杂乱不堪。享誉世界的流行文化圣地好莱坞也因为大量影视公司的搬迁而没有了往日的繁华。话说现在世界上最著名的电影城与好莱坞没有一毛钱关系，你可说是扬州的墨尔本，也可以说是徐州的丹阳，反正是在南华，而绝不是在北美。

自古高人在民间，汉军将登陆美利坚的传说，在帝国还未将“侯喜”计划列入议事日程时就已经开始流传。北美的有钱人在经历了分封王室和出于对战争恐惧的数次逃离潮之后，已经瘳瘳无几。如果说，这个时代也可以列出一个福布斯排行榜的话，那么前一百名的绝大多数都生活在南华，其中最富的那些人，则分布在南洋的各个微型岛国。

这年头，没有个小岛领地，没有个王室身份，你出来装土豪，百分百会被鄙视到马里亚纳海沟里去。嗯，马里亚纳群岛也不是随便去的，那里的全称是北马里亚纳王国，其王室是英裔的沃尔顿家族。当代的北马里亚纳国王罗伯森·沃尔顿在美国以经营连锁超市起家，在大汉帝国建国之后，是第一批入驻南华的财团之一，沃尔玛超市遍布南华十三州和司隶地区，为帝国初建时商品流通做出重大贡献的同时，自己也赚了个盆满钵满，一跃成为超级富豪，并成为汉皇册封的首批王室家族之一。

1943年10月，就在大汉帝国第十个国庆日即将来临之时，盟军强行攻占英格兰工业重镇曼彻斯特。在此之间，利物浦、布莱克本等重要城市都已经解放。只是，艾森豪威尔顶着几乎是全世界的骂声，坚持以城市战对抗盟军的空中轰炸。

在汉皇下达“不惜一切代价，在1944年前，击败驻欧美军”的命令后，龙啸天空军上将所指挥的皇家空军战略轰炸机部队，在一个月的时间内，将数万吨炸弹扔遍了曼彻斯特和利特浦两大工业区。飞行员在接到的轰炸命令中，甚至还有一条比较让人无语的：优先轰炸多国部队军事目标，当你找不到有价值的军事目标时，也可以把炸弹投到最近的工厂中去。

蒋云志元帅对龙啸天的原话是：这几万吨炸弹，不求能炸死多少美军，将英国的工业区炸毁总够了吧？

而在卫青阁，陛下跟蒋云志说的则是：所有岛国，都不适合成为对世界有影响力的大国。因为岛国人性格中固有的狭隘偏激的世界观、人生观和价值观，对于其他民族和国家，都是不公平的。三观不正，怎堪大国？

蒋帅对于陛下的话理解的很明白：像日本那样，把英格兰变成一个纯农业国家，为世界人民种出更多的纯绿色粮食，养殖出更多的健康水产品，就足够了。至少这些产业已经蛮可以让英格兰人和王室都生活的很幸福。没有战争，就没有伤亡。一个有野心但却没有能力的民族，就应该生活在幸福安详的农耕渔特的生活中。“你耕田来我织布，你挑水来我浇园！让英格兰人像天仙一样的生活，陛下是多么慈心仁厚呀！”

在听到孙立人将军解放曼彻斯特的消息后，正坐着赤免越野车从伦敦赶回剑桥的蒋云志忍不住唏嘘感叹。

在一系列的城市战中，华夏远征军再立新功。

近卫军团装甲部队在巷战中，遭遇重创。光是在博尔顿，刘根的近卫第4装甲师就损失了近百辆“猛虎”和“猎豹”，结果犯了混劲的这货，调动了一个“火神”自行榴弹炮团，两百多门155毫米大口径重炮对着博尔顿城猛轰数个小时，几乎将半座城市夷为平地。

当然近卫第4装甲师趾高气扬的踏进博尔顿城时，城中已满断壁残垣，连一座两层以上的完好建筑都很难找到，刘根被迫继续将师部设在了指挥车中。

几天以后，蒋云志就接到了英王乔治六世的强烈抗议，“蒋帅呀，您手下的部队这哪是解放英国来了？您这样一帮子强拆队呀……”

说到伤心处，人家英王差点伤心流泪。蒋云志只好耐心劝慰半天，什么“破而后立、不经历风雨怎么见彩虹”之类的忽悠了半天。

放下英王的电话，蒋帅立刻又拿起电话打到肖国兴的前线指挥部，“老肖，你给我告诉刘根，拆几座城市也要整出那么大动静吗？要讲究策略，讲究方法？咱们一再强调要文明拆迁……不对，是在尽量保存城市的基础上解放英格兰人民，怎么能干的那么鲁莽？给刘根记过一次，那个说好的中将没了，让他继续一颗豆挂着吧！”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第369章友谊机场

这年头，文明拆迁哪那么容易，碰上钉子户……如多国部队这样的钉子户，请又请不走，舆论施压也不管用，那就只有强拆。

丢了到手的两颗豆，刘根少将似乎根本不在乎，又或是将满腹的怨气都记在了英王的身上。

“让你打小报告，让你弄飞了老子的中将！给我轰，狠狠的轰！”

沿着铁路线前进，近卫第4装甲师一路猛轰，轰平了奥尔德姆，摧毁了哈利法克斯，直到将坦克隆隆驶到了利兹城的多国部队外围防线。

利兹，背靠奔宁山脉，前俯艾尔河较畔，是英格兰中部重要的行政、文化和交通中心之一，也是工业革命之后兴起的国际性大都市。

在盟军解放或者更准确的应该说是轰平了利物浦和曼彻斯特两大工业区之后，利兹成为了多国部队在英格兰地区所能控制的最大城市。

在利物浦和曼彻斯特一路退下来的多国部队都集中在了利兹。美军中将曼特宁叫嚣着“不再后退，在利兹与盟军决一死战！”

“决一死战？”肖国兴上将钻出了装甲指挥车，扭着腰活动了一下，身上的关节咯吧咯吧的声音。顺手在路边拔了一根狗尾巴草，放在嘴里，边嚼边哼哼着“路边的野花你不要采……不采白不采……”

参谋送来的电报是前锋师刘根少将发来的，多国部队这次貌似是要玩真的，在利兹城的外围挖了多条堑壕，还修筑许多地堡群。对于盟军的试探性攻击也是顽强的抵抗，无论是远程炮火还是壕沟中反坦克武器，都打的有模有样。

“不怕你决一死战，就怕你听了炮响就开逃！”肖国兴“噗”将狗尾巴草吐了出去。在肖上将看来，前期舆论战的时候，耽误的时间太多了。这战斗早就应该像刘根这么打，“文明……文明你个肺呀？这是生死搏杀的战场，你当是帝都玄武区小吃街的店面扩建呢？还得好说好商量的。”

多国部队就是一群欺软怕硬的家伙，战前叫嚣个不停，可只要盟军的空地联合轰炸猛烈到一定程度，他们就软了。“早这么搞，现在都能打到爱丁堡和格拉斯哥了！”

虽然每次电话里，肖上将都会学着蒋帅的口吻，将暴力拆迁的刘根臭骂一顿，但那是给随军的英国记者们听的。不用大炮轰平，难不成还让咱汉军用人命去填呀？又不是没试过！

在博尔顿，英军非要坚持打巷战，结果……结果打了一个星期，两个师只退回来一个旅。

距离陛下“1944年前结束欧战”的目标，只有两个多月的时间了。照现在的战争进程，是很难完成目标的。就这样一个城市一个城市的争夺，年底前能打到哈德良长城就不错了！

肖国兴很是心急，但又什么更好的办法。近卫军团很强，可美军也绝不是软茄子。在盟军方面占据了绝对的火力优势的情况下，依然是顽强抵抗。

孙立人将军的华夏远征军曾尝试了一下迂回突击，但位置过于突出的突击部队很快就被多国部队抓住战机，要不是近卫装甲军快速奔袭，在敌人的包围圈撕开了个口子，近十万远征军就差点被人家包了饺子。

百万规模以上的大集群作战，真是要不得一点点的偷机取巧。虽然时间很紧，可也只能这样保持队形，一点点推进。

不同于非洲，也不同于西伯利战场，大不列颠岛还是太小了，东西两、三公里的宽度，机械化部队只要几个小时的急行军，就可以从北海海岸赶到爱尔兰海边。无论是什么的战略，都需要一定的战略空间来调动部队，可是在英格兰……拼吧，拼火力，拼勇气，拼后勤保障。

为将者，勇武第一。但为帅者，洞察全局，谋略成事！也许这就是肖国兴上将一直未能超神的最大原因。当肖上将的装甲指挥车，碾压着曼彻斯特城破败街道上的残砖碎瓦，在难听的挤压声和咆哮的发动机声中滚滚前进的时候，在剑桥的花园古堡，盟军总指挥部，蒋云志正面色凝重的守在电话机旁边。

他在等电话，等空军指挥龙啸天上将的电话。

在一个月前，已经有三个师的东瀛伞兵秘密赶到了西班牙。而现在，他们就集中在沃什湾附近。大不列颠岛面向欧洲大陆一侧，有着众多的海湾，其中不乏许多天然良港。沃什湾是其中最不起眼的一个。

在整个海湾中，没有任何的大型军港甚至是商港。因为在英国工业革命兴起的年代，乌斯河等数条流向沃什湾的河流周边自然环境都遭到了严重破坏，大量的泥沙被河水带来，将沃什湾淤平。本来，沃什湾甚至有水道可以直通剑桥，只是在工业革命的几百年后，这些水道都已经被泥沙填满，成为了肥沃的原野。

但龙啸天喜欢这里，作为空军将领，尤其是一名轰炸机部队出身的空军上将，他一眼就相中了沃什湾外大面积的平坦土地。

周围没有山地，而且面朝大海，春暖……那啥，视野开阔，这就是修建大型机场的最佳地点呀。至于防护性较差？那有什么关系！天空是皇家空军的天空，大海是皇家海军的大海，无论是海面以上还是海面以下。

皇家空军紧急调来了一个师的工程兵部队，还有近十万欧洲各国劳工，一个超大的简易机场在二十天内就宣布完工。

四条两千五百米的长跑道和两条一千五百米的短跑道，让这个被命名为“友谊”的机场，成为了英格兰甚至是整个欧洲最大的军用机场。嗯，机场的配套设施简陋了些，不过“也够用了！咱就是临时用用，打完仗就废弃了，难不成，咱还免费给英格兰修个现代化大机场不成？乔治那磕巴又不给工钱！”

……

龙啸天说这话时的样子，就像是个强拆队头子，道上的老大，唾沫星子乱飞，满脸的横肉乱颤。

六百架“霸王龙”大型军用运输机、五百多架各式中小型运输机，介个型号就比较混乱了，有大汉的“长颈龙”；也有西班牙的螺旋浆式“容克大婶”；意大利的双发g-222；甚至还有十几架美国的c-47空中火车，那是在战前美国卖给土耳其空军的。

当然，无论是飞机性能还是起重量方面，这些飞机都与y-39“霸王龙”存在着巨大的差距。只不过陛下一直强调盟军内部的团结问题，没看连英国空军那仅余的几架难看得让人抓狂的sc。7高空货车运输机也派来了吗！

龙上将很怀疑英国人的脑子里都装了些什么，怎么会设计出这么多奇怪而又难看的飞机。两台发动上下布局的闪电也就算了，这机体侧面方型还是双尾翼的的家伙造出来是为了哗众取宠吗？

好吧，不要说近卫空降军的战士们，就连来自于日本的东瀛伞兵部队都拒绝登上这种飞机训练。倒不是什么安全性能的原因，就是……“它太丑了，实在影响训练和作战的心情。”

最丑的战机一定都是英国的，最笨重的战机一定是苏联的，最拉风的战机一定是美国的，最实用的战机一定是德国的，汉国的？那当然是又拉风又战力强大的。、

只是不管人家来了几架，也不要在意人家的飞机丑不丑，龙啸天明白，只要有一架飞机随盟军机群一起升空，那就相当于这个国家参加了盟军的军事行动。

陛下这明显就是微软视察——捆绑销售。呃，在这个世界上，还没有微软，大汉推出的第一款家用电脑，名字就叫麒麟。还记得大明湖……还记得红色巨石旁那辆摔丢的摩托车吗？

……，是电脑，是钟义穿越前的毕业奖品，麒麟军用电脑。

好吧，就是拉他其他国家一起行动，让自己的每一次战争都首先立于大义之上。后世某大国就是这样干的，联合国安理会出台制裁协定，为自己的军事行动挂上合法的标签。在之后面对其他国家抵制，无法打着联合国旗号时，就干脆拉上一群小弟，上演一出“真理总是掌握在多数人手中”的好莱坞大戏。

其实，“小弟”国家们也就是一群摇旗呐喊，擂鼓助威的角色。就如在“友谊”机场上，零星的几架其他型运输机，都被停放在角落之中，那些白人飞行员们就差搬个小板凳，再弄上一把瓜子了。

短跑道上，“猛龙”起飞，“天龙”起飞，护航的战斗机机群与早已在等待在空中的“棘背龙”二代预警机完成指令对接后，再例行检查通讯系统、火控开关等，就如同是日常的一次飞行训练般，从容不迫。

在西欧，天空中除了盟军的飞机之外，就只有德国的战机，而且德国鹰绝对不会逾越英吉利海峡，法国上空就是他们巡逻的边界。

德国西线的空军在小心翼翼的保持着与盟军井水不犯河水的关系，在苏联红军的反攻日益强大的同时，维持着与汉军的这种默契十分必要。

阿道夫很清楚，现在的德国，根本没有能力与苏联和盟军两线开战。他很羡慕汉军之前在地中海和西伯利亚同时作战的潇洒，而正因为如此，在彻底击败俄国人之前，他不敢与大联盟撕破脸。狂妄不代表无知。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第370章利兹绞肉机

大战前的寂静反而让人最难熬。

当刺耳的电话铃声响起，蒋云志几乎是在第一时间就拿起了话筒：“我是蒋云志！”

“蒋帅，空军已经完成准备工作，随时可以出发，请总指挥下达命令！”龙啸天大声的喊着，话筒里的声音有些嘈杂。友谊机场还是过于简陋了，跑道上飞机的轰鸣和地勤们扯破喉咙的吼声掺杂在一起，如同是一曲机场交响乐。

蒋云志微不可见的皱了皱眉，“啸天，替我祝战士们好运！‘超市打折’行动——开始！”

超市打折……打折了那就扫货呗！钟义为行动代号起名的本事还是那么的宇宙无敌。

不过，在某种意义上，这个让蒋帅羞愤欲绝的代号，还是很贴合战役目标的。空降克罗斯山地区，由伞兵奔袭彭里斯，切断在英格兰与苏格兰之前的多国部队西线补给通道。

当然，既然是要扫货，那么盟军的行动就绝不止于此。多佛尔海峡的水雷封锁线清扫海域已经达到百分之七十以上，盟国海军北上的路线已然打通，蒋云志当然不会放着绝对的海军优势弃而不用。

基于大不列颠岛宽度有限，无法实施大军迂回攻击，再次进行登陆战役，攻击多国部队身后的苏格兰地区，加快战争进程，势在必行。

“超市打折”行动应势而生。盟国海军在关沧海海军上将的指挥下，动用了皇家海军四个双航母战斗群以及意大利天鹰号航母和犹大王国的联盟号航母，西班牙、土耳其海军也派出多艘战舰。

庞大的盟军舰队进入北海之后，对于沿岸多国部队控制的城市发动了多次空袭和炮击。西班牙海军的老式战列舰大显神威，在战列舰的后时代，抓住这难得的机会逞显着巨舰大炮最后的辉煌。哈特利浦、森德兰甚至是哈德良长城东端终点的纽卡斯尔，俱在粗大舰炮的轰鸣中颤抖着。爆炸后的黑烟与火焰，成了大不列颠岛东海岸的主题旋律。这是一场人类工业化的浩劫，也是人类历史的倒退。

在工业革命起源地的英格兰，战争的怒吼撕碎了文明发展的进程。比起刘根少将的那支文明拆迁队，海军的行为简直就是一群黑社会，抢着棍棒砸碎玻璃那都不算事，他们根本就是开着铲车推倒房屋的黑社会，而且连房屋中的人都不带叫出来的。

空投伞兵在西线克罗斯山地区，而海军刚负责东线的海港城市。海、空军同时行动，目标直指大不列颠岛的环岛铁路线。用蒋帅的话说就是，“掐断多国部队的两条大动脉。”

克罗斯山，海拔893米，英格兰北部分水岭奔宁山脉的最高峰，西坡陡峭，东坡平缓，有少数隘口可资东西交通。石灰岩裸露，溶岩地形遍布。

嗯，这句在英国地质大全上找到的话，近卫第7空降军军长秦少全中将牢牢的记在了脑中。克罗斯山相对平缓的东坡即约克谷地，谷地中地下洞穴和河道众多，当然还有众多的小集镇。

伞兵们的空降地选在了霍斯、缪克和格拉辛顿三个小镇中间的三角地地区，可以穿越奔宁山脉，直插大不列颠岛西海岸的本宁和迪尔小道就在霍斯镇西侧的十几公里外。

在第一时间抢占本宁和迪尔小道对于伞兵们将至关重要。否则多国部队就可以凭借隘口狭窄的地型，很有可能将伞兵们挡在谷地之中。

情报上显示，在本宁和迪尔小道，多国部队各有一个连的守军，都隶属于驻守在布莱尔的美国第52军。布莱尔位于哈德良长城以南，是英、苏分界线上最大的城市，距离彭里斯仅有三十公里。

美国第52军，就是伞兵们这次行动的主要对手了。秦少全中将的心中，并没有太大的把握。这次空降行动，第7空降军仅有第19师参战，另一个近卫空降师是第8军的21师，其他三个师则是来自于东瀛军团的日本伞兵。五个空降师，近六万伞兵的空降行动，蒋帅也的确算得上是大手笔了。可是在这小小的大不列颠岛上，盟军与多国部队集中了三百多万军队的战场上，六万人还真算不上什么，扔到利兹城那，打没了也就是一周的事。

堑壕、地堡群，多国部队利用逐城而退换取时间，集中力量将利兹城打造成了一个坚固要塞。多国部队指挥官威尔金斯中将在利兹城外构筑了两条防御带，以混凝土的地堡群为支点，堑壕纵横，可以快速的调动守军进行重点防御。还有大量的反坦克武器配置到多国部队的班一级，吸取特伦特河防线溃败的教训，艾森豪威尔紧急调来了相当数量的“毒刺”，这种肩扛式防空导弹，在非洲就曾对汉军的武装直升机造成了极大的威胁。

似乎这一次，白宫也意识到了驻欧多国部队的重要性。

无论怎样决策，这一百万精锐部队总不能就这样丢在英国。海、空军在惨败之后正默默积蓄实力，但在地面武器方面，绝对是应有尽有。在马歇尔隐退之后，艾森豪威尔的驻欧多国部队难得的土豪了一把。光是在利兹城正面的外围防线上，就投入了五百枚“毒刺”。

在利兹会战的首日，就有超过五十架“海冬青”被毒刺击落，肖国兴被迫将陆航师暂时雪藏，空地联合突破失败。

在随后的近地战中，美军和加拿大部队为主的多国部队暴发出了空前的战斗意志。面对盟军的空中飞机和地面火炮的联合轰炸，多国部队硬是凭借着两条外围防御带将盟军挡住了十一天，有近十万盟军战士倒在了利兹城外。

美军威尔金斯中将采取了贴射紧逼的策略。利用蛇型弯曲的堑壕防御线，使得盟军的进攻部队与多国部队犬牙交错，将已方的防线尽量与盟军贴近。这样就导致了盟军的炮兵部队尤其让人恐惧的“黑寡妇”部队和空军轰炸机无法发挥出其优势。

在这俩周的时间内，战争似乎又回到了热武器战争的最初时期，依稀让人看到了一战时情景。

堑壕狙击、地堡扫射、坦克突进、装甲杀手……鲜血染红了古老利兹城的郊外，硝烟熏黑了英伦天空上的白云。

一场暴雨突然来袭，雨水灌满了地堡和堑壕。天色放晴之后，盟军空军的攻击机大规模出动，防御带上的目标浸在水中，飞行员们用肉眼都清晰可见。

拔钉子比赛在“威龙”攻击机飞行员们之中悄悄展开，昂贵的对地导弹仿佛如大白菜般引爆了一个又一个暗堡。

而满是积水的堑壕中，美国大兵们也根本无法正常射击。爬出战壕的他们，很快又成了“猎豹”装甲车重机枪的猎物。

久攻未下的外围防线因一场罕见的暴雨而变得支离破碎，威尔金斯中将长叹一声“时不待我！”率部退回城市内部。

盟军付出十万人的伤亡，攻入利兹城。这是盟军在大不列颠岛战争正式开始之后，最大的一次的损失。但战斗还远远没有结束，盟军在利兹城内仍然组织了三道防线，逐楼逐屋、逐街逐道的巷战，比之城外的堑壕战更回血腥。

多国部队中的比利时部队、自由法国部队似乎更适应这种战斗方式，在满是瓦砾的废墟中，他们总是能找到打击盟军进攻部队的方法。

早着黑烟的盟军坦克和装甲车随处可见，盟军的死伤人数也在不断增加。最近入城的华夏远征军的第27师、第12师和近卫第4装甲师都因伤亡过重而先后换了下来。

即便是盟军方面采取了各兵种联合作战，出动工程兵部队和空军攻击机低空打击与步兵和炮兵协调配合，但利兹城巷战的进展依然十分缓慢。

肖国兴气的直骂娘，蒋云志也不明白为什么多国部队的突然暴发出如此的战斗力！

英王乔治六世的心也在流血！利兹城百分之八十的建筑全被摧毁，投入巷战的两个英军师在三天后就几乎就被打光，那可都是忠于王室的军队呀！

返回伦敦的英军坎贝宁少将在给英王的报告中写道：“敌我双方为争夺每一座房屋、车间、水塔、铁路路基，甚至为争夺一堵墙、一个地下室和每一堆瓦砾都展开了激烈的战斗。我们第2师往往是投入一个团，不到半天，就会被打光，战场上士兵们的生存时间，几乎不会超过12小时，我是一名军人，我不惧怕牺牲，可是我向上帝发誓：我真的没有见过这般血腥的战斗！”

利兹城周围，共有近五十万的多国部队。蒋云志不知道经过这些天的战斗，威尔金斯的手中还能多少预备队。又或是那货根本就没有留下预备队。

抱定必死决心？这事发生在美国人身上，真的让人不敢相信。可蒋云志只能坚持，在每一天都派上不同的部队，在利兹牌绞肉机中残酷厮杀。

“超市打折”行动已经开始，只要能够将多国部队拦腰斩断，围歼利兹城的守军，大不列颠岛战役也就大局可定了吧！如此可见，1944年前，完成陛下的战略部署，也并非不可能。

放下了手中关于利兹会战中，简直触目惊心的伤亡报告，蒋云志将目光转向了地图上，哈德良长城以南的奔宁山脉。

“海拔893米的最高峰，克罗斯山！这等高度的最高峰，还真是与南华大陆堪有一比。”蒋帅咧嘴轻笑，“想必这样的小土坡，不会给空降军造成什么麻烦吧？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第371章末日骑士

如果空降军秦少全中将知道蒋帅将克罗斯山形容成小土坡，指定会被当场气死。

空降行动并无太大麻烦。有了上次约维尔空降的经验教训，这一次的空投前，准备工作十分充分。无论是气象还是空降点的选择都更加的合理。

秦中将仅用了二十四小时，更收拢了过万的部队，当然并不全是近卫空降师的战士，还有相当部队的东瀛伞兵。

这些东瀛伞兵的素质倒也相当不错，空投后无论是着地还是割绳收伞的动作，都够麻利。除了单兵装备相比近卫伞兵们还有些差距，其他相差不多。

就连秦少全在指挥伞兵们攻占霍斯小镇之后，也不住点头，“这些小鬼子也挺不错哈！”

身边的一个近卫团长嘿嘿两声，“军长，要注意团结噢！”

“靠！这不是咱们自己人说吗！你小子可别给我瞎胡咧咧啊！俺听说全帅就因为喊了几声小鬼子，被樱妃在陛下那告了一状，然后挨了一顿骂！”

“哈哈……”近卫军战士们一顿开心大笑，四周的东瀛伞兵们则是你望我，我望望你，不明所以。

在日本国内，汉语已经是一门必修课，这些伞兵们也能略懂几句常用语，可秦中将那山东味极浓的口音，还是让他们听的有些迷糊。

听不懂也没关系，汉军都是大爷，他们笑咱们也跟着笑，就没错了！

“哈哈……”更有甚者，夸张的笑到捂着肚子。

这下，反而是近卫伞兵们蒙了！“什么情况，骂他们是鬼子，他们还笑得那么开心？”大伙互相对视一眼，“有那么好笑吗？挨了骂还笑成那样！日本人都那么贱？”

“好了，集合！”秦中将紧了紧腰间的武装带，“尼玛，日本人的境界实在弄不懂！”

按照计划，先期集合起来的伞兵将负责攻占霍斯、缪克和格拉辛顿三个小镇，然后其余伞兵将就近集合。48小时后全部向最西侧的霍斯镇挺进，汇合后各部队归建。这很必要，毕竟与熟悉的战友在一起，战力会更强，通讯指挥也会更顺畅。

秦中将很幸运，落在了霍斯镇附近，镇子里本地人的武装力量，在几个英国伞兵组成的向导队沟通后，也表示出了愿意与盟军合作的态度。

但这并不表示秦中将就可以在霍斯镇安心休息24小时。更重要的本宁和迪尔小道还有多国部队手中，必须要趁多国部队增兵之间，夺下隘口。否则伞兵要想西出奔宁山脉，就真得爬山跳崖而行了。

两支由近卫伞兵战士组成的精锐小队，承担了夺取小道隘口的任务。

两门55毫米口径无坐力步兵炮，四辆轮式云豹步兵突击装甲车，就是他们的全部重武器。这样的火力强攻人造工事和山洞结合的隘口多国部队阵地，当然不够。伞兵小队更为依靠的是每队五名特级狙击手手中的“蝰蛇”半自动狙击步枪。

使用12。7毫米口径子弹，射程高达两千五百米的“蝰蛇”，是海豹突击队的制式狙击步枪。射程远、出弹快、后坐力小，一名合格的狙击手，使用“蝰蛇”，可以在1。5秒中内射出五发子弹。

应用了多种高科技材料的“蝰蛇”，空枪仅重12千克，全长1369毫米。可在三分钟内分解成几个基本的子部分而方便维护或运输和存放，所有的部分都可以互换，而且在野外作业而不需要螺丝刀就能分解步枪。

作为基地出产的最新款和海豹突击的首选反器材/远程狙击步枪，“蝰蛇”无与伦比的破坏力和精准性毋庸置疑，只是其弹匣仅五发的装弹量，一直为特种兵们所诟病。但匹配了最先进的可变倍率望远式大型热成像瞄准交易，“蝰蛇”的一击即杀率相当的高，多种穿甲和燃烧弹使“蝰蛇”具备了穿墙射杀的能力。

这是当今世界最尖端的超级步兵武器。也正是有了“蝰蛇”，秦少全中将才敢于在每条小道，只派出不足百人的特战小队去夺取隘口。

在苏德战场上，出现了许多击杀百人以上的传奇狙击手，但在秦中将看来，那纯属扯淡。或许在利兹城那样的绞肉机战场中，真正的高手完全可以做到狙杀百人而自保有余。但在大多数的盟军军事行动中，极少有个彰显个人英雄主义的机会。再厉害的狙击手，顶得住炮弹和炸弹吗？顶得往对地导弹的精确打击吗？

可是，在不适合大部队行动的隘口小道地型中，这些平日不显山不露水的杀神们，就将有大展身手的机会了。秦中将很是期待，在指挥部中，被权志永少将夸得天花烂坠的特等射手们，会有何表现。

奔宁山脉横亘南北，成为英格兰北部的分水岭。东部较为平缓，成为了约克谷地，也就是盟军伞兵们空降的地方。而西部陡峭，有不少的绝壁存在。而在山中，可以穿越东西的唯有本宁和迪尔小道。

两条小道在山间的隘口之上，多国部队分别驻守了一个连的部队。

约克谷地并不适合大规模行军，所以多国部队方面对于奔宁山脉地区也并未太过重视。在小道隘口上驻军，也仅仅是谨防万一。

在突尼斯盟军实施大规模空降之前，美军对于伞兵的重视程度一直不够！德国在克里特岛的水星行动中，三万空降的伞兵伤亡过万，当时还被美军笑话了一番。

在“大耳狐”战役之后，伞兵的高度机动化，在战役中空降敌人阵地后方巨大的突袭和阻击作用，被深刻认识，美军也开始在本土编组自己的伞兵部队。

只是，对于蒋云志使用伞兵部队的大胆程度，艾森豪威尔还是有些低估了。在百万多国部队的中间实施空降，尤其是在约维尔阻击战，两个近卫伞兵师遭受重创之后。

东瀛军团伞兵部队的出现，超出了所有人的意料。

更让人难以意料的是在隘口的战斗，缺少重武器的伞兵小队仅付出十数人的伤亡，就全歼了小道隘口多国部队守军。

“末日骑士”特种部队首度出现在世人眼中。“蝰蛇”半自动远程狙击步枪所使用的热成像瞄准镜和12。7毫米穿甲弹，使得隘口守军的工事形同虚设。在几百米外潜伏的“末日骑士”们，轻松的收割着自以为躲的很好的美国大兵的生命，并将其他人牢牢在压制在山洞和厚厚的石壁之后。探头和任何的战术动作都等于送死，五名“末日骑士”就如同是五柄高悬于头上的恶魔的镰刀，威慑了所有的守军。

小队中的其他伞兵在小道上的突击变得异常的简单，敌人在山洞口伸出来的步枪，根本就是胡乱射击，经受了一开始“蝰蛇”的准确的射击，美国大兵们根本不敢有任何的逾越。

接近以后，伞兵们要做的就是战术规避和手雷乱飞，夺得隘口的外部控制权后，两门无后坐力步兵炮就派上了用场。

“花粉”炮射式燃烧弹让伞兵们根本不用冒险进山洞清剿隐藏着的敌人，奔宁山脉地区石灰岩裸露，溶洞和地河众多，山洞的内部往往是复杂无比，逐洞搜索，伤亡将再所难免。“花粉”燃烧弹实际就是一种适用于小口径火炮的白磷炮弹，弹体内含有大量的粘稠剂，在发射后可附着在岩石上继续燃烧，就仿佛将石头点燃一样，一旦粘到人体上，更是难以扑灭，火焰不大，但却温度极高。看起来在外表没有多大损失，但实则人体内的蛋白质已经在高温上被凝固，死状极惨。

伞兵们往隘口两侧的山洞工事发射了数十发“花粉”，并逐渐推进，根本不给美国大兵们互射对战的机会。骑士未必就一定要正面对决才可以赢得胜利。一个小时后，在看到粘上“花粉”的战友的惨烈死状之后，剩余的几十名美军放下了武器，举着双手，小心的躲避着石壁上的黄色火焰，走出了山洞。

两条小道上的隘口争夺战，如出一辙。秦少全中将接到“末日骑士”特种小队顺利压取隘口的消息后，立刻将手中集结起来的所有“云豹”伞兵专用轮式步兵突击车全部派出，火速增援隘口阵地，以防止彭里斯的多国部队派兵反攻。

但实际上，现在的彭里斯仅有一个旅的美军，不足数千人的兵力，根本不敢分兵争夺克罗斯山隘口。

在利兹城绞肉战越发激烈之时，作为进攻方的盟军伤亡惨重，遭受地空联合打击的多国部队又能好到哪里？本计划即使牺牲二十万人，也要将盟军接在利兹，为美国本土的增援赢得时间的艾森豪威尔突然发现：他可以选择在何处会战，但却无法决定何时结束会战。

利兹城中的交战双方已经牢牢的粘在了一起，而且在盟军的不断的重压之下，多国部队也被迫向利兹增兵，双方就像是拔河赛比一般，一旦有一方泄下一口气，就会面临着全面的崩溃。

艾森豪威尔精心布置的一场阻击战，居然变成了谁也输不起的大会战。

大汉的荆州军团在古尔城越过运河，包抄利兹城多国部队的后路，威尔金斯十万火急求援，艾森豪威尔命令在卡莱尔的美军第52军火速南下。

西班牙长枪党蓝色军团在东海岸的米德尔斯堡突然登陆，一夜间兵进约克城。救火部队一个52军已经根本不够防守漏洞百出的右翼防线。对于没有海军保护的东海岸，盟军几乎随时可以登陆任何港口。

利兹的溃败似乎已经不可避免，艾森豪威尔开始考虑放弃英格兰北部，退守奔宁山脉，将防线重新构筑在哈德良长城以南。只是这时他才发现，多国部队的退路已经被切断。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第372章大汉麟儿

盟军的伞兵奇袭大获成功。夺得本宁和迪尔小道隘口的控制权后，秦少全中将在霍斯小镇四十八小时，便集中超过百分之九十的空投兵力。

约克谷地的半封闭地型，只要不是倒霉的落到山顶上的伞兵，都可以很轻松的就近找到集合点的三个小镇之一。

一百五十名除空降军一起行动的英国伞兵也起到了很大作用，开着几辆云豹装甲车挨个镇子宣传的他们，让当地的英国民众对盟军伞兵的敌意小了许多。倒是很多日本伞兵与英国人发生了几起小冲突。

概因日本伞兵除了对于打败他们的汉军言听计从之外，对其他国家人触犯其内心中脆弱的自尊绝对的不能容忍。

汉人是一等公民，日本是二等公民，其他国家都是不入流，更何谈需要盟军帮助收复失地的英国？

这种不可思议的观点居然在日本士兵中相当的有市场。英国伞兵一位上尉出面调解了冲突，但日本伞兵根本不给面子，一位上校更是严厉训斥了英国上尉。直到近卫空降师的一位上士实在看不过眼了，骂了句：“尼玛，还集不集合了？”

“哈依！上士大人，我们马上集合！”日本上校立正弯腰，“集合，快快滴……”

……

英国上尉哭笑不得，“上士，你是大爷，接下来的联络，你必须得跟我们一起走。”

上士有点不好意思的挠了挠头，“别介，我只是个上士班长，连军官都算不上。上边的命令就近跟随军衔高者集合，我得跟着那位日本上校集合去！”

“no、no、no，军衔没有用，大汉近卫军的都是大爷！您这上士比我这上尉好使，也比日本人那上校好使！”

……

这样的事情，在东瀛伞兵加入大不列颠战场之后，没少发生，更夸张的一个近卫军少校，指挥日军一个旅在格拉斯哥混战时，摸进多国部队司令部，在战后这名少校和那个日本旅都荣立一等功，更是成为盟军内部的美谈。

手握五万大军，虽然身在敌后，但秦少全中将仍然信心满满。最新的情报，美军第52军已经被调到约克城附近，为利兹的多国部队擦屁/股。

哈德良长城以南地带，多国部队几乎处于真空时期，彭里斯仅有一个旅的美军。铜头铁尾豆腐腰，艾森豪威尔摆下这两头沉的阵势，却没有防备盟军伞兵的突袭。

第19和第23近卫空降师分别自本宁和迪尔小道穿越克罗斯山，进攻兰沃斯比和彭里斯。

狮虎搏虎，皆用全力。秦中将并没有因为敌人仅有一个旅就大意。在哈德良长城南北，都各还有几十万的多国部队，空降军的行动没允许有任何的失误。三个日本伞兵师则由秦少全亲自率领，沿铁路线向北奔袭。美国第52军正与西班牙蓝色军团在约克城缠斗，哈德良长城第一重镇卡莱尔想必是军力空虚。

近卫空降师夺取彭里斯后，必定要面对多国部队的疯狂反扑，在秦中将看来，将防线建立在卡莱尔城中，要比在野外构建防防御带，要容易的多。

11月2日，近卫19空降师与第23空降师南北夹击，攻克彭里斯火车站之后，迫使其余守军投降，并在美国大兵手中得到了16门m1式105毫米口径榴弹炮。

这让正为缺乏重武器的秦少全喜出望外，而空军连续派出运输机，向彭里斯地区空投各种物资。伞兵们不缺吃不缺弹药，就是缺大口径火力。

伞兵专用的猛士轻型坦克仅有75毫米口径的主炮在真正需要重火力支援时，起不到太大的作用，更不要说那些小口径的步兵炮了。有什么能比在伞兵的阵地后面摆上一排重炮更过瘾呢？只是有点可惜，这个美军旅为什么没有美国人最著名的m114重炮呢？那个155毫米口径才更加给力。

秦军长的想法被伞兵们大笑，这是典型的不知足呀！

但事实证明了，人首先必须敢想，才有成功的可能。就如同遇到气场逼人的“女王”，你连想都不敢想，又如何能得手？

盟军的情报很准确，尔在美军第52军被紧急调走去救火之后，多国部队方面果然还没有来得及调整。英苏边界重镇卡莱尔几乎是空城一座，但又囤积了大量的军火和物资。

在不费吹灰之力击溃了留守的一个团美军之后，秦中将惊喜的发现，“这……美国人太客气了！都有点不好意思了！”

在发给剑桥总指挥部的电报中，秦少全得瑟的说道：“请总指挥通知空军，暂停空投物资，人家美国人比咱们大方多了，连过冬的物资都给准备好了，甚至还有几门m100式攻城炮。蒋帅，这个咱有点弄不太好呀！因为咱近卫军也没有这玩意呀！哈哈……”

看着电报，蒋云志仿佛看到这货咧着大嘴的得意样。不过，连如此重要的物资囤积地，多国部队都没有来得及派出重兵驻守，也由此可以看出，艾森豪威尔手中的力量已经有捉襟见肘了。

多佛尔海峡航道被打通，盟国海军一路北上，多国部队不得不分兵防守大列不颠岛东海岸，为了防止盟国海军直捣黄龙，攻击爱丁堡，艾森豪威尔在福斯湾就部署了近三十万部队，这严重制约了多国部队的机动性。

“呵呵，认真你就输了！”蒋帅的黑脸突展笑颜，灿烂的如同一朵黑玫瑰。而蒋帅的心情也正如黑玫瑰代表的花语：你是恶魔，且为我所有。

“命令……”

身边随时候着的参谋立刻跑了过来，开始记录。

“命令荆州军团主力全力加快推进，包抄利兹城的多国部队。命令关沧海，在福斯湾以南随便找个港口，作出登陆姿态……不，命令其派出海军陆战队全力登陆。”

“呃！蒋帅，随便……找个地方？”中校军衔的参谋有些迟疑，质疑蒋帅的命令是不对的，可这个命令有点太……军令中哪有随便找个地方的！

“嗯，随便，苏格兰东海岸最好的登陆场就是福斯湾，福斯湾以南到森德兰之间，根本没有太合适的登陆点，就让关司令自己去选吧！”

“噢，蒋帅，那就是说，海军的登陆仍然是佯攻，以牵制苏格兰地区的多国部队，为秦军长的伞兵部队减压？”帝**总参出来的军官，当然不是平庸之辈。

“嗯！你小子叫陈光吧？哼哼，你知道的太多了……”

陈光中校吓得的一缩脖，又连忙立正，“是！蒋帅，请您签字，我这就去发电！”

“呵呵！”蒋云志接过记录本，大略的看了一眼，随手签上大名，“快去吧！”

与剑桥花园古堡盟军总指挥部中，轻松的气氛相比，在爱丁堡古城堡中的多国部队司令部，艾森豪威尔总司令则是烦燥无比，“什么？卡莱尔遭盟军突袭？哪里来的盟军？是他们的直升机师吗？神马？又是伞兵？贝弗利那个废物是干什么的？投降了？**！”

能让以儒将著称的艾森豪威尔爆粗，足见其内心的愤怒。

但战争的进程不会以个人的意志为转移。大不列颠战场本就是不公平的。

盟军一方有着绝对的海、空优势，地面部队数量也远超多国部队，艾森豪威尔能够凭借几十万部队，就将借盟军挡在利兹，开战三个月后，让盟军连哈德良长城都没看到，应该已经算是很成功了！

呃，如果不算那支伞兵部队的话！

凭心而论，英国战场的局势溃烂，并非艾森豪威尔的能力问题，也不是美军不善战。这场战争，从一开始，盟军就已经立于不败之地。

一支装备和战斗理念还停留在二战初期的军队，不可能战胜已经全面现代化的汉军。艾森豪威尔已经做的够好，甚或是，如果可以与蒋云志互换个位置，让美军上将指挥盟军作战，艾克也许会比黑脸战神做的更好！

“英格兰战役，盟军的战术毫无出采之处。云志太拘泥于一城一地之争夺，而陷于背动。在我军实力全面占优的情况下，为什么还要追着美军的节奏？艾森豪威尔要守利兹，那就给他，留下两个军团，再加上英军，困他几个月。其他大军直接北上，越过哈德良长城就完事了，搞什么绞肉机呀？你怎么看，天麟？”

未央宫，金华殿。

陛下抱着天宁公主，品尝着兰妃海妮给剥的葡萄，还一边点着地图，给儿子天麟殿下进行着军事熏陶。

刚满三岁的小天麟似乎也对这个相当的感兴趣，听着老爹的话似懂非懂，黑眼珠却是紧盯着钟义所指之处。突然，殿下的小手点了点英国地图的上端，“老爹，我听娘说，那个大坏蛋就在这里。那为什么不让关伯伯的海军把这里炸掉呢？”

“嗯？”看着天麟小手轻点之处的三个字——爱丁堡，陛下仰头哈哈大笑，差点让怀中的天宁公主秃噜到地下，气得海妮扁着嘴哼哼，“哼，重男轻女，偏心眼！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第373章登陆北美

诚如陛下所言，盟军在英格兰的行动过于拖沓。

一个城市接着一个城市的轰炸，似乎将现代工业革命起源地改造成一个农业国家的想法，蒋云志比钟义更要执念。

但在伞兵部队攻占卡莱尔、海军轻取纽卡斯尔和森德兰之后，盟军的行动突然变得迅疾起来。

先是在约克城，土耳其军团与意大利第6集团军以近十倍的兵力，将美军第52军包围在约克城以北三十公里的兰迪小镇。更欺负人的是近卫军第21陆航师也加入了围剿，迫使第52军在一周之内投降。

52军的投降，摧毁了利兹城威尔金斯中将最后的心理防线。大汉荆州军团在利兹城东侧发动进攻，打红了眼的孙立人则是指挥着华夏远征军，在两个负责爆破的汉军工程师的协助，不断将战线向前推进。

诚然，利兹城中的美军抵抗依然顽强，华夏远程军的推进几乎以米论。但大量有生力量的损失对于多国部队才是最致命的。

后路被抄，援军无望，甚至连补给也成了问题，最顽强的部队也无法面对战斗与心理上的同时重压。

在卡莱尔，秦少全中将指挥汉、日伞兵联军将美军第三集团军牢牢的挡在哈德良长城以北。缴获自美军的重炮群发挥了强大的攻击力，再加上空军的火力支援，秦少全在电报中得瑟的说：我们伞兵部队不仅可以保证卡莱尔城的安全，还有余力对多国部队发起反攻。

蒋云志看罢笑骂，“给我守好了卡莱尔和彭里斯，任何一地有失，就唯你是问！”

利兹城的战斗终于进行了最后阶段，五十万多国部队，如今仅剩下了二十万不到，这其中还有大量的伤员。华夏远征军与荆州军团前后夹击，将多国部队的控制区域挤压到一条空不过两公里的狭长的地带上。

孙立人代表盟军总指挥部，向多国部队发出最后通牒，要求其在24小时内放下武器投降，否则盟军将发起最后的猛攻。

而在之前，盟军空军就已经在利兹城多国部队守区投下了数千枚固体汽油燃烧弹。杀鸡儆猴这招永远不过时，十二小时后，11月6日午饭前，利兹城多国部队指挥官美军中将威尔金斯通电，要求利兹城内所有多国部队士兵放下武器，就近向盟军投降。

历时两个多月的利兹会战终告结束。五十七万多国部队全军覆没，其中向盟军投降的只有二十四万人，其余三十余万人，丧生于利兹城内。

盟军方面，近卫军团及华夏远征军伤亡达到十五万人，光是孙立人的华夏远征军就有近十万人的生命留在了利兹城内的废墟之中。

战后，重建的利兹城市中心，英国人竖起了一座中华龙碑，纪念汉人士兵为解放利兹流血牺牲的十万勇士。

虽然，蒋云志的策略，被陛下评为“拖沓”，但利兹会战之后，没有人否认，大不列颠战场大局已定。

虽然，整个苏格兰地区仍然还控制在多国部队手中，但艾森豪威尔手中的多国部队一共不过五十万，而对盟国大军，抵抗已经变得毫无意义。

除非……已经没有除非了，艾森豪威尔所有的期待，随着汉皇金龙专机飞抵夏威夷，“侯喜”计划全面展开，而失去了最后的希望。

在英伦战场鏖战的同时，大汉十三军中的六个军团相继在墨西哥的加里福尼亚湾登陆。

1943年11月11日，在后世人们喜欢将其称为光棍节的这一天，大汉帝**及所属殖民区的数百万地面部队在墨西哥北部三省越过美、墨国界，向美国的新墨西哥州、亚利桑那州和加利福亚州发起进攻。

皇家海军两大洋舰队，皇家空军的十二个飞行师全部参战。

开战当日，美国在西海岸最重要的海军基地圣迭戈和长滩港就被扬州军团攻陷。天使之城洛杉矶在24小时之内成为了扬州军团和南洋第四军团的军团司令部所在地。何柱国将军指挥的海岸军团和北海军团的俄族部队则在圣弗朗西斯科（旧金山）登陆。

72小时内，美国西海岸战区总司令麦克阿瑟苦心经营数年的太平洋防线全线告破。

杜鲁门在国会演讲中惊呼：“上帝不再保佑美利坚了吗？”

汉皇则于夏威夷爱之宫发表宣言：“为了解放世界最后一片充斥着垄断和霸权的虚伪之地，大汉帝**及盟国的军队将会勇敢战斗，将王权与传统，将正义与光明覆盖到世界上的每一个角落。肤色不是高贵与低贱的凭证，种族不是富有与贫穷的理由。地球属于生活在阳光下的所有人们。”

“地球属于生活在阳光下的所有人们！”在后世被称为二十世纪最伟大语言。

汉皇一如既往的举着**的拳头，舞着自由的旗帜，将屠刀挥向了北美大陆，挥向了挡在大汉中兴之路上的最后一块绊脚石。

与这场被“王权vs自由”的战争相比，大不列颠战场上的硝烟和炮声都变成了小打小闹。人们还未在利兹绞肉机的残酷和血腥中缓过气来，就立刻被超过五百万大军的北美登陆战役压的几乎要窒息。

当然，窒息的是美国人。对于其他的国家……

小胡子在狼穴中用力的挥着拳头，“可恶，可恶的斯大林，明明已经是垂死挣扎，可为什么还不投降，害得德意志大军无法抽身，又被汉皇那个家伙抢先了！”

大胡子在陪都喀山的红宝石宫拍桌而起，“同志们，我们的盟友已经向霸权的美帝国主义发起攻，我们也不能落后，反攻、反攻莫斯科，夺回我们的首都。”

……

苏维埃最高统帅部一片噤声，啥时大汉成了咱们苏维埃的盟友了？就因为卖了咱一些武器装备？那可都是咱拿黄金换的呀！

新华四九城，太祖坐在檀木椅上，夹着一根“金色未央宫”，“总理呀，汉皇还真是不能过过消停日子呀！不过打美国，我看还是要得，也算替咱们出了一口恶气。”

伍豪：“我担心的是大汉援华项目会不会因为汉、美战争受到影响，不过汉皇已经爱过武佳仪同志回话，一切照常！”

“那就好，汉皇是信人，这一点我是不担心的！你说，咱们是否应该要搭上这一班车？”

“呃，依我看，咱还是先发展经济，把人民的温饱问题先解决再说吧！”

……

华夏共和国西京市，委员长持着孙立人将军发回来的远征军伤亡报告，手臂轻颤，“英雄，他们都是国家的英雄！”

“父亲，北美已经开战，估计等纬国的装甲旅到了英国，欧战也该结束了。早知如此，不如让纬国直接去北美了！”

委员长脸色一冷，用眼角扫了下满面喜容的的经国，“哎！”长叹一声，却什么也没有说。

兄弟操戈，相煎何急？但有一点经国没有说错，北美战役打响，“侯喜”行动开始，对于欧洲战场上的盟军来说，意味着总攻的号声已经吹响，大不列颠战役到了最后时刻。

围攻利兹城的近百万盟军只休整了不到一周时间，就拔营北上。哈德良长城以南，多国部队基本被扫清，秦少全的伞兵部队牢牢的将美军堵在了卡莱尔城以北。要人有人，要炮有炮，秦中将打的正嗨。

而在东岸方面，盟军庞大的海军舰队依然在执行着拆迁工作，甭管有没有多国部队驻扎，都是先轰一通，再炸一番。

海军舰载机飞行员培养不易呀！有这么好的机会，关沧海当然乐于将那些飞行学院刚毕业的菜鸟学员都派出去狠狠的操练。

天麟殿下的无忌童言也终于成真。在盟军北上越过哈德良长城之际，空军与海军对爱丁堡的轮番轰炸也终于开始。

当然，爱丁堡的城市面积不足伦敦的十分之一，蒋云志也不能真的像对待那些英格兰大城一样，将这座千年古城狠心坐地图上抹去。经过了英格兰北部的惨死战役之后，温莎公爵早就天天泡在了剑桥，一把鼻涕一把泪的央求：“蒋帅呀，你可不能再拆了！咱那苏格兰不像英格兰，家大业大抗的住。咱苏格兰一共就那几座拿的出手的小城，你得咱留点家底呀！实在不行，我把侄女儿不介绍给陛下了，介绍给您认识认识……”

其语调之悲惨，差点将蒋云志的黑脸都挤出水来了，“大公，您这不是害我，您是要往死害我呀！我们也想和平解放苏格兰，可人家多国部队不让，人家艾森豪威尔不干呀！要不，你去爱丁堡一趟，劝劝艾森豪威尔将军，把您的爱丁堡给让出来，省的枪炮不长眼，把您那几座古堡能弄坏了！”

蒋帅当然是戏语，可没想到，当初都能笑对退位的温莎大公还真就是个狠人。这货当晚就给艾森豪威尔明码发电，请求访问多国部队总司令部！

为了保住家，狠下心来的温莎大公拦都拦不住。没想到艾森豪威尔还真就回了电报：爱丁堡是英国领地，王室随时都有回到自己领地的权利。

得，这下更是谁也劝不住了。随着那架汉皇亲赐的皇道737金色梦想专机在伦敦希思路机场起飞，温莎公爵在“不爱江山爱美人”名动世界之后，要再次震惊世界。

乔治六世泪眼相送，大公的一群红颜知己也在栏杆外挥着手帕送别。在他们的眼中，温莎大公的此行，无疑是一次磨难之旅。被美军囚禁甚至被当作人质，可能就是大公的最后下场。

但在蒋云志看来，这却极可能是一个机会，尽快解决大不列颠岛五十万多国部队的机会。

既然艾森豪威尔在明码电报的情况下，不顾忌讳的回电，那就证明这位美国上将的内心中，绝不是如战场上美军表现出来的那般强硬。

至于说人质神马的，那就纯属民间八卦了。在全世界人的目光下，艾森豪威尔当不会做出如此自毁名声之事。况且，一个温莎大公，就能挡住盟军前进的步伐吗？

“不！不可能！大国崛起之路、汉人中兴之途，没人任何人可以阻挡。不要说是一个英国公爵，就是我大汉帝国之任何人，也都有杀身成仁之准备！否则，汉皇也就不会飞抵夏威夷，亲手操刀‘侯喜’计划了。”

在花园古堡的最顶层，蒋云志推开了那小的令人发指的窗户，望着剑桥秀美的风光，“陛下，云志定会挥戈西进，与您会师美利坚！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第374章爱丁堡会谈

温莎公爵访问爱丁堡，是全程充满着暧昧与温情的一次行程。内定的苏格兰国王不顾危险，为使千年古城爱丁堡免于战火破坏，只身访问多国部队仍然控制着的苏格兰地区，大公的回家之行看似莽撞，但却深合苏格人崇拜“侠盗”的那颗不安的心。

向往“大侠”们的飞檐走壁、仗剑江湖这方面，英国人心中的武侠情结并不比汉人少。

同时，在多国部队大败，盟军“侯喜”计划全面展开，北美大陆正陷入战火纷飞的时节，艾森豪威尔答应与温莎大公见面，怎么看都有一些甩肥皂、小暧昧的味道。

在欧洲的多国部队败局已定的情况下，艾森豪威尔这是要提前为自己找寻出路吗？

大不列颠岛上，盟军陆、海、空立体逼近，哈德良长城不是中华长城，更准确的说，它只是一条长墙。抗战时期，中华军队凭借长城险关，也无挡住日军的猛攻。而这道哈德良墙，更不可能对高度机械化的汉军造成任何的阻碍。

在英格兰南部的切维厄特丘陵地区，多国部队在盟军的立体打击下，三战三败。七万美军和五万加拿大军在诺森伯兰被近卫第2装甲军截断后路，而不得不弃械投降。

利兹一战，多国部队的锐气似乎已经耗尽，留给艾森豪威尔的筹码变得越来越少。

“艾克将军，您应该早做决断了！”

爱丁堡皇家哩大道末端的荷里路德宫，圣十字架城堡会客室，壁炉中的燃烧着的松木发出了劈劈啪啪的声音，但艾森豪威尔的却未感觉到任何的温暖。十一月的苏格兰是寒冷的，但更冷的是美国上将的心。

多国部队在大不列颠战场上败局已定，作为总司令，艾森豪威尔居然连提前撤离的机会都没有。无论是空中还是海面，都已经被盟军掌控。上天无路、入地无门，在这被全面封锁的孤岛之上，美军上将同其他的多国部队士兵一样，没有任何逃出的机会。

“决断？”温莎公爵的话就像是一张催命符。战事已经如此，美利坚本土正遭到史上最大规模的入侵，仅余的这几十万多国部队一下子成了没娘的孩子，被丢在这孤岛上。所谓的决断，无非就是向盟军投降。而那意味着自己将成为美国历史上第一位向敌人投降的上将……艾森豪威尔不敢再往下想。

“其实，这一次，本来还有一个人也想和我一起来爱丁堡的……”

“噢？”艾森豪威尔抬起了头，温莎公爵欲语还休的样子，摆明是在拿腔作势。可这个时候，上将哪还有心思斥责这货，换个角度来说，这货现在是块香饽饽，谁让人家与汉皇“私交莫逆”呢？

“嗯，是的，将军，这个人您也认识，韦伯，山姆·韦伯先生！”

没有再拿捏，温莎公爵喝了一口热咖啡，虽然这里才是自己的家，可说实话，苏格兰的气候，真的比不上南华的堪培拉。

“山姆·韦伯？工人党主/席？他不是在出狱之后叛逃了吗？”

虽然领兵在外，但对于国内的政/治动向，并不仅仅立志于军界的艾森豪威尔从来都是了如指掌。

“是的，艾克。韦伯先生在夏威夷重建了工人党总部，并修改党章，要武装夺权政权。呃，您知道的，与大汉帝国合作，工人党的这个纲/领并非是天方夜潭。而且，韦伯先生有意邀请您加入美国工人党，并承诺，如果你同意加入工人党，他将提名由您出任工人党副主席以及工人党武装力量的副总司令。”

“什么？”温莎的话让艾森豪威尔瘦小的身躯微微颤抖，手中杯子里的咖啡也因为抖动溅出了几滴。

“您不要激动，将军！”温莎以为自已的话让这位美国上将受辱，“您还要考虑您手下的几十万多国部队士兵的生命……”

“大公，韦伯先生什么时候来？”

“我……”温莎公爵一惊，随即讪笑，“这个……还要稍后联系！”

艾森豪威尔差点泪奔，自己激动够呛，敢情这货纯属忽悠！

“艾克，你别急，我现在就去给蒋帅发电！”温莎也知道玩大了，立刻起身。

……

苏格兰的战斗又一次诡异的暂停了。让人更加诧异的是，艾森豪威尔将多国部队司令部搬至了格拉斯哥。在其他人看来，这当然是为应对盟国海军的咄咄逼人之势。却孰不知，安静下来许多的爱丁堡，正准备迎来自己的新生，正准备成为世界的焦点，正准备改变世界！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

“侯喜”计划中的第一部分——北美登陆行动，已经基本达成了战略目标。

五百万大联盟军队呈两面包夹之势，如台风席卷般横雪美国西海岸和美、墨边境线。麦克阿瑟悲哀的发现，在短短的三周时间内，自己的西海岸战区司令部所在地菲尼克斯居然已经成了两军对峙的前线。

美国自墨西哥手中夺来的二百多万平方公里土地一下子被盟军占去了一半。想像中，将长期争夺的洛杉矶和圣弗朗西斯科海岸防线，居然连一周都没顶住就告失守。

在海岸线上大量消耗敌人力量，以逼迫盟军退军的计划在突然间变得可笑无比。美军士兵缺乏战争经验的憋端在战斗中被无限放大。在很多时候，训练再多的士兵也需要在战场上有一个熟悉和成熟的过程。在盟军猛烈的立体攻势下，很多美国大兵因为没有经验，而变得彷徨失措，最终无谓的丢掉了自己的性命，也使得西海岸防线被轻松攻破。

奥克兰和萨克拉门托等重要城市相继失守，海岸山岭与内华达山脉成了近卫军山地师的天下，在印地安向导的带领下，近卫第29山地师连战连捷，不到一个月的时间，满员一万人的山地师，所抓获的俘虏居然超过了他们自身兵员的三倍。随同他们一起行动的印第安旅不得不在萨利纳斯修建了一个大大的俘虏营，以收容数万美国大兵俘虏。

南线，在墨西哥的墨西加利、诺加雷斯和华雷斯三地分别挺进的盟军也展现了势不可挡之势，连续突破。仅中路军的图森会战，就将六个师的美军包围。

加利福尼亚州和新墨西哥大片领土被盟军解放，重新回到墨西哥人手中。

整个美利坚衰鸿一片。虽然无论是执政的民主党还是在野的共和党都在大呼美国人民团结起来，抵抗侵略。但整个美利坚的各阶层，都普遍看衰这场“王权vs自由”的战争。理由无外乎是“大汉帝国为首的大联盟实在是太强大了！”“美利坚在非洲和欧洲的失败已经证明美军无法与汉军相抗衡！”“大汉帝国的经济总量早已经超过美国成为世界第一，在战争潜力上，美利坚也远远落后于汉国！”

美国工人党很明智的在这场由他们发起的政治攻势中，没有再次提及在美国并不是太吃香的共/产主/义，而是唱衰战争，打击美国现政府，鼓动人民的不满情绪。

很明显，韦伯在与汉皇接触了一些日子后，也学会了“高筑墙、广积粮、缓称王”这一套理论。在北美大陆爱国主义漫延，人民争先当兵保家卫国的时候，再搞什么共/产主/义与资本主义之争，只会让人民更加的的厌恶。工人党的宣传策略选择了唱衰战争前景，在战争不可能取得胜利的情况下，号召美国人民选择另外的方式来保全自己的国家。

汉皇完完整整的将汪大美男那一套灌输给了“山姆大叔”。

“为什么一定要战争？是可恶的财阀垄断与霸权主义将战火引到了美利坚。为什么美国不能与汉国合作？共享科技大发展为人类带来的福祉。‘地球属于生活在阳光下的所有人们！’难道美国人不是向往自由与民主的吗？是谁将热爱自由与民主的美国变成了战争的源头？是谁发起侵略邻国，将争夺霸权的战火引到美利坚？是谁因为屠杀印第安人，遭来汉军复仇的怒火？我们要认识到自己曾经犯下的错误，美国人民应该也敢于面对自己所犯下的错误……”

韦伯在格兰德河河畔的三河城面对着数万美国人、墨西哥人、印第安人，做了名为《美利坚不需要战争》的著名演讲。嗯，相当相当的著名。

当然，是臭名昭著还是“留取丹心照汗青”，那就是仁者见仁、智者见智的事了。反正，被墨西哥军警严密控制的演讲现场，掌声与骂声同鸣，鲜花共鸡蛋齐飞。

随后，“山姆大叔”乘专机飞赴大西洋彼岸大不列颠岛上英格兰首都伦敦，在剑桥花园古堡与欧洲盟军总指挥蒋云志元帅会晤之后，又搭乘大汉皇家海军的兴霸号重巡洋舰前往爱丁堡。

在苏格兰王宫的荷里路德宫，温莎大公等待已久。在温暖如春的壁炉旁边，一同等待的还有另一位美**官，美国第3集团军司令，布莱德雷陆军中将。

作为艾森豪威尔在西典军校时期的同学和挚友，由布莱德雷中将出任多国部队的谈判使者并不出人意料。

爱丁堡三人会谈的内容，在后世，也是极为机密的存在。但在论及北美大陆史时，有很多学者都习惯性的将内容未知的爱丁堡会谈称为“北美大陆历史转折点”，将其与**战争、南北战争并称为改变美利坚历史的三大历史事件之一。因为正是爱丁堡会谈，开启了美国又一次内战的序幕。

在很多后世的美国人看来，这比北美大陆遭到汉军侵略和战败归还墨西哥土地更让人难堪。即使是在几十年后，美利坚民主主义共和国与美利坚联邦再次合并，也无法掩饰那一段耻辱的历史。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第375章受阻希拉河

历史永远是由胜利者书写。

在结束“侯喜”行动的第一阶段作战之后，盟军令人惊讶的挺进速度突然受到了遏制。美国大兵们如突然开窍了般，变得会打仗了！

在南线希拉河和菲尼克斯城的攻防战中，坚持不向后方撤退的麦克阿瑟上将，指挥美国陆军在空军的强势反击下，居然还将战线推过了希拉河，逼迫盟军后退了三十公里有余，几乎退过了墨西哥境内。这在1943年年底的北美战场上，是不多的可以让美国人称道的一场战役。麦克阿瑟也因为保住了自己西海岸战区总司令的职务。

盟军在诺加莱斯出发的南线中路军，以王铁汉上将指挥的幽州军团和东瀛第2军团为主，还有一些墨西哥军队，总兵力达到了40万。11月11日，“侯喜”行动总攻开始，幽州军团的炮兵师在两个小时内，向美、墨边境线上的美军阵地打出超过一万发的炮弹，随后又以装甲部队为先导，快速突破攻进亚利桑那州境内。在计划中，幽州军团的目标就是直取麦克阿瑟的司令部驻地菲尼克斯，打乱西部美军的通讯和指挥。

为此，皇家空军派出了两个飞行师协同幽州军团作战。一百六十架各型号“威龙”对地攻击机将帮助装甲部队首先解决掉美军的重型坦克。

但是很明显，无论是亲自出任“侯喜”行动总指挥的汉皇陛下，还是整个盟军指挥部包括叶帅、云帅等人，对于美军空军的作战能力都有些低估了。

美军前总参谋马歇尔早在两年前就指出：一旦多国部队在非洲有失，那么接下来的就一定是大不列颠保卫战和北美保卫战！

虽然，在罗斯福逝世后，马歇尔在美军中的地位一落千丈，但其卓越的战略眼光还是使得“北美保卫战”的说法引起了白宫和国会的重视。

所以，即使在大不列颠战场上，多国部队没有制空权的窘状是一窘再窘，但美国依然没有将自己的海、空军继续增援欧洲。

“死道友莫死贫道！”这句话美国人更懂。而且在非洲战役之后，美国的战机储备不减反增。在得到英国的雷达、头盔瞄准等技术之后，美国的多款战机火速投产。f-107终极佩刀、f-108轻灵、f110密特拉……

这些先进战机的性能，被美国空军评估为“基本赶上并局部超越汉军现在的主战战机。”但美国人没有人大张旗鼓宣扬自己空军战力的上涨，而是继续加紧张生产这些战机，默默的为即将到来的本土保卫战蓄力。

大汉军情五处在战前也曾就美国的新式战机做过重点汇报，但也许是陛下对于基地生产的领先于历史上数代的空军机群过于自信，这份情报并没有引起卫青阁的足够重视。

直到“侯喜”行动开始之后，在登陆战役中，由“棘背龙”二代预警机的存在，美国空军并没有在战役中起到太大的作用。但在三周之后，进入十二月份开始，美国空军终于开始发力。尤其是希拉河战役中，双方对于制空权的争夺进入了白热化阶段。尤其是美国的空空导弹瘦身工程大见成效，成功开发出的aim-120“监狱”中程空空导弹，使得美国空军继皇家空军之后，也实现了视距外打击能力。

aim-120空空导弹(amraam)

生产商：美国雷声-休斯飞机制造有限公司

长：3。65米

弹体直径：17。8厘米

翼展：63厘米

发射重量：157公斤

弹头：22千克高爆穿透

制导：中信息雷达半主动+末段雷达主动制导

射程：48公里（有效射程）

最大射程：90公里

飞行时速：3。5马赫

末段雷达主动制导、3。5马赫的飞行速度，这就是美国空军评估部队所说的“基本赶上并局部超越汉军”。“监狱”中程空空导弹的各项性能几乎与大汉的“火凤凰”持平，而且在重量和规格上还远远小于“火凤凰”，这使得aim-120不需要像重达四百公斤以上的“火凤凰”那样，必须由重型战斗机来携带。f110密特拉甚至是f-11虎式，都可以携带6或4枚监狱。

“监狱”的出现，直接后果就是美国空军一下子从被动挨打，变得可以堂堂正正的在视距外与皇家空军掰手腕。而且，除了出动重型“猛龙”战机，皇家空军的其他战机包括海军的j-15“鹰”，也因为“麻雀”导弹比“监狱”短腿，而战斗力锐减。

更让皇家空军难堪的是，美国人得到了英国人“闪电”战机上的雷达与头盔瞄准器技术，在这方面，美国人甚至走在了皇家空军的前头。在红警基地，飞行员头盔与瞄准装置结合在一起的头盔瞄准具，也仅仅是进入测试阶段，在整个帝国，只有交州皇家空军试飞场的试飞员才刚刚带上这个新家伙，正处于摸索使用中。

头盔瞄准器的出现，使得在作战中，美军飞行员往往可以占得先机，在发现目标后，更快的跟踪和发射导弹。即便是皇家空军有预警机的支持，在希拉河空战中，皇家空军也未占到任何便宜。

这也是大汉皇家空军组建以来，首次在空战中，出现战损率高于1的情况。换句话说就是，就在希拉河空战，皇家空军战机的被击落数，甚至超过了美军。低空搜索地面目标的“威龙”机群，更是在首日战斗中，被突然出现的美军战机击落达数十架之多。

空中的战况，让盟军快速突破的计划被破坏。王铁汉将军在收到空军战报后，明显是准备不足。美军坦克集群并未如预想中那样惨遭空中力量打击，反而是在希拉河南岸与盟军的坦克发生了激烈碰撞。

战斗开始变得惨烈，美国大兵们在经历了最初的迷茫之后，开始恢复了正常的战斗水准。毕竟，他们手中的武器，并不比汉军落后多少。

在保家卫国的战场上，任何一个国家、任何一个民族的力量都不容小视。

图森围歼战中，迫使六个师的美军放下武器的东瀛第2军团，成功的拉到仇恨值。麦克阿瑟手中最精锐的美军第9装甲师率先在右翼突破。近六万人的东瀛部队被潘兴坦克沿着山脊切断了与大部队的联系，盟军与美军都迅速在这条分割带投入兵力。

麦克阿瑟发誓一定要“干掉这些日本猴子，为图森城被围歼的美军报仇。”

而幽州军王铁汉上将当然不会允许盟军进入美利坚后的首次败绩发生自己的中路军中。

东瀛第2军团的部队大多数都是由在中华战场上投降的日军士兵组成，其战斗力不容小视。虽然被美军装甲分割，但日本军队的斗志丝毫没有消减，为了抵御美军的坦克，他们按纵深按梯次布防，扼守希拉河与阿本森山之间狭窄的区域，最大程度的减小美军坦克集群冲击的压力。

反坦克步兵炮、配备穿甲弹的火箭筒……登陆北美的盟军各支部队，在帝国进行了充分的准备之后，都不缺乏反装甲武器。战争进行到1943年年底，装甲与反装甲，已经成为了陆军战斗的主题。

尤其是叶为洵元帅成为帝**总参谋长之后，将自己在西伯利亚对苏军作战的经验做出系统的总结，综合德苏战场与非洲战场关于装甲力量的运用，编撰出一本《步兵反装甲手册》，下放到帝**的各支部队，以指导步军对敌人装甲部队的作战。

东瀛的部队虽然不如帝国十三军一样优先配备反坦克装备和及时革新战术思想，但帝国所有殖民区部队的建军思想都是与帝**一致，并紧跟帝**改革的步伐。

这样的未雨绸缪，无疑让这支东瀛部队在面对美军的装甲力量进攻时，并未太过于惊慌失措。正确的战术，加上精良的装备，让被分割的盟军仅在一开始被美军第9装甲师以坦克集群突破了一段阵地，随后盟军便组织起了有效的防御。甚至有一个反坦克炮小组，在山脊的拐弯处，击毁了十二辆m4谢尔曼中型坦克，直到他们打光了所有的炮弹，才安全撤回本方阵地。

气急败坏的麦克阿瑟命令空军出动，空袭盟军阵地。但装备了aim-120的美国空军并没有完全掌控美、墨边境的天空，在希拉河空战之后，坐阵夏威夷空军司令云九元帅很快调整了战术。整整一个飞行师的“猛龙”战机出现在墨西哥接近边境的数个机场中，在墨西哥北部三省，每一省的天空更是都着有多达22架的“棘背龙”预警机保持24小时全天候巡罗。

利用“猛龙”战机“龙凤呈祥”更远的打击距离，来对付同样能够做到“锁定即击落”的“监狱”中程空空导弹。

“远程掌控”战术“侯喜”计划第二阶段的空中相持战中，起到了很大的作用。美军的空袭计划在皇家空军不惜代价的远程狙击下，同样流产。

希拉河战役的决胜在不知不觉中又重新回到了陆军的身上。只是已经习惯了拥有空中优势的盟军，则必须要调整战术。

王铁汉上将致电汉皇陛下：在失去绝对空中优势的情况下，我军的装甲部队必须要重新编组，加强装甲部队的集团规模，以装甲力量快速突破美军防线。否则，我军必会被拖入旷日持久的消耗战中。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第376章解放苏格兰

王铁汉将军的电报，受到了陛下的极大重视。

这与抗战时期日军侵华的过程何其相似？战争伊始，势如破竹的攻势因为战线的拉长和守军的集中防守而丧失了锐气。本土军队则会因为有人民的支持逐渐扭转战场上的颓势而愈加士气高涨，战争的走向也会因此而变得难以把控。

但是，与日军要长期占领中华，掠取中华的资源不同，盟军的战争目标是要肢解美利坚，在其实现称霸全球的野心之前，将其扼杀在摇篮之中。

这也就是说，大联盟军在美国，不需要长期占领、不需要统治，只需要像蝗虫大军一样，一扫而过，一扫而光。

破坏、分裂才是盟军的根本目的。至于说战后事宜，钟义早有准备。扶植印第安人复国组织和美国工人党，并不单单是为了给北美战争找一个掩人耳目的借口，建立印第安王国或是在北美大陆上出现一个社/会主义国家，都是陛下为了搅乱这块地理条件得天独厚的大陆所埋下的伏笔。

这个世界上，世外桃源般的存在，有一个南华大陆就足够了。至于北美，还是多一些战火和争端才更和谐。

这样的战略目标就决定了，盟军在北美的战争必须是速战速决，而不是像后世的苏联入侵阿富汗战争那样深陷泥潭，甚或是美军越战那般自取其辱。

大汉中兴的伟大的事业正处于最接近也是最危险的时期。“行百里者半九十”，看起来强大无比的大中华联盟，却因为大汉帝国的根基尚浅，而无法承受太多的风浪。任何一次失败，都可能导致帝国的衰落和大联盟的解体，这一点，钟义一直在警醒自己。

将帝国的绝大部分军事力量都用在北美大陆上，不仅会拖垮帝国的经济，还会使得一些屑小有可钻之机。同时，钟义也没有忘了高悬在帝国头上的达摩克利斯之剑，那就是基地的休眠问题。失去红警基地的支持之后，帝国的科技与工业能力还是否能领先于世界？现在看来，并不乐观。

希拉河战役，无疑是及时的为帝国敲响了警钟。在有基地还能够运转的情况下，美国的军工科技在短暂掉队之后，都能够及时赶上。那么，一旦基地进入休眠，而战争仍未结束，美国依然保有足够的实力之时，帝国将何去何从？大联盟也是否会盛极一时却如昙花般短暂绚烂？

“不能拖！‘侯喜’行动绝不能打成‘巴巴罗萨’那样的烂仗。”放下手中王铁汉将军发回的电报，钟义面色沉重的站了起来，拉开最高统帅办公室北窗的窗帘，让十二月份南半球灼热的阳光射进暗红色的地板上。

“咔、咔”的皮鞋敲地声传来，负手立在窗前的钟义并没有回头。敢不敲门就进来的，只有武大记者。

不久前，武女神拒绝了陛下册封其为梅妃的提议。“如果可以选择，我宁愿你不是皇帝！能够陪在你的身边，这样就好……”

醉酒鞭名马，情多累美人。

当如厮佳人温柔似水，却又绕指成钢，陛下找不到任何一句话来表达那时的心境。曾几何时，因爱人阴阳永隔而悲痛万分，那时的钟义，为了宁雪生前的愿望，不辞万里。而如今，自己的后宫却已达五指之数。

莫非每个男人的内心之中，都有深藏的后宫情节吗？莫非每一句山盟海誓，都只是骗人的游戏吗？

“陛下……”

依旧是甜甜的吴侬软语，却在钟义突然转身后的粗暴动作中，只来得及短促的发出了一声“啊……嗯……”

纵使赢得世界，也别忘了对身边的人说一声或是用行为去表达你对她的“爱”。男人的胸怀可以志在天下，但再优秀的女人也大多只在乎她身边的一丈方圆。

当钟义坐在兰妃湖边，用几块缅甸的老坑石料搭起一个烧烤架子，带着一双儿女与几位娇妻开心的自助野餐之时，欧洲多国总司令艾森豪威尔上将在爱丁堡发表声明：支持温莎公爵成为新的爱丁堡大公，并继任苏格兰国王，实施对苏格兰地区的统治。同时，多国部队将按照大联盟欧洲盟军总指挥蒋云志元帅的要求，放下武器，接受整编。等待盟军的统一安排，返回自己的国家。

犹如晴天霹雳，艾森豪威尔的声明立刻炸响了全世界。几乎所有人都清楚，随着大不列颠岛上多国部队陷入困境，投降是早晚的事。可没有人预料到，艾森豪威尔会在这时——在盟军入侵北美战役进行到最关键的时候，发表这样的声明。这无疑于釜底抽薪，在刚渐抬升的美军士气上，又狠狠的泼上了一大盆凉水。

不过当美国工人党主席山姆·韦伯随后也发表声明，宣布工人党将吸纳艾森豪威尔成为工人党党员之后，感到惊异的人们都立刻“呵呵”了。

汉人的老话说的好，什么“良禽择木而栖”，又或是什么“人往高处走，水往低处流”等等，大概说的都是这意思了。

不过，多国部队内部对于艾森豪威尔的选择却并非是全部买帐。如布莱德雷的美国第3集团军以及自由法国等部队，服从了总司令的命令，撤出了与盟军对峙的阵地，前往东海岸准备接受盟军的整编，或是搭乘盟军安排的船只回国。

但在格拉斯哥附近的美国第15军、加拿大第2军以及其他的欧洲沦陷国家的部队，都拒绝接受艾森豪威尔“可耻的投降命令”。

这些军队得到了英格兰前议会政府的支持，推选美军中将勒宁为总司令，发动兵变，占领了格位斯哥的多国部队司令部，并提出单独与盟军进行谈判，否则将坚持继续作战。

实际上这些军队，也并非是一定要死心与盟军做对，另立门户的原因无非他们有各自所代表的群体。在这些群体看来，艾森豪威尔摇身一变，从盟军的敌人变成了盟友，是卖了多国部队才换得工人党副主席职务的。

自己的利益受到侵害，当然要争取一下。比如英国议会派，一直执掌日不落帝国最高权利的他们，面对着王权归来，当然不甘心就此破败，你乔治王也好，安德烈王也好，怎么也得照顾下这些老臣，册封个贵族啥的。还有那些欧洲的流浪派，欧洲大陆被德国人占了，跟那个狂妄小胡子谈条件，多半是没有什么好脸色，沦落到大不列颠岛上，已经是最后的机会了。不趁着苏格兰未平定之前捞点什么，以后还哪有混的了？

或许在“侯喜”计划发动之前，汉皇还真的有耐心与这些人谈一谈。纵使没有其他，给些小支持让他们偷偷返回欧洲大陆，给德国添添堵也不错。

可是，北美战役打响，急于开辟美利坚第二战场的蒋云志还哪有心思管欧洲人这些破烂事？既然反抗，那就想必做好了牺牲的准备。咱汉人讲究“君子有成人之美”。

慢慢的将格位斯哥发来的电报揉成一团，抛进壁炉中。蒋云志的黑脸上带着狞笑，拿起了电话，“我是蒋云志，我命令：总攻开始！”

早已等候在皮布尔斯的近卫军团及华夏远征军，立刻开拔，沿克莱德河向多国部队发起猛攻。

内部分裂之后，战斗力最强的美国第3集团军及成建制的自由法国部队都在向东海岸北贝里克地区集结。其他的多国部队更像是一群乌合之众，自认为有一战之力的他们，与精锐的大汉近卫军团一触即溃。不多的坦克在克莱德河两岸平坦的淤积平原上，被陆航师以打靶式的攻击清扫一空。近卫军团数量庞大的猎豹履带装甲步兵车成了溃军们的恶梦。

兵败如山倒，更何况是一群没有斗志，没有后援的叛军！在蒋云志下达总攻命令之后的第三天，盟军就已攻进格拉斯哥的多国部队司令部。在兵变时被俘虏的艾森豪威尔的参谋长布里奇中将等人皆被获救，而建功的则并非是在克莱德河杀得兴起的华夏远征军和近卫第6机步军。

秦少全中将指挥的伞兵部队在利兹会战结束之后，便利用彭里斯大量的火车机车，趁着多国部队混乱之际突进到克莱德湾重镇基尔马诺克。

当多国部队主力开赴克莱德河之时，秦少全便指挥着近卫第20空降师直接杀向格拉斯哥。令人惊奇的是，多国部队惨遭溃败，建制被打乱，指挥系统失灵。本就是有许多欧洲各国抵抗军组成的他们，居然无人理会铁道上猛开过来的这列火车。

近卫第20空降师居然就真的将军列一直开到了距离多国部队总司令部不足两公里远的火车站。最为擅长敌后作战的伞兵们，当然不会浪费这样绝好机会。在击退了驻守皇后街火车站的比利时军队之后，一路杀进人民宫——多国部队总司令部驻地。

英国前议会领袖杰拉尔与所谓的多国部队总司令勒宁中将，以及许多欧洲各国流亡政府的要员，在目瞪口呆中成为了盟军的俘虏。他们根本没有想到，盟军会如此迅速的攻进格位斯哥，甚至，他们还在克莱德内河港准备了多艘快船……不过，这一切都在盟军伞兵们的大胆突进之后，变成了泡影。

蒋云志元帅在剑桥花园古堡发表声明：苏格兰全境解放，伟大的苏格兰王国重获新生！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第377章机场惊魂

1944年的元旦，南华大陆依然十足的喜庆。

那一场决定着世界霸主、大国地位的战争，一直远离着大中华联盟的最核心区域。

在“侯喜”计划的第一阶段结束，盟军顺利攻入美国境内之后，陛下便将前线的指挥权交给了叶帅，从夏威夷飞回了长安。

华夏共和国总统蒋中/正将在元月2号访汉，同天抵达长安的还将有新华伍豪总理、苏格兰国王爱德华八世（即温莎公爵）、犹大王国太子兼总理大臣兼帝国国丈大人的哈曼·罗斯柴尔德。而另一位到访的重要人物就不能单从外交层面上来接待了，因为她还有另外一个身份——樱妃，人家也算是未央宫女主人之一。

除了在建国初期，陛下曾数次来帝都机场迎接贵宾级客人之外，已经有数年，钟义都未再涉足号称世界最大、最先进的帝都机场。

皇室金龙专机及特勤中队，一直都是驻扎在青龙专用机场的。

但今天，从凌晨起，帝都机场就开始进入戒严。其他班次的飞机，都被转移到附近的兰妃泉机场起降。偌大的帝都机场除了迎宾的车队，一片空荡荡。

以钟义的本意，对这种极度扰民的行为是深恶痛绝的。但国安局冷芸局长取得了大皇妃秦映雪的支持，执意如此。最近突然意识家人重要性的陛下苦笑着批准了帝都机场全面戒严的条令。

近千名国安的便衣特工取代了机场中一些非专业技术人员的位置，皇家内务部队更是几乎全员出动，雪豹轮式装甲运兵车封锁了从机场到未央宫长达几十公里街道上的所有路口。

看到侍卫们一个个如临大敌的样子，这让钟义有些后悔，倒不如将几位客人的专机安排到青龙机场降落了。帝都的人们倒是没有太大的反感，甚至还有一些人举着手中的小金龙旗，不住的挥舞着，口中还喊着些如汉皇万岁，帝国万岁之类的。

有点假，一看就是那些人就是国安局的特工，冷芸毕竟还是个女人，这要是让沐局长安排，就指定不会让人轻易认出来。

经过数年的建设，帝都长安已经初具国际大都市范儿。宽阔的龙骧大街两侧高楼林立，人行道上高大南华火焰木正值花期，一团团一蔟蔟红艳似火，也不由得吸引钟义目光流连。

未央宫中当然也有很多火焰木，但很少有机会观赏街景的陛下到龙骧大街上的一切都感到很是新奇。已经习惯了在炎热的夏天过元旦，习惯了万众瞩目的高高在上，但钟义的内心，仍没有忘记自己穿越前的点点滴滴。

“佳仪，等有时间，我们化妆一下，一起出来逛街！”金色轿车中的陛下突发兴致。

“嗯？”没有想像中的雀跃，武女神纤指轻挑，扶腮轻蹭一下金边眼镜，“你出来接一下媳妇，都闹出这么大动静，要是出来逛街，还不得把全帝都的人都赶走呀！”

嗯，有点酸气，还有一点不满！

钟义嘿嘿一乐，几位妃子中，雪妃端庄、兰妃娇俏、金妃敦厚、樱妃可爱，但她们都有一个共同的特点，那就是轻易不会违逆陛下。即便是秦映雪，也只是在涉及陛下的安全事务才敢刁蛮独断的。唯有武佳仪，这位拒绝了妃子封号的武大记者从来不将什么皇家威严放在眼中。

就算是……床闱之间，也绝对是匹胭脂烈马，“嘿嘿”，想起昨夜床间趣事，陛下突然低低的邪笑了几声。初时还有些纳闷的武佳仪很快便在钟义有些淫邪的目光反应了过来，桃花飞印，晚霞倒映。武女神的俏脸瞬间变得滚烫火热，透明镜片后的一双明眸也泛起春潮。

“你……昏君……”软语轻斥，便是有些恼急，也如黄鹂鸣唱般轻盈入耳。一对粉拳更是手指紧握，接替挥来。

陛下哈哈一笑，随手捉住一支柔夷，凑到唇边，满带柔情的轻轻一吻，却已让武大记者瞪大了双目，“嘤咛”一声，再不顾娇羞，将满头如瀑青丝倾泻在陛下的胸前。

在副驾驶位置上的警卫队长王文义少将嘴角轻轻抽动了一下，抬起左手，示意司机将车速放慢，更平稳一些。难得见到陛下有如此柔情，身为陛下近人的警卫队长当然知道该怎么做。

——前警卫队长南洋总督钱志豪泪奔当中，“谁的军衔都能升，只有我这是一辈子的上校，真的好吗？”

再远的路程也终有尽头之时，你浓我浓更是不会觉得时间流逝。

见前边的警卫车已经绕过了帝都机场的花式转盘，王文义抬手看了看腕表，轻轻咳了一声，却将身子坐的标志，目不斜视的小声提醒道：“陛下，马上要通过帝都机场大门了！”

“呃！”钟义轻哼一声，没有什么其他表示，好容易在有外人的时候将这匹胭脂小烈马驯服一回，陛下正爽着呢！

武佳仪却是有些慌乱的连忙从钟义的怀中直起身子，脸上依然挂着粉红的羞意。纤纤长指微分，将被陛下揉乱的秀发轻梳，然后带上金边眼镜，再整整了雪腻大腿上的制式短裙，转瞬间，武大秘就由似水佳人变成了冷俏女神。

这一番快速的转变，将一旁还在回味手掌间淡淡女人香的钟义惊得一呆，“尼玛，女人呀女人，真是世界最善变的动物。幸亏争霸全球的对手，大多是男人！”

负责前导的车辆已经开始鸣笛，进入机场的引路上警卫的密度也明显增加。所有的士兵都以最标准的军礼，向代表着皇室的金车花冠汽车表达着自己内心中的崇敬。

金色花冠缓缓通过机场的引道，透明的防弹玻璃后，钟义举起了右手，五指并拢斜举于眼眉的一侧向忠诚的士兵们还礼。

只要出现在公众面前，陛下从来都是以戎装示人。

武女神并没有敬礼，第一是因为对这些皇家侍卫还礼，在这样的场合，只有陛下有资格；第二是因为武大秘虽然也是一身墨绿色女式军装，可似乎她从来没把自己当成一个军人的习惯。

就算是在更严肃的场合，武女神也是经常探头探脑四处观望，典型的好奇宝宝。

这一次，也与以往一样。武佳仪的目光并没有停留在那些红衣白裤的皇家侍卫们身上，天天看着他们严肃的样子，早就看够了！稍远些，那些挤在外围警戒线的士兵们身旁，举着小国旗不停挥舞的人群才是武大秘要观注的。

她一直不明白，为什么会有那么多的人，狂热的崇拜“昏君”，“脾气大、爱训人，还……好色使坏，哼！到底是哪里好……啊！”

嘟着小嘴细声着滴咕着的武佳仪突然发出一声尖叫！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第378章生死队列课

突然的尖叫声，让车内的三个男人都悚然一惊。

并未知道发生什么情况的王文义和司机在扭头回望的瞬间，都在眼角的余光中看到了令他们惊恐万分的一幕。

在三十米外的外围警戒线处，一名男子猛的推开了机场内卫们搭手相连的警戒线，大步的冲向金色花冠汽车，手中握着的物品正哧哧的早着白烟，不用说，肯定是爆炸物。

侍卫们都保持着敬礼的姿势，并且背对着刺客。王文义虽然已经贵为将军，但警卫队长的职责让其一直保持着足够的警醒。他是有资格在陛下的身边配枪的不多的几个人之一，但这时，拔枪射击很明显并不能阻止刺客抛出手中的炸弹。

惊呼声中，王文义的脑中在千分之一秒内闪出一个念头，绝对不能让炸弹在陛下的车边爆炸。一道闪电般的身影在车中穿出，于侍卫们察觉到异常，开始转身的同时，刺客已经被扑倒，持着爆炸物的右手被铁钳夹住般狠狠的按在了地上。

时间并没有因为伟大而凝固，“轰”的一声巨响，炸弹在距离陛下专车的五米之外炸开，几乎可以媲美装甲车的金色花冠也因为爆炸的冲击波而轻抖了几下。

没有人再迟疑，所有的皇家侍卫在爆炸后的零点几秒钟内就将手中的钢铁指向了骚动的人群，陛下专车的司机更是反应灵敏，一脚油门踩下去，金色花冠犹如离弦之箭般驶过了机场的大门，甚至有几名前来迎接陛下的机场管理人员也在躲闪不及间，被汽车撞倒。

“混蛋，你这是要做什么？难道还能有人在这么多的警卫中伤害到我吗？把车开回去，看看文义怎么样了？”陛下已经在短促的惊骇中恢复过来，见自己的车又撞了人，勃然大怒！

“啊？”司机没有立刻执行陛下的命令，而是将目光望向一旁小脸吓得雪白，抱着陛下缩成一团的武大秘。

“不要！不要回去，那个人还有同伙怎么办？门口有那么多的警卫，他们一定会救治王将军的！”

“胡闹！我是帝**的最高统帅不假，可是我的命金贵，其他人的命就不值钱了吗？把车开回去，我命令你！”

“啊！陛下……”司机突然脖子一梗，“就算您事后枪毙我，也没关系，但是现在，陛下你的安全为重！”

“呵，好，你敢违反我的命令！”钟义怒极而笑，“方向盘在你的手里，但我的腿还是长在我的身上吧！”

在司机惊愕间，陛下突然推开了车门，用力甩开抱着他胳膊的武佳义，迈出车外。

“陛下……”

“不要……”

两声惊叫传来，一声娇呼，一声悲泣。金色花冠的前后车门相继打开，率先冲出来的司机飞快站在陛下的侧后方，机警将可能的射界用自己的身躯挡住。

而被陛下用力甩到一边的武佳仪“啊”的一声，随即双手捂嘴，似是不敢相信刚刚在来时的路上还柔情似水的陛下会如此粗暴的对待她。又惊又吓而睁得圆圆的大眼睛中，两行泪水无声的流了下来。但只有一秒钟，凝视着钟义短袖军装的背影只有一秒钟，一条雪腻的长腿便踏出了车门之外。小高跟急促的敲击在机场的水泥路上，发出“咔、咔”的声音。

钟义没有回头，围在周围随着陛下的脚步一同前的侍卫们悄悄的闪开了一条通道，在武大秘哭泣着奔跑过去后，又立刻合上，三百六十度封死了所有的射界。

再次被抱住陛下的右臂，武佳仪有些不适应男人的大步流星而略显踉跄，却倔强的没有发出任何声音。

钟义终于侧过头来，望了望女人满脸的泪水，似笑非笑的咧了下嘴，“我们是军人，可以流血，但不能流泪！”

……

没有人敢再拦阻钟义走到机场门口，但附近的数千军警已经在短时间内将爆炸现场围得水泄不通，所有的围观群众都被控制了起来。

钟义没有下达任何命令，这样的场合，会下达正确的命令的人有很多。陛下只是拉着武佳仪径直走到了将炸弹按在身下的警卫队长身边。

“呜呜”叫着的医护车很快来到，王文义少将没有狗血说上一句“陛下安全就好！”实际上，在被抬上医疗车之间，就已经有随车而来的军医在向陛下微微摇头了。

“我看见了，他在向我笑……”

医疗车已经驶远，但钟义依然站在街道中间久久未动，陛下不动，其他人当然不敢动。只有越来越多的皇家侍卫们不断的将搜索区域扩大。

这一切其实是无用功，在这种情况下，还能够伤害到钟义的，或许只有原子弹。

“陛下，别伤心了，王将军一定会吉人天相的！”

似乎是点了点头，又似乎是摇了摇头，钟义面无表情的捏了捏鼻尖，“走，委员长的专机该到了吧？”

“啊？”四周传来异口同声的惊呼。

“陛……下，为了您的安全，还是请您先回宫吧！”平日间气场十足的冷面女王，在这样的爆炸现场，也少见的露了怯。

“呵！”一声冷笑，就如一把军刺般狠狠的扎在了冷局长和在场诸人的心脏之上，“怎么？冷局长是没有十足把握保障我的安全了？”

“陛下……”就算倚仗秦映雪的关系，没少在钟义耍小姨子的刁蛮脾气，但今日的冷芸，连自己都没有底气回答陛下的质问。

“把枪都收起来！”钟义没打算过于为难冷芸，反而是高声喊了一嗓子。“我们是帝**人，在我们自己的帝都，难道还要畏畏缩缩不敢昂首挺胸吗？今天，我们是要来迎接贵宾的，如此模样，岂不丢尽了在战场上所向披靡的将士们的脸？你们是精锐之精锐的皇家禁卫队，你们是百万近卫军的骄傲和荣耀，难道你们怕死吗？”

“为陛下尽忠，为帝国效命！”

数百人的呼喊同样可以震动人心，每一名皇家持卫都高昂着头，目光中射出的是坚毅，是无畏，全部由红警战士挑选出来的禁卫队当然不同非凡。

“帝**人，为了国家，为了民族，我们当然都无惧生死，就如你们的队长一样。作为帝**最高统帅，与你们在一起，就是我最安全的时候。就让我们将这里当成战场。战场上没有绝对安全的地方，我们可以指望的，只有自己和战友！今天，我们就将外面的防御交给我们的战友，交给国安局。而我们，大汉近卫军团之皇家禁卫队，全体都有——列队——集合！”

围在机场门口的皇家侍卫们都是一愣，当然不是没听清陛下的命令。钟义在军校读书时就没少当值周排长神马的，一个简单的集合口令喊得是标准、清晰。

五秒钟之后，钟义身边的保护圈已然变成了整齐的四列横队。红衣白裤，手握钢枪的皇家禁卫们在帝都机场的大门口，在守卫工作出现重大失误之后，又用精彩的队列水准让陛下的脸上露出一丝满意的笑容。

“稍息！”钟义摆明了是要在这里上一节队伍训练课了，“大家做的不错。我看比咱们未央宫专门的三军仪仗队也差不哪去！既然这样，今天就让我们的贵宾见识一下大汉近卫军的真实水准！全体都有，立正——向右——转，目标，机场停机坪观礼台，跑步——走！”

没有再理会其他人，陛下居然……也端起了小臂，与禁卫军们一起跑进了机场。

又被撇下了的武佳仪扁了扁嘴，却双唇紧闭，贝齿紧咬，泪珠在在眼眶中转来转去，却强忍着不让其掉下来，旁边同样眼含泪珠的还有国安局的冷芸局长。

应该说，将全部皇家禁卫布置在内线警卫，并面向陛下的专车敬礼，这在警卫条例中本身就是不允许的。但长久以来，帝**的强大和红警士兵丝毫不用怀疑的忠诚，让陛下身边的安保一直是固若金汤。

行刺陛下的案件，在帝国草建之后，没少发生，但能够靠近陛下，对陛下造成一定威胁的几乎没有。今天的事情，也是与陛下命令不许粗暴驱赶围观人群有很大的关系，但无论如何，陛下遭到刺杀，而且是靠着禁卫将军拼死相救才躲过一劫，国安部队难辞其咎。冷芸甚至还有心思猜想，等这事传到蒋云志耳中，那个黑脸会不会立刻在欧洲前线飞回来，大骂自己一顿。

十几分钟后，一直在帝都外围盘旋的华夏共和国总统专机，终于接到机场塔台的命令，允许降落。

依旧是那架淡蓝色的皇道707，并在机首涂着汉隶字体“知秋号”的那架老式客机。

明知道蒋/中/正只要是访汉，就必乘坐这架飞机，明明是在利用自己心中最柔软的那份情结，大打亲情牌。但钟每次见到这架飞机，却还是忍不住热泪盈眶。

“尼玛，这次老/蒋走时，说啥也要这么这架飞机留下来！宁可送他一架金色梦想。嗯，这架知秋号，就留在军事博物馆中，当成文物吧！”

站在观礼台，钟义并没有走到停机坪上去迎接委员长和蒋夫人，这个世界上，还真没有谁够资格要陛下亲自迎接。就连犹大王国国王，红盾家族的老爷子来大汉，也只是由海妮接到金华殿就完事。

至于委员长，总理大臣张嘉璈出面，已经算是相当给面子了。要不是樱妃的专机马上也要降落，钟义根本就不会出现在帝都机场，也不会闹出这些事来，王文义还生死未知，再加上又看到了“知秋”号，陛下现在的心情很是纠结。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第379章阿萨克烈士旅

虽然，钟义用闹剧一般的禁卫队机场队列课，转移了大家的注意力。

但陛下险遭刺杀，就仿佛如潘多拉盒子里跑出的魔咒一般，将帝国上下，所有人的心都纠得紧紧的，冷面女王的脸更是阴沉的直追蒋帅。

或许在平时，一定会有人开个玩笑，“不是一家人不进一家门神马的！”但现在，很明显，没人会主动求虐！

机场的欢迎仪式也变得简短了许多，倒是这一耽搁，各国贵宾的专机都集中在了三小时内降落。

飞机上也不乏也钟义关系密切之人，对于机场外的刺杀事件当然甚是关切。尤其是樱杞，也顾不上女天皇的威仪了，连蹦带跳的在弦梯上跑了下来，如小鸟归巢般扑进了钟义的怀里。

“呜呜”的轻泣声倒是让机场上略显紧张的气氛轻松了不少。一个是汉皇，一个日本女天皇，这种场面绝对堪称是世纪难逢！

饶是脸皮厚如钟义，也有些不好意思了！一把拉住湛子正上下检查的小手，“别摸了，啥零件也没少！真想摸回家再摸，好多人看着呢！”

“啊……”樱妃如突遭重击，一下子愣在了当场。旋即带着一双透明白丝手套的小手捂住了脸蛋，“这下可真是丢死人了，呜呜……”

“好了，没事没事！”苦笑不己的钟义轻轻拍着湛子的秀背，一边与身旁的其他人点头致歉。“那个谁，樱妃哭的这段录像要掐掉，不许播放哈！”

大伙倒是蛮理解，委员长与伍豪总理以及苏格兰王国爱德华八世站在了一起，面带着有些戏谑的微笑，摆出一副“我们不说话，我们就看热闹的”老不修样。犹太老帅哥哈曼的脸则有些黑，“尼玛，当着我这正牌老丈人与别的妃子秀恩爱，老子还不能说什么，这算什么事？”

钟义也很郁闷，能将一次好好的机场欢迎仪式搞成这样，也算前无古人，后无来者了！“想必，这一天一定会在世界大国的外交史上占据重要的一页，没准还能开辟新型外交仪式的先河。”

陛下自嘲的咧了咧嘴，将身边羞红着脸，仍在“嘤嘤”低泣的湛子交到武佳仪的手中，趁着大伙没注意，拍了一下自己笑着有些僵硬的腮部肌肉。

“各位，樱妃有些激动，毕竟是个小姑娘，突闻险事，难免有些失态，请大家见谅！”

钟义自认为做出了最标准的王者之笑，除了黑着脸的哈曼没吱声，其他人皆哈哈一笑，委员长还将两只廋骨嶙峋的手掌轻拍下，“樱妃天皇乃直情流露！陛下伉俪情深，让人羡慕呀！”

“靠！”钟义气的翻了个白眼，这不添乱呢吗？

“蒋总统说的对！嘿嘿，小姑娘……陛下，哈哈，果真是让人羡慕！”

“尼玛！”爱德华八世绝对是故意的！恢复了王位，可这货一直还是在堪培拉时的德性，在亚拉伦拉庄园里钓鱼时，这货就没少表示对陛下娶到年仅十七岁的樱妃天皇的艳羡。

好在，还是伍豪总理稳重，“陛下乃风流天子，我等羡慕也是没有用滴！”

……

好吧，收回刚才的话！钟义算看清了，这帮人，不是来商讨国家大事的，而是组团忽悠来了！

归程的车队顺利的进入了未央宫。

当然会顺利，挨了训的冷局长一声令下，大半个帝都开始戒严，在陛下和外宾的车队返回未央宫必经的龙骧大街上，至少有近万军警进入了警戒状态。不要说是人，就算是一只蚂蚁要爬上龙骧大街，恐怕也得被掰开腿，检查一下……呃，检查下带没带武器。

陛下的专用座驾——防弹金色花冠的副驾驶上，沐局长不知道什么时候坐了上来。后座上了多了一个樱妃，三个人也显得十分宽敞。擦净了眼泪的“小姑娘”不知道为什么又开始跟武佳仪较上了劲，俩人就跟互相示威似的分别抱住了钟义的一支胳膊，还将粉嫩的脸蛋贴在陛下的肩头，在陛下看到的身后怒目圆睁。

看来，樱妃没少被海妮灌输“秘书威胁论”，怎料武大秘绝对是秘书中的另类，从不把什么皇威放在眼中。别说是日本女天皇，就算是陛下，不也经常被其喊着“昏君”玩吗？

“文义被送进了重症室，但腹腔伤势较重，多个内脏器官受损。听医生的意思，希望不大！那名刺客在医疗车来时，就已经死了！其身份已经调查清楚：奥萨马·穆罕穆德·本·扎赫里，沙特人，两年前在巴勒斯坦加入了美国支持的中东恐怖组织阿克萨烈士旅，曾接受过cia的训练……”

“好了！我不要听这些！”钟义突然打断了沐雨的汇报，“其实就算不查，我们也都清楚，这是美国人干的，无论他们派来的是哪国人。中东？巴勒斯坦？呵！”陛下一声冷笑，“告诉本-古里安，他不是想要耶鲁撒冷吗？他可以派军队过去了。如果他不能在巴勒斯坦人手里夺过去，我可以帮他炸平。至于cia……他们的总部在哪里？”

“弗吉尼亚州的兰利，在华盛顿特区与弗吉尼亚州交界处的波托马克河河畔。”沐局长听到了陛下的问话，突然抖了一下！别人不清楚，可沐雨怎么会不明白，“坏菜了！现在的陛下太平静了！平静的陛下才是最可怕。”

“陛下，你是不是认为……”沐局长的语气稍有迟疑，就看到了武大秘的白眼翻了过来，虽然，实际上武佳仪的白眼是翻给樱妃天皇的。

“是的，cia敢对我动手，应该是他们的‘小男孩’要诞生了。”陛下与沐雨的对话，从来不用说的那么直白。在很多时候，他们二人之间的对话，即使是有其他在场，也听不太明白。

男人最铁有四大，像陛下与沐局长这样，一起从军，一起泡妞还有君臣之义的，无疑是最铁的那种。

看到了樱妃和武佳仪的小脸都扭了过来，似乎也对这个话题相当感兴趣，沐雨知趣的转过了头，将目光投向已经全面戒严的龙骧大街上。

其专注度就似乎洁净如镜的街道之上，能够发现绝世美女一般，而对身后两位皇妃的话语充耳不闻。

“陛下身边的女人没有简单的，未央宫的女主人们都有着让人防不胜防的本事。”这句话的发明者就是沐雨，也不能说是发明，因为那是从充满泪水的教训中总结出来的。

“打不得、骂不得、逃不掉、躲不掉！被皇妃盯上的日子，真的很难熬滴！”紧闭着嘴坚决不再回头的沐局长无时无刻不在心中提醒着自己。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第380章巴以之战

新年的欢庆洋溢在每一个南华人的脸上。

帝都机场刺杀案只不过是为人们团圆的饭桌上增加了许多令人生趣的谈资。在众口砾金的传言当中，那位中东刺客已经被形容成了无所不能的超级大恶魔，头上长着尖牙利角，身上冒着来自地狱的火焰，其具体形象可以参考牛魔王。

牺牲的禁卫队长王文义，则是被美化成了杨戬、秦琼、史可法……杀身取义，舍身救主，在汉皇危难之时，身披金甲，脚踏祥云，单挑超级boss牛魔王。

当然，如同所有美好的神话传说一样，正义必将取得最后的胜利。身为“神之子”的陛下，怎么会被一小小的刺客所伤——就在勇敢的禁卫将军力敌牛魔王……呃，是中东刺客渐渐不支之时，陛下大声一喝，“汰，汝乃蛮荒小民，怎敢犯我天朝神威？还不速速跪下投降，当可饶你不死。否则，待我大军归来，必踏平波斯湾，毁你家园，掳民为奴，将你中东弹丸之地陷入于山崩海裂之中。”

……

当兰妃绘声绘色的将在朱雀街茶馆听来的段子讲给陛下听时，心情欠佳的钟义也忍俊不禁。明知是自己这些天来情绪低落，小妖精故意作宝来逗笑自己，可还是对于海妮那有些饶嘴的汉语吐槽了一句，“你确定认真学说汉语了？”

什么玩意乱七八糟的，还金甲战神，五彩祥云？你当是大话西游呢？还中东弹丸之地，那中东的几个阿拉伯国家加起来，比咱南华大的多呢！

听了陛下的取笑，海妮也不以为意，能见到陛下脸上的笑容，就算是目标得逞了。长腿莲动，蜂腰一扭，趁着高兴，扑到了钟义的怀里，“陛下，你不爱海妮了吗？为什么这些天的国宴，你都只是带着武秘书和湛子妹妹出席呢？为什么不让我和雪姐露面？”

“停，打住，别撒娇。有话好好说，你这个样子让天宁看见，情何以堪？”

“讨厌，陛下你偏心眼，有了闺女就不要黄脸婆。早知道这样，就不给你生宝宝了！”

……

钟义抚额翻了个白眼，双手用力，让小妖精更舒服的躺在自己的怀中，“黄脸婆？要是黄脸婆都像你这样丰腴，那黄脸婆肯定要比大姑娘还吃香了！”

“呜呜……陛下你是在说我太胖了吗？”

没文化真可怕，对汉语似懂非懂的更可怕，“我是说你漂亮！”钟义被气的摇了头，没好气的说道。

“才不是，在你眼里，现在只有武秘书最漂亮吧？嗯，还有湛子妹妹。雪姐都说了，距离才会产生美，人家也要离开你，让你看不到！哼！我过几天就带着天宁离家出走。”

“噗……”钟义口中的茶水一下子喷了出去，顺手在小妖精翘起的丰臀上用力了拍了一下，“要走你自己走，把俺闺女留下！”

“呜呜，原来在陛下的心中，我连那小丫头的地位都不如。呜呜，人家真是混的太惨了！”

“哈哈……来，爱妃，么么哒一个，你真是太可爱了！”

金华殿的御书房中，响起了久违的笑声，客厅中秦映雪的嘴角也出现了一道好看的弧线。

禁卫队长王文义将军被送到医院，在两天后不治而逝，让钟义的怒火也终于上升到了最高点。

元月16日，汉人传统节日元宵节的第二天，以色列国防军在总司令伊塞·加加利的指挥下，越过了巴、以边界，并于当日攻进圣城耶路撒冷，巴勒斯坦在精锐的汉械以军面前，不堪一击。

苏伊士的中东地区大联盟驻军司令部发出声明，对以色列国防军旨在打击恐怖组织的军事行动表示支持，在需要时，帝国将为其提供海、空军协助。希望其他的阿位伯国家保持克制，对反恐行动提供所需要的便利条件。否则，大联盟将视其国家为恐怖组织合作国，并列入反恐打击大名单内。

在随后，盟军中东司令部还列出了首批反恐打击目标。反对犹太人强占西奈半岛，成立于耶鲁撒冷阿克萨清真寺的阿克萨烈士旅以及巴勒斯坦境内众多的反大联盟组织都名列其中。

对这一措词强硬的声明，在整个阿拉伯世界并没有激起太大的反响。或者说，在大汉帝国的强权之下，也没有太多的人敢于明着反抗。

埃及、伊拉克、也门、约旦等国，都处于盟军的控制之下，伊朗和以色列是大联盟成员，而中东面积最大的国家沙特阿拉伯王国，在经济和军事全面受制于大汉帝国的前提下，在帝都机场刺杀案发生后，王室和政府都如坐针毡。阿卜杜勒·阿齐兹国王更是早早就派出了法赫德王储飞赴长安，向汉皇表示慰问，当然更重要的是向帝国表达沙特王国的忠心。

那个该死的刺客虽然出自巴勒斯坦的阿克萨烈士旅，可是却拥有着沙特国藉，这是最要命的事！这简直是给了汉国一个最好的插手沙特王国的理由。

阿拉伯人未必能知道“天子一怒、伏尸百万”的历史故事，可是他们明白，汉皇的怒气，绝不是刚刚统一不久的沙特王国能够承担的。虽然，在汉军入驻中东之后，中东油田被逐渐发现，贫穷的沙特人也因此而改变了命运。但……这个世界，不是有钱就可以买到一切的；这个世界上，也没有人敢于去承担汉皇的怒极之火。

百万近卫军、大汉十三军团、四大总督府以及中东和非洲两大驻军司令部，大汉帝国所掌控的军力，可以辗压世界。这一点，没有人怀疑。

无论是地中海，还是波斯湾，都已经是大联盟的控制范围。更准确的说，是大汉帝国打着大联盟的旗号绝对控制的地盘。印度洋在非洲战役结束之后，多国部队兵败之时，俨然已成为汉国的内海。

至于马达加斯加岛上的华夏共和国，在阿拉伯人和黑人们看来，那就是汉国为了更好的控制印度洋而派出来的打手。

法赫德王储的长安之行，并非顺利。连汉皇的面子都没见到，只是由外务大臣接见了他，但在白虎区外务部大楼中的谈话，是绝对让人沮丧的。

麦加，伊斯兰两圣地之一麦加的驻军权。威尔森的这个要求简直是在全世界数亿的伊斯兰教徒脸上狠狠的抽了一巴掌。法赫德王储不敢答应，他相信，就是阿齐兹国王也不敢轻易允许汉军在麦加驻军，要知道，沙特国王的另一个称呼就是“两圣地的仆人”。

麦加和麦地两个圣地，在伊斯兰们的心目中的重要性，甚至远超沙特首都利雅得。

将圣地驻军权交给汉军？看着在对面头不抬眼不睁的帝国外务大臣，年轻的法赫德王子差点泪奔。这是要把沙特往死了逼呀！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第381章美利坚反击

谋略中东，在钟义的“大汉中兴”计划中，一直是重要的一环。掌控中东，甚至远重于插足欧洲。

没有人比钟义更清楚中东在世界上的重要性。当世界进入能源经济时代，中东的石油根本就不是黑色的，而是黄橙橙的成色十足的液体黄金。

正是因为在战后，美国对中东实施经济侵略，强迫各国的石油交易，必须由美元结算，才逐步使得美元取代英磅，成为世界通用货币，也成为了全球宪兵手中最有威胁的武器，甚至远超军事方面的力量。

美国与伊斯兰世界无休止的战争，皆由石油引起。中东沙漠下面的黑色液体，给阿拉伯人带去了无数的财富，也带去了诸多的磨难。正如《古兰经》中所说：贪婪与苦难同在，诱惑与罪恶同在。

冷战之后，一些美国学者提出了“美国最大的威胁来自于伊斯兰世界，伊斯兰才是西方民主制度‘真正的敌人’。”

在吹嘘“美国要领导世界”的年代，美国人从没放松向伊斯兰国家大量输出西方的价值观念，对它们进行文化侵略，还在政治和军事上不断对伊斯兰世界进行压制和打击，甚至直接入侵。它长期支持以色列，压制巴勒斯坦；长期对伊朗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国家进行封锁和制裁；相继发动海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争。

这些，都更激起了穆斯林们对美国霸权主义的仇视和反抗。在他们看来，美国实在是无恶不作、罪该万死的“魔鬼”。

曾经，钟义也是伊斯兰世界反抗美国侵略的支持者，对“基地”等极端恐怖组织还抱有一定的同情心。

穆斯林们捍卫自己的信仰、家园和文化，反抗邪恶、抵御侵略，这样的“圣战”也未尝不可。可是，当钟义成为“统治者”，成为这个世界霸权主义的真正的代表，他才发现，思想极端、狂热好斗，可以为“神圣的伊斯兰教”付出一切的穆斯林，真的不是什么太好的被统治者。

可以预见，即便是战争结束，中东也永远不是什么安宁之地。指望着一夜暴富的暴发户去遵守所谓的“文明与协作”，根本不可能！他们有自己的信仰，有自己的道德理念。任何外来的东西，与伊斯兰教义有冲突的，都会被视为恶端。

一方具有极具侵略性的全球战略和强大的军力，中兴大汉的最终梦想和仁义理智信的文化传承；而另一方虽然暂时落后和弱小，却有着强烈自我意识和反抗精神，为了抵御外来文化的“入侵和改造”，他们不惜付出生命。

这使得大联盟与伊斯兰世界的冲突不可避免。在这一点上，钟义倒是对美国发起的几场中东战争表示理解。

这个世界不是一个讲道理的世界，道理的背后就是强权。谁拥有更强大的实力，谁就有道理。抢掠与拒绝抢掠之间的矛盾，唯有战争可以解决。

尤其是那些伊斯兰极端分子，极易受到外界的鼓动，他们的仇恨性并没有什么固定的方向。在汉军打败英军的时期，无论是巴格达，还是大马士革，人们都曾经举着横符欢迎盟军，拿出仅有食物来招待盟军。

但是，当然英国已经投降，当战争由地中海转向了美洲，穆斯林们立刻因为以色列的建立，把仇恨转向了大汉帝国。这里面当然离不开美国人的引导。

可钟义知道，即便当初不将西奈半岛划给犹太人，伊斯兰国家也不会轻易驯服的。英国统治中东的时代，那里只是一片贫瘠的沙漠，最值钱的东西莫过于骆驼和毛毯。但在石油出现之后，中东已经成为世界最大的“产金地”。在巨大的利益面前，没有人可以再保持冷静。尤其是当穆斯林们意识到，这些液体都是祖先留给阿位伯人的，任何国家和势力插手石油利益，都是对他们抢掠和侵略。

伊斯兰世界有十多亿人口、有庞大地域、厚重历史，如今再加上丰富的资源和庞大的财富，他们决不会再甘心雌伏于任何国家。

如果不能在这个阶段彻底征服他们，那么，后世美国所遇到的花样翻新、层出不穷的被称为“圣战”的恐怖攻击就将会落在帝国的身上。

也许……那时的“911”就会是丹阳、谯郡、墨尔本甚至是长安的某座标志性建筑。

对于大汉帝国来讲，中东和非洲都是必须要彻底解决的，这俩个地方，才是增加帝国财富，持续掠夺性发展的最根本所在。

有了中东和非洲的石油，帝国的经济想不腾飞都天理难容吧？

这也是为什么帝国只组建了四大总督府，反而在陛下最看重的中东和非洲没有建立殖民统治的原因。

殖民总督府，终有一天是会被历史淘汰和唾弃的，大航海时代，日不落帝国可以凭借殖民主义崛起，但并不意味着，二十世纪的霸权仍可以殖民。

后世美国的方式可以借鉴，可是美国式的民主体制，并不适合大汉！民/国时期的悲惨教训已经证明，华人并不适合玩那套虚伪至极的东西。

五千年历史文化的传承，也决定了无论是大汉、新华还是华夏共和国，只要是以华人为主体的国家，都并不适实行西方的资本主义体制。

“大汉中兴，不能光靠学这个、学那个！我们是这个世界最强大的国家，我们国家在数千年间都是中央大国。难道我们还需要东施效颦，自取其辱吗？我们要努力走出一条适合我们华人的、有汉文化特色的中兴之路，大国崛起之路。前无古人，我们可以摸着石头过河。我们就是要通过全国人民的努力，让我们后世子孙不再彷徨，不再缺乏自信，不再‘师来师去’，我们的祖先可以用四大发明改变世界，我们同样可以用辛勤的汗水，再次谱写华人辉煌的篇章！”

在全国直播的汉皇新年致词中，“探索适合华人的，有汉文化特色的中兴之路”成为了南华大陆之上，在战争之外最热门的话题。

当电视画面上，一次又一次播放着新建成的“公瑾”号航空母舰在奔赴大西洋战场之前，于南华湾训练时，水兵们在甲板上用队列摆出的“中兴路、大国梦”的图像时，有无数华人的泪水盈于眼眶。

也许，他们中的很多人，是在威武的战舰和水兵们身上，看到了征战在外的自家子弟的身影；也许，有很多人是想起了在战争中，为国捐躯的烈士；也许……有很多的也许，但不可否认的是，他们中的大多数人，都曾经历晚清到民/国，中华惨遭欺凌。国力孱弱，军阀****，更有欺世盗名者在国难之时，一次又一次的狠戳着炎黄大地多病的躯体。

哪个会不盼望着赶走侵略者？哪个期待着国富而民强？别骂汉奸，当国家强大之时，哪个会愿意屈辱为奸？别骂洋鬼子，你自己不自强不自立，又凭啥要求别人尊重你？

法国人有拿破仑，美国人有华盛顿，蒙古人有铁木真，甚至是苏联大胡子，德国有小胡子，何其幸也？每个时代都不缺乏仁人志士，却唯有乱世出英雄。

一个敢于喊出中兴，喊出大国梦的领袖，无论他的手段如何，统治方式如何，对于民族，对于国家，都堪称“何其幸也”？

钟义很年轻，很神棍，还很独断专行，很“暴戾咨睢”，很……贪淫好色。嗯，在神之子的光环之外，负面状态似乎要更多。

但那又怎样呢？在汉人的心目，他依然是“我们的汉皇”。因为他为人民谋幸福，他指挥汉军战无不胜，他将金龙旗升遍世界，他就像太阳，照到哪里哪里亮。

——无意恶搞，只是写着写着就哼哼出《东方红》来了，情难自禁，证明骑士的身体内，还是充满了爱国血液滴。

帝都机场刺杀案，将本欲在美洲战争之后解决的中东问题，一下子拉到了众目关注的前台。从这一点上，美国人的策略成功了。把世人的眼光从惨烈的北美战役中转移到中东地区，为大汉帝国提前竖立起一个看似弱小，实则强大无比的敌人。

面对汉皇一手打造出来的“大联盟”这样的庞然大物，美军在战场上的抵抗已经越发吃力。似乎，“大联盟”强大的军事力量，在地球上已经无敌，只要汉皇想，就可以击败任何一个国家。北美大陆正在进行的战争，无疑证明了这一点。

便在面对杀不尽，打不没又飘忽不定、神秘莫测的穆斯林死士，再强大的军队也将毫无用武之地。君不见，古往今来的许多庞大帝国都是在一些看起来并不起眼的“弱小力量”不断冲击下，逐渐被淘虚淘空，最后轰然倒塌的，昔日强盛无比的罗马帝国最后就是灭亡于一股股入侵的“蛮族”。

可以说，美国在正面战场面对盟军强大的攻势，渐渐陷于不利之时，所启用的另类策略是迫于无奈，但又绝对是相当的实用。

在白宫办公室，杜鲁门听完了中情局局长威廉姆·多诺万的汇报之后，频频点头。虽然这场刺杀并没有能伤害到汉皇，仅仅是炸死了未央宫禁卫队长和几名皇家侍卫，但成功挑起了汉国与阿拉伯国家之间的矛盾，此发了伊斯兰世界对于“大联盟”的仇恨，那就足够了！

“相信，这样，就可以很好的拖延战争的进程，直到我们反击时刻的到来！上帝保佑美利坚！”

颓废已久的杜鲁门突然爆发了无穷的斗志，“就算汉皇蛊惑了众多的随从，就算自由世界的盟友们只剩下了美国还在坚持战斗，那又如何？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第382章只需要毁灭

未央宫，卫青阁，最高统帅办公室。钟义与沐雨隔桌而坐。

武佳仪端来了陛下常用的白瓷杯，当然也顺带着给沐局长泡了一杯大红袍。

沐局长掀盖吹了吹浮叶，小品一口，抻出大拇指赞了一下武女神的泡茶水平，“武大秘的茶道功夫真是不一般！至少能甩薇……呃是金妃，泡茶的水准能甩出金妃八条街。”

在卫青阁这么久了，见多识广的武佳仪对于沐局长明显的拍马屁行为未置可否。倒是陛下微微一笑，“虽然你说的是实话，虽然金妃的确是一直把茶当咖啡那么冲的，但是你就这样扬李抑杜真的好吗？”

沐雨闻之一凛，“坏菜了，金妃刚诞下了一位公主，正是受宠之时。光顾着拍武大秘的马屁，忘了这茬。果真是言多必失呀！”

果断的低头专心喝茶，无视武大秘鄙视的目光，沐局长一直听到小高跟的咔咔声走到门外，才又抬起头来。与陛下对视一眼，哑然失笑，“唯小人与女子难养，古人诚不欺我！”

“哈哈……”

“对了，德尔马还没有消息吗？”玩闹过后，方是商讨大事之时，这已经成了沐雨长到这间办公室的惯例。

随着伍豪总理、蒋总统以及哈曼等人的相继离开，樱妃也搬离了国宾馆，住进了金华殿，大联盟的内部事务在新年后算是告一段落。

援建新华的156项目，援建华夏的164项目，犹大王国建军方案，苏格兰贷款北海找油，当然还有日本的新型蔬菜大棚等方面的立项研发。钟义感觉与后世的“世界警察”相比，自己更像一个超级奶妈，多线操作奶水充足不说，还要管复活、管buff，鸭梨太大呀。

更要命的是，这并不是大搞经济建设、大谈和谐文明的和平时期。在世界上，大联盟还远未达到一手遮天的地步，大汉中兴的敌人还有很多，很强大。

抛开欧洲那个野心勃勃的狂妄分子，在他还拉不下脸来搞“大、小胡子”聚首的“胡子会议”之前，帝国也没必要插手欧洲大陆，过度激怒于他。

但是在美洲，随着战事的逐渐推进，一个新的庞大的军事行动正在策划之中。

欲要打击美国，大联盟五百万大军在西海岸和墨西哥登陆，足够了。近卫军团的山地部队已经越过了内华达山脉，将西部战线推至大盆地区。在奥斯汀大败美军的近卫军团第10军军长张后群中将，正叫嚣着要在春节之前，拿下盐湖城为帝国献礼。

“猛将如斯，朕心甚慰。”但钟义很清楚，要打败东西坐拥两大洋的美国，光凭西、南部的军事行动，是无法动摇美国的根基的。不要说张后群打到犹他州，就算是攻进堪萨斯，也不会对大局有太多的影响。因为东海岸……东海岸才是美国的政治和经济中心所在。

攻占芝加哥，拿下五大湖区，才能够摧毁美国的工业基础；而只有将战火烧至纽约、烧进费城、烧掉华盛顿，烧烂纽波特纽斯和诺福克，才算得上是大功告成。

当然，钟义更不会忘记田纳西州橡树岭美国国家实验室。

在欧洲战事基本结束之后，大列不颠岛上的盟军并没有解散。华夏、西班牙、意大利等国都还增派了一些军队，以补充在战争中损失的兵员。

爱德华八世在爱丁堡重登王位，英格兰与苏格兰正式分家，兄弟俩也终于实现“王权回归”的夙愿之后，盟军也开始在爱尔兰海和北海各保留一个军港，以“帮助”英格兰和苏格兰维持海权。两个港口分别圣乔治海峡的米尔福德港和苏格兰马里湾的克罗墨蒂港。两地都远离英、苏的传统热点区域，既能够使得皇家海军维持对北大西洋地区的制海权，又为英、苏两国保存了颜面。毕竟，无论是英格兰还是苏格兰，都将会以盟友身份加入大联盟。作为日不落帝国的传承，大列颠岛上被汉军驻军，怎么说都是有些丢人的事。好在，汉皇很开通，甚至答应帮助两国重新组建王室军队，包括海军。嗯，只是英格兰海军。

虽然已经分家了，但拥有几百年积攒下来的财富，英格兰还是相当富裕的，拿出点黄金换几艘军舰，乔治六世还是相当乐见其成的。

“至少是要搞出一只在欧洲有威慑力的舰队！”结巴国王并不满足于收回王权，称霸世界的梦是连想都不敢想的，可是维持英格兰在欧洲的大国地位，在有大联盟作为后盾的前提下，在德国人的手中夺回一定的欧洲事务话语权，也并非不可能。这在盟军逐渐将权利归还给乔治六世后，他所做的第一件事就是请回前首相张伯伦出任总理大臣，就看的出来。

而其哥哥苏格兰国王爱德华八世，对于弟弟的先下手为强，一直是梗梗于怀。谁都清楚，如果前大不列颠国的所有官员中，最能跟汉皇搭上话的，非张伯伦莫属。将张伯伦纳入自己的官员体系，就相当于在与大汉帝国打交道时，多加了一层保险。

不过，爱德华八世自认与汉皇也是“相交莫逆”，没抢到张伯伦，那有些就自己亲自出马搞惦，“在汉皇面前，我还是有些面子的！至少在金华殿吃过饭的外国人，也没几个吧？”

欧洲盟军总指挥蒋云志元帅，对于英格兰和苏格兰之间的家事，没什么太大的兴趣。在敲定大不列颠岛上的两个军港之后，盟军已经基本在英、苏两国开始放权。

在大不列颠岛上建立汉军的统治地位，是不可行也不现实的。这个世界上，恐怕也没有比英格兰人更明白殖民主义的真谛，将这些殖民主义的发明者变为被殖民者，再疯狂的人也不会有这样的想法。

钟义很狂，但绝对不疯。在钢铁同盟时期的马耳他会议之前，他甚至连拆解英国的想法都没有。让英国保持一定程度的强大，在全球布局中，对大汉是有利的。至少，它可以牵制欧洲大陆上的德国。

1944年，钟义突然理解了拿破仑为什么每天只睡三、四个小时。像自己之前那样，称霸世界与潇洒泡妞两不耽误，对于一个王者来说，是不可能的。你要想的，远远要比你要做的事多很多。除非像钟义这样有红警基地，有不需要考虑忠诚的红警士兵，有无数的先进的武器装备。

只是这样的日子很快就要结束了。距离天堂鸟所说的能量耗尽，基地进入休眠的日子，只有这一年的时间了。

“如果我真的是神之子，那么万能的爹呀，你再把基地让我用几年吧！如果那一定需要一个限期，我希望是……”

用力的揪了一下头发，看到手指间的数根发丝，“尼玛，这是要未老先衰的节奏吗？”

刚刚离开的沐局长，毫不意外的说出了“德尔马”仍然没有回应，这个让人有些沮丧的消息。美国方面对于“曼哈顿工程”的保密，简直就是令人发指。格罗夫斯那货，除了杜鲁门，看任何人的眼光都带着怀疑。钟义恶毒的猜测，他在与女人xxoo时，是不是也要一边爽一边提防着女人的呻吟，有没有泄密的动机。

军情五处发展的特工，根本没有机会靠近橡树岭的核工厂。对于“曼哈顿”工程，杜鲁门已经完全就是将拯救美利坚的最后希望寄托于此，“错杀一千，勿放一个”这种狠话在这，已经不算什么了！杜鲁门与“曼哈顿工程”负责人格罗夫斯的对话中，干脆就是“我给你的保密手段，没有任何限制，如果需要，哪怕是怀疑我，你也可直接来白宫……”

尼玛，带着眼镜的杜鲁门做出的割喉动作，怎么看都没有厂公大人那样的利落。

无法得到了“曼哈顿”工程的具体进度，就相当于达摩克利斯之剑永远高悬。这在建国之后，就一直顺风顺水的钟义眼里，是无法容忍的。就像是玛丽莲，这个无知的女人在被陛下临幸之后，居然还敢在电影中卖弄风骚。钟义承认，在风吹起玛里莲的裙子的那一刹那，全世界的男人都在猜，到底是什么颜色和款式的，甚或是，所有的男人都在期待，有一个机会可以爬上那个尤物的床。

但是在天鹅河酒庄，当半醉半露，透着无限风情的国民情人爬上陛下的床时，钟义还是毫不犹豫的一脚将其踹了下去。

一个有着强大控制欲的男人，当然不会将自己的女人与别人分享，哪怕是目光上的背叛。当然，一个习惯将一切握于手中的王者，更不会允许未知的危险脱离自己的掌控。

就在近卫军张后群中将开始在旧金山筹划印第安王国的建立；就在蒋云志开始在格拉斯哥准备着跨洋进攻的路线；就在“山姆大叔”带着艾森豪威尔在圣安东尼奥，还在口水乱溅的描绘着共/产主/义的美好蓝图时，陛下终于将目光盯在了美国东部田纳西河边上的橡树岭，还有密蝎根湖畔的美利坚工业重镇，那个在后世，因为篮球飞人和大罢工而声名鹊起的超级大城——芝加哥。

芝加哥的核裂变物理实验室，与橡树岭的核原料工厂，是曼哈顿工程两个最重要的支点。如果必须要选其一，那当然是要最先摧毁橡树岭。可是，与美国抢掠德国时不同，大汉并不需要美国人的核技术，也对国宝奥本海默和那个自以为是的爱因斯坦不感兴趣。在皇后区主基地，有更出色的汉人专家。

钟义需要的，只是毁灭。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第383章这是个问题

毁灭橡树岭的核工厂，毁灭芝加哥的核聚变实验室，毁灭杜鲁门不甘失败的野心，毁灭美利坚的末日希望。

在解放大不列颠岛之后，很多前英国的重要军事文件都被解密。其中就有一份代号为“燕子”的行动计划其内容正是重水之战。英国人要摧毁挪威的维莫克这座世界上唯一能够提炼重水的化工厂，而重水，正是德国的原子弹不可或缺的原料。

行动的结果是“燕子”计划几乎陷入绝境之时，英国人在1943年2月重新组织了一个由6人组成的“枪手”突击队，伞降在维莫克化工厂以北四十多公里一个结冰的湖面上。随后，他们汇合了四个月前就被困在山里的“燕子”小组，突进维莫克化工厂，炸毁了提炼重水的浓缩铀车间，成功地使德国人耗费数年建成的重水工厂在几秒钟内陷入瘫痪，450公斤重水从炸毁的水槽中流出，顺着工厂的污水沟白白地流走。

“燕子”计划获得了成功，英国人成功的阻止了德国人制造出“第一颗”原子弹的梦想。

这份情报解开了钟义心中一个疑虑已久的迷题：以德国的科技水准，以小胡子的狂妄，为什么德国的原子弹一直没有浮出水面。

认真的回忆一下，貌似在前世，英国人实施“燕子”计划的重水作战之后，德国又修复了维莫克化工厂，又开始生产重水。

也就是说，英国被盟军解放之后，德国的核计划已经重新启动。

“挪威……”钟义将皮椅了转了一圈，面向墙壁上的全息地图，不禁有些感慨。随着可以激活基地的那种神秘能量的减少，这种超时代全息地图的使用也将进入倒计时。想想一年后就要换成普通的纸质地图，还真是会有些不习惯。

在帝**总参的作战计划中，并没有在近期进攻欧洲大陆的预案。苏维埃政府得到了大联盟的暗中援助，苏联红军的实力大增，已堪与德军一争高下。而大、小胡子也都兴致正高，恐怕就算是由汉皇出面，调解双方的战争都会吃个闭门羹。

所以，在钟义的大战略中，也没有在解决美国之前，与德国发生冲突的计划。只是，英国的这份“燕子”计划，使德国的核试验初露端倪。而摆在帝国面前更紧要的，却是“曼哈顿”计划，同时解决这两个国家的核威胁？

也不是没有办法。在帝国的核武库中，至少存有数十枚核弹。同时炸平北美和欧洲大陆不敢说，但是炸平挪威的重水工厂和美国的核实验室绝对不成问题。只是，如果真的这样做的话，那无疑，帝国就将是与全世界为敌。

这样的结果让钟义不得不慎重考虑。在日本岐埠试过“小淘气”的威力之后，陛下就对于原子弹的使用是慎之又慎。称霸世界，不是毁灭世界。打开潘多拉魔盒，受到诅咒的，不只是敌人，还有自己。

在这个疯狂的年代，在这个灭绝比建设更有诱惑的年代，核泛滥对于全人类来讲，都是一个让人恐惧到绝望的消息。

“摧毁他们，以核止核。核武器只能掌握在帝国的手中。”

“大规模使用核弹就是人类灭绝的开始，大汉应该是负责任的大国。”

钟义的脑中两个声音不停的在响起。

就连被陛下开恩，特许其出去逛街半天的武佳仪走了进来，都没有发现。

害得穿着新买的短裙显摆一下的武秘书好是失望，直到一只雪白晶莹的小手在眼前来回晃动，钟义才恍然惊醒，出现在眼前的小清新则是立刻将陛下脑中的那两个正天人交战的家伙都赶了出去。

打着黑色圆点长带领结的白色半透衬衫，束腰在刚刚过膝的天蓝短裙中，陛下还没来得及细细观赏紧绷的衬衫下更显尖挺的双子峰，目光就被短裙下那双雪腻笔直的大腿吸引过去，还有那双泛着蓝水晶光泽的亮漆小高跟，包裹在粉嫩的双踝之下。

陛下偷偷的咽了一口口水，“这是要玩制服诱/惑的节奏吗？办公室ol？”

转过身来，坐在椅子中，钟义借此掩饰了一下男人的下半身思维。很明显，武女神的这身打扮，很适合那种思维的口味。

迎着武佳仪期盼的眼光，嘿嘿邪笑两声，“很漂亮，不过，我更喜欢空姐或是护士装。”

……

陛下的低俗趣味当然没有得到满足，反而是武秘书大发雌威，罢工一天，有事没事都……嗯，都陛下自己干了。

牛嚼牡丹般大口喝着白瓷杯中的茶水，钟义连咬在嘴角边的茶叶片都毫无自知。

在一番好话将武大秘哄走之后，陛下继续着脑海中的天人交战。炸还是不炸？美国的一定要炸，德国的炸不炸？炸美国的，是动用原子弹，还是常规轰炸？

问号、问号还特么的是问号！

手中白瓷杯上的图案是武秘书选的西湖传说之一的柳浪闻莺，一个曲折但却有着美好结局的爱情故事。也许，这寄托着南国水乡姑娘武佳仪在远离中华后，对于故土的思念，又或是女神也疯狂，女神也对爱情有着无限的向往。

钟义在看，可看到的却是满目的凄惨。当年在日本岐埠投下“小淘气”之后的照片，又一张张浮现在眼前。没有人是杀神，一个民族的崛起，就一定要毁灭另一个民族吗？

核战，大汉并不怕。领先数年就拥有核弹的帝国，仍然拥有着即将来到的核战的主动权。可是，炸与不炸和炸哪里的选择却是如此的艰难。

钟义很清楚，民族崛起之路，注定是一条血腥之路。要么征服世界，要么被别人征服，这个世界不存在着独善其身。战争，流血，牺牲都是不可避免的。可是，用灭绝去赢得胜利……怎么都无法相信，如果印第安人在亚洲，汉人会采取悬赏买头的屠族政策吗？貌似在后世除四害时，老师让交老鼠尾巴顶作业来的。可是钟义想对天发誓，那时，都是把老鼠捉住，剪掉尾巴再放掉的。

“炸德国，不炸必留后患！”闭上眼睛，“挪威人是无辜的！”

“再坚持一下，张后群打仗那么猛，也许他可以在‘小男孩’和‘胖子’出世之前，就攻到橡树岭。”睁开眼睛，“不要瞪眼说瞎话了，美国人会蠢到把实验室和核工厂留到近卫军打到田纳西吗？”

炸与不炸？这是个问题。

炸哪与不炸哪，这更是个问题。

钟义不是哈姆雷特，更不是希腊雕塑思想者。摆个boss或是悲悯天人，就可以博得同情或是掌声。

一个命令可以决定无数人的生死，这不是一种荣耀，更多的时候，这是一种负担。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第384章印第安军团

张后群，大汉帝国陆军中将，近卫军团第10军军长。

近卫第10军在近卫军团内部，都是一支比较神秘的部队。装备猛玛重型坦克的近卫第30师，就是来自于第10军。而其属下的近卫第28和29师则是大汉帝仅有的两个山地师。

在海拔过了一千米都算高峰的南华大陆，组建针对性极强的山地部队，是蒋帅极力坚持的结果。陛下对于蒋云声的这个想法表示了支持，所以最初的山地旅也在近卫军大扩军之后，变成了两师六旅，即近卫第28和第29师。

由于整个南华大陆上，基本没有适合山地部队训练的地点，所以近卫第28和29师常年驻扎在新几内亚岛苏迪曼山脉地区。海拔超过五千米的大洋洲第一高峰“神秘查亚”正是在此山区之中。

在这里，还有储最极大的铜矿，归属于南洋总督府。

与其他地区的高山峻岭不同，位于赤道线上的苏迪曼山脉地区，炎热、潮湿，气候多变。因为人烟稀少，开发缓慢，这里的植被极度茂密，甚至雨林中还有传说中的食人部落。

对于真正的登山者，“神秘查亚”不是一个好去处。这里的雪线极高，比其他几大洲最高峰相比，攀登“查亚”存在着太多的未知因素，“岩石的洗礼”、热带疾病等都会给登山者们带去致使的威胁。所以南洋总督府在数年前，就以保护环境和开采铜矿为由关闭了查亚峰。

但是，在“神秘查亚”绝不缺乏勇敢的攀登者。

近卫军团的山地作战训练营，就设在山下的斑马岩地区。近卫第28和29两个山地师的官兵们，几乎都有过登顶查亚峰的经历。从一点来说，他们每个人都是登山家。

近卫山地部队中，并没有大多的装甲力量。把坦克开到山顶作战那只会出现在“变形金钢”之中，每个山地旅最奢侈的就是那百十来辆“云豹”轮式山地越野装甲运兵车，它们在山地部队中最主要的作用并不是突击作战，而是承担战场指挥。

山地师的其他装备也与普通部队有着明显的区别。士兵们的制式武器是“雪山”bm39式7。62毫米自动步枪，有效射程630米。这种专为山地部队设计的步枪，有金属制管状的折叠式枪把及手枪型握把，连板机也是经过特殊设计，可以使得士兵们在戴着冬季棉手套的情况下，仍能开枪射击。

山地师的**作战单位与其他的近卫部队一样，也是设置到了团一级。每个山地团，除了两个山地作战营，还有堡垒营和工兵营。师部直属的补给团则是比较另类，他们的战友与伙伴是骡子。

骡子，马与驴的交配产下的后代，有雌雄之分，但没有生育能力，有驴骡与马骡两种（马生的就是马骡，驴生的就是驴骡）。

这种杂交产物结合了马与驴的优点，耐力强，力量也较大，尤其适合用交通不发达的偏远山区。

近卫军山地部队所采用的都是马骡，虽然在服用年限上，马骡比驴骡要短，但马骡性情温和，没那么多驴脾气，最主要的是马骡比较聪明，善解人意，很容易领悟训练要求。

近卫军为此设立的专门的养殖场，以培育品种优良的马骡，总后甚至还将此列为了重要研究课题。

在山地师中，善于行走在复杂地型和恶劣道路的骡子，是主要的运输工具。这也是山地部队区别于其他普通部队的一个明显特征。

就连山地部队中的重火力155毫米榴弹炮，也都是由多匹马骡共同牵引。当然，在近卫军山地师中，还有一种著名的武器——“羽神”105毫米轻型榴弹炮。这种炮是基地模块化武器生产的成果之一，它可以在很短的时间内拆卸成11部分，分由骡子驮运。而且，“羽神”轻型榴弹炮的射程可以达到一万米以上，这保证了在复杂地型区域，山地部队也能够拥有足够的炮火支援。

近卫山地师的另外一个明显的特征，就是他们的服装。除了新式的山地迷彩军服之外，著名的灰色山地毛线帽，以及金色的金属制雄鹰帽徽，俨然成为了帝国南部的青年们，在秋冬时分最流行的帽饰。没有一顶仿制的山地毛线帽，都不好意思走上大街。女生们不给自己的男朋友织一顶毛线帽……“怪不得没有男神喜欢，你这分明就是要孤独一生的节奏。”

就连未央宫中的天麟殿下，都早早的拥有了数顶微缩版的金鹰山地帽——人家那可不是仿制的。

而山地毛帽在其他大联盟国家的流行，则是在“侯喜”行动中，张后群中将率领近卫第10军登陆旧金山之后。

盟军攻克萨克拉门托，将战线推至内华达山脉。美军则利用喀斯喀山岭和内华达州境内的连绵崇山进行顽强的阻击。扬州军团在多山地区攻击受阻的消息传回檀香山总指挥部，陛下在第一时间就想到了在新几内亚岛上，已经训练了数年，除了在国庆阅兵上露过面，就再没参加过其他军事行动的两个山地师。

——张后群仰天长啸，泪流满面，“陛下您终于想起我了！终于到了少年哥哥出场的时候了！”

养兵千日，用在一时。近卫第10军，嗯，是缺少第30重型装甲师的第10军，在一个月后就出现在了旧金山（圣弗朗西斯科）。

协同山地师作战的是刚刚编组完成不久的印第安军团。虽然，这支由汉军军官指挥，以印第安人士兵为主的军团，还不足八万人，但盟军指挥部仍然赋予其“印第安军团”的神圣名号。这意味着，在美洲大陆被白人当成野兽一般屠杀了一百多年的印第安人，终于有了自己的武装。印第安人在三千年前同祖同宗的汉人的帮助下，举起手中的武器，开始了武装建国的征途。

这是一条流血之路，牺牲之路。从印第安军团成立的那一刹那，就会有很多的印第安青年倒在敌人的枪口之下，倒在祖先们世代生活的土地之上，“你们中的很多人注定不会看到印第安王国的建立，但你们的家人，你们的朋友，你们的爱人将回拾起‘航渡三千年’的荣耀，他们可以自由的生活在印第安人自己的国家之中，他们将会拥有工作，拥有田地，拥有自己的房产，而重重要的是，他们将拥有尊严……”

张后群喘了一口气，“尼玛，陛下写的这份演讲稿实在太难背了！”可是看到面前的人海之中，印第安人们山呼海啸般忘情的欢呼，狂热的气氛几乎要让人窒息，张军长也觉得蛮有成就感，“看来多读书还是很用滴！”

印安人的参军热潮勿需鼓动，但负责组织印第安军团的汉军军官对兵员的选拔要求很高，一条必须识字就卡住了很多人。印第安青年们大多都会说英语和印第安土语，可在帝国的军官们看来，印第安的土语甚至比南华土著们的语言更要晦涩。

“这些土著真的在三千年前，和咱们是一个老祖宗？我怎么看着不像呢？”

“靠，你敢怀疑汉皇的话！纠察……”

“靠，这不是咱哥俩说吗！你至于喊纠察吗？服你了，顶多招完兵我请你去旧金山的汉菜馆吃顿大餐。”

“拉倒，那些汉菜馆的菜也叫大餐？咱部队的炊事班都比他们炒的菜好吃！不过，其实我也觉得这些印第安土著不像是咱们汉人的远房亲戚，他们倒是跟非洲黑人有点像！”

……

“我宁愿相信，日本人是咱汉人的后代。毕竟，谁家都有可以养出几个败家忤逆的不孝子孙来。可是，这帮印第安人……嘿嘿，兄弟，你说他们不会是咱部队里的骡子一样，是杂……”

“停，别怪哥没提醒你，这话可不能乱说！要注意团结，引起民族纠纷，你吃罪不起！”

……

印第安军团的人数控制在了八万，与近卫军两个山地师的三万人，构成了盟军在美国西部的山地作战部队集团。张后群中将接到的任务就是指挥这个盟军的山地集群，打穿美军在内华达山脉的山区防线，打通通往“西部十字路口”——盐湖城的通道。

在后世，关于汉皇命令使用临时组建的印第安人部队，而不是调动意大利著名的阿尔卑斯部队，有很多的争论。

关于墨索里尼拒绝意大利军队加入北美战争和印第安人善于山地作战的理由，都被事实证明那只是一个笑话。倒是在意大利加入大联盟，钢铁同盟解散之后，意大利人必须要在边界部署重兵，以防备强大的德军更加容易让人相信。

事实上这些都属于臆想。在“侯喜”行动时期，意大利与帝国还处于绝对的蜜月期，亚平宁半岛上不时爆发的反战运动，让墨索里尼恨不得将办公室也搬到长安。在将小胡子彻底得罪之后，抱紧帝国这条粗大腿，成为了意大利独裁者唯一的出路。

但在这并不代表墨索里尼就愿意事事都听从汉皇的吩咐。在北美西线战役需要山地部队的那一刻，意大利人就意识到这是向大汉帝国索取更大好处的最佳时机。

在欧洲盟军序列中的意大利部队，除了圣·马可陆战师在“霸王行动”时出了些风头，其他部队都显得十分的平庸。论战功，他们远不及西班牙的蓝色军团，更不如已经在数场硬仗之后充分证明了自己的华夏远征军。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第385章冰山也疯狂

意大利军队整体疲软的表现，让墨索里尼在大联盟内部会议时觉得很没有面子，瓜分战争利益，都会感觉有些没有底气。

尤其是看到佛朗哥与汉皇谈笑风声，他甚至会认为那是一种讽刺。罗马帝国的荣耀怎么能就这样丢掉？在大联盟中，就算不能够和炎黄三国相比，但怎么也要比西班牙这种二流国家的地位要高呀！

所以，战争初期屡被打击的那颗狂妄之心，在英国投降之后，又悄悄燃起一缕缕蓝色火焰。希腊，曾经协约国的一员。如今没有了英国的庇护，地中海周边的非大联盟国家，都像是小媳妇一样，受了气也无处喊冤。

作为欧洲文明的发源地之一，希腊在开战之初，便遭到了意大利军的入侵。但在巴尔干战场上，意大利军队并没有为墨索里尼找回在法国被打的灰头灰脸的面子。普拉斯卡上将指挥的意大利“阿尔巴尼亚”集团军群，越过阿希边境向希腊发起进攻，近五倍的兵力优势，十倍于希腊军队的坦克和飞机，让意大利人对于占领希腊全境的计划显得志得意满。

但最后的结局却是让人哭笑不得。只有三万人的希腊军队在司令帕帕戈斯上将的指挥下，在得到了英军航空军的支援后，将意军一路推回了阿尔巴尼亚。

战败的法国人为了嘲笑意军的无能，在法意边界竖立了牌子：“希腊人，止步，这里已经是法国。”

最后还在几个月后，德军发动攻势，打败希腊和南斯拉夫军队，解决了巴尔干半岛上的战斗。

马耳他会议之后，德军将希腊的控制权逐渐交还给了傀儡政府，希腊人在名义上又恢复了主权和统治。但墨索里尼对那次丢人至极的战役一直是梗梗于怀，一些希腊民族主义者公开挑唆：希腊人被德国人打败，被土耳其人打败，但至少我们从没有被意大利人打败，无论是从前还是现在。

这话真的很打脸，虽然在三次马其顿战争之后，罗马帝国曾实际上征服了希腊。马拉松运动起源的那场战争是希腊人打赢了波斯人，跟罗马人根本没有什么太大的关系。可是，不知道从什么开始，这些吃了败仗的角色，都落到了意大利的祖先罗马人的身上。

在盟军准备开始派谴山地部队前往美国西部山区作战的时候，墨索里尼就主动提出，派出两个阿尔卑斯旅加入山地作战，以换取汉皇支持其收复希腊的军事行动。

“收复？侵略就说侵略呗，还收复，希腊啥是变成了意大利的失地？”明明是那货一直没放弃建立地中海帝国的梦想，却偏偏还要来未卫宫装成一副挨了欺负，受了多大委屈的样子。

墨索里尼的节操让陛下很是无语。帝国虽然并不限制大联盟国家的领土扩张，甚至在这方面，帝国一直是给予大力支持的，就比如以色列一点一点将耶鲁撒冷从巴勒斯坦手中夺过来。

但是，意大利人的要求就太……这很明显是无组织无纪律的作法。在这个时间段，进军巴尔干，那不就等于直接抽小胡子的耳光吗？而且，欧洲的盟军正随时准备开拔，发起冰岛战役甚至是美利坚东海岸的登陆战役。包括意大利海军在内的盟国舰队已经离开了英国的军港，以亚速尔群岛为基地，逐步蚕食着美国海军在大西洋的传统活动区域。

这个档口，这货居然提出要图谋巴尔干！钟义恨不得把他揪过来，狠狠抽他两个耳光，“尼玛，你是缺心眼还是缺心眼呀？”

连回复都没有，陛下干脆就撇开了意大利军队，另起炉灶，组建印第安军团。“阿尔卑斯部队在后世也的确是很有名。不过，看其他意大利部队的尿性，就算是他们组建较早的山地旅，又能强到哪去？”而且，只有五个旅的阿尔卑斯部队，还真就没看在陛下的眼里。就那么一点人，扔到北美战场上去，能激起几个水花都是问题。

而且，在印第安人复国这事上，陛下一直是相当重视，也绝对不能允许其他国家的插手。将未来的印第安王国打造成一个汉文化占主流地位的国家，是必须也是必要的。

钟义不会容忍除了欧洲之外，白人文化会独占第二块大陆。北美的最佳剧本，就是三国争霸。吴蜀联合，共抗曹魏。

滚滚长江东逝水，浪花撸尽英雄。小撸怡情，大撸伤身，强撸灰飞烟灭。

虽然随着华夏在马达加斯加建国，炎黄传人再度三足而立，但咱华人当然不会自己打自己。三国演义的热血激情，就放到了北美大陆上吧。一想到这个剧情，陛下就激动的浑身颤抖。像极了在武女神身上刚爬起来时……被二指禅悲惨蹂躏后的情景。

“印第安王国必须是黄/色的，谁敢‘扫黄’，我就搞谁！”

钟义签署完给张后群的扩军命令之后，恶狠狠的哼哼一句。等在办公桌对面的武佳仪听得很是清楚，漂亮的大眼睛在无眶水晶眼镜后瞪得圆圆的，“哼，怪不得樱妃妹妹说全帅在日本胡搞……那种产业，原来都是你这昏君教唆的！”

……

这神马跟神马呀？钟义下意识的摸了下膝盖，“怎么有突然中了一箭的赶脚呢？”

等武大秘翻着白眼，踩着小高根，花枝摇曳的走出办公室，陛下轻哼一句，“妇人误国，你懂什么？日本那么多人，光靠农业怎么能养的活？不得给他们多开拓一些第三产业呀？而且，这个世界还有比日本人更会做那个的吗？还有比日本人更需要那个的吗？市场潜力和市场需要都有了，有些东西应运而生，也是十分自然滴。”

不过，看来，在文化流通渠道的管控方面，还真的需要加强。连这丫头都知道这事了，不能搬起石头砸自己脚，把咱大汉的青年一代给祸害了。

陛下随手操起了电话，“冷局长，你来一下。”

……

文化监管部门归冷面女王管？当然不是。跟冷小姨子说日本小电影的问题，那不是纯粹要给自己添堵？沐局长为了要弄清美国“曼哈顿计划”的进度，飞去了休斯敦，亲自督战。

在中东与美国中情局特工交手的任务，就由军情局转交到了国安方面。为了能将cia在中东的势力彻底挖出，帝国国安局在巴勒斯坦地区，投入相当大的力量，但收获不大。

喊冷芸过来，就是因为陛下突然想起了在后世，与中情局、克格勃和英**情六处并称为四大情报组织之一的“摩萨德。”

随着以色列军队在巴勒斯坦的推进，随着本-古里安在以色列的大权独握，这支以眦睚必报著称的间谍力量想必早已经在以色列建立起来。在中东办事，犹太人比帝国的特工有着更多的便利。由国安联合摩萨德共同对付中情局，想必可以轻松许多。

“机场爆炸案”之后，钟义对于非正面战场的战斗也重视了许多。很多时候，有些事，还真就不是大军压境所能解决的。

帝国给了以色列一个承诺，鼓动他们入侵巴勒斯坦，以转移伊斯兰世界对于帝国的仇恨。但不拔队cia在中东地区的力量，他们势必还将弄出更多的事，对帝国在中东地区的长远利益制造麻烦。

斩草除根。比军事力量，美国下风；比灰色手段，他们也未必能在帝国这占到便宜。弄急了，阿拉伯人的自杀攻击，难道还会比基地征召的恐怖专家更厉害吗？

敲门声响声，武佳仪与冷芸手拉着手走了进来。在冷面女王的脸上，甚至还出现了一丝羞红。看得陛下是目瞪口呆，“难不成厄尔尼诺气候加剧，长安也开始气温上升了？要不怎么这块万年寒冰也会有融化的时刻呢？”

钟义一直手握着签字笔，保持着奋笔疾书的姿势，仅用余光扫了几眼。只是笔下胡乱划出来“冰山也疯狂”这几个字，反应出了陛下的八卦之心也不容小视。

当然，没什么非份之念，这块冰山是蒋云志的菜。再说，钟义的后宫中，可是有着第一代冰山女王的。论姿色，论冰雪女神的范儿，这世还有谁能与秦映雪相比？

不过…貌似在当了母亲之后，冰雪女神早在光辉伟大的母爱感召之下，将寒冰化为了甜甜的乳汁，哺育了天麟殿下，也喂馋了汉后陛下。

武佳仪与冷芸在“机场爆炸案”后，也算是在同一个战壕战斗过并相识相知，未央宫小甜甜与国安女王能够成为最佳闺蜜，挺出乎陛下的意料，就连在事后对于冷局长的斥责，都因为小甜甜的软语相求，而不了了之。

想来蒋云志也没少给冷芸面授机宜，交好未央宫的几位女主人，无疑是帝国上层官员中，尤其是女性官员们的必修之课。

与大皇妃八拜结交，与武大秘年度好闺蜜，冷局长就算是在长安街上横着走，恐怕也没人敢说什么。

武佳仪搂着闺蜜的肩膀，对陛下几次示意都视若不见，摆明是怕冷局长挨训。搞得钟义也没心情说什么了，冷着脸把签字笔扔到桌面上，“这份文件你拿回去，好好看下！两个月之内，中东的问题必须要解决！”

“呃！”在陛下面前，冷芸也恢复了常态，伸手拿起了桌上的那份文件，结果立马脸又红了！给陛下警了军礼之后，还不忘狠狠的翻了一个白眼。

“搞什么飞机？”

陛下嘟囔了一句，看着武佳仪与冷芸毫无淑女和军人样子的拉扯着走出办公室，猛的一拍额头，“坏了，那几个字好像就写在那份文件上了。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第386章大汉两支枪

内华达山脉，美利坚西部最主要的山脉，绵亘于加利福尼亚与内华达州的交界之处。山体庞大，自然风光秀丽。峰顶的现代冰川，为整条山脉提供了丰富的水力资源，也是美国境内最著名的金矿区之一。

但内华达山脉两侧不对称，其山脊和高峰都明显偏东，包括海拔4418米的最高峰惠特尼峰，都是山脉偏向内华达州的一侧。这使得内华达山脉东侧峭壁林立，干燥无林，西坡则是山势平缓，森林茂密。

与位于南美的世界上最长的安第斯山脉一样，内华达山脉也曾是美洲印第安人密集的地区。在山区中狩猎、捕鱼和采集野果，在18世纪以前，就是北美印地安人最主要的生活方式。

但印第安人平静的生活随着欧洲白人的到来和金矿的被发现，而被彻底的改变。白人们占领北美洲的过程，实际就是一场对于印安第人压榨和屠杀的过程。

“那是一场印第安人的灭顶之灾，但历史将在我们重新收写，用你们手中的钢枪改变。”

在伯克利、在奥克兰、在萨克拉门托，在旧金山，在每一个印第安军团的训练营中，大汉军官们最爱说也最常说的就是这一句。因为他们发现，每逢说起这句话，那些刚刚能听懂汉语的印第安士兵们，就如会打了鸡血似的，什么叫战术训练苦？什么体力奔袭累？在印第安士兵的眼，只有复仇两个字。

已经解放的那些城市中，盟军并不允许搞种族岐视，“那么就在战场上堂堂正正的击败白人吧，为祖先复仇，赢回印第安人的尊严！”

一只狮子统领的一群羊，能打败被一只羊指挥的狮群。自从这些“三千年前的老表”们来到了美洲，印第安人突然觉得腰杆硬了许多。就连走大街上，也敢于同白人怒目而视了。在以前，每当有白人瞪过来时，他们基本上都会低头躲避的。

有越来越多的印第安人在各地汇聚到旧金山地区，墨西哥还因此专门开放了一条安全通道，以方便中、南美洲的各国印第安志愿者去旧金山参军，去加入印第安军团。

这些人能够有勇气不远千里的穿越数个国家，来北美参战，厄瓜多尔政府在中间起到了重要作用。正是在厄、秘战争中，汉皇果断出手，帮助厄瓜多尔打败了由美国等列强支持的秘鲁，在南美洲国家赢得了巨大的声望。包括巴西和智利和阿根廷等，都开始与帝国走近。

北美战争开始之后，厄瓜多尔政府在第一时间就宣布：全境对想向往北美参加建国战争的印第安人开放。这使得南美各国家的印第安人可以通过厄瓜多尔的港口登上汉军的运输舰，前往已经被宣传成了印第安人天堂的旧金山。

而实际上，在“侯喜”计划之前，甚或说北美**战争之前，北美的印第安人就几乎被屠戮一尽。在盟军登陆之后，想找到几个印第安人向导都很困难，更不要说组建军团甚至是建立国家了。

欲实现以印第安人的名义控制北美西部的计划，就只有移民，将一些南美和中美洲的印第安人迁移到美国来。这当然不能全部由墨西哥移民，将墨西哥一分为二，固然容易得多，但却是后患无穷，有一天，人家搞出一个南北统一，那帝国岂不是竹篮子打水？

早在援助厄瓜多尔，干涉南美战争之时，钟义就想到了这个问题。印第安王国必须要多国移民组成，在国家内部形成牵制，与其他国家形成制制衡，才更符合帝国的利益。

说穿了，帮助印第安人建国，那不过是一个噱头。就如同将西奈半岛划归以色列一样，不将苏伊士运河将埃及的领土内划出来，帝国用什么理由长期占有这条黄金水道？让犹太人在西奈建国，苏伊士运河变成了双方的国界线，就好办得多了。为了防止埃及的穆斯林与以色利的犹太人发生冲突，为了维持大联盟内部的团结，汉军中东驻军司令部，都设在了苏伊士！有些东西既然说不明白该归属谁，那好吧，为了保持公正，两边都不给了，有由汉军掌控，然后利益均分总成了吧？

阿拉伯人不相信犹太人，你总得相信汉人吧？“咋？汉人也不相信？我了个擦，你不想混了吧？”

什么叫霸权，就是游戏的规则由我来制定，大家都要遵守。如果规则不利于我了，那么，我就把它修改成有利于我的。

印第安人建国，由汉军出了大力的事，当然更是要如此。从军官，到临时政府官员，几乎全部是汉人。现在的旧金山，就如同是前世的香港。初来乍到的印第安人，人数众多，但却没有任何的实权。权利当然是掌握在汉人的手中，而在各个部门中帮忙的白人就如同“港英”时代的印度阿三们，地位未必比印第安人高，同样是主子眼中的下人，只不过是自我感觉比较良好罢了。

但这些都只是临时的。汉皇已经公开承诺，以张后群中将为首的印第安建国委员会，将在战争结束后，将所有权利归还给印第安王室。而这个王室的归属权就将在战争中产生，谁在建国战争中贡献最大，谁就是印第安人的王。

一个巨大无比的、没有人可以抵抗的、赤果果的诱惑！

就连张后群中将都曾在夏威夷总指挥部笑言，“陛下，您看，给我转个印第安国籍成不？”

汉皇没吱声，一旁的叶为洵哈哈一笑，“行，但印第安人暂时还不能就任高军级官，我帮你在陛下这求个情，让你从连长开始干！”

……

钟义在战争爆发前数年的未雨绸缪，使得在盟军高级军官们眼里，最难解决的印第安人口问题变得不再是问题。旧金山甚至在数个月间就被洗黄——如果印第安人的肤色也算是黄的话！

没人再去纠结这个问题，陛下说印第安人三千年前是咱汉人的老表，那他们就是黄种人。虽然……在遭受了几百年的祸害之后，纯种的印第安也已经不多了。

那些欧洲白人与印第安人的混血，在外貌上更像欧洲人，而并非是汉人。“杂就杂了吧，以后多鼓励汉人与印第安人通婚，用不了百把十年的，他们就该更像汉人了。

在檀香山的夏威夷王宫中，陛下对于这个问题，一边用筷子扎着一只一斤多重的大龙虾啃着，一边淡淡而谈，丝毫没有避讳在桌子另一侧举着刀叉的夏威夷女王，“对了，玛迪娅女王，你也应该学着使用筷子了，要不以后你怎么去住婆家？”

——玛迪娅女王，据说是夏威夷利留卡拉尼女王的外孙女，在被美国推翻后，夏威夷王室变成了普通人……也许还不如普通人。作为前女王，利留卡拉尼不仅被迫签署文件，放弃未来对王位的任何要求，还受到羞辱性的公审。

服刑期间，利留卡拉尼每天只能靠阅读、缝被子、编织和作曲打发时光。据统计，那一时期她谱写了将近165首歌曲，其中大部分歌词都很伤感。即使被释放后，利留卡拉尼仍然被软禁达5个月。

即使是在1898年，夏威夷被美国正式吞并之后，利卡留拉尼也一直被变相囚禁在华盛顿宫之中，下到1917因中风去世。

在解放了夏威夷之后，关于夏威夷的统治权，在帝国内部曾有过很大的争论。一度，龙洲差一点就成为了夏威夷总督。但在军情局找到了玛迪娅这位利留卡拉尼女王的嫡亲后裔之后，陛下还是决定帮助夏威夷王室复国。

虽然在后来，天麟殿下还曾被册封为夏威夷公爵，但无论是在大联盟内部还是非大联盟国家的眼中，夏威夷都是作为一个**的王国存在。虽然，有些耐人寻味的是玛迪娅在登基之前，与自己的美国丈夫离婚，又在一年之后下嫁给了南华著名的汉人影星。

只是，人们对于汉皇的这套把戏早已经见怪不怪了。连日本的女天皇，都能成为樱妃，这世界还能有人阻止汉皇“黄化世界”的决心吗？呃，更准确的说是“汉化”。

“男人两支枪，欲要称雄世界，要靠手中的钢枪；而欲要征服世界，那就得靠……光打败敌国了，却不留下自己的痕迹，那有什么用？蒙古骑兵横扫欧亚，最后留下什么了？几百年过去了，欧洲金发碧眼的大姑娘还满地都是呢，那算什么征服？”

对于成吉思汗，钟义从来都是很敬仰，但一点不佩服。“数风流人物，还看今朝！”新华的太祖很是欣赏陛下的这句大作，也曾说过“数风流人物，唯南华义皇也！”

用钢枪去打败敌人，用……那啥，另一支枪去征服异族。咱黄种人的深色基因，遇上白种人的隐性基因，在这方面，从来都不是吃亏的。你看南华，哪还有天生金发的？大街倒是不少，大多数都是染的。当然，兰妃不是，高贵的血统可以证明海妮漂亮的金发绝对是天生，“嘿，天宁的发色上就再次证明，白种人那所谓的高贵血统，根本就不敌咱大汉男人的……那啥。”

坚决的将和亲政策贯彻到全世界，只是与古汉不同，这一次，帝国输出的不再是公主与贵女，而是……另一支枪。

当然不是满清辨子军的烟枪。在打击“黄赌毒”方面，帝国从来是不遗余力的。说话，在帝**数百万将士征战四方的时代，在帝国的军二代、官二代都还在蹒跚学步之时，就算偶而有几个智商不足的在大街上喊出他爸是钟义，也照样会被打的满脸花，另外还被踹上几脚，“尼玛，长的比陛下还老成，居然还敢冒充太子？殿下在民间，可也不会是你这样的！”

……

曾经有一份小报，为搏眼球，冒险发表了一篇《我与陛下不得不说的故事之大草原》，当然，在文章见报的一个小时后，国安的特工就找上门来，从主编到印刷工一窝端。

据冷局长透露，如果国安局的反应速度慢一步，人家还准备了之酒庄、之海岛、之游轮等一列不得不说的故事。

这种扑风捉影，胆大包天，欲借民众对陛下私生活的好奇心理，胡编乱造搏眼球的行为，纯属no作no-die的典型。只是秦主任在拿到了那一系列“不得不说的故事”底稿之后，对于那篇“之酒庄”很是感兴趣。

“陛下，您可是好久没有见玛丽莲了哈？”

“嗯，是好……映雪你说什么呢？我见她干吗？”得亏反应快，钟义捏了下鼻子，“这尼玛简直是防不胜防呀！”

“哼、哼……”秦映雪撇着小嘴冷哼几声，对于陛下口不对心的回答不置可否，却转过身点着天麟的额头说到，“你一定要给老娘学好，不许学你父皇花心！”

“我……”

近卫第10军的两个山地师在旧金山登陆之后，并没有得到太多的休整时间。部分中低级军官被抽调到印地安军团负责那些新兵训练，在内华达山脉西麓的密林中，印第安士兵们怀着建国的美好理想与近卫山地师的精锐们一同训练。

高强度的训练让本就十分适应山区生活的印第安小伙子迅速成熟。在张后群中将看来，除了缺少战火的淬炼，这支军团已堪大用。

在随后的时间里，盟军的山地集团军群改为实战代替单纯的训练。内华达山脉内的美军突然发现，巡逻居然变成了一个危险度最高的任务。陆续有上百支美军巡逻队失踪，到了后期，就连百人以上的大型巡逻队也变得不再安全。

“盟军在山区派出了特种部队袭击我们的巡逻队！”美军的指挥官在试图反击，但却遭到了更大损失之后，做出了这样的判断，“这意味着他们对于内华达防线的进攻就快要开始了！”

在菲尼克斯凤凰城指挥美军苦苦死守的麦克阿瑟收到了西线美军指挥官的汇报，并没有过于担心。在美军西部战区司令官看来，不在海岸线上消耗太多兵力，放盟军上岸，以使盟国海军力量失去效用，对于在太平洋区，缺乏海军力量的美军是一个迫不得己但却是比较实用的战术。

这个战术甚至是吸取了中华抗战时期淞沪会战中华军队惨败的教训，同样是海军力量失衡的南京国/军在上海面对日军的攻击，不停的将队以添油战术，送到了日本舰队的舰炮和舰载机打击范围内。致使在抗战初期，就几乎将中华军队的精锐力量损失殆尽，导致在上海失守之后，经营多年的吴福防线无兵可守，首都保卫战更是酿成大祸。

如今美国的处境与当时的中华何其相似？盛极一时的美国太平洋舰队居然为了支持那个“该死的废物”，而跑到遥远的亚太，“自已送到汉军的嘴里，这简直是美国海军界的集体脑残。否则，美利坚又怎么会轻易丢掉太平洋，丢掉夏威夷，将自己的背部完全敞开在汉国的炮口之下？”

麦克阿瑟叼着一颗古巴雪茄，撇着嘴骂了一句。在那个时代，美国太平洋海军的实力与汉国皇家海军相比，并不落下风，至少自保无忧。汉军偷袭吴淞口之战，不仅仅是造成了美国太平洋舰队的全军覆没，还使得美国在战争爆发的整体战略全部落空。太平洋成为汉国海军的天下，使得美国丧失了主动权利，而只能被动防守。

在麦克阿瑟看来，美利坚落到如今的局面，在某种程度上正是由于海军那帮蠢货造成的。

只是，骄傲的阿瑟上将似乎忘了，在菲律宾，在美国海军的太平洋舰队还可以在亚太耀武扬威的年代，他所率领的美国陆军也一样被“请”出了亚太地区。

好在，马歇尔将军预见到了，一旦暴发美、汉战争，一旦美军争夺太平洋失利，那么固守西海岸是不明智的。虽然很多人都认为老将军的这个说法纯属杞人忧天，但罗斯福总统还是在老将军的极力坚持下，申请国会同意拔款修建了内华达防线。

那时候，所有人都认为这纯属浪费，包括麦克阿瑟在内，没有人相信，能有其他国家的军队攻击到本国本土，自**战争之后，就有没有军队可以做到这一点；更没有人想到，在内华达防线修建完工还不到三年，它就成为了美利坚捍卫自由，捍卫民主的最强有力的屏障。

利用内华达山脉的崇山峻岭和成体系的坚固工事，麦克阿瑟相信，盟军在西海岸的攻势到此为止。洛杉矶、旧金山和圣迭戈落入了盟军手中，曾让许多美国人感到绝望，但许多有威望的军界人士纷纷指出：放弃海岸防守是明智之举，在汉国强大的皇家海军舰队的轰击之下，任何工事，都无法阻挡盟军的登陆。死战滩涂，只会更多的浪费士兵的生命。

也正是这些支持的声音，在遭至全国上下一片骂之后，麦克阿瑟才能继续留在西部战区总司令的位置之上，才能继续指挥美军抵抗着盟军的五路进攻。

“内华达……感谢马歇尔将军！”轻轻将内华达防线指挥官迈克·格瑞的电报放在桌上，麦克阿瑟夹出了嘴里的雪茄，长长的吐出一口烟雾，“有内华达防线的存在，迈克的日子会比菲尼克斯这里好过些！”建了内华达防线。

那时候，所有人都认为这纯属浪费，包括麦克阿瑟在内，没有人相信，能有其他国家的军队攻击到本国本土，自**战争之后，就有没有军队可以做到这一点；更没有人想到，在内华达防线修建完工还不到三年，它就成为了美利坚捍卫自由，捍卫民主的最强有力的屏障。

利用内华达山脉的崇山峻岭和成体系的坚固工事，麦克阿瑟相信，盟军在西海岸的攻势到此为止。洛杉矶、旧金山和圣迭戈落入了盟军手中，曾让许多美国人感到绝望，但许多有威望的军界人士纷纷指出：放弃海岸防守是明智之举，在汉国强大的皇家海军舰队的轰击之下，任何工事，都无法阻挡盟军的登陆。死战滩涂，只会更多的浪费士兵的生命。

也正是这些支持的声音，在遭至全国上下一片骂之后，麦克阿瑟才能继续留在西部战区总司令的位置之上，才能继续指挥美军抵抗着盟军的五路进攻。

“内华达……感谢马歇尔将军！”轻轻将内华达防线指挥官迈克·格瑞的电报放在桌上，麦克阿瑟夹出了嘴里的雪茄，长长的吐出一口烟雾，“有内华达防线的存在，迈克的日子会比菲尼克斯这里好过些！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第387章何为精英

在麦克阿瑟看来，西部的战斗，因为有内华达防线的存在，一定会比南部凤凰城这里美军的压力轻松的多。

在菲尼克斯及希拉河一线，盟军与美军每日在阵地上的争夺，几乎要精确到米。最多的一日，双方伤亡的数字总和达到十万以上，但王铁汉的幽州军团也只不过是将战线推进了百余米。

作为美国最大的内陆城市，凤凰城的人口甚至超过了首都华盛顿特区，在大战爆发之后，凤凰城由一个以农业和物流为主的城市，依靠军工产业，迅速转变为了一个新兴的工业城市。

而这一地区众多的空军和陆军基地以及训练中心，也极大的提高了菲尼克斯的战略地位。再加上麦克阿瑟一直是以凤凰城为西部战区的指挥中心，来打造整个美利坚西部的防御体系，所以无论从经济还是军事方面都，绝不容有失。

在盟军方面，菲尼克斯地区正是公元700年前后，印安人火火卡姆文明的发源地。而且，在侯喜计划中，所谓的五路大军在登陆之后，已经演变成三向突破。在西部，内华达防线的争夺成为了双方战略性指标，而在墨西哥华雷斯出发，并在短时间内越过美墨边境钱攻战重镇埃尔帐索的盟军，转而向东，进入德克萨斯州。墨西哥部队在这一方向的战斗中，表现出了极大的战斗力。无论是在圣安东尼奥攻坚战中，还是在休斯敦的围城战中，汉军及东瀛总督府所辖军队都没有墨军表现的更加勇猛。

这让在这一方向的盟军指挥官董志华中将，十分的诧异。既然墨西哥军队有这样的战力，为何将二百多万平方公里的国土贡手让与美国人呢？

大汉帝国建国十年，帝国/军人已经习惯于开疆拓土，所向披糜。白人也好，列强也好，在汉军的眼里，没有什么不可战胜，甚至……在如今的汉军眼里，还真的就有那么一点点“大汉天威不可犯”的优越感。

大国心理，不是用gdp或是什么所谓的宣传就可以形成。大国崛起的时代，哪一个不是兵锋所至，血染征袍？一支战无不胜的军队，一个言必可行的汉皇，才让汉人如此的骄傲，如此的自信。

在达拉斯，在所谓的牛仔精神的起源地，当近五十万的盟军挟大胜之势三面围城之时，美国人终于不再叫嚣什么自由精神。万众一心，军心同心，列宁格勒或是莫斯科，才是他们学习的榜样。

同样的故事发生在菲尼克斯，最优秀的战机互拼，人类历史最先进的科技对撞，却伴随着最原始的、最残酷的血性互搏。

在九·一八时最先下令开枪的王铁汉将军，曾让陛下赞为东北最爷们的幽州军团司令，在传承着东北军灵魂的幽州军团遭遇建军以来最大考验之时，表现出了让人惊叹和敬佩的勇气。每一米战壕，每一堆废墟，都是幽州军与美国大兵争夺的阵地。当南洋军不支，当东瀛军伤亡惨重，只有幽州军团在坚持，只有大汉男儿死战不退是。一步一流血，一米一残尸，在希拉河畔，真的没有什么战术，也没有什么战略。在所有的手段使尽之后，双方都只是在坚持，坚持到对方坚持不住，那么你就是胜利者。

王铁汉在坚持，十万东北军血脉，南征北战，未损其一。可是菲尼克斯会战中，他不知道，还有多少兄弟有机会再回东北。

麦克阿瑟亦在坚持，菲尼克斯不可以丢，凤凰城的后面就是科罗拉多平原，一马平川的地型将是汉军装甲部队任由驰骋。

用每一颗子弹，每一条鲜活而又年轻的生命去坚持，坚持的是民族或是统治者的意愿不。美利坚？大汉帝国？又或是历史上每一个崛起的大国？

菲尼克斯、达拉斯、内华达防线，每一处的战事都牵动着所有美国人的心，每一处的最近进展又未尝不吸引着这个世界大多数人的目光？

北美战争，在很多人的眼中，就是世界霸主之争。

也许德国人并不同意这个说法，可是苏联红军用强有力的反攻告诉他们，这个世界，还轮不到德国人说三道四。

有权利指手划脚的当然是汉皇钟义。

北海总督府的工作已经由加强帝国在西伯利亚的统治过渡到援助苏维埃政府抵抗德国的侵略。当“黑寡妇”化名为喀秋莎火箭炮，出现在伏尔加河畔；当东北虎坦克变身为t-34/85与豹式针锋相对；当“枭龙”战机涂装上su-21的标号，与德国“黑骑士”鏖战长空，德国人其实已经距胜利已经越来越远

可是，钟义不是万能的上帝。就算，在大多数场合，他已经是“神之子”。耶稣当初不也是无法阻止犹大的背叛吗？

在苏德战场上，汉皇对于军火出口协议任何的一个放松，都会对战场产生莫大的影响。但在北美，战争的趋势却绝非任何人所能改变。

美国人的科技掠取，美利坚的工业水平，都在国家危亡时刻，爆发了巨大的潜能。

红警基地的科技水平，已然无法保持对于美利坚的绝对领先。盟军所能凭借的，无非是人口优势、国力优势和资源优势。

菲尼克斯和达拉斯的战役进程都证明了这一点。在这两个地区，美军凭借本土优势，已经可以与盟军做到攻守均势。战争由一开始的盟军势如破竹，变成现在的互有攻守。叶为洵元帅在给汉皇最新的电报中称：在墨西哥边境线进入美国领地的盟军，无法在短时间突破美军的防守，“侯喜”计划已经严重受阻。

唯一的希望，在于西线，在于张后群将军指挥的山地集群。突破美军在内华达山脉的防线，率先打破美军的内陆防御体系，将战线推至北美的中心区域，直至达成“侯喜”计划的最终目标：三路大军合围堪萨斯城。

张后群在给叶帅的电报中表示：这样的局势，的确是让人感觉到亚历山在，但却是非我莫属。

这种表态，有些让人无语。但信心百倍的态度却正是盟军总指挥部所需要的。

当然其他两路盟军陷入僵局，在貌似最难的，也是最美军最想不到的方向突破，已然成为盟军高层的共识。陛下也对此作出批示：出其所不意，攻敌其不备。

话说，论殖民掠夺，汉人远不及西人，但说及兵法，世间又有何人敢与汉人争锋？

1944年3月，在旧金山周边训练的印第安军团及大汉近卫军团山地师部队开始集结。善于登陆作战的扬州军接过了维持加利福尼亚地区的治安和印第安建国的任务。大汉凉州军团、南洋第1军团以及东瀛殖民区的朝鲜第2军团亦在登陆之后，开赴内华达山区。

盟军在美国西部的兵力，骤然达到了七十万之多。当然，在这一地区，没有出现任何一支以白人为主的部队，这一令人寻味的现象，已经无人遐思。

在内华达防线开始的在整个二战之中，最经典的也是最残酷的山地战，成为了世人关注的焦战。内华达山脉最高峰惠特尼山北边的麦卢斯隘口争夺战，则是血腥中的最血腥之处。

在这个小小隘口，盟军与美军双方共投入了近二十万兵力，还有三百架飞机参战。大汉海岸军团的第102空中骑兵师近两百架猎鹰武装直升机几乎全部折戟于此。

但直到4月初，麦卢斯隘口的控制权依然在美军的手中。杜鲁门总统亲自授与驻守麦卢斯的美国陆军第5军为“麦卢斯之鹰”的称号。

在美国东部，也盛传着“麦卢斯之鹰”击败了大汉国最精锐部队的事迹。只不过，上帝保佑美利坚的美好童话在盟军山地集群突破内华达防线，攻战卡森城的消息而嘎然而止。

就在麦卢斯激战震惊世界的同时，汉人兵法中经典之一的暗渡陈仓再度上演。在美军中，没有人敢相信在麦卢斯投入了空中骑兵师的盟军只是一支疑兵。用二百架“猎鹰”做代价，只是为了让美军相信，盟军的攻击重点就在惠特尼山附近？这样的手笔……这真的不是来自于星星的你吗？

但钟义再一次证明了，他不是那小儿科的都教授，他是神龙临世点睛之汉皇，他是大汉中兴神佑之子。二百架“猎鹰”武装直升机，在其他国家，那是无法容忍的牺牲。但在大汉，那只不过是基地一个月的资金收入。更何况，猎鹰的乘员，全部是白人飞行员。在帝**事实力已然称雄世界，在陛下心中熊熊燃起的大汉之火已经势必冲天之时，消减帝国中的白人力量已成必然。

没有人知道，为何在建国之时，钟义为何要那样倚重白人之力量。没有人明白，在满目疮痍的中华，找出几个不迂腐、能创新的人才，会有多难？

难道要用那些只知措词批叛，挥笔讨伐的所谓傲骨文人们来治理南华吗？难道把“悄悄的来，又悄悄的走”那种霏糜之词当作治国名言，又或者请来那些在********高声呐喊，赚来声名，摇身一变，去做汉奸走狗的所谓精英来管理国家？

钟义摇头！如此败类，宁聘西人。但非我族类，其心必异。大汉中兴，当由大汉男儿一肩挑起。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第388章血战卡内森

在卫青阁最高统帅办公室中，有一个神秘文件箱。这是在分基地的基础上，改建卫青阁时，基地主脑天涯鸟特意留下来的。没有钥匙，没有机关，打开这个文件箱的唯一条件就是最高指挥官的指纹。

这是一个连陛下的前后两任秘书都无法染指的神秘所在。饶是武佳仪撒娇放刁，嘟嘴卖盟也没能探其究竟。甚至武女神的行为还引了陛下的警觉，在随后不久，负责亚洲事务的军情二处就接到沐局长亲自发电下达的最高级别秘密行动：重新调查武记者在中华时期的一切人际关系和履历。

无情最是帝王家，纯属恃宠生娇的武佳仪并不知道，她差点就被陛下“打入冷宫”，好在军情局的绝密报告中，除了10岁开始就接到无数情书；15岁后就一直被誉为校花等让陛下忍俊不禁的鸡毛蒜皮之外，武记者的履历还是禁得起推敲的。

实际上，新华方面也的确没有在这上面做什么手脚。和亲或是在陛下身边安置一个可以帮新华说话的人，在新华迫切需要帝国援助的年代，无非就是要表达一个示好的态度。就算是有些法，也只是一些长远打算。无论是太祖还是伍豪，心知肚明，一个出自新华的女人，汉皇不管是多么的宠爱，也必定会将其身世调查个清清楚楚。

大汉军情局的赫赫威名或者说是凶名，在抗战时期，在中华就已经深入人心。将在委员长重兵保护下，将张汉卿截走南华，就已经证明了，只要他们想做，就没有他们做不到的事。

这个评价是对帝**情局极高的赞誉，但如果能被身在休斯敦的沐局长听到，则肯定不会表示赞同。说什么“只要想做，就没有做不到的”，至少在美国严防死守的“曼哈顿工程区”面前，军情局是碰得头破血流。

自1944年年初以来，几个月内至少已经有数十名军情局特工对橡树岭渗透失败而牺牲。在美国境内的军情局力量已经受到了严重损害，即便是沐局长亲自坐镇，集中一切精锐力量，但“曼哈顿工程”对于帝国来说，依然只是海市蜃楼般的存在。陛下对于美国核工程的一些推断，居然是军情局手中所能掌握的最靠谱的情报，其他则是一无所获。

这让沐雨很是沮丧，在陛下已经为“曼哈顿工程”圈定了范围之后，军情局依然无法进行有效的渗透，美军的防护措施严密的令人发指。

在休斯敦的一栋效区别墅中，沐局长有些目光涣散的望向窗外的人工湖。此次行动恐怕是会辜负陛下的希望了，在多个计划全部失败之后，损兵折将不说，还会让美国人对橡树岭的保护更加严密，对核工程计划更加重视。

打草惊蛇的代价也许就是美国人会不顾一切的，加快核研究的速度。他们不可能不知道，帝国已经盯着橡树岭。

三天，沐雨打算，在休斯敦再等待三天。因为，对于“曼哈顿工程区”的渗透，帝**情局还有一个最后的希望，那就是超级间谍德尔马。

唤醒信号已经发出去一个星期，连续在美国主流报纸上刊登相同的内容，是会引起美国情报部门的注意的。这样的谍报手段，美国中央情报局的那帮家伙同样是行家里手。

如今之际，沐雨也只能等待。等待德尔马接到唤醒命令之后，能够及时的传回有价值的情报。

但是对于在萨克拉门托已经完成集结的盟军山地集群来说，已经不能够再等待。张后群中将乘坐专机，在四十八小时内，飞到长安接受了陛下的面授机宜后，又一该不歇飞回了旧金山。空中飞人的滋味不好受，但拿到了陛下关于山地作战的锦囊妙计，也算不虚此行。

美国人对于内华达防线寄予厚望，但在盟军方面，又何尝不是要在这里突破，为印第安王国赢得更多的空间。

麦卢斯隘口争夺战的惨烈，已经为其他盟军部队提了醒，战斗绝不会如想像般那样简单。海岸军团102师几乎在每一天的战斗中，都会缺失十架“猎鹰”，美军的“毒刺”防空导弹已经形成系列式的发展。武装直升机这一汉军独有的武器，遭遇了它面世以来最大的挑战。

但盟军总指挥叶为洵元帅仍不为所动，坚持不降低攻击强度。在空军和装甲部队的战斗力发挥极为有限的山区防线中，盟军与美军相比，没有任何的优势。

张后群中将明白，在防线南部区域流血牺牲的友军，就是在为自己的山地集群创造机会。为了能将美军的预备部队全部牵制在内华达防线的南部，甚至不惜付出102空中骑兵师的重大损失。

拉森峰，海拔3187米。在内华达山脉中，海拔超过四千米的高峰并不少见，拉森峰的名气和它的高度一样，在北美西部屋脊中，名不见经传。

但是，美军的内华达防线北部区域，却正是以拉森峰为至高点和防守中枢，扼守着加利福利亚地区通往内华达州的交通咽喉。想要越过内华达山脉进入大盆地地区，拉森峰山脚下的卡森小城，是必经之路。

就在被称为血腥无底洞的麦卢斯隘口依旧在吞噬着盟军士兵的生命，就在内华达防线美军司令官迈克中将不得不将手中的预备兵力，填到隘口阵地中，以保证在盟军猛烈的炮火下，仍有足够的力量坚持隘口时，4月5日，张后群中将指挥的盟军山地集群正式打响了卡尔森战役。

清明时节雨纷纷，路人行人欲断魂。借问大炮轰何处，将军遥指拉森峰。

张后群摇头晃脑的样子，让参谋们捂着嘴强忍着笑。对于以优势兵力拿下卡森城，打通进入美国中部地区的咽喉要道，张中将是满怀信心的。

在汉人传统的清明节这一天，盟军的炮兵就将数千吨炮弹倾泻在美国的阵地之上。在大淘金时期兴起的卡尔森小城，几乎在是首轮炮击之后，就已经被抹平。

但美军依托山体修建的坚固工事在炮击中并没有受到太大的打击，拉森峰至高点的存在，也使得美军炮兵的还击，精准而猛烈。

两个“黑寡妇”火箭炮团阵地，被美国的155毫米榴弹炮群在瞬间摧毁。阵地上巨大的爆炸声让十几公里外的集团军司令部都可以清晰的听见。

甚至，在爆炸后的浓烟中，还可以看到被蹦飞上天的拖载火箭炮的卡车。

美军的炮兵阵地，居高临下，在首日的战斗中，就使得盟军遭受了重大损失。

张后群脸上嬉皮笑脸的表情逐渐变得严肃起来。对于这场战役可能遭受到的巨大的伤亡，在战前，盟军指挥部就有相当的心理准备。但在第一回合就吃了这么大的亏，绝对不是心气极高的张军长所能忍受的。

“联系空军，给我炸平那几个山顶！”

美军在战前便将许多m114式155毫米榴弹炮运到了山顶，利用地势轰击盟军，不仅射程可以远很多，还使得盟军的火炮无法对本方阵地造成威胁。这让盟军很是头疼。

第一天就要请空军帮忙，不是张中将的性格，但被陛下紧急调回长安，一番叮嘱之后，张后群对多兵种协调的意识增加了许多。

在奥克兰和伯克利起飞的盟军“猛龙”机群率先抵达卡森城上空，它们并没有装备对地导弹。用空军司令云九的说话来讲，就是“猛龙”的身上，如果有一丝用于对地攻击，那都是浪费。

作为标准的重型轰炸机，“猛龙”也是目前的皇家空军中，唯一可以在与美国先进战机交战中，能够拥有绝对优势的制空战机。

从非洲、欧洲转移到北美的天空，短短的两三年之间，空战的趋势已经由速度制胜，转变为了视距外打击决定生死。优秀的战机不是比谁飞的更快，而是比谁的航电更先进，谁的雷达能更早的发现和锁定对方，当然更主要的是谁的导弹的可以打的更远。

“监狱”空空导弹的出现，使得美国空军与皇家空军的战力被无限拉近。“锁定即击落”不再是“龙凤呈祥”的特权，aim-120的初始版本同样可以在视距外对敌方战机发起追踪式攻击。

在经历了战争初期西海岸被汉军疯狂轰炸的苦痛之后，卧薪尝胆数年的美国空军，终于在得到英国的先进航空技术并大力创新之后，迎来了对大汉皇空军对决天空的时代。

但在卡森城的上空，在比拉森峰更高的天空之上，有“棘背龙”预警机指挥的“猛龙”机群，依然是这片空域的霸主。22比3，在1944年清明节的这一天，汉、美空军在拉森峰附近夺取战场制空权的空中战役中，大汉皇家空军以三架“猛龙”被“监狱”击中的代价，击落了22架美军的f-107a终极佩刀。在终结了北美公司佩刀系列战机在美国空军中唱主角的历史的同时，也为本方轰炸机和攻击机部队扫清了障碍。

为了取得卡森战役的胜利，叶帅亲自下令，在夏威夷的空军司令搬迁至奥克兰，并在战役发起的第二天，即4月6号，便出动了两个飞行团的“威龙”攻击美国的山顶阵地。

在不惜血本的对地导弹攻击中，拉森峰及附近一个又一个被标住的美军炮兵阵地被掀翻。洪氏企鹅-3及长冠-5空地导弹仿佛不要钱般的落在了美国大兵们的头上。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第389章陛下的冲动

“低空飞近的汉军攻击机骇人的嘶吼声，与如雨点般落下来的空地导弹爆炸的轰鸣声交织在一起，发出的回声在山谷中不停的回荡。这是一种无法形容、可以让人发疯的声音，就像是地狱的召唤。整个大地都在颤动、撞击、摇晃着。我与战友们紧靠在一起，轰炸似乎持续不断，时间仿佛静止了一般，一切都像是幻觉。碎石和尘土纷纷落到我们头上，呼吸也变得困难起来。我们不得不十分小心，以避免窒息或被活埋。”

“噢，天色终于黑了下来，该死的汉国飞机终于消停了，上帝！我居然还活着！我要立刻给妈妈写信，一定是她对上帝的虔诚保佑了我。”

“火炮都已经在轰炸中被炸飞了，好多的掩体和工事也被炸得坍塌了，许多的战友们都被活埋，长官张大了嘴狂喊着，可是我什么也听不见。但我知道，他一定是要我们去扒开那些石块，去营救那些不够幸运的战友，可是，被石块埋在底下的人还能有救吗？我不知道，我们执行了长官的命令，但每个活着人都在想，明天……明天汉人的飞机还会再来吗？我们美国空军的飞机哪里去了？又或是……明天我们还会这样幸运吗？”

……

非对称模式下的打击，对于美国大兵们的心理影响极大。当第二天清晨，皇家空军机群再次出现的时候，很多在峰顶阵地上的美军士兵甚至不敢再躲进掩体，宁愿留在外面，去赌一把自己能否再次幸运的躲过汉军的轰炸。

但空军在卡内森战役中的作用也仅限于此。山谷间高大茂密的林木使得飞机无法更准确的攻击美军的工事，即便是低空性能极为突出的“威龙”攻击机也无法在山峰间完成太多的战术动作。能够成功的摧毁美军的峰顶炮兵阵地，空军的打击力度已经超出了张后群的期望值，原本只是希望能够打击下美军的嚣张气焰。

在这种典型的山地攻防战，最后解决问题当然还是需要地面部队的进攻。在拉森峰及其周围的山顶炮兵阵地相继被摧毁之后，盟军得以逐步压制住美军的炮火。

山地师装备的“战神”155毫米口径牵引式榴弹炮与“山神”105毫米口径可拆卸式榴弹炮，与美军的m101式和m114式火炮口径相当，这也是在数年的战争之中，大家逐渐总结出来的，最适用于野战部队大规模装备的两种口径火炮。

但盟军的炮兵部队胜在有制空优势，虽然空中攻击受地型限制，但空中侦察以及北斗系统在近卫军团系统内的普及，山地集群的炮兵可以比美军更快的确定对方的炮兵阵地坐标，从而掌握了先手打击的权利。

对于炮兵来讲，在双方口径相当、数量差距不大的情况下，失去炮战的先手权，绝对是制命的。一个星期后，美军的卡内森小城以西的山区防线被陆续突破。印第安军团的战场初哥们，在付出了血的代价后，快速的重拾起祖先的特长。在山谷和密林溪水中作战，他们就是回到了自己的家园。有盟军强大的后勤保障能力支持，内华达山脉的崇山峻岭，完全就是印第安人的主场。

就算是他们缺乏现代战争的经验，训练时间也过于短促，但在已经成军数年，一直在新几内亚岛上进行艰苦训练的近卫山地师带动下，印第安军团在特殊地形中的战斗力，甚至要远远强于盟军的其他部队。

牺牲当然是不名避免的，既要同强大的敌人作战，还要适应脚下危险的地型，盟军的伤亡数字甚至达到了美军的二倍。但4月12日，张后群中将还是不顾指挥部参谋们的阻止，强行登上了拉森峰，并亲自将一面近卫军团的血色五爪金龙旗插在美军在拉森峰的峰顶阵地之上。

山地集群过万人的伤亡，只为了换来这座海拔三千米高峰的控制权，首次指挥大型战役的张后群中将，心情很是激动。同样是山地，甚至这里的地势远不及神秘查亚峰的险峻，但战斗的残酷远超他所预想的艰难。

每一处山丘，每一条谷地，美军都依靠着众多的工事群在顽强抵抗。光是为了攻下拉森峰，近卫第29山地师的一个团和一个印第安旅就几乎被打残，而峰顶五百美军无一投降，全部战死。战斗结束后，盟军的救护队根本就不用房间寻找，在登上山顶的那条小路上，几乎每一步都有倒下的盟军战士尸体。一千八百人牺牲，还有近两千人重伤，这样的战斗，让张后群没有一丝胜利的喜悦。在峰顶上插上一面军旗，张中将是为了给烈士招魂，而绝非炫耀。

他甚至想起了在发起进攻的那天，自己改编的那首狗屁不通的《清明》，在这里，没有纷纷春雨，更没有酒香杏花村，有的只是开战以来近万士兵们用鲜血染红的座山峰和烈士们永不消散的英灵。

在萨克拉门托，远征的盟军成立了招灵所，专门负责确认烈士身份，并其尸体焚烧后保存好骨灰。跨过了半个地球远征美洲，汉皇要求不许将任何一位烈士留在异国他乡，路途遥远，运输尸体不便，那么就将他们的骨灰带回来，“当我们胜利凯旋的时候，带兄弟们一起回家！”

血色五爪金龙旗飘扬在拉森峰顶峰，标志着盟军正式突破了内华达防线北部区域，但美军的指挥体系并没有被打断，接下来的战事仍然胶着。

当盟军的装甲先头部队出现在已在炮击中被炸成一片废墟的卡内森小城之外，就立刻遭遇了美军第15装甲师三百辆潘兴-26重型坦克的阻击，另外一支加拿大的m4谢尔曼装甲师则截断了沿公路增援先头部队的印第安第1军。虽然m4谢尔曼的各个型号在战争中，对上盟军的东北虎系列坦克，都鲜有胜绩。可是对于缺少装甲力量的印第安部队，加拿大人的m4坦克大发神威，在里诺，有七千人的印第安人部队被包围并投降，第1军撤回拉森峰附近的部队不足一万，另有数千人被打散，退进了附近的山林。

而在卡内森小城，美军在装甲对决中，也终于找回了久违的自信，潘兴-26重型坦克无论是在装甲防护还是在火炮威力上，对比“猛虎”和“东北虎”，都有较大的优势。

90比32，凉州军团的一个装甲团被美军围歼，九十辆“东北虎”在被敌人优势兵力包围的情况下，拼战到最后一刻，也只是击毁了32辆“潘兴-26”，这是在战争爆发数年间，汉军的装甲部队第一次成建制的被消灭，更主要的是与对方坦克的直接较量中，达到3倍的战损，这在帝**历史上，是从来没有过的！

自59式坦克的年代，就从来都是帝**的坦克防护稳如磐石，进攻无坚不摧。什么时候有大汉的坦克打不穿敌人装甲的时候？

这一场坦克战，居然规模不大，但是却引起了夏威夷盟军指挥部的高度重视。张后群几乎在第一时间就接到了叶帅的命令，暂停对卡内森城的攻击，稳固山区阵地。

这意味着山地集群耗费上万余人命，拼下来的攻击态势，遏然而止。在接下来的卡内森争夺战中，双方又回到了同一起跑线上，因为在盟军休整的时期，美军完全有时间可以重新布置一条防线。

张后群本欲给总指挥部发电，申请再组织一次进攻，“不能因为因噎废食呀！吃点小亏就缩手缩脚了，那哪成？打仗哪有不死人滴？“

不过，在通信通参谋记录完，请张军长最后签字的时候，张后群还是取消了这份电报。叶帅不同蒋帅，虽然蒋帅的黑脸吓人，脾气也够火爆，但对于各级军官在战场上的灵活指挥，一直都是默许和纵容的态度。但这位当年陛下用一个师装备从新华换来的叶帅治军就更加严格，战场抗命的事，在蒋帅，如果战斗效果不错，顶多就是挨顿骂的事，换了叶帅，就很有可能是军法从事！

近卫第10军的两个山地师，苦熬数年，好容易混到一线战斗的机会，可别因为自己的一时冲动再被打入“冷宫”。

张中将是员猛将，但绝对是粗中有细，想的很多，“尼玛，要是老子的30师在这就好了，哪有这帮美国佬的什么破潘兴坦克得瑟的机会？”

——近卫第30师，是帝国仅有的装备猛玛重型坦克两个师之一。在非洲战役结束之后，就一直留在了非洲，暂时划归非洲驻军司令王以哲元帅统管。

不过，张后群军长的郁闷心情并没有持续多久，一个星期后，近卫第7、第9装甲师在旧金山登陆，近卫军第3军军长季有钱中将更是早早乘专机飞抵萨克拉门托。

同为近卫军同僚，军衔职务也都相当，张后群虽然纳闷为何总指挥部又派来一位近卫军中将，但见到老战友的喜悦多少冲淡了这些疑虑。

在奇科的集团军指挥部中，两位近卫军团中有名的虎将用尽全身的力气，给了彼此一个大大的拥抱。

“哈哈，老张，你可别小心眼，我可不是抢你集团军指挥官的位置来了，虽然在咱近卫军团中，我们第3军地位的确是比你们第10军高很多，但这次，我是给你当副手来了，嗯，陛下亲自下的命令。”季军长打仗以勇猛著称，西伯利亚战役时，还只是位装甲师的师长。

“靠，你个季土豪，什么叫你们第3军比我们第10军地位高很多呀？啊？你给我老子说明白，敢瞧不想俺第10军？要不是陛下的命令，我一脚给你踹回太平洋里去！小样的，信不信老子的30师，一个师能打你们一个军！”季有钱在近卫军内部的绰号叫“土豪”，说到近卫军团的内部排名，这些军长们可从来都是谁也不服谁，就连近卫第1军“天下第一军”的称号，其他人也是经常愤愤不平，“霍路那小子，不过是因为跟随陛下时间较长，沾了成军最早的光了！要不是当年叶知秋总长可怜他，第一军哪有他的份？”

类似的争吵，在近卫军团内部，是家常便饭。好在这些年，大家都争战四方，近卫军团的各个军长也很少有聚齐在一起的机会，否则，吵起劲来，为了所谓的排名来个全武行也是说不定的事。能压制住这些骄兵悍将的，也只有陛下、蒋帅、全帅以及现在的近卫军团长肖国兴等几位近卫军系统出身的老帅、上将们。

但陛下对于这帮大错不犯，小错不断的家伙，从来都是睁一只眼，闭一只眼，每逢遇到告御状的，也基本都是明着臭骂，暗中纵容。

所以在帝**中，一直有着这样的一种说法：军纪最严明的是近卫军团，军纪最差的也是近卫军团……的将军们。

实际美军的潘兴-26坦克并非首次出现在战场上，在非洲时，艾森豪威尔的多国部队中就有一支装备潘兴重型坦克的装甲部队。但是，它们的首战就遇到了近卫第30装甲师的“猛码”坦克，号称是人类在陆地上最可怕的武器的超级大怪兽，在利比亚南部干河床中，潘兴-26的首次演出就绝对是一个杯具。

或者是被“猛玛”的两门122主炮轻松击毁，或是直接就被猛玛撞成一堆废铁。但潘兴坦克的出现，并没有被那场战斗的指挥官水墨所忽略。在战役总结中，水墨重点指出了美国的重型坦克对汉军装备最多的中型坦克的威胁。随后，数量被缴获的潘兴-26被运回了南华本土，甚至出现在了皇后区主基地的大校场之上。

多次实验之后，基地的装甲专家也证实，大汉十三军及大多数盟军所装备的“东北虎”中型坦克的防守装甲，的确无法抵御美国代号为m-26的潘兴重型坦克的90毫米口径长炮管m3主炮。

与德国坦克炮发展思路相似，m3主炮也是美军90毫米高射炮的改造产物，无非就是利用了高射炮具有与坦克炮同样的高初速特征。

美军还为m26潘坦克准备了大量的钨芯高速穿甲弹，这是缺少钨矿的德国所不能比拟的。m3主炮发射的穿甲弹可以在一千米以外穿透122毫米的装甲，这种威力是“东北虎”坦克所无法承受的。

但是主基地的专家们随后又指出，对于这款在帝国坦克分类中，根本称不上重型的m26，帝国根本不用大惊小怪。首先是它的数量问题，就算是美国全力生产潘兴坦克，一年也只不过能生产出两千辆左右的m26，这在帝国的坦克海面前，根本就是无足轻重。

钟义对于这点，并不表示赞同。说什么帝国坦克海，这就纯属纸上谈兵了！是的，以基地的产能，如果钟义有意全力爆坦克的话，各地的战车工厂，每年开出来一万辆坦克也不是太困难的事，可是与美国人的战争是要在美洲大陆进行的。把几万辆坦克运到美洲就是一个问题，更何况还包括维修、补给等诸多问题。这不是苏德战争，像前世的朱可夫那样，把两万多辆t-34

开到柏林？

陛下想想就不禁咧嘴苦笑，等不到在美洲搞出坦克海，帝国经济就得先崩溃，基地并不是万能。

倒是专家的第二个理由，让钟义不由一喜。

坦克的复合装甲，这个在之前就已经被列入主基地战争实验室重点攻关的项目，终于再次获得了突破。

与汉皇在早期提供的“乔巴姆理念”相比，最新投入实战的猛虎坦克都采用了多层结构与“缝隙装甲”相结合的方式，在不同性质的钢材中间，加特种橡胶和特种陶瓷等物殊结构隔离层，不仅大幅度增加了对榴弹、穿甲弹的防御能力，还可以有效的抵御破甲弹的攻击。加之，最新“猛虎”坦克改变了流线型炮塔设计，在正面、侧面装和炮塔部队都采用斜面装甲设计，更是加强了坦克的反动能弹开能力（即跳弹）。

而在这一次，专家们首次提起的“缝隙装甲”更是后世的先进坦克必备装甲构造设计。无疑，这一次的无名英雄当然还是陛下！

当在大校场中，最新的猛虎坦克抗m26潘兴坦克穿甲弹射击实验成功之后，钟义捏着鼻子，偷偷的为自己曾是一名装甲兵军官而感到庆幸。在这个时代，还有什么比拥有一支无敌的装甲洪流更让人振奋的呢？

在前一世的历史上，二战就被称为坦克大决战。有先进的坦克，有更多的坦克，成为了取得战争最后胜利的决定型因素。

在这一世，因为喷气式战机和导弹的研发进度被提前，在很多战役中，海、空军更多的成为了战争重要的决胜因素，可是装甲部队的地位并未因而被看清。

这个世界，依然是坦克笑傲乾坤的时代，依然是装甲兵最好也最残酷的时代。

钟义很庆幸，自己能回到这个时代；也很荣幸，自己可以主宰这个时代。用最雄伟的装甲洪流，去终结西方列强称霸的历史；用最钟爱的铁骑坦克，去实现炎黄子孙中心的心愿，那该是一份多么让人激动和兴奋的豪迈？

突然间，陛下有了一股冲动。带上坦克帽，穿上皮夹克，拿起通讯器，“我是大汉帝国001车长，我命令：大汉铁骑，开始冲锋……”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第390章不祥的预感

钟义想冲锋陷阵的心愿，从他成为汉皇之后，就不可能再实现了！甚至于在大校场中想试开着新式“猛虎”大改型坦克飚一圈，都已经成为了奢望。

让汉皇钻进内部空间狭小拥挤的坦克里？新任皇家卫队长萧宇上校认为自己还没疯。帝都飞机场爆炸案之后，皇家卫队长这个职务已经成为了一种荣耀，甚至于在近卫军团中，是神一般的存在。

用全国林元帅的话来讲，那就是杨戬，尉迟恭、少林十八棍僧。王文义将军的以身殉职，在基地出身的各兵种士兵中，再次引燃了红警战士心中的那份“最高指挥官情结”。

如果说，“中兴路，大国梦”的宣言，让所有的汉人为之振奋；那么在红警战士们的心中，对于最高指挥官的忠诚，则一直伴随着他们生命的整个历程。

这其实才是钟义最可倚仗的“金手指”，最为稳定的“嚣张”力量。

无论是任何一场战斗，最值得信任的永远是红警战士，永远是近卫军团。首批换装大改型“猛虎”坦克的近卫第3装甲军，正是陛下为美国人准备的“礼物”。

“铁甲骑士天下骋，唯我大汗近卫军！”

季有钱军长是在亲手接过陛下的御赐墨宝后，登船奔赴美洲前线的。肩负着大汉铁骑扬威异域的重任，带着陛下的重托，钱中将根本不在乎神马总指挥之类的虚名，他牢记着在卫青阁、在血色五爪金龙旗前，陛下所说的“自我大汉，再无铁骑”。

也许，季军长不明白，陛下的意思是在全面战争结束后，世界将进入一个新的时代。坦克，现今的陆战之王，将不会再是战争的主角。

季有钱对陛下的话有着自己的理解，“扫平这世上一切对手，铁骑的名号只有也必须是大汉装甲军的专属称号。”这样的荣耀，由近卫第3装甲军开始，季军长感到无比的荣幸。

“像王文义将军那样去战斗！”这是漂洋过海，来到北美的行军路上，炎黄轮的船舱与甲板上，近卫军将士们每天必喊的一句口号。

近三千辆新式坦克加入内华达山区的战场，让西线盟军总指挥叶为洵元帅的底气厚实了许多。

山地战，最为重要的一个原则，就是集中兵力，重点突破。在近卫第3装甲军登陆之后，叶帅毫不迟疑的将他们全部派往北部拉森峰和卡内森城区域。“击溃、击退，打残、打怂那帮狗日滴”。

在一群胡子般的近卫军将领中间，斯文得就像个教书先生一样的叶帅能够说出这样的粗话，足见其对美军第13装甲师的憎恶。

在南线盟军受阻、在东线盟军越洋登陆作战时机还未成熟的时候，盟军迫切需要在西线突破美军防线，以打破美国人精心布置的内陆防御圈。但潘兴重型坦克的出现，足足将盟军付出重大代价才形成的“声南击北”攻势，被迫暂停，这对于军事生涯中，无论是在铁军还是在新四军，无论是抗日战场还是西伯利亚反攻，都百战百胜的叶帅，是一个堪称羞辱性的挫折。甚至于汉军成建制装甲部队被消灭的记录，就落在了叶为洵的身上，这当然不是心高气傲的叶帅所能容忍的。

“抓住美军的第13装甲师，打残、打怂它！”同样的情绪在盟军山地集群指挥张后群身上，有过之而无不及。

“呵呵！”看到挥着双拳在发泄郁闷的张中将，季军长笑了，“老张，战术安排你来，搞那些狗日滴，我来！”

1944年5月，冰雪融化的内华达山脉上，山间的河水更显湍急，北温带的落叶林也都长出了绿叶，让本就风光秀丽的内华达山脉更显葱盈。

面对大自然的勃勃生机，盟军的行动似乎显得有些不解风情。队伍间汉军军官们不时喊出的“干死那帮狗日滴”的嘶吼，像是这如画美景中的残墨败笔，又似那“花间喝道”、“月下把火”般大煞风景。

只是，国富方能民强，国强才有可能花前月下，卿卿我我。在先军国策下的大汉帝国中，军人冒点粗话大多时都会被认为是阳刚之气，就连陛下，如果不是如秦映雪和伍佳仪冷目柔情的限制，不也是经常冒粗吗？

什么是贵族？贵族不是自诩优雅或是斯文败类，贵族是敢为天下人先，敢于为民族和国家付出，可以在危难之时，挺身而出。

名忠未必报国，身贱亦可称雄！

这个时代的大汉，不需要太多的名人雅士，不需要所谓的儒家仁义。大国崛起需要的是忠诚、铁血、奉献还有牺牲。

在5月初，盟军就加快了部队的调动。在穿越内华达山脉北部，被称为美国西部生命线的高速公路地区，盟军集结了凉州军团和西域第1军团近三十万人的部队。其中的西域第1军团主要兵员皆来自于越南。不要小看这些黑瘦矮小的“猴子”们，在帝国征服亚太地区的年代，越南人绝对是帝**队所遇到的最强劲的对手。

说其强劲，并非是他们有多强大，而是他们善于游击战、丛林战，擅长在恶劣的环境下，偷袭和打击敌人。而且越南人意志坚定，即使在困境之时，也很少会屈服。

帝国平定中南半岛，水墨入主琅勃拉邦，成为西域总督之后，很快便组建了西域军，前两个军团的兵员都是以越南人为主。那个遍地是“猴子”的鬼地方，也就“越猴”比较善战，这在帝**中，是公认的。正是因此，水墨得了一个“美猴王”的绰号。每次帝国大员们齐聚的行政会议上，水总督都会被气得面红耳赤，这基本是属于例行日程。

其实在钟义的心中，还有一个“越猴比较克美国佬”的迷信心态而不为人知，但在陛下的坚持下，在北美战争中，大量的使用了以越南人为主的西域军，而并非是最早列入帝**序列的南洋军和战力更强的东瀛军，却是不争的事实。

在美国方面，华盛顿包括白宫在内的美军最高指挥机关，并不甘心在自己的本土被动挨打。内华达防线在美军看来，就是一场决战。胜，则将盟军堵在内华达山脉以西的沿海区域，随着时间的推移，美军必将可以等来大反攻的时机；败，刚会让盟军长趋直入，一直到美国中部，美军都将无险可守。

杜鲁门要求接任马歇尔的陆军参谋长奥马尔·纳尔逊·布莱德雷上将做出一个反击计划，将盟军推回内华达山脉以西。

“大盆地是我们重要的农作物产区，如果落入盟军的手中，那他们的炎黄轮就再也不用从南华本土运粮食了，因为五百万盟军完全可以依靠大盆地的农场而自给自足。先生们，用上帝赐与我们美国人的粮食，去养活那些美利坚的侵略者，我无法容忍，所以我们要反击，将他们打回海岸线，甚至……消灭在沿海地带。我坚信，除了我们英国人和美国人，没有国家可以再上演超级大撤退，除了敦刻尔克，除了卡萨布兰卡……”

冷场……在杜鲁门激情昂扬的发表了一番演说之后，在所有人都低下头以示对总统白痴行为的无奈之后，他才反应过来：他所举的两个例子，英国已经投降，在分家之后英格兰和苏格兰都加入了大联盟；而另一个例子……卡萨布兰卡多国部队越洋大撤退的指挥者德怀特·艾森豪威尔已经宣布加入美国工人党，成为了工人党副主/席和武装力量副总司令。换句话说，盟军只是一群侵略者，而工人党武装力量，才是可能取代合众国统治阶层的真正敌人。

何况，没有人在这个时候，还会相信美军可以将盟军打回内华达山脉以西，更不用说什么“消灭在海岸线！”

是的，战争史上，两次最有名的大撤退都是英、美人导演的，可问题时，汉军用得着那惊险的大撤退吗？人家有那么狼狈的时候吗？就连总参谋长布莱德雷也皱着眉头，很明显，总统交给他的，根本就是一个几乎接近于不可能完成的任务。

前一阶段在美军卡内森所取得的胜利，让白宫的政客们再次自欺欺人的坚信“上帝保佑美利坚，热爱自由的美国人民一定可以打败万恶的法西斯军队！”

可布莱德雷很清醒，美军根本没有彻底击败盟军的实力。因为盟军并不仅仅是已经登陆的五百万，在英国，在亚速群岛，蒋云志指挥盟军欧洲集群早就虎视耽**国的东海岸，而在成员已经达一百多个的大联盟，汉皇想要再动员出几百万军队，简直是易如反掌。不要忘记了，还有个人口众多的新华根本没派军参战呢。

用防御战拖住盟军进攻的步伐，等待“终极末日武器”的出世，这应该是美国目前最可能也是最靠谱的战略。

抬眼望了望已经冒汗了的总统，布莱德雷上将耸了下肩，“恐怕总统也只是向其他表明一个态度，在他的心中，早已经将全部希望寄托于‘曼哈顿工程’了。”

毕竟，“曼哈顿工程”还是一个绝密计划，就算是在白宫总统办公室的这十几个人中，知道“曼哈顿计划”存在的也不超过三人。总统必须要在这个时候，表现出坚定的抵抗决心，否则，就算是末日武器出世，美国在付出惨痛的代价后赢得战争，但失去民心的总统，也无法在下一次大选中获胜。

美利坚不是大汉帝国。汉皇可以长远布局，但美国总统则必须在任期内做出成就，至少是取悦选民……呃，选悦其背后的财团。

布莱德雷很是理解，即使以前不甚明白，在老同学艾森豪威尔秘密转过来的几封劝降信之后，也对美国的政治有了更深的认识。

但看透不等于背叛，汉人有句古语，“子不嫌母丑，狗不嫌家贫”，就算合众国的政治再肮脏，这美利坚毕竟是自己的祖国。

“我为忠诚，你为理想，也许有一天我们相会于战场，那将是上帝的安排。”布莱德雷给艾森豪威尔的回信，只有这一句。

“高速公路卫兵”，一个新的作战计划迅速在美军陆军参谋联席会议中被制定出来。这个计划的核心词语就是“反击”，利用第一次卡利森战役之后，盟军相对沉寂的时期，集中力量，在内华达山脉北部高速公路地区对盟军发起大规模反击，夺回西线战场上的主动权。至于最终目标是将盟军推出内华达防线，还是打回沿海地区，甚或是逼迫盟军上演一出“旧金山大撤退”，总参谋长布莱德雷上将并没有在计划中给出明确指示。

美军第12集团军群、第3集团军群以及加拿大的6个师，总共三十二个师的美、加联军在内华达州的奥斯汀迅速集结。

对于美军的集结，盟军方面，在5月初时并没有给予足够的重视。叶帅在给汉皇关于西线战役形势的报告中，比较乐观的表示：“虽然我军并无较大进展，但所有战线上的美军，都只能疲于防守，他们并没有能力发动大规模的反击或是进攻战。”

随后的战争进程证明了“百战军神”叶为洵，低估了美国人的决心。但“曼哈顿计划”无论是在美军还是大汉方面，都处于最搞保密阶段的时候，叶帅作出了错误的判断也情有可缘。

相隔不足一百多公里，双方的大军在自顾自的按着自己的战略部署而调动，他们都在为下一阶段的进攻做着准备。

第二次卡内森城之战，在阴差阳错间注定将是一场矛与矛的对攻大战。

麦克阿瑟对于“高速公路卫兵计划”并不赞同，甚至是深表忧虑。虽然，他并不知道“曼哈顿计划”的存在，但从战争的整体态势来看，这一时期的美军并不适合发动“孤注一掷”式的进攻。将战争的时间拖长，绝对有利于本土作战的美军。在盟军气势正盛之时就与之决战，能打胜固然是好，可……一旦失败，美军就将失去支撑防御圈的精锐军队，那时，还有谁能够阻止盟军装甲部队履带的辗压？

可是，在布莱德雷亲抵盐湖城，带来总统签字的“高速公路卫兵”详细的作战计划时，麦克阿瑟才知道，他的西部战区总司令职务已经被撤职，他的西点军校学弟马克·威纳·克拉克上将奉命接替他的职务。

好吧，接下来内华达防线的胜与败，不关他的事了。麦克阿瑟盯着杜鲁门的亲笔签名，咬着牙，狠狠的吐出了几个字，“婊/子养的！”

关于麦克阿瑟与总统之间的恩怨，布莱德雷是知道一二的。作为军人，他也不赞同将一手策划了内陆防线策略的麦克阿瑟撤职，但是，总统才是美军的最高指挥官，对于麦克阿瑟的愤怒，他爱莫能助。

事实上，在另一个平行时空，麦克阿瑟在朝战不利之后，也正是由克拉克接替了其联合****总司令的职务。历史就如同婊/子一样，在被祸害的面目全非之后，总是会在不经意间，展现出她曾经的天真与无邪。

这一次，克拉克无缘再与导致他在朝战后直接退役的彭大将军过招，那他的“五星梦碎”就有转机了吗？

1944年5月10日，第二次卡内森城战役由美军炮兵率先打响。拂晓时分，美军的六千门大炮在经过猛烈的炮火准备之后，兵分三路，在拉森峰、里诺与卡内森城对盟军阵地发动突袭：左翼是德弗斯中将指挥的美军第3集团军；右翼是克鲁格中将指挥的美军第8军和三个加拿大师；而在中路，克拉克上将亲自指挥美军第12集团军，并集中了美、加联军中大部分的m26潘兴重型坦克部队，意图在里诺再次击败盟军，并以装甲部队为先锋，沿高速公路，刺穿盟军的阵地，直逼萨克拉门托，甚至是旧金山！

“三千年前同祖同宗？貌似大西洋中还有个亚特兰蒂斯，不知道汉皇有没有兴趣也去攀个亲戚。正好，把印第安人也带去——去海底建国吧！”

与布莱德雷总参谋长的满面愁容相比，克拉克上将则是意气风发。“只要我们的战术得当，在高速公路区击败敌人的装甲部队，将盟军从旧金山赶进太平洋里，并非没有希望！”

“希望一切都能顺利！”布莱德雷无法让自己像克拉克那样乐观，“上一次在卡内森城，我们击败的并非是大汉的近卫装甲部队。在非洲，我们就已经知道，汉军的编制中，大汉十三军团都是一流部队，可是只有近卫军团才是他们的超级王牌。击败那些凉州军团的东北虎坦克，并不代表我们的坦克就拥有了绝对的优势。马克，你不能无视m26在利比亚的惨败……”

“总参谋长，你应该对我们美国的小伙子们有信心。在利比亚，是汉军的那些双管怪兽击败了我们的重型坦克。可是我们的情报部门已经证实，那种怪兽汉国也仅有少量，最多只装备了两个师。我不认为，将它们跨过太平洋，运到我们的美洲，是件容易的事。至少，cia能干的特工们，还没有告诉我，汉军已经将那些怪兽投入到这里来！”

布莱德雷点了点头，他不想在大战之前太过于打击克拉克的信心。可是他想起了艾森豪威尔信中的一句话，“并非我对美利坚不忠诚，我同样无比热爱我的祖国。只是，在大汉帝国不可战胜之时，为什么我们不能寻找另一条拯救美国的道路呢？热爱不等毁灭！”

“热爱不等于毁灭？”总参谋长先生叉开右手的虎口，大拇指和食指分别按了按额头两侧的太阳穴，“艾克口中强大无比的大汉帝国，会没有对付m26的武器吗？”对于克拉克的信心满满，布莱德雷摇了摇头，心头突然涌起一股不祥的预感。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第391章最小的大城

近卫第3装甲军，能够如快速反应部队般在数周之内就出现在美国西海岸，大大出乎了美军西部战区总司令克拉克的预料。

但是在大多数美军和加拿大部队都已经部署到位，杜鲁门总统已经下达了实施“高速公路卫兵”计划的命令之后，克拉克并没有对作战方案做出太大调整。中路军的主攻方向依然是里诺高速公路两侧约四十公里宽的区域。

重型坦克的威力强大，但是相应的对于道路情况也要求很高。想要达成装甲快速撕破盟军阵的战役目标，就必须有高速区良好的路况，才能快速突进。

为此，在总攻发起之前，克拉克还秘密安排了两个特别行动以配合美军的正面进攻。一个是安排伞兵空降在高速公路区盟军阵地的后方，利用塔霍湖附近的断层地型，盟军装甲部队无法抵达该区域，而完成伞兵的集结，夺取前线盟军与萨克拉门托之间的公路枢纽，至少是暂时性切断盟军与后方的联系。在大规模战役中冒险使用伞兵，这战术还是蒋云志最先在登陆日本时开始使用，随后又在登陆突尼斯的“大耳狐战役”中大放异彩。也正是那时之后，美军开始重视起了伞兵在战役中的突袭和敌后阻击作用。克拉克为美国伞兵的第一次正式行动命名为“鵟鹰”，这是北美最为常见的猛禽，也是北美最优秀的空中猎手。它们不单以小型哺乳动物为食，甚至还可以捕捉响尾蛇或是铜头蛇。

这个行动代号寄托了克拉克上将对于美国伞兵的厚望，“像汉军的伞兵部队一样，可以在战役中起到约定性作用。”

而另一个代号为“西部牛仔”的行动，则是由美国的特种部队——6615游骑兵部队来执行。这是一支有着光荣传统的部队，在由骑兵改编为装甲部队之后，他们延续了“游骑兵”的称号，“游骑兵做先锋，游骑兵冲最前！”是这只部队一只传诵着的口号。

有近一个团的游骑兵部队换上了盟军的服装，假扮成盟军的装甲部队，在美军大部队到来之前，潜入盟军阵地，克拉克上将要求他们在总攻发起之前的数天里，尽可能的制造混乱和破坏，无论是盟军的通讯还是交通，甚至是占领一些战略要地。

不过，美军忽略了一个问题。他们本以为，在盟军当中，应该有相当数量的白人，游骑兵部队的潜入不会有太大的难度。

可实际上，在西线的盟军中，在内华达山脉北部战场中，只有汉人和越南人。游骑兵部队的出现，就如同是穿上长袍说相声的“大山”一般，是那么的醒目和可笑。一千九百人的游骑兵部队，几乎没有取得任何的战果，就被西域第一军团围歼。这是越南人出现在北美战场上之后的第一个比较大的战果，西域第一军团也因此受到了叶帅和盟军总指挥部的通令嘉奖。

但是这时还没有人想到，这仅仅是西域部队在北美扬威的一个开始，在汉人眼中，如同“猴子”一般的西域人，在接下来的数个月间，很快就成为了美国人的噩梦。

5月11日，在里诺出发的美军中路装甲集群逼进了盟军在公速公路上的前沿阵地奇科镇，并在特鲁基湖边，将一支过于突前的汉军留在了包围圈里。左翼美军第3集团军则越过了特鲁基河。

5月12日，右翼的加拿大部队更是在卡内森城西侧连续突进，占领了霍桑湖东岸。近卫第29山地师与印安军团的第3军近五万盟军面临着加拿大部队与美国伞兵的两面夹击。

三天之内，美军就已经全面撕开了盟军的防线，并形成了一个南北宽100公里，纵深达到三十余公里的突出部。

接到来自于盐湖城的战报，白宫总统办公室中一片欢腾。在战役初期就这样顺利的完成突破，在特鲁基湖和霍桑湖边，又分别有两支盟军被包围，这一切都似乎预示着“高速公路卫兵”计划将会大获成功。杜鲁门总统甚至已经看到了将盟军逐出美国本土，并逼迫大联盟与美国议和。

嗯，能够体面的保全美国，能够将汉皇的特使再次请回谈判桌前，就已经是巨大的胜利了。没人再去奢望打败汉国，“登陆南华？疯子都不会有那种想法吧！”

“也许，甚至不需要动用那个末日武器，就可以迫使汉皇接受议和谈判了！”总统脸上的笑容是盟军“侯喜”计划实施以来，最灿烂的一次。

总参谋长布莱德雷也融入了众人的喜悦之中。只是，从军人的角度，他远比其他人要冷静的多。这三天的战斗，只能说是打了盟军一个措手不及。等到盟军反应过来，并重新有针对性的调动兵力反扑，那时才是真正的决战。

“包围盟军数万人，那算什么胜利？在菲尼克斯，双方军队几乎每个星期的伤亡加起来，都不会低于这个数字。”布莱德雷并不是一个习惯悲观的人，但是那丝不祥的预感一直萦绕在他的心头，“这样的胜利，似乎来的太容易了。”曾经随艾森豪威尔在非洲与盟军交过手，他不相信，盟军的指挥官，会犯下如此轻敌的错误。“在拉森峰与奇科之间盟军的结合部，兵力实在太过于薄弱了，这就等于是留给美军一个最好的进攻点！难不成汉国声名赫赫的叶为洵元帅只是……徒有虚名？”

如果，盟军西线的总指挥是蒋云志，那么相信美国人绝对不会低估他的指挥能力。而叶帅一直是在西伯利亚战场，在与俄国人战斗。美国人在蒋帅的手下吃亏很多，对于叶师反而是了解不多。

实际上……叶师这次也真的是大意了。在近卫第3装甲军登陆北美之后，叶帅就一直在筹划一次大的战役，一举攻进美国中部。但并没有制空优势的美国人居然先发制人，一举将盟军薄弱的防线结合部打穿，使得萨克拉门托与斯托克顿都受到了极大的威胁。

在这种情况下，叶帅果断采取补救措施，命令季有钱结束在萨克拉门托的修整，率领近卫第3装甲军驰援奇科镇；命令张后群指挥山地集群不惜代价，击溃空降在山区的美国伞兵部队，救出在霍桑湖被困的部队；而在拉森峰地区的凉州军团，则是坚决阻击美军的进攻。

当然，叶帅的眼光并不仅限于解困和守住阵地。正如已经被撤职的麦克阿瑟所言，美军这般疯狂的进攻，同样留下了太多的漏洞。至少，在南线的菲尼克斯，美军已经没有足够的轮换部队，而不得不派出更多的新兵进入战壕。但是，在凤凰城绞肉机中，新兵的存活时间，大多不会超过二十四小时。美国大量的有生力量将会在还未适应战场的残酷之时，就被消耗在盟军的炮火与轰炸之中。

而在内华达山脉中，在预警机的支持下，逐步在空战中占据优势的盟国空军开始大规模出动。无论是特鲁基湖还是霍桑湖边所谓的美军包围圈，都要在面对被围盟军决死反扑的同时，还要经受盟国空军的凶猛轰炸。

5月15日，美军派出代表，交给了坚守在特鲁基湖边的凉州军团第94师一封劝降信，美军司令官克拉克上将在信中写道：“你们已经被包围，要么投降，要么就是被歼灭或被驱赶到湖水之中……”

第94师师长鲁致远大校则是在回信中很有风度的表示：“你还是先看看头顶和屁股吧！”

头顶的天空，是无数的“威龙”攻击机在嘶啸，长冠企鹅-6对地导弹、红宝石-2精确制导炸弹就如同一把把死神的镰刀，落在阵地上疯狂的收割着美国大兵们的生命。

在美军的背后，装备了最新式“猛虎”大改型坦克的近卫第3装甲军，正在全速赶来，中路的美国第12集团军，如果不能在短时间内拿下奇科镇，他们面临的就将是盟军空地联合的疯狂反扑。

可是，无论是左翼德弗斯中将所指挥的第3集团军，还是右翼克鲁格将军指挥的美、加联军，都受到了盟军的顽强阻击。不要说继续突破盟军阵地，就连想要消灭已经包围的数万盟军，也几乎变成了奢望。

“我们的飞机呢？我们的航空队呢？卡尔那个混蛋究竟在干什么？”盐湖城的克拉克上将挥拳咆哮，喷出的口水几乎吐了参谋长劳克斯中将的满脸。

——卡尔·斯帕茨，美国陆军航空队司令。在这个时期的美国，空军还不是**的兵种，它们分属于陆军航空队或海军航空队。

卡尔·斯帕茨同样毕业于西点军校，在其出任陆航队司令之后，提出了“提高空军地位，同大汉一样，将空军单独列为**军种，与陆、海军并列为最顶级兵种。”这个建议得到了杜鲁门总统的支持，并在国会申请到了大量资金，以帮助美国空军**出来，并积极研发先进战机与空战武器，最终应对汉国皇家空军越来越大的威胁。

不过，一心想要空军**的斯帕茨，变成了陆军军官们的眼中钉、肉中刺。大多数陆军将领都认为，斯帕茨的此举，会极大的削弱陆军的影响力。

但盟军的大举入侵，打断了斯帕茨的“**”计划，直到目前，空军仍然隶属于美国陆军指挥。

在内华达山脉的上空，盟国的飞机嚣张的肆虐着、蹂躏着美军，这个时候航空队的飞机却见不到身影。克格克新仇旧怨一起算，在司令部怒骂斯帕茨也算是在情理之中。

参谋长劳克斯中将苦笑着掏出手帕，将脸上的吐沫星子擦净，“半个小时前，我们已经与斯帕茨司令取得了联系，他承诺会在以后的战斗中，尽最大力量给我们提供支持。”

“承诺？那个混蛋的承诺还不如婊子的爱情。告诉他，如果他再不出击，就算有总统的庇护，我也要亲手毙了他！”

战场是最能让人发狂的地方。看到本方士兵在盟军的飞机攻击下，死伤惨重，平时比较儒雅的克拉克上将也忍不住如西部牛仔般火爆一把。

一个星期后，5月22日，美军的空军力量在遭受重大打击之后，终于重整旗鼓，再次出现在内华达山脉的上空。

斯帕茨中将利用这一个星期，集结了四百架战斗机和六百多架轰炸机，策划了一次针对西海岸盟军机场的大规模轰炸行动。这次行动取得了一定的效果，奥克兰、尤凯亚以及萨利纳斯等多个盟军机场遭到空袭，有近二百架盟军飞机被炸毁或是被击落。但是在皇家空军的强力反击下，美军付出的代价是六百四十架各式战机被击落。更让人绝望的是，虽然美军的战机全部安装了弹射坐椅，使得美军飞机被击中时，飞行员的逃生率大大提高，但因为双方空战的区域几乎全部是控制在盟军的手中，所以极少有美国飞行员能够被救回。

看到空中一个又一个的降落伞，盟军的地面部队笑称，“美国空军成功的组织了一次飞行员空降行动。”

飞机的损失，斯帕茨中将并不太在意，美国不是当年的日本，明明已经研制成功了先进战机，却因为产能而被汉国欺负到没有能起飞的飞机。美国飞机企业的生产能力，在数年之内都可以满足战场上的损失。但这一次内华达空战，美军六百多架飞机的被击落，对于美国陆航队来说，仍然是毁灭性的打击。

因为对于斯帕茨来讲，哪怕总统给他再多的飞机，可是陆航队却要面临飞行员短缺的窘境。

越先进的战机，就越要有高素质的飞行员。一个能够驾驭音速战机的飞行员，绝对不是几个星期内就可以培养出来的。

所以，在随后的一段时间内，斯帕茨不得不继续选择了避战，虽然来自于陆军其他将领骂人和口水的电话基本上就没断过。

制空权的丧失，让克拉克的“高速公路卫兵”作战计划受到了极大的影响。左翼的第3集团军，在攻击受阻，盟军发攻反击之时，居然在敌人飞机的骚扰下，没有办法退回特鲁基河以西。河面上任何的漂浮物都会被“威龙”攻击机毫不留情的炸成碎片。

“背水一战”固然可以激发士兵死战不退的勇气，但是在前有劲敌苦苦血战，头上还有敌机狂轰滥炸的情况下，“背水”就变成了与死神为邻。

在左翼，不仅是美军包抄奇科镇的希望落空，就连安全的渡过特鲁基河，退回东岸也已变得不现实。德弗斯中将不得不在请示了克拉克之后，指挥第3集团军原地驻守，挖掘战壕，死守待援。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

从猎人变成猎物，第3集团军的华丽演变只有十天不到。

但克拉克上将暂时对于第3集团军的被动局面无能为力，在中路，他手上全部的装甲部队都已投入了对奇科镇的进攻。尽快拔掉高速公路区的这颗钉子，打穿盟军的阵地，将战线推到萨克拉门托，就可以迫使两翼的盟军放弃内华达山脉中的阵地，退守西海岸城市群地区。

攻下奇科镇，已经成为了克拉克在被动局势下翻盘的唯一机会。但是，盟军又怎么会看不到这一点？近卫第3装甲军与西域第1军团在奇科镇布置了三道防线，以应对美军的猛攻。在洛杉矶以南的长滩登陆的夷州军团和西域第2军团，则是利用西海岸铁路动脉，快速增援至萨克拉门托，再加上本就驻扎在旧金山地区的扬州军团，在这一地区的盟军，突然间增至了百万大军。

“你要战，那便战！”

外表斯文，但内心却无比强硬的叶帅，摆明就是要拉开架势，要在内华达山脉北部地区，与美军大战一场。赢了，歼灭美军在西部的一半精锐，富庶的大盆地地区，也会尽归盟军手中。输了……有可能输吗？在叶帅的眼中，美军也不过是“一群草鸡土狗尔，吾必尽屠之！”

在奇科，盟军西域第1军团在美军装甲部队的强攻下，苦苦坚持了三天。直到近卫第3装甲军的大改型“猛虎”坦克在美军的包围圈中杀出一条血路，开进奇科镇，才算是稳固了奇科的防御。

皇家空军对地面美军的持续打击，在以日本飞行员为主的“东瀛航空联队”加入轰炸之后，而达到了极致。虽然占用数量上的优势，但忌惮于盟国空军的精准打击，美军装甲部队的攻势显得有些缩手缩脚。克拉克谋求中路突破的希望再告落空。

随着大量的盟国援军赶到萨克拉门托，局势已然对美军更加的不利。打通西部高速，重新夺回内华达防线的战略目标已经距美军越来越远。

克拉克上将与参谋长劳克斯中将乘车赶到了里诺，在这座号称“离婚之城”，又被称为“世界上最小的大城”中，“高速公路卫兵”计划，上演了另类的“辛酸的浪漫”。

战役发动之前，所有美好的想法都变成了幻想，克拉克司令与西部战区的军官们，接下来要做的，不是如何去击败盟军，而是怎么样才能最大的保全美军的精锐部队。

在里诺，有一个奇葩的规定，那就是“无责任离婚”，离婚无需理由，只要住够规定的时间，交一定的费用就可离婚。成千上万的美国人为了顺利离婚而蜂拥至此，使这个城市名噪一时。

但是，克拉克上将知道，自己绝不能无责任的逃避，将更多的美军精锐保存下来，不仅是他的责任，也是美利坚的希望所在。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第392章魂断电子战

1944年6月3日，在洛杉矶北上的夷州军团与西域第2军团全部抵达萨克拉门托。

随着叶帅的一声令下，在内华达山脉北部地区，盟军以优势兵力在三线同时发起反击。

在拉森峰，凉州军团顺山势而击，在一周之内与西域第2军团合围成功，将美国第3集团军包围在特鲁基湖西岸。苦苦坚守阵十多天的凉州军第94师终获解救。94师师长鲁致远大校在突破美军防线，与军团大部队汇合之后，还不忘给美军发了封电报：轻轻的，我走了，没投降也没掉进湖里。现在这个问题该换你考虑了！

美国第3集团军司令德弗斯中将哪还有心情与鲁致远逗笑，但鲁师长有一点说的很正确。突围无望的德弗斯必须要考虑自己这近十万美军的出路了。

求援电报已经发出几十封，依然是苦等无果。德弗斯猜测，克拉克司令应该是已经自身难保，中路美军根本无力支援自己的第三集团军。

“可是，总要给自己回份电报吧！难道，司令部的电报机都被人家汉国空军炸坏了？”

而在里诺，克拉克上将也在大发脾气，“什么情况，第3集团军那边还没有联系吗？”

“没有，司令，我怀疑我们的无线电能信已经受到干扰，否则德弗斯中将没有道理连续两天没有给司令部发电！”克劳斯参谋长对自己的猜测也有些疑虑，美国也有对敌方雷达侦察和干扰的技术攻关，但是就这样无声无息的，就能屏蔽了无线电通信，克劳斯很清楚，美国做不到。

美国不行，不代表汉国也不行！参谋长的话，让克拉克上将频频点头。“应该是这样的，汉国使用了什么样的无线电屏蔽技术，我们不得而知。但德弗斯中将那边一点的消息都没有，也只有这样的解释最为合理。参谋长，看来我们必须派出部队，打通与第3集团军的联系，否则他们一直得不到司令部的电报，会出大乱子的！”

“那就让第13装甲师跑一趟吧！其他的部队……”

克拉克苦笑，参谋长的话没有说完，但是大家都明白，在盟军增兵之后，所有战线上的美军都压力大增，根本没有可能抽调大批的军队去增援第三集团军。而且这样的局势下，在奥斯汀的六个装甲师和三个步兵军也不能轻易出动，那是一旦前线出现闪失，美军能够逃出生天的最后的希望。

“也只有第13装甲师了！参谋长，命令乔纳森准将必须要在72小时之内打通与第3集团军的联系。”

……

美军将领的素质是毋庸置疑的。虽然，在1944年，电子战的名称，还并不为大多数人所熟知，但克拉克和克劳斯还是凭借通讯异常就判断出了盟军已经拥有了电子干扰手段。

小盗龙d-43电子战飞机

乘员：7人

翼展：22。10米

机长：23。27米

空重：18702千克

最大起飞重量：35412千克

最大平速度：1033公里/小时

巡航速度：739公里/小时

实用升限：12588米

最大航程：2224千米

电子装备：蓝山-5远程雷达、朱雀-43电子对抗接收机等

在1943年才被基地战争实验室研制成功并点亮图标的小盗龙d-43电子战飞机，在试飞成功之后便成为了大汉皇家海、空军的秘密武器之一。

出现在内华达山脉上空的d-43b是海军版的小盗龙，它们隶属于大汉太平洋舰队。一共有十二架b型“小盗龙”参与了对于特鲁基湖地区的无线电封锁，使得美国第3集团军成为了聋子和哑巴，完全切断了其与美军司令部和其他部队的联系。

这也是帝国的电子战飞机首次投入实战，效果相当的不错。身陷重围，无线电又被屏蔽，无法接到司令部的指示，不仅给美军的战术指挥带来极大的困扰，还在心理上严重的打击了第3集团军的军官们。

在自己的本土作战，却跟在原始森林中一样孤立无援。明明有着十万将士相随，但德弗斯却感到了从未有过的孤独。

连日来，艰难的抵抗着盟军的猛攻，第3集团军的弹药补给已经出现了短缺。部队被迫退守至特鲁基河西岸不足十公里宽的一片狭长区域，集团军指挥部也不得不与野战医院合在一起。房间紧张，中将的办公室也只是一顶帐蓬。太多的伤员因为无法及时救治，而被迫截肢甚至是丢掉了性命。

德弗斯在外边视察了一圈，可野战医院中一副末世般的悲惨景象，让其一句话也说不出来，就回到了帐蓬中。

还能说什么？在这种情景下，继续说一些冠冕堂皇的话去鼓舞士兵们英勇作战吗？那是那些虚伪的政客才会做的事。从指挥官的角度考虑，很明显，第3集团军已经失去继续战斗的能力。德弗斯开始考虑，与盟军接洽谈判，为了更多的美国士兵的生命着想。

但是……连一份电报都发不出去，怎么与盟军取得联系？“**，难道连投降也这样难吗？”

……

盟军总指挥叶为洵元帅并不知道，德弗斯中将正在因为无法取得联系向盟军投降而苦恼。电话中，叶帅命令凉州军团与西域第2军团必须在一周内结束战斗。然后转而向南，包抄里诺美军的后路。空军侦察机的情报显示，在奥斯汀，还有一支规模不小的美军的装甲部队。想到歼灭克拉克指挥的美军精锐，就必须提前阻断美国的退路，否则美国第12集团军与数个精锐坦克师，都可以凭借奥斯汀的美军接应，顺利脱身。

在南路，张后群中将所指挥的山地集群也接到了叶帅同样的命令，“攻克卡内森，截断里诺美军的后路。”

在里诺的克拉克上将也在迟疑，盟军的攻势更猛了，无论是高速公路区还是在卡内森，美军的多处阵地都被突破。一旦左、右翼美军有一处被打穿，那么里诺就将被包围。

可是现在撤军的话，第3集团军仍然情况未明。抛下仍在坚持作战的整整一个集团军的美军士兵？克拉克相信，即便布莱德雷总参谋长再支持他，他也无法承受总统和国会议员们的怒火。

“第13装甲师到哪里了？命令乔纳森准将一定要加快速度！”

“呃……”听到上将的问话，参谋长克劳斯中将脸上的表情显得很是尴尬，“司令，我们无法与乔纳森准将进行无线电联系！”

“**，一定是汉人干的，用这种方法来谋取胜利，太无耻了！”

克拉克的咒骂让参谋长有些无语，“如果我们美国能够研发这种科技，恐怕我们会比汉军用的更欢！”

第13装甲师，美军在西部战区，不多的几个装备m26潘兴重型坦克的坦克师之一。第一次在卡内森战役中，正是他们击败了凉州军团的东北虎坦克，造成帝**队中第一次出现有成建制的装甲部队被消灭。在美国m24与m4坦克在与汉军坦克的交战中，被广受批评之时，m26潘兴重型坦克终于再次使美国的装甲兵们信心大增。

m26的优异性能，使他们相信，美军不用依靠坦克数量的优势，也能够击败盟军的装甲部队。就像在第一次卡内森战役之后，被总统赐名为“上帝之拳”的第13装甲师。

6月11日，奉命打通里诺与特鲁基湖之间联系通道的第13装甲师，在师长乔纳森准将的指挥下，一路狂奔。对于路上小股盟军的阻击，乔纳森并没有太过纠缠。凉州军团的东北虎坦克，在没有数量优势的情况下，对m26的威胁有限。而自己的任务时间有限，必须在尽量短的时间与德弗斯中将取得联系，为美军的后辙赢得时间。

但这一次，“上帝之拳”的命运注定要经历劫难，甚至是一条不归之路。

在第13装甲师刚刚离开里诺不久，盟军的侦察机就已经发现了他们的动向。三百多辆坦克高速狂奔，扬起的尘土足以与西部龙卷风相比。对于装备了先进电子侦察仪器的和“小猎龙”和“小盗龙”皇家空军侦察机们来讲，想不发现都难。

近卫第3装甲军军长季有钱中将敏锐的意识到，美军这是在失去无线电通信能力之后，欲用装甲师的机动能力打通联系通道。

“好吧，哥找你已经找很久了！”

第13装甲师一战成名，但对于盟军的装甲兵们来说，“上帝之拳”的存在就是一种耻辱。尤其是近卫第3装甲军，他们能够出现在美洲战场，几乎就是专门为了那些装备了m26的美军装甲师而来。

“蓝色温泉，名字不错，就这里了！”季军长左手握拳，用力的捶在了地图之上。距离里诺八十余公里的蓝色温泉小镇，本来有着很绕嘴的英文名字，盟军的参谋们在制作汉文版地图时，直接将当地最著名的蓝色温泉景点，变成了小镇的名字。

只是，当季有钱中将的一计左钩拳重重的捶在地图上的蓝色温泉小镇时，这个略带些浪漫气息的小镇就已经注定将在战火中灰飞烟灭。

蓝色温泉坦克战，这是一场真正意义上的坦克对决，但又是一场不平公的坦克大决战。

一方是“上帝之拳”，美军最负盛名的第13装甲师，三百三十辆m26潘兴重型坦克。

另一方是大汉近卫第8、第9装甲师，七百六十辆大改型“猛虎”中型坦克，还有……一个飞行师的60架“威龙”攻击机参战。

为配合近卫第3装甲军歼灭第13装甲师这支美军中的明星部队，最大的打击美军的士气，叶为洵元帅还调动了六架预警机和多达二十几架的小猎龙侦察机，并给季有钱中将下达了一条死令：必须全歼。放跑一辆美军坦克，就唯你是问！

放下叶帅的电话，季有钱苦笑不已，哪有这样的命令？必须全歼！这简直就是强人所难吗！不过有大量空中侦察力量的协助，这也并非是无法完成的任务。

叶帅的对于美军第13装甲师的怨念，又何尝不是季有钱中将乃至所有近卫装甲军士兵们的心愿。踩着大汉士兵的鲜血赢得无数荣耀的“上帝之拳”，就让你们以百倍的代价全部还回来吧！

风光秀丽的山脚下，蓝色温泉小镇沐浴在薄薄的晨雾之中。但隆隆的坦克声破坏了小镇仙境般的宁静。镇上的两千多名居民在窗户后发现坦克上涂着的星条旗，才放下心来打开了房门。

在美国政府的宣传中，盟军都被形容成了魔鬼般的存在。他们烧杀抢掠，无恶不做。美国人对侵略者当然是十分的憎恶，却又对魔鬼感到无比的恐惧。

在盟军多次遭到美国游击队的袭击之后，叶帅也曾暗示各级指挥官可以对持有枪支的美国平民动手，当然要先证实他们有对盟军发起攻击的意图才可以还击。

这样的命令在大汉十三军和近卫军中，当然会不打折扣的被严格执行。只是在殖民区军队中，既然允许对持枪的美国人审问和处决，那么，他们就有无数的办法将不管是有没有持枪的美国人，都变成抵抗组织或是恐怖分子。

越南人对于南洋军团曾在日本制造无数的“猴鬼混血”的事迹，是无比的羡慕。如今他们有机会将曾高高在上的美国人踩在脚下，心中的那份骄傲更是难以控制。与当年南洋军团在日本的胡作非为相比，欺负美国人绝对会有更大的满足感。

沦为殖民地又怎么样？殖民区部队又如何？至少在这个世界上，除了汉大人们，其他国家的人还不是随便欺负？就连美国的这些大洋马女人不也得老实的跪舔……跪在脚下求饶吗？

在西海岸地区，因为有汉军部队维持治安，殖民区部队的纪律也会好上很多。在深入美国内陆之后，越南人心中的阴暗心理，得以释放。折磨人，干坏事，“越猴”在这方面的本事，远强于他们打仗的本事。当然，在战场上，他们的勇敢也得到了盟军其他部队的承认。

苦守奇科镇，越南第1军团当推首功。所以，对于他们偶而骚扰平民的行为，其他盟军指挥官基本都是睁一只眼，闭一只眼。

只是，这可就苦了美国的老百姓。虽然，蓝色温泉小镇还并未受到侵扰，但西域军团的鼎鼎大名依然可以止啼骇哭。很多的美国人，也根本分不清汉军与西域军的区别。

好在这些坦克都涂着星条旗，小镇上的居民总算将快要跳出嗓子的心又放回了肚里。

跳出坦克的乔纳森有些纳闷，这个小镇很明显还没受到战火的波及，可为什么镇上居民的表情都那么冷漠呢！家乡在东部的准将，并不理解，战争带给平民的恐惧。

没有将重达四十多吨的潘兴坦克开进小镇，三百多辆m26，小镇的街道也不可能容下。但是为了避开盟军飞机的侦察和骚扰，连夜行军的第13装甲师士兵们都感到很疲惫。在噪音巨大的坦克中颠簸了一夜，饶是那些体格健壮的小伙子也难以忍受，更不要说已经四十多岁的乔纳森准将。

看看小镇里有没有咖啡馆，能够喝上一杯热咖啡再睡上一会，是乔纳森现在最大的心愿了。

运气不错，准将与卫兵走进小镇不足百米，就在街头上发现了一家……呃，是酒馆。在战争爆发前，这里是伐木工人和矿工们进山前的中转站之一，有很多人都喜欢在这里喝上一杯，然后带着愉快的心情去山里工作。

现在的内华达山脉中，当然没有工人，军队倒是有很多，而且还止是美军，更多的是汉人和越南人。

乔纳林自嘲的摊了下双手，“上尉，看来没有热咖啡喝了，不过我们倒是可以喝上一杯精酿啤酒，你不会在想着去告发我吧？”

“呃……当然不会，作为您的副官，我怎么去告发您呢！再说，只是一杯啤酒，我知道这根本不会影响您的指挥！”对于准将的玩笑，上尉有些讪然。

“哈哈，鲁迪上尉，那我们就一起去喝一杯吧，运气好的话，也许这个小镇的酒馆会有自酿啤酒出售的。”

不得不佩服美国人的心理，即使是在危机四伏的战场之中，他们依然可以找到自我放松的机会。没有快乐，就自己创造快乐；但有时，他们也会没有困难，就创造困难。

乔纳森的好心情随着天空中传来飞机的轰鸣声，而转瞬全无。“玛的，这么快就追来了。”准将已经迈进酒馆的一只脚又收了回来。不用看，现在的内华达山脉上空的飞机肯定是盟军的，“美国陆军航空队那帮没蛋的家伙，根本不敢飞到这里来！”

“上尉，好像我们的啤酒喝不成了！”

“是的，将军，我们应该立刻命令部队转移，否则被汉军的飞机盯上了，就不妙了！”

“你说的没错，看来，我的副官也有成为将军的潜质！”准将和自己的副官转身走向镇外的同时，还不忘夸了上尉一句。只是不知道，在稍后，乔纳森随着自己的第13装甲师一同走毁灭的时刻，有没有后悔在早晨，错过了人生中的最后一杯酒！

而在当时，他甚至已经一只脚迈进了酒馆的大门！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第393章重要的装甲师

季有钱中将在组织蓝色温泉小镇阻击战时，严令参战部队在行军过程中，必须绕行村镇，并且轻易不得骚扰美国平民。

负责正面阻击的近卫第9装甲师赶往蓝色温泉小镇的北方设伏时，更是乘着夜色在镇外的公路上通过。这也是正是小镇的居民在清晨再次看到坦克时而感到惊讶的原因。没有人敢于在夜间走到公路上去观察一下那些钢铁巨兽们是哪个国家的，既然在仅隔了几个小时，就有另一支涂着星条旗的美军路过，那夜间通过的也应该是美军吧？

谈不上是一个错误，只能说美国人全民抗战的经验明显比不上华人。这也很好理解，人家美国在**战争中打败英国人后，就很少经历对外战争！入侵墨西哥的战争，跟大多数美国平民也靠不上边。甚至，美国陆军扩军也仅仅是在战争爆发之后。与百年来饱受磨难的华人相比，美国人就是一生活在温室的花朵，鲜艳夺目，但却未经风雨。

盟军入侵北美，打乱了他们平静的生活，也让美国人首次知道：当战火燃烧在自己的家园，那是一种多么的痛苦。以前，他们一直是打着民主和自由的名义，肆无忌惮的将战争强加给其他的民族和国家的。

制空权和无线电通信能力的丧失，让第13装甲师也被迫恢复了原始的骑兵联络方式。虽然乔纳森清楚，部队的行踪很难瞒过漫天的盟军侦察机，可是，他仍不得不在蓝色温泉小镇外耐心等待，他必须等到前锋搜索营的准确情报，才可以确定接下来的路程。

还有一点，就是士兵们太累了！为了能趁着夜间盟军空中侦察能力减弱的机会，多赶一点路，第13装甲师的士兵们已经在坦克上连续颠簸了七、八个小时。包括乔纳森，大家都需要休息一下，否则以士兵们现在的状态，一旦有战斗发生，准将很是怀疑，他们会不会将穿甲弹打到自己人的队列中。

所以即便是已经有盟军的侦察机在蓝色温泉小镇上空掠过，乔纳森也只是命令部队加强隐蔽，而没有采取其他措施。

实际上，就连这个隐蔽命令更多的也只是“尽人事、听天命”的意味。“上帝之拳”整整一个装甲师，还是一个加强版的重型坦克师，三百多辆庞然大物，在小镇外的公路上，怎么隐蔽？难不成用m26的装甲撞开墙壁，把坦克开进民居中？

想想连乔纳森自己都觉得好笑，“上尉，让各旅注意防空！”

鲁迪副官领命跑步而去——进入特鲁基湖地区以后，美军的无线电就已经全部失灵，包括他们的车载通讯器。一下子由无线电畅通时代转回到了通讯基本靠吼的原始时代，所有人都有些不适应。长久以来形成的美军装甲师的作战体系也因此大受影响，只是……这个时候的乔纳森准将还没有意识到。

又或许是，意识到了，但没有来得及应对。但可以的肯定的是，乔纳森最终还是没有等来负责搜索的前锋营的情报。更先赶到的是盟国空军的g-40b威龙攻击机，在威龙和蛮龙攻击机都发展出第六种改进型之后，这些初代攻击机已经开始向殖民区部队和主要的盟友国家开放。

犹大王国和华夏共和国都通过各种方式获得了一批早期型号的海、空军攻击机。

而在蓝色温泉小镇上空，驾驶g-40b机群的飞行员，则是全部来自于东瀛军团。东瀛总督全国林自己没捞着来北美打仗的机会，就拼了命的把东瀛的部队送到美洲来。

还美其名曰“不让老子去，老子的部队你得多用点吧？而且，日本和朝鲜都是农业大国，用不到那么青壮年，当过兵的还那么多，你不让他们上战场，这地方治安能有好吗？”

对于全大喇叭的胡搅蛮缠，叶帅是唯有苦笑，干脆没辙。这厮是能到陛下面前胡闹，趁着陛下气顺时还敢嚷嚷上几句的货，偌大帝国，有几个人能跟他掰扯明白？帝国财长，帝汶王国太子赫巴尔就曾经过说，整个帝国能让全国林乖乖认怂的人只有两个半。一个是蒋帅另一个是大皇妃，陛下也只能算半个，因为除非陛下发火，否则全大喇叭是绝对会恃宠生娇滴，再说人家跟陛下还有一层“连襟”的关系呢！

相对于其他国家，日本的军力资源还是相当丰富的，不仅普通陆军的战斗力，连海、空军这等需要长时间培养的技术型兵员，日本也是颇有数量。正应了汉人的那句老话，“瘦死的骆驼比马大。”纵然是在抗战时期折损较多，但是，全国林随便在日本征召一番，可以胜任飞行员的人也要比华夏蒋总统费尽九牛二虎之力，在台湾带去的要多的多。

皇家空军司令云九元帅对于接收这批东瀛的飞行员，是举双手欢迎的。

“日本人有股子狠劲呀！或者说是有股子虎劲。他们敢于冒险并乐于冒险。驾驶初代的威龙攻击机，甚至能做出皇家空军普通飞行员驾驶新型战机都不敢做出的动作，贴地30米攻击，帝国的攻击机飞行员大多都能完成。可是那些曾混过神风敢死队的东瀛飞行员愣是把这个危险的动作变成常态攻击方式，这不是虎劲是什么？”

云司令还有一句话没有说出来，那就是“牺牲一个帝国的飞行员，抚恤金是一个东瀛人的二十倍。咱不怕飞机损失，咱就怕飞行员牺牲，换了东瀛人……那就啥也不怕了。”

于是，这些东瀛飞行员在全国林的力促之下，顺利来到了北美大陆。云九差点笑歪了嘴，全大喇叭也是便宜占尽。樱妃甚至还为此事，请全总督一家在三孔桥天皇居吃了顿寿思。因为这些在日本投降后，已经开始在家里种水稻的飞行员登上战场之后，收入是以前的n倍，一跃成为了日本工资水准最高的人群，几乎可以与那些专业拍艺术电影的明星们相比拟。

当然，因征召飞行员参战，日本人对其感恩戴德，这话是全总督自己说的。人家樱妃天皇请其全家吃饭，也是因为想念姐姐和外甥。全总督非要归结到女天皇感激他又为日本人民做了间好事，樱妃也没有揭穿他。又不是第一次了，自己这个姐夫的德性，樱妃也实在是太过了解。半年前京都发生了一起骚乱事件，全国林命令帝国驻守日本的白人警察大开杀界，屠杀数千参与打砸抢的乱民，事后全总督却捧着鲜花和糖果去医院里看望在骚乱中受伤日本儿童，当时那个亲切和蔼，让纪久子在电视上看了都不敢相信，在给妹妹的电话中直言，全总督在家中，对自己的儿子都没有那样过。

其实随着年龄的增长，在湛子的心中也渐渐明白，汉皇对她的感情，并不是单纯的情爱。也许，在未央宫的那些女人中，自己在汉皇心目中的地位，反而是最……尴尬，不要说跟大、小皇妃和武佳仪相比，甚至连金妃都不如。也许不如自己的，也就是那个至今还不能入宫的白人小影星吧！

但是……“陛下对我很好，他是我的男人，从十六岁那年就是。除了讨好他，我还有什么办法呢？”

樱妃很清楚，整个帝国的汉人，对于日本都没有太多的好感。自己的身份、自己的地位……就连在自己的姐夫——全总督面前，可以说上几句，也不过是因为樱妃这个身份，至于女天皇……

“这个称号绝对不能丢掉，因为她不光是日本民众的精神寄托，她还是可以庇护日本人能够在大联盟中占有一定地位的唯一保证。”湛子的眼光看得很远，“我这个女天皇注定无法拥有太大的权利，但是我的女儿一定可以，因为……可是，到那时候，还要争什么呢？我和陛下的女儿，她的民族是大汉还是大和？要求汉皇的女儿来保护大和民族吗？”

用力的点了点头，“这样就可以了！陛下怎么也不会亏了自己的亲生女儿的，当然也不会让女儿的领地变得混乱，那样日本人就可以安祥的生活，就不用再冒着极大的风险去和汉人争这个，争那个了。嗯，就是这样。只是……新年的时候，在未央宫住了那么久，甚至都不害羞的和海妮姐姐一起……”

湛子摸了摸自己平坦的小腹，“看来还要去请教姐姐一下，为什么人家大皇妃、海妮姐和薇薇安都可以，就我不可以呢？”

……

1944年6月12日的美国蓝色温泉小镇，注定不会再平静！当北半球耀眼的阳光刚刚撕开了笼罩在小镇上空那层最后的薄纱，突如其来的机群就再次将其粗暴的流氓行径阻止。虽然，六十架g-40b并不能遮挡住全部的阳光，反而更像是从太阳喷射而出。

但是很显眼，没有人在这个时候再去考虑盟军的机群到底是见义勇为，还是助纣为虐。第13装甲师的士兵们只知道，围观的他们要遭殃了。

公路上的坦克队伍中有些混乱，把毯子铺在公路上睡觉的美军士兵顾不上拾起质量相当过关的军用毛毯，也来不及揉揉惺忪的双眼，跳来就是一阵撕心裂肺的呼喊：“空袭……”

可喊完了，他才发现，战友们都在用一种白痴的眼光望着他。其他人或钻进坦克，准备操纵高射武器返击，或是滚趴在公路两侧的土沟中。只有他一个人站在公路中间大喊着，就像生怕盟军的飞机看不到他似的！

乔纳森的师长职务在第13装甲师进入无线电屏蔽区之后，就几乎已经被作废。他的命令在拥挤的公路上，也仅限于能够指挥到前后十来辆坦克。

副官鲁迪跑的几乎要吐血，也无法及时的联系到几位旅长。在如此规模的装甲部队，通讯只能靠吼，是不可以想像的。更要命的是，美军的装甲师早已经在很久以前，就取消了旗语指挥。

当盟军的攻击机群开始抵近，公路上的第13装甲表现的更加混乱。好在，鲁迪上尉还能跑得动时，给各个旅长传达了乔纳森准将的命令：注意防空。

而各旅长有没有把这个命令传达到下属的营甚或是团一级，都未得知。但在美军的坦克队列中，的确是有许多的士兵在坦克庞大车体的掩护下，将肩扛式“毒刺”防空导弹对准了天上的盟军飞机。

在皇家空军的作战手册中，对于“毒刺”导弹有过详细的介绍。不同于其他有固定发射平台，威力更大也更易于受打击的美国防空导弹，“毒刺”的便携性和灵活性都使其成为了对付盟军低空目标最有效的武器，尤其是空中骑兵师的武装直升机，在“毒刺”的打击下，损失惨重。

但对付固定翼飞机，“毒刺”的飞行距离和速度都还差有些差距。即使是攻击机的长冠企鹅对地导弹和精确制导的航空炸弹，也都是在数千米的高空开始投放的。

不过，当“毒刺”遇到g-40b，当威龙攻击机早期型号的飞行员换成了喜欢超低空轰炸的东瀛人，美国人死马当活马医的“毒刺”防空导弹居然神奇的再次发威。

当帝国的早期型号攻击机装备的绅士企鹅轻型对地导弹开始发射，当东瀛飞行员为了获得更清晰的虐杀美国装甲兵的图像而不停的降低高度，当公路的m26坦克因为要躲避导弹和炸弹而更加混乱之时，公路上许多依然能够有秩序的保持着队形的坦克旁边，随着一股股白烟冒起，数十枚“毒刺”亦腾空而起。

比起“绅士企鹅”对于坦克师的打击，“毒刺”的命中率相当的低，未必能够达到百分之十，但是对于攻击机群来说，本以为可以轻松虐杀的敌人突然发出了强力反击，数架“威龙”冒着黑烟砸向地面的情景带给他们的不仅仅是震撼，还有极大的恐惧。

这就像是兔子蹬鹰，机率极小，一百只免子恐怕会有九十九只被老鹰轻松抓死，但只要有一只兔子成功，就会让其他老鹰在捕食时多了一分忌惮。

因为这一分忌惮，“威龙”对于m26坦克的威胁也被打不少折扣。半个小时后，当攻击机会投弹完毕离开时，公路上只有近八十辆潘兴重型坦克被击伤和击毁。

统计击伤的数字并没有什么太大的意义，在盟国空军已经发起攻击之后，在美军已经准备开始撤退的时候，留在这里的一切都将成为了盟军的战利品。乔纳森下令，将周围被炸伤，无法继续战斗的坦克进行二次爆破，以防止他们在简单维修后，为盟军所用。

然后，再以“击鼓传花”的方式，将自己的命令传便全师：所有能动的坦克，全速前进，打穿敌人的防线，找到第3集团军。

好在，英语单词的岐义较少，在二百多辆坦克的传声之后，准将的命令也没有变得太离谱。这要是换成汉语，几千人一个传给一个听，再加下有些方言口音较重的士兵，传到最后，指不定会传成啥样。

第13装甲师倒底是一个百战精锐，骁勇之师。突遭空中打击，且伤亡惨重之后，仍然在无法快速传达命令的情况下，比较迅速的恢复了行军队形。

但一支没有制空情报权，没有远程通讯能力的部队怎么可能取得战斗的胜利？乔纳森准将甚至还不知道，他的前锋搜索营已经全军覆灭，在小镇的前方，等待他的是严阵以待的大汉近卫装甲师，而且还不是一个。

近卫第9装甲师在正面阻击，近卫第8装甲师在右翼，甚至于，在里诺的外围，近卫第7装甲师已经完成穿插，封死了“上帝之拳”的回头之路。

盟军张后群中将指挥的山地集群，在卡内森城的废墟中发起猛攻。在两轮地毯式轰炸之后，如掏鼠洞将顽强抵抗的美国大兵一个一个从废墟中烧出来、炸出来。

美国的右翼防线面临着崩溃的危险，克劳斯参谋长提醒克拉克上将，必须尽快做出决断：若不及时撤退，在内华达山脉北部地区的美军有可能被全部包围。

克拉克上将在里诺司令部中，连续转了三十二个圈后，终于顿住了身体，“布莱德雷总参谋长的回电到了吗？”

克劳斯的脸色一白，转了三十二个圈，居然就憋出这么一句话来？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

“总参谋长的意思是，如果实在联系不上第3集团军，我们可以放弃内华达防线。但……”

“但是什么？”克劳斯的吞吐让克拉克上将很是不满，“都什么时候了，还有啥不能说的？”

“但是总参谋在电报中明确指出，第13装甲师不能有失！这是一只总统亲自赐名的部队，有极大……”

“咣铛”一声，还没等克劳斯参谋长说完，克拉克上将就将手中水杯摔了出去，“为什么华盛顿不早发这封电报？为什么在第13装甲师已经出发后才说？为什么？”司令先生一把抓住了参谋长的衣领，气急败坏的大吼：“难道，一个装甲师比一个集团军还要更重要吗？难道十万士兵还没有几千人重要吗？只因为他们得到总统的亲自赐名？”

必须要承认，克劳斯中将的心理素质极好，面对状似疯狂的克拉克上将，依然保持着冷静，“司令，我们是美利坚军人，总统是我们的最高统帅。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第394章野蛮的坦克战

“请军长放心，近卫第9装甲师全体指战员有信心、有能力堂堂正正的击败敌人。绝对不会给陛下，给近卫军团丢脸！”

季有钱中将在奇科放下了电话，第9师师长文与君在电话中响亮而坚决的声音依然在耳边回荡。文师长拒绝了空军的再次出动，他要在正面，用一种骑士对决的方式击败美军第13装甲师。

这并不是一个明智的选择，盟军在内华达地区，拥有绝对的制空优势，美军的航空兵大多集中在中部地区，不敢轻易出击。

歼灭第13装甲师这样一支已经陷入包围圈的纯装甲部队，空中打击无疑是最容易也是代价最小的办法。可是季有钱中将对于文与君少将这个明显有些“胡闹”的请求居然一语未发，实际就是默认了第9装甲师的作战计划。

有些事情，并不能完全用的数字或是应不应该去衡量；战场上的指挥员需要更多的理性，但只要是一个人，就难免会感性。季有钱中将在努力将自己中的理性驱赶出去，至少是这一刻。

“堂堂正正的击败他们，在装甲对决、坦克肉/搏般的火拼中，击败他们！向美国人证明，帝国的坦克才是最好，帝国的装甲兵才是最棒。”

乔纳森师长很是诧异，为什么在清晨盟国空军的第一拔打击之后，就再没有发现盟军的大机群。头顶偶尔掠过的盟军侦察机……那对于西部的美军是早已经习惯的。真要是某一天在天空中看不到几架盟军的飞机，那反倒是异常的事了。

副官鲁迪上尉对于准将的碎念很是不理解：“将军，难道盟军的空军不出现对于我们不是个好消息吗？”坦克中的嗓音很大，鲁迪上尉的将手扩成了喇叭型，放在乔纳森的耳边，才可以让师儿听清他的话。

但是，让上尉有些沮丧的是，他的话却是让乔纳森频频摇头。打开了炮塔的顶盖，乔纳森将头钻了出来。在任何一个国家的装甲兵条例中，在队伍行进中，指挥官都是不允许做出这样的动作的。但是，失去了无线电通讯能力，第13装甲师的各级军官不得经常将上身探出坦克之外，以观察队伍中其他坦克的行进情况。

“在我们已经暴露了位置的情况下，盟军没有对我们继续发动全力的空袭，那只能证明，在我们的前方，有更大的考验在等着我们！”

乔纳森的声音并不大，在坦克里的鲁迪副官很难听见，也许……他只是在说给自己听！

应该说，曾是西点军校高材生的乔纳森准将，对于战场情况判断的能力还是相当不错的，只是他的汉语说的并不好。否则，他一定可以说出一句经典的话“事出无常，必有妖。”

盟国空军完全有能力继续对孤军单悬第13装甲师继续发动空袭，不能保证全歼，但是对防空能力有限的坦克师造成重大的打击，是没有任何问题的。

可是空军在东瀛攻击机联队略显拙劣的表现之后，就任由第13装甲师重新整队，这在很多人看来都是难以理解的事。说好听点的这叫出兵谨慎，说不好听的这就摆明就是贻误战机呀！

但是，季有钱中将顶住了压力，在洛杉矶的盟国空军指挥官龙啸天上将也表示支持陆军的行动。“堂堂大汉铁骑，当有拼死决杀之志、百战不殆之心。纵有牺牲，亦然无悔。”

在所有的战争中，汉军一直是贯彻着钟义的装备无数、人命无价的指导方针。“用更多的弹药能解决的事，为啥要用人命去填？咱汉军，可以培养特种作战部队，但咱不要敢死队！特种部队，是想尽办法用更先进的装备保护士兵们的生命，以人为本。而敢死队是漠视生命，以牺牲为光荣。”

“陛下，这一次，请允许我等放纵一次，用牺牲去换取大汉铁骑无敌的威名！”看了看腕表，季有钱盯着窗外内华达山脉在战火与硝烟中仍倔强表现着自己的秀丽景色，“风光妖娆，需春风雨露滋润；江山多娇，当我辈鲜血所染！”

猛的转身，拿起桌上的电话：“命令，熊湘岳之近卫第8装甲师，在10时30分前，务必对美军侧翼发起进攻。”

履带的翻滚，带起了大盆地中肥沃的泥土；黑烟的弥漫，让安详的小镇不再空灵。

咆哮的铁骑在乡间的麦田中展开，风中烈烈的血色金龙战旗与m26车头上的星条旗在蓝色温泉小镇的北方十公里外相遇。

坦克发动机的轰鸣与炮弹的爆炸声，还有士兵们的枪声和喊杀声，仿佛在刹那间就交织在一起。刺鼻的硝烟取代了乡间唯美的炊烟，坦克高速行进和炮击时扬起的沙尘让双方观察兵的视野都变得那么的艰难。

比起40多吨多的m26潘兴坦克，大改型的“猛虎”坦克也显得苗条许多。可是，美国装甲兵们愕然发现，在两个月前，他们还可以轻松击穿的汉军坦克突然变得坚固了许多。距离稍远些的命中，还会在“猛虎”坦克的斜角装甲上出现跳弹。很多被正面命中的汉军坦克在被打的尘土爆起之后，居然还会“见鬼的继续前进和射击。

但他们已经无暇继续考究这些技术上的问题，至少m3长管主炮发射出的穿甲弹，依然可以在击中“猛虎”后产生一定的打击效果，那么，就勇敢的还击吧！只是没有车载的无线电通讯，美军也只能各自为战！乔纳森实在抑制不住无法指挥全局的郁闷，打开了炮塔盖，想站起来大喊几句。

不管其他坦克能不能听见，但这样做很明显就是“主动送菜”。几颗重机枪子弹几乎是贴着乔纳森的脑门打了过去，拼命将师长拉也下来的副官鲁迪吓出一身冷汗。

即使是准将带着美军制式的m1钢盔，也肯定无法抵挡汉军坦克上的12。7毫米口径的重机枪子弹。

几声剧烈的爆炸声传来，不用看，鲁迪上尉就能听得出来，是两侧的m26有被击中后发生弹药殉爆的了。抬头看了一眼似乎还有些不甘心就这萎在坦克里的乔纳森师长，鲁迪副官将“这里太危险，我们应该将后退一些”的建议咽回了肚子里，不用想，一直以孤胆英雄巴顿将军的偶像的乔纳森，肯定不会同意后退的。

战斗开始变得胶着。大改型“猛虎”的先进装甲与设计，让其在战斗中大展雄威，50倍口径的105毫米长管滑膛主炮发射的钨金穿甲弹足以穿透m26的匀制装甲。而自动装弹机的出现，不仅减少了坦克内部的乘员，还使得大改型“猛虎”的主炮射速达到了7发每分钟。

不单单是在坦克性能上，盟军对于特鲁基湖地区的通讯屏蔽，也使得第13装甲师无法进行有效的指挥。而盟军的近卫第9装甲师则利用通讯上的便利和灵活的战术，形成了以多打少的局面。起火、殉爆……在美国人心目中，被打造成无敌铁骑形象的m26以各种方式演绎着悲壮和耻辱的牺牲。

但乔纳森并没有放弃，第13装甲师的坦克兵也没有放弃。在双方坦克的交战距离开始拉近之后，“猛虎”也开始出现损伤。复合式装甲和先进的设计理念也并非是无敌，潘兴重型坦克m3主炮威力当然也不容小视，

甚至有人将其与德国虎王坦克的71倍口径的kwk43相比拟。

但是，爆炸与大火没阻止装甲兵赢得胜利的决心，就如同中世纪西方的骑士对决，就如同古汉时大汉儿郎横扫塞外。

一些在坦克被击毁，侥幸逃过一劫的装甲兵们也没有退缩，跳出坦克后便拔出腰间的手枪，或是捡起牺牲战友的步枪继续冲锋。带着坦克帽、穿着皮夹克的装甲兵持着手枪或是举着步枪冲锋，这样的情景在其他的战场上很难见到。装甲兵在很多国家，也都是重点保护对象。

但在蓝色温泉小镇坦克战中，没有谁比谁更尊贵，总统亲自赐名又如何？大汉天子亲军又如何？向前冲锋，丢掉了马匹的骑士不会丢掉勇气，失去了坦克的装甲兵也会不怯懦。

在这一刻，双方的战士们变得很平等。没有海、空优势，没有了立体联合，很多时候，两辆敌对的坦克居然会同时开炮，同时命中对方。只是更先进的“猛虎”大改型会更多的继续前进，而m26会爆炸起火。

在这一刻，双方的士兵们心中并不是仇恨，而是尊敬。都说大汉士兵是少爷兵，宁丢武器不丢命。如果单比冲锋时的悍勇，他们甚至比不上日本人和南洋人。但在这里，美国人所见到的汉军可以抓起任何的武器勇敢的冲锋，哪怕他们的手中只是一把军刺。

都说美国人比汉军更怕死，在非洲，他们不仅比英国人跑的快，甚至比沙漠里的兔子跑的都快。所以他们才可以在卡萨布兰卡几乎陷入绝境时，仍能逃回本土。但在这里，缺少**的美国装甲兵，在跳出坦克后居然抱着炮弹就敢往汉军的坦克下边钻。

世界上两支最讲究后勤、最注重生命、拥有最先进科技的军队，在蓝色温泉，打了一场最野蛮、最血腥的坦克决战。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第395章一定是这样

蓝色温泉坦克战，结果是美军第13装甲师被全歼，“上帝之拳”覆灭。甚至在美军方面的战报中，很多人都认为正是第13装甲师的作战不利，才导致了在特鲁基湖西岸遭盟军包围的第3集团军被迫投降。这些人中，包括美军西部战区司令克拉克上将和……克劳斯参谋长。

当然，有很多美军将领持并不这样认为，被闲赋的前西部战区司令麦克阿瑟上将就公开表示，“第13装甲师是绝对的英雄，在盟军优势兵力的打击下，而且失去了无线电通讯和面对更性能更优异的盟军坦克，乔纳森准将已经做的足够好！至少他们打出美**人的尊严，至少比胡乱指挥铸成大错的某些人要强得多。”

这番话是麦克阿瑟在接受时代之音记者采访时所说，发泄怨气和公开打脸的结果，就是美国陆军总参谋长布莱德雷取消了已经签发的重新启用其出任墨西哥湾卫戍司令的任命。

杜鲁门也在白宫办公室对自己的亲信们表示：“他（麦克阿瑟）已经不再适合出现在美国陆军序列之中。”

什么年代，什么国家，耿直犯上的人都不会有什么太好的结果，恃才傲物者也未必能有机会施展才华。

第13装甲师被全歼，左翼第3集团军被迫投降，美军的内华达防线全线崩溃，克拉克在盟军合围前的数小时内，将在里诺的第12集团军撤了出来。

随后追击的盟军在奥斯汀被克拉克提前部署的5个装甲师和两个军的步兵所阻，美军在西部的精锐之一第12集团军还是顺利的撤到了盐湖城，得到修整的机会。

叶帅对于内华达会战，没有能够全歼美军表示了不满，尤其是对于张后群的山地集群在夺取卡内森城废墟的战斗中突破缓慢，还萨克拉门托召开的战役总结中进行了点名批评。这让要面子的张军长相当的难受，当场立下军令状，近卫第10军一定要在奥斯汀打一个翻身仗。

叶为洵呵呵一乐，请将不如激将，琢磨透手下将领的的性格，有针对的激发他们的作战斗志，才是正确的为帅之道。

对于近卫第3装甲军，在弛援奇科镇和在蓝色温泉小镇歼灭了美军王牌第13装甲师，叶帅不吝言词，给予了极度的赞扬。倒是季有钱在会上提出了一个要求，颇令大家有些意外。

直到季有钱中将道出了蓝色温泉坦克战中，一些在战场上发生，却没有出现在战报中的情况，大家才恍然大悟。

近卫第9装甲师与美军第13装甲师的战斗，一直持续到了11时30分。因为通讯不便，而被近卫军分割开来的美军m26坦克并未退却，用第9师师长文与君少将的话来说，那就是美军坦克被分割后，反而变得有组织。很多车长都是掀开了炮塔盖，冒着被盟军狙击手盯住的危险以大喊和手势与其他坦克沟通。车长被击毙就换观察员，观察员被击毙就换装弹员，由炮手自己完成装弹和瞄准。美军的坦克被打散又集合，散而不退，大双方的近距离交战中，给近卫军的猛虎坦克也造成了重大损失，更有许多猎豹装甲运兵车被击毁，使得近卫第9装甲师的人员伤亡，也达到了一千有余。

季有钱安排近卫第8装甲师在10时30由蓝色温泉小镇的侧翼发起攻击，但是因为地型不熟，熊湘岳的第8师居然可耻的出现了迷路这种在装甲部队看来，最低级的错误。一条并不算太宽的小河，让第8师不得不绕道而行，比任务时间晚了二十分钟才赶到战场。生力军的到达，让本就以渐露不支的美军再无抵抗之力。尤其是在侧翼出现的“猛虎”坦克，其威力巨大的主炮在交火的第一会合，就击穿了数十辆m26的侧面装甲。

美军好容易组织起来的刚有点样子的反击，顿时化为乌有。但战斗并没有停止，战场仅余的潘兴重型坦克的m3长管主炮，依然在喷射出火焰。但是，盟军的战士们知道，那只是他们最后的榴弹。美军这些幸存坦克的穿甲弹早已经打光。用以人员杀伤为主的榴弹来打击近卫军的大改型“猛虎”坦克，伤害极为有限。除非……近卫军们也像美国人一样，把炮塔盖打开，让m26发射的90毫米榴弹落到坦克内部来。

伤亡同样相当惨重的第9装甲师已经开始打扫战场，救治伤员了。但没赶上大戏正有些郁闷的第8装甲师则是兴致勃勃的开始对那几十辆仍在抵抗的m26开始打靶比赛——人家m26携带的41炮弹都打光了，咱存着满满的弹药箱回去，也实在说不过去不是？

悲壮的一幕开始上演。近卫第8师师长熊湘岳突然发现，已经打光了最后一颗炮弹的美军坦克居然开始摆起了造型。在被“猛虎”一顿打靶之后，还能动的不足十辆的m26围成了一圈，长长的主炮扬起，炮口对外。而圆圈的最中间，同样是一辆潘兴重型坦克。

看到这个怪异的情景，熊湘岳少将叫停了正准备将美军坦克全部击毁的“猛虎”坦克们。“找个会英语的，问问他们干吗呢？难不成美国人也会摆八卦阵？”

接下来的交流并没有出现什么波折，弹尽粮绝的美国装甲兵表示他们不会投降，因为他们是“上帝之拳”。他们这样做，只是为了保护中间的那辆1301号坦克，保护他们的师长遗体不被破坏。——乔纳森准将在开战不久之后，在一个勇敢的车长开始钻出炮塔指挥的时候，就不顾副官的阻止，也钻出指挥坦克。

很可惜，一身准将军装的他，被盟军猎豹装甲车中多名狙击手同时相上。乔纳森准将的英勇只持续了数十秒中，就变为了一具死尸落回了坦克内。一颗重狙弹射穿了m1钢盔，击中了他的眉心。

听完联络军官的翻译，熊湘岳跳出了自己的指挥坦克，甩开其他军官的拦阻，径直走进了m26的包围圈中，在美军士兵的机枪枪口下，斜举右手，向1301号坦克敬了一个近卫军军礼。

“告诉他们，他们是一群勇士，他们值得身为对手的我们尊敬！他们对于长官的忠诚打动了我，我允许他们不需要投降……嗯，就算作伤兵被俘虏吧！”

故事并没有讲完，这群“伤兵”在进入伤兵营后，一直用一付担架抬着乔纳森准将的遗体。用那位鲁迪上尉的话来说就是：其他战死美军的尸体，请汉军代为处理。但乔纳森准将是一位将军，他的遗体应该交还给美国。

这个要求并不算过份，只是准将……在汉军的军衔中，并不算将军，只相当于大校罢了！

季有钱的请求就是：请叶帅批准，将乔纳森的遗体破例以将军的规格交还给美军！

叶为洵在大家惊异的眼神中，迟疑了足足有十几秒钟！

“与美军方面取得联系，宣布我方将派专机护送乔纳森准将的遗体及美军第13装甲师军旗，交还的地点由美方指定。在交接日当天，为空中停战日，双方所有战机都不允许发生攻击行为。将我大联盟与美国人民共同向这位可敬的将军的致敬！”

……

叶帅的话让季有钱有些捉摸不到头脑，“这是什么情况？乔纳森只是一位算不上将军的准将。而且其生前也没有什么惊天动地的大事迹。之前请叶帅特批送还其遗体，也只是因为美军那些士兵们的坚持让人十分感动。可现在怎么看……这动静哪是送还一位准将的遗体呀？就算是换成克拉克上将他也未必够资格吧？换成美国总统还差不多，如果杜鲁门也会在战场上被击毙的话！”

“叶帅……”

“张军长，你负责与美军方面沟通；季军长你负责安抚好那些护卫遗体的美军俘虏；其他事情由总指挥部来安排。”还没等季有钱表示自己的疑问，叶帅就继续吩咐下来，各行其职。

军令如山，有再大的疑问也得排在后面。张后群与季有钱对望一眼，挺身而起，洪声应“是”。

与会其他将领面无表情，这不是一个适合八卦的场合。叶帅有令，执行就是了！只有空军指挥龙啸天上将抬头望向了居于正中，站起身来下达命令的叶帅，二人目光相交之际，龙啸天看到叶帅轻轻的点了点头！

一丝寒光突然从龙司令的眼中射出，“陛下终于下决心了！”

可是，难道叶帅要利用这个机会行动吗？在公开宣布空中停战日后，再公然违约，那……虽然战场上为赢得最终的胜利，明谋、暗谋、不择手段这都没有问题。可就这样行事……龙啸天实在是觉得，叶帅此举，就兵法而言，的确够隐晦，够出其不意。但实在“狗肉好吃，却难登大雅之堂！”

“这也不是叶帅的性格呀？难不成……是陛下的意思？”

不知道，如果钟义得知，在龙啸天的心中，自己的人品还不如叶为洵，会是什么样的表情。只是在这一刻，龙上将微微颔首：“一定是这样了，也只有陛下才能想出这么损的主意，叶帅只不过是代行罢了。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第396章又见小淘气

龙啸天的想法并不为过。

在整个帝国中，知晓“淘气宝宝”存在的不会超过二十人，这其中还包括签署了最高级保密协议的，那个在日本岐埠投放第一枚“小淘气”的h-37地狱犬轰炸机组，去掉这九位空军飞行机组人员，所余知情人员仅有十人左右，而且皆是帝**高层将领，换句话，就是可以在卫青阁中有相当话语权的人。

曾出任皇家空军战略轰炸机部队司令的龙啸天上将当然是其中之一。空投“淘气宝宝”，龙上将也可能是最绕不过去的人之一。但即便是龙啸天贵为帝国空军上将，也无权开启存放“淘气宝宝”的地下核武库，貌似那里的智能机器人，只认陛下！

当然，这也只是江湖传言，对于那些知晓帝国拥有超级武器的卫青阁大佬们，大多也仅仅是知道有而己，至于地下核武库存的个体位置，能够了解的更具体的，也无非就是蒋帅与沐局长之流。

叶帅……在世人看来叶帅功高权重，当可与蒋帅一样同为陛下最器重之宠臣，但到了龙啸天这种地位的人都很明白：几位元帅当然可称国之重臣，可距离宠臣还差了那么一点点。有资格称陛下宠臣的，蒋帅、沐局长都要算上、还有南洋钱总督和东瀛全总督也当仁不让，其他的……就应该要数帝国财政大臣赫巴尔了。这几位都是出入金华殿如入自家门一样，喝多了甚至可以在陛下寝宫蹭上一宿的。

至于叶帅，并不是说陛下不器重，贵为帝国三军总参谋长，虽然最高统帅部下属机关已经被划分为四总部，但总参无疑仍是帝**中最重要的指挥机关。单从职权上来讲，称总参谋长叶为洵元为帝**第三号人物，也不足为过。

但是，没有人否认，只有近卫军团体系的军官才是汉皇的嫡系，就如同委员长曾经的黄埔系。少了这一层关系，就算是官职再高，别让也不会视你为陛下的亲信。

钟义并没有这种想法，可是不可否认的是在红警士兵的绝对忠诚与上位者的权术之间，他总是更习惯的选择基地、选择基军营征召出来的红警士兵。

……

在正式启动“侯喜”计划之前，关于是否在美洲使用超级武器，在卫青阁中，曾经有过一场相当激烈的争论。以最小的代价迫使美国投降、结束战争和放出核恶魔，让人类进入自毁程序中，正反双方的理由都够充分，也更加的难以抉择。

和很多有分歧的大事一样，最后的决策权都还是会转回给陛下。

龙啸天参加了那次重要的会议，他清楚的记得陛下当时闭上眼犹疑许久，最后还是决定按原计划启动侯喜计划，但保留在局势超出帝国控制之前，动用超级武器的可能。

可是……貌似现在北美战场上的形势并非不能接受。高速区会战结束，盟军虽然没有实现全部歼灭美军西部战区精锐的战役目标，但夺下内华达防线，在美国农业中占有重要地位的大盆地地区唾手可得。同时因为内华达防线的失守，美军的内陆防御圈实际上已经被打破，僵持多日的菲尼克斯攻防战也因为凤凰城的后方和侧翼暴露在盟军的炮口之下，而有望在短期内结束。

再加上南部与墨西哥接壤的新墨西哥和德克萨斯斯州也几乎全部入了盟军手中，这相当于不到半年的时间内，盟军就已经攻占了美国四分之一的土地，其中包括对于美国来说，无论是经济和军事战略上都十分重要的西海岸加州和墨西可湾德州。

洛杉矶、旧金山、休斯敦甚至是凤凰城菲尼克斯等一些著名城市的失陷，尤其对于美国人在心理上打击沉重。

“那为什么在这个时候，陛下会授意叶帅启用‘淘气宝宝’，而不是由在不列颠岛上已经准备就序的蒋帅展开东部登陆呢？”在叶帅点头之后，龙上将的脑海里出现了许多的问号，恨不得会议马上结束，可以找无人的地方，好好向叶帅问个明白。

但叶为洵明显没有成全龙啸天的意思。在安排完进攻大盆地地区的作战事宜之后，又将会议的内容转到了墨西哥湾地区的作战。

在荆州军与摩苏军团攻占了休斯敦之后，战火就已经燃烧至了路易斯安娜州。但是无论是叶帅还是总指挥部的其他长官，大家对于新奥尔良的欲/望都并不强。甚至于还提出了由于皇家海军的活动区域还不包括墨西哥湾，荆州军和摩苏军团的补给线已经有些过长，无力组织更大的攻坚战役。所以，这一路的盟军包括墨西哥军队将在结束帕勒斯坦会战之后，转入防御状态。

包括在苦战菲尼克斯的幽州军和徐州军，在夷州军南下逼进后路，迫使美军放弃已经被打成废墟的凤凰城之后，也会止戈于落基山脉南侧的阿尔伯克基。

这样一来，在北美境内，继续保持攻势的就只剩下了西路的张后群山地集群和凉州军以及两个西域军团。因为，他们要将“大盆地”内的美军逐出，控制这个重要的粮食产地。

在各路军都攻势正盛之时，盟军的战略在突然间转入保守。“难道是美国开始与帝国恢复谈判了？为墨西哥收复了失地，也给印第安人留出了建国的空间，陛下就满足了？”

最合理的解释就是这些，可龙啸天上将怎么也不相信陛下是那么容易满足的人。在亚太，在西伯利亚，甚至是在地中海，帝**征战过的地方，陛下在哪个地方不是风过留痕、雁过拔毛。“不可以有，就这么轻易的放过美国人，这不是陛下的性格。”

注意到一会皱眉，一会苦思的龙上将，叶帅突然笑了！

叶为洵很清楚自己刚才那个轻轻的动作，会给龙啸天带去多大的困扰。想起自己在刚接到陛下的密信时，亦是百撕……百思不得其解的样子，现在再看看龙上将，心理突然觉得平衡许多。

知道的多，未必就是好。很多时候，知道的越多，就意味有更多的责任，要担负的也更多。

不久前，帝国的超级间谍“德尔马”终于被唤醒成功，并传回了能够震惊世人的绝密情报：美国的原子弹即将研制成功。

就如同爱因斯坦逃出欧洲，美国得知德国已经开始研究制造原子弹时一样，这是一个爆炸性十足，让人心急如焚的消息。如果任由美国的原子弹试爆成功，那帝国通过多年战争和无数将士们的牺牲换来的现在这样的大好局面，将丧失殆尽。了解过原子弹威力的帝国高层们比任何人都明白它的可怕。

在沐雨将“德尔马”被唤醒后唯一的一份情报，一份只有四个字“即将成功”的情报汇报给汉皇后，陛下只说了一句话：“我不会是第二个拿破仑。”

——在历史上，战无不胜的法兰西大帝拿破仑，因为没有采纳新生事物的蒸汽机轮船，没有为法国建立起先进的海军舰队，而最终导致兵败滑铁卢。

轰炸美国的核研究区，毁灭橡树岭，毁灭芝加哥，立刻成为了帝国最为急迫的任务。指望陆军迅速推进到曼哈顿工程区所在的田纳西州是不现实也不可能的，派出特种部队进行破坏？

当沐雨提出这个计划时，钟义只是“呵呵”两声，沐局长立刻就脸红了！以美国对于曼哈顿计划的重视和保护力度，不要说特种部队，就是搞出一支丹阳电影城中的super-man来，也难以接近美国核工程区的外围，更不要说最核心的核工厂和研究室。

最简单也是最好的办法当然是空袭，“但是……陛下，橡树岭那个地方，四面高山。再加上美军一定会对防空重点部署，皇家空军也未必能轻易实现轰炸，况且，那种地型下，如果没有准确的坐标，我们很难保证肯定有坚固防守的研究室和核工厂重要区域全部被摧毁。”

沐雨迟疑了一下，还是将心中的疑虑讲了出来。

钟义点了点头，看了看坐在一旁的空军司令云九，“是的陛下，沐局长说对的很好。实际我也研究过橡树岭的地型，真的是不利于空军的行动。除非我们进行连续的多批次的打击，否则就算是以我们最先进的空地导弹的威力，也很难保证空袭的效果。除非……”

听到云帅的话，钟义的嘴角咧出了一缕邪笑，透着一丝坚定，还有一丝残忍，“如果是呢？”

“陛下……”云九的表现有些激动，如果有外人在场，真的很难相信这就是威震全球的皇家空军的总司令。

“老九，你是不是想说，如果是的话，那么橡树岭的地型就是绝佳之地？”

“陛下高见！”云九叭的一声，高腰军靴的两脚跟用力一碰，随即又举起了大拇指，“高、实在是高！”

“靠……”钟义苦笑，沐局长更是一拍额头，“尼玛，老九你可是帝国元帅呀！咱能不再玩小学生的不？”

三个人达成共识，心情都很不错。初悉“德尔马”惊世情报之后，心中的燥动也逐渐平息了下来。“别说曼哈顿计划还没有最后成功，就算是已经成功，就算是‘小男孩’和‘胖子’已经面世，那又如何？在前一世，杜鲁门能吓唬住日本人，不代表这一世也没有人知道他的底牌。”

“他的底牌是在长歧和广岛之后，就没有底牌了！引爆了那两颗原子弹，美国根本就没有能力在短时间内再制造哪怕是一颗原子弹。”

钟义的眼中闪过了一丝戾色，不同于美国，在基地的核弹图标被点亮之后，就一口气生产了三十颗。其中三颗送进了交州南部大汉湾无名岛上的核实验室，还有一枚在印度洋上的无人岛被试爆，然后就是在日本歧埠的那颗。

在位于凉州的地下核武库中，还存有二十五枚“淘气宝宝”。宝宝们很乖，乖到已经有数年的时间未见天日。实际那个地下核武库就是一个分基地，一个修建于地下五十米深的大中华分基地。有“天堂鸟”的守护，那恐怕真的是世界最安全的仓库了。

念及于此，钟义突然想起，还真的是好久没有与“女主播”联系了，自己越来越适应这个世界。随着帝国工业与经济的飞速发展，考虑到基地关闭的时间越来越近，无论是科研还是军工生产，依赖于基地的地方亦越来越少。

但是……对于自己能在决定帝国生死的重要时刻，居然还儿女情长的想起女主播，想起刚刚穿越澳洲时的日子，钟义很是无语。这算是大心脏还是没心没肺呀？

事实上，也真的没有什么太紧张的。最难的，只是那个决定。一旦下了决心，玩核战？现在的美国还不是对手，至少，帝国还拥有绝对的先机。

很庆幸，在偶然的机会想起了那个让苏联几乎是一夜之间造出原子弹，打破美国核讹诈的“德尔马”，感谢前世的某运动品牌，可以让钟义轻松记住这个名字。

如果依照历史的痕迹，美国的原子弹出世还要有一年多的时间。可本应该诺曼底登陆的时间，却是汉、美大战凤凰城，这个世界已经不是那个钟义脑海曾经熟知，现在却已经忘却的差不多的世界。

“老九，启动男‘天雷计划’；沐雨，召见山姆大叔，商讨美国南部建国。”

简短的一句话，决定了另一个民族的命运。当云九空军元帅与帝**情局沐雨上将起身应答以后，美国的未来已经被改变。

大汉帝国皇家空军第22特勤中队在大汉湾皇家空军基地秘密成立，被召进特勤中队的空军飞行员和机乘人员并不知道他们将要执行的是一次多么重要的任务。他们只是知道，他们将要执行的是一次特殊的轰炸任务。与平时的作战要求不同，他们领到了全新的飞行纲要，以训练在投下一颗巨型炸弹后迅速远离爆炸区域等。当然在第22特勤中队中，并非只有一种机型参与训练。虬龙h-41b飞翼式轰炸机、j-39c天龙战斗机甚至还有j-15鹰式舰载战斗机，其他如“猛龙”和“地狱犬”先进战机都曾在大汉湾空军基地出现过。一个由二十多名的空军专家组成的评估小组，在对帝国可携带“淘气宝宝”的各式战机做出评定，再综合美军地面防空力量和空军战机的特点，向空军元帅云九汇报各种战机执行任务优劣对比，最后再由陛下亲定，到底执行何种方案。

似乎与前世美军唯一的选择b-29相比，大汉帝国空军的实力远超当时的美军，对于战机的选择也只是一个幸福的烦恼。

可是钟义并不这样认为，汉军的战机先进，可美国空军也不是前世二战时期的实力。美国雷达的监测能力绝不是当年已经被打残的日本所能比拟。

在美国核爆日本的年代，b-29根本不用战斗机护航，因为当时的日本就没有能够飞到b-29一万多米有效飞行高度的战机。

可是在现在的美国，情况就完全不一样。皇家空军固然在西部的空战中取得了一定的优势，但这绝不代表美国空军就毫无还手之力。在北美战场上的叶为洵元帅甚至判断，美国空军是在为中部战役留力。也就是在盟军空军完全脱离了海军支援的范围之后，在美国的中部与盟国空军决战。这样，就可以避免帝国皇家海、空军的联合绞杀。

否则，在美国东海岸还完全未受到打击的情况下，以美国的飞机生产能力，也绝至于在北美战争爆发半年之后，空军就避而不战。

而“天雷”计划所要打击的橡树岭与芝加哥，一个位于田纳西州，正是于美国的中部。北美经济重镇芝加哥更是在五大湖区，远离盟军的控制区域。所以，虽然钟义已经下定决心，核爆两地，但整个计划的准备和执行都绝非轻松。

一旦在任务执行中，携带“淘气宝宝”的飞机遭遇美军战机拦截，那么损失几枚核弹事小，打草惊蛇，甚至促成美国的核弹更快进入总装，那才是最要命的。

也许，发起“天雷”计划的机会并不是唯一的，但能够集中的、完整的毁灭美国的核设施，就必须要一次性成功，完美的成功。

第22特勤中队在严格的训练，空军专家们也在紧张的做出评估，钟义在未央宫中的等待也有些心急！但最终的执行时间将由北美西部战场盟军总指挥叶为洵元帅来提出。

所以，在确定实施“天雷”计划之后，叶帅几乎在第一时间就收到了陛下的命令：寻找适当的时机，对美军实施“重要”的空袭。

在叶帅看来，这并不是一个简单的任务，这个“适当的时机”也太难找了。以盟军目前的控制区域来看，轰炸橡树岭，肯定是会在德州境内出发。距离方面没有问题，帝国的主战机型几乎全部可以轻松覆盖不足一千公里以外的田纳西州。

但是这一条路，密布着美军的空军基地。为防止盟军对东部的空袭，美军还部署了大量的雷达基站，想要长途突袭至橡树岭，并不容易。

再说更难的芝加哥，在休斯敦起飞，需要直飞近两千公里才能抵达目标，几乎跨越了美国中部的整条南北纵贯线，这样的作战空袭难度可想而知，而且，从飞机的航程上来讲，已经很少有战斗轰炸机可以达到两千公里的作战半径，除非是……虬龙飞翼战略轰炸机。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第397章剑指橡树岭

如何在长途奔袭中，突破美军的空中封锁线？这不光是叶帅在考虑的问题。云帅在想，“天雷”计划小组在想，卫青阁中的钟义也在想。

甚至，陛下已经考虑命令还在欧洲的关沧海上将指挥北部舰队与大西洋舰队挥师西进，决战美军海军。然后在海面上发起轰炸。

只是那么考虑了一小下，钟义自己就笑了！这明显是受前世的记忆影响了！不说关沧海能否及时的击败美国海军，就算是在东海岸起飞舰载机轰炸也不现实。美国不是日本，东海岸距田纳西州同样在七百公里以上，在航线上同样会有美军战机拦截，更何况穿越东海岸轰炸内陆？那不是在玩穿越火线，那根本就是在玩“半条命”。

小高跟踩在地板上的“咔、咔”声传来，钟义将手中的铅笔扔在美国东部的军用地图上，抬起了头。

饱经雨露滋润就小荷尖尖就是不一样。如今的武佳仪已经不再是单纯的水乡妹子，而是浑身都散发着妩媚气息，对男人有着无穷吸引力的美丽女人。

陛下的目光从黑色尖顶小高跟包裹着的嫩白小脚到那两条笔直纤长的大白腿，再从胸前那对傲然的尖挺到精致五官的小脸上有些小得意的羞红。

虽然很是迷恋于陛下对自己有赤果果的目光，但武大秘还是倔强的樱唇微张，脆脆的吐出了两个字，“昏君！”

好吧，全世界敢于当着钟义的面这样叫的，只此一家，别无分号。

偏偏钟义却还是面含邪笑，一付陶醉样。

有句叫什么来的，周瑜打黄盖……不对，应该是郎有情、妾有意，最是难挡狗男女……反正就是那么个意思吧，男人和女人之间，看着对眼了，甭管真假的海誓山盟，无情无义的撇家弃子还少吗？只是钟义是汉皇，可以光明正大的泡到一个又一个世人眼中的女神。

或权势，或真心，未央宫的那点事，有谁能说的清？又有谁敢于去说的清。

一直在坚持，不愿入宫为妃，却又迷恋钟义的宠爱。自认是新时代女性，追求**自主，却又在矛盾中无可自拔的武佳仪，希望自己能够做好最高统帅办公室秘书的工作，可以远离未面宫东区，又能天天看到陛下。至于……那就当做是自己的沉沦吧。

就比如现在，将书中的电报递给陛下，刚要转身就跑，却还是没快过人家，被轻轻一拉，就倒在了陛下的怀里。

想要再骂一声“昏君”，可还未得及出口，小嘴就被另一张大嘴堵上，当胸前的坚挺亦告失守之后，武佳仪娇吟两声，扭了扭被顶在桌角上的小屁/股，更舒服的坐在了陛下的腿上。

既然不能逃脱，那就学会享受。时代新女性的学习能力和适合能力也必须要强。

……

陛下与武大秘腻歪了好半天，直到连脖颈都变得一片粉红、气喘吁吁的武佳仪，雌威大发，又羞又怒的捶打了钟义几下之后才突然想起般，在陛下的腿上跳了下来，连中衣大开的军装都未来得及整理就急忙拿起了电报，“都怪你这昏君，这是叶帅的加急电报！”

“呃？”闻及是叶帅的，钟义也是脸色一正，顺手指了指武佳仪被解开了好几个扣子的墨绿上衣，还有浅绿衣衬衫中被扯歪的白色内衣。

武佳仪金丝边眼镜后的一双秀眼怒目圆睁，恶狠狠的将电报递到钟义手中，用力翻了个大白眼，还顺带着施展了一下二指禅神功，看到钟义夸张的表情，才寒着脸扭过身去整理自己的衣服。只是……在陛下在看到不到的方向，粉色的小脸上却挂着幸福和甜蜜的笑容。

却不曾想到，身后突然传来“啪”的一声巨响，吓得女神顿时花容失色，扭头一看，原来是陛下用手掌狠狠的拍了一下桌子，还在大声叫好！看样子是叶帅发来的电报中，有让其大为欣喜之言。

“讨厌！”嗔怒一句，武佳仪倒也是有些为之开心。多日来，陛下始终愁眉不展，武大秘当然也会看在眼里，疼在心里。军国大事，当然轮不到女人插嘴，可是看到陛下狂喜，也总算是去了一宗心事。

叶帅在电报中所言正是关于“天雷”计划的实施方案。

以季有钱中将的身份发，还接触不到核武这等机密，但其关于美军第13装甲师师长乔纳森准将的遗体送还请求，却一下子让苦思多日无解的叶为洵灵机一动，想出了一个空中突防的办法。

与龙啸天中将所想也差不许多，只是不像龙上将所想那样不顾国际影响，在空中停战日当日就实施空袭……貌似利空中停战日突进，然后在突中停战日结束之后的两小时内就实行空袭，也没讲究多少。

当然，行动不可能是这样简单，叶师也只是提出这样的一个想法，具体的计划还要由空军司令部来制定。但钟义却是在其中看到了无限的可能性。

打仗吗，本来就是双方无所不用其极，搞什么君子坦荡荡？那是情场，不是战场。话说，情场上也是谁先哄上床谁算赢吧？

“佳仪，召沐雨和云九来见我……等下！”钟义站了起来，在武佳仪有些诧异的眼光中，将女人垂在额前的一绺淘气的发丝顺到了耳后，“去吧！”

没有想像中的感动，一直走到了门边，武佳仪还在不住的回头，“你没事吧？”

靠……钟义没好气的挥挥手。

“橡树岭，在1941年之前，还是一座美国中部的荒谷，橡树岭之名，来于长16公里、宽3。2公里的黑橡树岭山谷。目前，有近十万人生活在这座山谷中，他们与外界完全隔离。恐怕，他们中的大多数人，都不知道他们从事的工作最终的目的。这座与世隔绝的新兴小城完全笼罩在群山和密林之中，内部的构造和设施，在我皇家空军侦察机拍摄回来的照片中，也很难觅得真颜。”

刚刚从北美飞回长安的军情局五处副处长郑泳亦是一位大美女，一身戎装，流着短发，面部线条略显直硬，却是透着一种格外迷人的军营风格。

在军情局中，如这样貌美而又精悍的女特工，绝不在少数。当年陛下色心大起，征召的那一批女性红警士后，除在侍从室工作的一部分，大多进了军情局。没想到，这些女兵在军情战线上，有相当的比例都为帝国做出了卓越的贡献，她们兼有女性的细心和军人的果敢，甚至还要加上女人的第六感，使其在分析情报方面有着许多独到之处。最杰出的代表当然是如今的“国安女王”冷芸。不过，在沐局长看来，留在国外，从事情报汇总和收集工作的那些女特工，才更应该成为帝国的英雄。

无疑，郑泳正是其中之一。典型的黄色人种面容，让其在美洲工作时充满了危险。但是，郑上校依然能够优秀的完成沐局长下达的一切任务。

在帝国的情报重心转向美国的核计划之后，正是由郑上校负责橡树岭美国核基地方面的情报收集。只是，这是一个无法完成的任务。在奉命乘专机赶回长安后，第一次有机会进入卫青阁最高统帅部的郑上校，很是为自己关于橡树岭的讲解而感到羞愧。

这些情报相信在卫青阁最高统帅办公室，在空军司令部，甚至在其他一些帝国的作战部队，都是随处可查。更为机密的，他们没有，军情五处也无法收集到。

一些在美国找到的关于橡树岭建设的照片中，有孩子的形象，都只标出名字，而不写上姓，就是为了防止有人可以从姓氏中判断出有哪些科学家在那里工作。保密工作做到这份上，军情五处一无所得也并不为奇了。

可以说，关于橡树岭情报的缺乏，也在钟义的意料之中。能够唤醒“德尔马”，得到曼哈顿计划的实际进程，军情局就已经算是立了大功。

“不是我军不给力，而是美军太狡猾。”陛下的玩笑话让一直紧张得绷着小脸的郑泳也放松了许多，看到局长轻轻摆手，示意她可以出去了，郑上校连忙给陛下及各位元帅敬礼，然后在武佳仪的引领下，退出了陛下的办公室。

——武大秘难得八卦之心大起，看到英气逼人的军情局海外特工，连忙将其喊到了自己的小办公室中，结交一番……注定，她不会在郑泳上校的嘴里能问出什么，堂堂军情局美军五处的副处长，连这点保密觉悟还会没有？虽然武大秘记者出身，嘴皮子功夫也相当厉害，可跟人家郑处长一比……半小时不到，就把自己怎么来到陛下身边，不甘为妃，又喜欢上“昏君”难以自拔的心事抖得一干二净。

直到武佳仪突然醒悟过来，本打算问问女特工生活的，怎么尽当着人家说自己的心事了？有些不好意思的撇开目光，扭头看了看里间陛下办公室的房门，依然紧闭。

空军元帅云九带来的三种作战方案，让钟义难以抉择。

倒是沐局长提了建议，“既然一时无法抉择，那就干脆让三种方案的人员全部前往北美。第一是给行动人员多一些的适应时间；第二还能做到出现意外情况时，及时启动备选方案！”

钟义斜了沐局长一眼，明明就是给陛下更多的考虑时间，居然能说这么多理由。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第398章核战阴云

对于沐局长的善解人意，陛下表示：“有如此干练之臣，朕心甚慰。”

随即，“天雷”计划三种空袭方案转发给了北美盟军总指挥叶为洵元帅及龙啸天空军上将。第22特勤中队也或登上文和号航空母舰或直接驾驶战机在太平中部的基里巴斯王国圣诞岛机场转场至墨西哥。

在文和号航母上，还有四枚编号为004—007的“淘气宝宝”。这是一次绝密的运输行动，在表面上看来，文和号航母战斗编队是返回本土保养，是两大洋舰队驻扎夏威夷之后的一次正常的轮换休整。包括文和号航母上的舰员们也并不知道，在海军编队启航前才运到船上的那四个大铁箱中，装的居然就是可能改变战争形势，改变美国命运的超级武器。

甚至有海军士兵们开玩笑，那箱子里装的是不是汉军士兵们爱吃的南华特产蓝霉？要知道，世界上百分之八十的蓝霉都产于大洋洲，南华大陆的荆州更是蓝霉的主产地，在美洲，想要吃到这种南华最有特色的水果，还是很不容易的。

当然，这只是个玩笑。汉军的后勤给力，平日的伙食供给都相当不错，但也没奢侈到用航母运蓝霉的地步。皇家空军司令部作训局局长梁阳少将亲来押解这批货物。比较熟识的文和号舰长贾士谊大校半真半假的问了几次，也没在梁局长的口中问出这几个箱子中到底装的是什么，居然还会严禁舰员们靠近。

问急了，梁局长来了一句“真想知道？那就给你们海军司令发电，张帅要是允许，我就告诉你。”

“靠……”贾士谊差点被气了个倒仰，给张帅发电？那不是找骂吗？“行，你老梁厉害，俺还不问了呢！”

梁阳“嘿嘿”一笑，拍了贾舰长的肩膀，“不让你知道是为你好，知道太多了，容易……嘶！”

潇洒的做了个割喉的动作，梁少将转身走下了航母的舰岛，低声嘀咕一句，“尼玛，不单不能告诉你，就是我亲爹问，我也不能说！云帅可是跟我说了，一旦有失，就提头来见！”

两艘元帅级航母，以及二十多艘各类驱护舰只，还有四艘远洋型东风级潜艇。文和号航母战斗群在如今的太平洋上，就是一支不可战胜的力量。唯一敢于挑战皇家海军霸主地位的美国海军，还因为巴拿马运河的被封锁和北美大陆西海岸海军基的失陷，而被困在了大西洋之中。

在1944年年初的时候，在美军海军内部，曾经有过一场影响力颇大的争论，那就是美国海军可以派出舰队绕行南美洲与南极洲之间的德雷克海峡，利用南美国家智利的港口，反攻中、北美，至少要攻下汉军控制的厄瓜多尔的科隆群岛，解锁巴拿马运河。

美国海军重返太平洋计划，赢得了许多海军元老的支持，而其提出者正是太平洋舰队司令切斯特·威廉·尼米兹。

这位在吴淞口事件之后才接手太平洋舰队的海军上将，并没有能够在夏威夷力挽狂澜。客观的说，吴淞口事件之后的美国太平洋舰队，也根本没有皇家海军一争长短的实力。尼米兹并非庸才，但却生不逢时。

在夏威夷逃得一命之后，美国太平洋舰队在佛罗里达半岛的迈阿密重建，随即便赶上了美军在非洲登陆，大西洋舰队兵败地中海。纽波特纽斯造船厂完工的数艘埃塞克斯级航母，都补充到了大西洋舰队中。

太平洋舰队就如同是受气的小媳妇般，只分到了几艘驱逐舰和两艘卡萨布兰卡级护航航母，以维持舰载机飞行员们的训练。

熬到1944年，埃塞克斯级航母的编号已经排到cv-16列克星敦号了，才终于轮到太平洋舰队。尼米兹在三个月内，就接收到了三艘主力航母（另两艘是cv-17邦山号和cv-18黄峰号），但是汉国皇家海军已经全面封锁了巴拿马运河。

尼米兹再次郁闷的发现，太平洋舰队终于恢复了一定实力时，他却只能在墨西哥湾中为运兵船护航。

重返太平洋计划曾为他的梦想赢得了一线转机，但随后，盟军发动“侯喜”计划，美军的作战重点转回到了本土防御，尤其是盟军在北美大陆上的攻势如潮之时，在白宫，甚至是在海军司令部中，再也没有人提什么“重返太平洋”。

开什么玩笑？盟军都已经攻破内华达防线了，在这个时候花费巨大的财力去搞什么太平洋海战？要是海军没夺回太平洋，反倒是人家攻到大平原，那不成了最大的笑话？

海军重返太平洋，是尼米兹的梦想，也是所有美国人的梦想。但无疑，美国陆军在本土节节退败的时刻，这不是杜鲁门总统的梦想。

里诺失守，曾被陆军吹嘘成“北美马其诺”的内华达防线彻底告破，事实上，任何牵扯上马其诺这三个字的防线，下场都是被攻破。不要说抗战时那条国/军豆腐渣，就是正牌的马其诺防线，不也是一个最大的杯具吗？

杜鲁门无心去质疑那到底是一条钢铁防线，还是一捅就破的豆腐渣，他只想问：“内华达守不住，菲尼克斯守不住，那么，我们可以守住哪里呢？先生们，你们不会想告诉我是华盛顿吧？”

陆军总参谋长布莱德雷老脸赤红，可是总统的问话只有也必须由他来回答，“总统，大盆地地区无险可守，而且地型也非常适合盟军的装甲部队大规模突击……”

“我知道汉军很厉害，否则你们也不会打那么多败仗，我不是问他们会攻占哪里，我只想知道，美国陆军可以守住哪里？可以在哪里挡住汉军？”

杜鲁门的手指差点就指到了布莱德雷的鼻子上了，上将顾不上擦一擦被喷得满脸都是的唾沫星子，咬了咬牙，“盐湖城、科罗拉多河和大峡谷，我们会构筑一个半圆型防线，挡住所有的盟军。请总统放心，这一次，美利坚陆军会……死战不退。”

总参谋长的目光坚毅，丝毫没有躲避总统的怒视。

杜鲁门点了点头，“希望这一次，我们不再让人民感到失望。”

北美战争爆发之后，白宫办公室中已经取消了许多饰物，腾出的空间，挂了一幅北美大陆的军用地图。杜鲁门只是一个政客，仰着头，在大地图上找了半天，也没有弄明白总参谋长所说的半圈型防线到底在哪里。布莱德雷意识到了总统的军事方面的水准，连忙走了过来，拿起了铅笔，在大一堆红、蓝箭头中间划了一个半圆。

“呃……那么，奥马尔，南面呢？与西面的盟军相比，南面的盟军离我们更近呀！”

很明显，在这短短的一刻，杜鲁门的军事常识增加了不少，至少他看懂了，那些蓝色箭头，代表的是盟军。

“总统，这正是我想要向你您汇报的。已经有更多的陆军部队在俄克拉何马州和密西西比州完成集结，一场大会战即将在达拉斯和沃斯堡地区展开。如果能获胜，我们就可以收复德州甚至是新墨西哥州。总统，反攻的日子并不遥远，也许不久以后，你就可以看到，美利坚陆军攻入墨西哥，将战火挡在我们国境线之外。”

布莱德雷的话很有煽动性，或者说，这正是白宫政客们最想听到的话。杜鲁门的镜片后的鹰眼睁大了许多，甚至泛出了些许亮光。如果真能如总参谋长所说，那无疑美利坚将取得一次重大的胜利。更何况……

“奥马尔，如果美国陆军能够取得这样伟大的胜利，当然是最好不过，那样，我们都将是美利坚的英雄！但是，我要求你，绝对不能让南线的盟军再前进一步，至少是……三个月之内。”

“没问题，上帝保佑美利坚。总统，请放心，不要说三个月，就是一年，陆军也绝对可以做到。”

如果说取得达拉斯会战大胜，布莱德雷还是迎合白宫政客们的心理，勉强说出来的话，那么，坚守南部防线三个月，在总参谋长看来，那绝对没有问题。在密西西比河和阿肯色河流域集结的一百五十万美军，进攻不足，但自保总有余吧？

布莱德雷明白总统要他限期坚守的意思，他还知道总统其实还有一句话没有说出来，那就是：绝对不能让盟军靠近田纳西州。

知道这一点的，在白宫办公室中，不超过五人。

但是他们不知道，“曼哈顿工程”早就已经挂在了汉皇的心间。“天雷”计划启动，有更多的人参与进来。在现在的汉军中，知道橡树岭这三个字的人数，要远远超过美国人对于核计划的知情者。

杜鲁门自认为机密无比，又倚为改变战争进程的最后手段，瞒过了所有的美国人，却无法瞒过敌人。这不能不说是一个笑话，一个让人无发笑出来的笑话。

可以毁灭世界的核战阴云，在不知不觉中已经笼罩了人类的天空。更为可怕的是，大多数人都还不明白它的可怕，甚至包括核战争的发起人——哈里·杜鲁门。

这位第一个将美国自诩为世界领袖的野心家，这位一手促成了冷战格局的冷血政客现在还不清楚，正是他欲用核武在战争中翻盘的赌徒心理，为美利坚，为北美大陆引来可怕的核恶魔。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第399章创造困难

“要保证两千公里外的芝加哥和七百公里外的橡树岭在相差不多的时间段内都投下‘淘气宝宝’，我认为，这太难了，这需要……”

“可是，不同时空袭橡树岭和芝加哥，留给美国人转移核研究资料的时间，那我们空袭芝加哥还有什么意义呢？如果只是想核爆一个美国大城市，我想，比芝加哥更容易，也更有影响力的有很多。”

没有等空军司令的话说完，汉皇就将手中的水晶杯放在桌上，接过了话题。

在另一侧的沙发上，海军司令张峥元帅与沐局长都面无表情。哥俩商量好似的“你们吵，我们只看热闹不说话！”

云九坚持，同时空袭两地的计划太过于冒险，他也不认为美军会同意盟军提出的“空中停战日”的要求。“为了一个准将的遗体，就放松空中管制，如果是我，那我么我一定最严厉的训斥同意这样做的人。”与蒋云志有些类似，云帅信奉的同样是“打赢就是一切”的原则。

“但老九你不是美国人！”钟义没有受到云九火爆脾气的影响，只是淡淡的回了一句！

对盟军与美军的沟通事宜了如指掌的沐局长不声不响的竖起了大拇指，“陛下所言，实在精辟！”

“擦！”云司令不干了，立刻调转炮口，瞄准了沐雨，“你这厮就是个马屁精。”

耸了耸肩，沐局长在大明星媳妇嘉宝的影响下，也喜欢上了这个流行于白人中的动作。“云帅，淡定！陛下说的对，你不了解美国人的思维。在我们汉人看来，在战场上因小失大，绝对是不可取的。无条件的牺牲和付出才是英雄！但美国人或者说那些西方人不这么认为，在他们的文化思想中，孤胆英雄才最值得推崇，英雄不一定要死，但死了就必定会受到尊重。第13装甲师是杜鲁门亲自赐名为‘上帝之拳’的王牌部队，他们就是美国人心目中的英雄，而乔纳森是英雄部队中的孤胆英雄，尤其是他……还获得了我们的尊重。”

“这是什么狗屁道理？”沐雨对于汉、西方文化之间的差别解释的很清楚，但云帅明显不太认同。“沐雨你小子娶了个白人媳妇，说话也怪里怪味了，什么独胆英雄？在战场逞个人英雄主义的，都应该拉下来关禁闭……”

张峥笑了，沐雨的死鱼脸笑比哭还难看，钟义一拍额头，“老九，我才发现，你这犟劲，居然跟我那未来的老丈人有得一比。”

——武佳仪欲让自己的父母移民南华，定居长安。可其父武长江大斥其叛逆，“汉人正统之中华不居，却要移民番外之南华，成何提统？”

老爷子吹胡子瞪眼睛，把钟义派出新华，接其移民的大汉驻新华武官愣是给骂了出来，气得陛下差点派出“草原狼”去新华，把武家那老宅子给烧了。

“什么叫番外之南华呀？这老爷子说话也太损点了吧？”

翁婿还未见面，相距万里，就隔空吵了一架。这让想念父母又舍不下男人的武佳仪好生为难，还偷偷的抹了几次眼泪。陛下也只好柔声劝慰，还答应找机会访问新华，亲自去请二老，这才让女神重展笑颜。

不过，对于武老爷子宁忍思女之苦，也要摆足架子的臭脾气，钟义一直是吐槽不己。

一听陛下这么说，云九摸了摸光头，“嘿嘿”一乐，“陛下，我闺女才刚学走路，我哪敢做您的未来老丈人呀？”

“靠……”钟义差点被这货气得背过气去，张峥与沐雨再也忍不住，放声狂笑。吓得外间的武大秘以为发生了什么，赶忙跑过来，却见到几位军中大佬正笑得上气不接下气，沐局长和张帅都抱到一起去了！

虽然不知发生何事，让这几位大人物在陛下的办公室中如此失态，但看到连陛下也在那没个正行的样子，武女神琼鼻微皱，送给四个臭男人一个大大的卫生眼。

这还哪有皇帝和帝国重臣的样子？分别就是几个小孩子，“哼！连天麟都比他们稳重！”

——生在帝王家，万众瞩目，就注定会失去很多。刚刚三岁多的皇长子天麟殿下，就已经开始被其母秦映雪要求接受礼仪训练，每次随大皇妃出现在公众面前，都必须要穿上超小的皇室礼服，还要做出一脸严肃的样子，让人看着就心疼。

虽然不是武佳仪所生，但武女神对于大皇妃在这天麟这么小的年纪就为其加之诸多的束缚，一直是抱以微词。“皇室的孩子也应该自由生长，不可以用老一套去扼杀他们儿时的快乐。”

每次，武佳仪在与陛下抱怨秦映雪的错误教育方式时，钟义就会笑言，“穷养儿、富养女。对天麟就是要应该严格一些，你看，海妮对天宁就没那么多约束。再有，你要是心疼，你就自己也生一个。”

……

沐局长：陛下，您要是再水一会，美国人的原子弹就造出来了。

钟义：不养儿不知父母恩，你还没孩子就不懂得一个父亲的心。对了，继续开会，刚说到哪了？……呃，是必须要同时摧毁橡树岭和芝加哥，老九，有困难要炸；没困难，创造困难也要炸。

……

云帅泪奔中，都怪我，没事占陛下的便宜干啥？把陛下都弄蒙了。

张峥右手捂住嘴，轻轻咳嗽两声，终于是把笑意忍住，“陛下，云帅，其实我们可以从另一外个角度考虑问题。那就是我们要阻止美国原子弹的诞生，只需要摧毁橡树岭的核研究所和核工厂设施就足够了！至少美国就没有在短时间重启核计划的可能。至于说，美国的核研究能力，包括那个芝加哥大学的物理实验室，我们都可以在战后处理。或者美国投降，或者我们的部队攻入芝加哥，提什么条件或是我们想销毁什么，还不是由得我们？”

张帅话音还未落，办公室中其他三个人的目光就忆全部集中了他的身上。

没错，就是这样！

为什么要一定急于一时销毁美国的核研究能力呢？在前世，协约国破坏德国的原子弹工程，不也只是炸毁了挪威的莫尔克化工厂，销毁了德军好容易弄到的重水就搞定了！

直到柏林被攻破，小胡子饮弹自杀，德国人再也没有机会制造出原子弹。而他们的研究成果，也都在日后便宜了其他国家。

钟义一拍大腿，“一开始我们就选错了方向，这还真是没有困难，给自己创造困难……老九，沐雨，空军和军情局合作一下，修改‘天雷’计划，把全部力量集中到橡树岭。”

“是，陛下！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第400章奇特的训练

1944年7月5日，近卫第10军军长张后群中将与美军代表在拉夫洛克举行汉、美两军在开战之后的第一次战场沟通会，就归还乔纳森准将之遗体一事进行协商谈判。

美军总参谋长布莱德雷上将并没有出席这次会议。在杜鲁门总统批准了达拉斯会战的作战计划之后，布莱德雷连夜飞到了阿肯色州首府小石城。这里将成为达拉斯会战的美军总指挥部。

但美方对于在拉夫洛克举行的两军会谈，还是相当的重视。第13装甲师在陷入盟军的包围圈之后，死战不降，已经成为了美国心目中的英雄之师。虽然他们的结局仍不免全军覆没，但在美国各地，要求华盛顿重建第13装甲师的呼声一直是相当的高。

美国陆军部长史汀生出席了拉夫洛克会谈，这在讲究军衔对称的美军中是不常见的。因为盟军的首席代表张后群仅是一位陆军中将，虽然在大汉帝国甚至是大联盟范围内，近卫军团的军衔含金量公认的要高于其他部队，但与敌国进行将领会谈，这一条明显不会被适用。

在拉夫洛克，史汀生部长并没有对此事提出任何不满。用张后群在会谈之后向叶帅提交报告中的话来讲，那就是：双方在友好的、建设性的气氛中，就共同关心的重大问题深入交流，达成共识，并交换了意见。美国陆军长史汀生将军希望并欢迎两军在交战之时，能够不忘人道主义，共同维护人类文明……

叶帅直接翻篇，略过了张后群安排了好几位笔杆子浪费了一夜功夫写出的一大堆废话，在报告中的最后一段找到了自己想要的答案：7月12日，美方在原则上同意在这一天为两军共同的空中停战日，允许盟军派出的飞机降落在盐湖城，送还乔纳森准将的遗体及十四位忠诚守护长官的“伤兵”俘虏。

执行送还遗体任务的将是盟军的霸王龙军用运输机，而盟军的护航飞机在抵达大盐湖的上方就开始返航，护送任务移交给美军的战斗机。

“霸王龙”运输机在盐湖城的军用机场停留时间为三十分钟……

关于遗体交还仪式的细节还有很多，美国人在这方面从来都是事无具细，不会遗漏任何的细节。但叶帅看到“7月12日”这个日期之后，就把报告扔到了一边。

既然日子定了，就足够了！跟美国人墨迹的事交给张后群，至于什么要在仪式中要充分展现我军威武之师、文明之师形象之类的，相信不用叶帅交代，大家也会做好。

没有喊通信参谋，叶帅亲自己走进了电报室，给长安发了一封简短至极的绝密电报：7。12。

接到叶帅电话，知道这一日期的还有龙啸天上将。

在墨西哥奇瓦瓦省的伊达尔戈-德尔帕达尔空军基地，皇家空军第22特勤中队正在进行着最后的训练。这个空军基地的条件非常的简陋，位于低矮的山岭之间，距离城市也相当的远，四周都是沙漠和碱地，荒无人烟。但是这里有一条长达三千米的长跑道，能够起飞包括“霸王龙”在内的所有盟军的机型，同时因为视野开阔、利于保密，是练习轰炸的绝好场所。

虽然，这里气候炎热，住居条件也较差，但第22特勤中队在这里的生活还是相当的优厚。盟军安排了一架专机往返于旧金山和伊达尔戈-德尔帕达尔空军基地之间，第22特勤中队人员需要的所有的生活物资全部是空运而来。不说要水果蔬菜之类的，就连海鱼都是鲜活乱蹦。

在洛杉矶的盟军指挥部中，第22特勤中队也被披上了一层神秘色彩。除了极少数的几位高级将领，没有人知道他们的任务是什么。第22特勤中队的直接指挥官就是盟军空军总指挥龙啸天上将，他要求全队人员要高度保密，可是实际上，连特勤中队的飞行员也不知道他们要保守的机密到底是什么。

黎凡生中校，32岁。皇家空军最早期的轰炸机飞行员，驾驶过轰-五、地狱犬、虬龙等帝国所有的轰炸机机型，参加过轰炸台北、轰炸东京、轰炸开罗等数次大型战役，被公认为是皇家空军战略轰炸机部队中最优秀的轰炸机飞行员，也是龙啸天的得力干将。

三个月前，在南华休假的黎凡生收到皇家空军司令部的通知，通知他必须在24小时内赶回长安向空军元帅云九报道。

在大堡礁撇下了爱妻，黎凡生在青州军区搭乘军用运输机来到了位于长安白虎区的皇家空军司令部。在那里，他见到了皇家空军司令云九元帅还有自己的老上司龙啸天上将。

面对皇家空军的两位巨头，受到他们的同时接见，黎凡生感到无比荣幸的同时，也敏锐的意识到，这次的任务肯定绝非寻常。

敬过军礼，黎凡生笔直的在站在云帅的办公桌前。

云九与龙啸天相视一笑，虽然军衔差距较大，但面前的帅气军官他们都很熟悉。在皇家空军仅有歼-五和轰-五两种机型包打天下的时代，黎凡生就已经是一名优秀的轰炸机飞行员。当年在菲利浦湾炸沉英国竞技神号航母，这小子就立过功。

“从今天起，你被晋升为空军上校军衔，并将出任新成立的第22特勤中队长官。这个特勤中队直接接受司令部的指挥，并将在不久后前往北美，加入盟军的作战序列。”

龙啸天的表情很严肃，“下面我与你的谈话，是由陛下亲自列为帝国最高保密机别的五星级机密，作为一名优秀的皇家空军军官，黎凡生上校，我相信你的忠诚能够经得起帝国的考验。”

……

至今回想起云帅与龙上将的谈话，黎凡生仍是激动不己。虽然，他到现在对那个什么“淘气宝宝”仍是一知半解，但是他牢记着云帅的一句话，“第22特勤中队能否顺利完成任务，将决定北美战争的成败，将决定大汉中兴的进程，所以，只许成功，不许失败。”

在本土的大汉湾空军基地，龙啸天插手，与黎凡生一同挑选的皇家空军精兵强将进行了秘密的高空目视轰炸训练。

在雷达已经在各国先进战机上开始普及的年代，在头盔瞄准器和火控系统技术日新月益的年代，已经习惯于进行高科技作战的皇家空军飞行员们对目视轰炸训练感到非常的疑惑。帝国的科技领先于世界，尤其是在航空航天方面，听说连间谍卫星都要发射成功了，怎么了又开始这种堪称古老落后的训练？

飞机飞行在数千米高空，地面上用石灰画出来的直径一百米的大圆圈，在飞行员们的眼中，那只是一个圆点。如果用雷达定位，投中这样大的目标，并不算是什么难事。可是依靠老式的瞄准器进行瞄准，在开始的时候，让人很是不适应。

而且轰炸的方式更是让他们大惑不解。每次都是单机飞行，而且仅投1枚炸弹，这枚炸弹也十分奇特，比一般炸弹要大出许多，足有四五吨重。每次飞机投弹过后，立即做一个155°的俯冲转弯，之后便要迅速加速，即便是在训练中，也被严格的要求要在数秒中之内离开目标区。

为什么这样做？也曾有飞行员发问，但黎凡生上校的回答是：这是最高指挥官的命令。

在红警士兵们的心目中，有一个词比“汉皇”还要更加值得忠诚和崇敬，那就是最高指挥官。这个词比民族大义、比国家安危更能打动红警士兵们的心。

即便他们明白：那颗炸弹一定不是普通的炸弹，执行这样高度保密的任务，由陛下亲自下令的任务，很可能是一次搏命之旅，其危险性绝对远超以往的任何一次轰炸。

但没有人退出，甚至没有人有过一丝的犹豫。为最高指挥官效命，为陛下尽忠，在他们看来，那就是宿命。

四架“猛龙”、两架“天龙”，另外两架是飞翼式“虬龙”轰炸机。全部是刚刚驶出皇后区主基地飞行器工厂的最新型战机。

可以说，小小的第22特勤中队集中了皇家空军最优秀的飞行员，集中了帝国最先进的战机。黎凡生知道，自己并非就一定是最后执行任务的人选，因为“猛龙”与“天龙”两款战斗机同样从头至尾参加了投弹训练，经过特殊改造的这几架战斗机，同样具有挂载“巨型炸弹”的能力。

而且，“虬龙”轰炸机与战斗机相比，执行这样特种任务的能力，优缺点都非常明显。一切都还需要空军专家们评估，龙啸天上将也曾直言，最后的轰炸方案肯定是会由陛下最终定夺。

但黎凡生上校还是在自己的那架“虬龙”轰炸机的机身上喷上了爱妻的名字——蓝芬，读起来与兰妃有些相似。

从军多年，能够陪在爱妻身边的日子少之又少，好容易轮到自己休假，本打算带着她去帝国的东海岸好好玩一玩，游遍她向往已久的大堡礁。却没想到，又被一纸电令召回长安，将人家独自留在了青州。

1938年，刚刚在北平女子师范大学毕业的蓝芬便随经商的父母移民到了南华。在一次军地联谊时，黎凡生认识了在幽州治所蓟县做中学教师的蓝芬，一见倾心，苦追一载，最终得偿所愿，抱得美人归。

可是……不久后抗战爆发，接着帝国就迈动了争霸世界的步伐。作为皇家空军的军官，黎凡生自知愧对爱妻甚多，用爱妻的名字来命名自己的战机，就相当于将这个世界上两个最值得自己珍爱的人和物结合在一起。

亲自在机身上喷完了那充满了爱意的两个字，黎上校突然觉得浑身都是力量。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第401章只要不是汉人

黎凡生上校望着“虬龙”机身上标准隶书字体的“蓝芬号”三个字，就仿佛看那到了那张如花般的笑颜。

为了自己，她无怨无悔的付出；做为一名军嫂，她在勤勤垦垦工作的同时，也为帝国的中兴路、大国梦贡献了更多。

“军功章，有我的一半，更有你的一半。”摸了摸胸前，飞行员制服上并没有挂着黎凡生上校曾经得到过的多枚军功章，“老婆，这一次，我要带回一枚金龙献给你。”

——金龙勋章，帝**人的最高荣誉勋章，每一枚金龙勋章的获得者，都将得到陛下的亲自接见，并由陛下亲手为其授勋。建国以后，最高统帅部总共颁发出了四十二枚金龙勋章，获得者无一不是在建国战争和对外战争中立下绝世功勋者。

在“天雷”计划大幅度修改之后，空袭的重点由两地变为了橡树岭一个地点。在表面上，橡树岭距离休斯敦仅七百公里，完全可以由速度更快的战斗机来执行空袭任务。但是从龙啸天上将偶而的闲谈中，黎凡生感觉到，皇家空军司令部还是倾向于出动飞行高度更高的h-41b虬龙隐身轰炸机。

“虬龙”飞翼轰炸机，自诞生日起，便成为了世界上最先进的轰炸机。0。9马赫的高亚音速飞行速度，一万五千米的实用升限，使“虬龙”即便是在敌人空军重点防范的区域，也能够轻松突破，自由穿梭。皇家空军对美国西海岸的战略轰炸，被公认是盟军轻松在墨西哥和西海岸成功登陆的最主要原因。h-41a“虬龙”飞翼轰炸机就是其中最大的功臣，美军当时的战机包括f-107三角标枪对于高来高去的“虬龙”都没有什么好的办法。持续一年多的战略轰炸中，皇家空军战略轰炸部队更是创造了仅被击落6架“虬龙”的最小伤亡记录。

在美、德等军事强国包括帝国在内都相继开发出超音速的拦截机之后，“虬龙”肆无忌惮的轰炸受到了一定的限制。装备了aim-47a猎鹰空空导弹的f-12黑鸟就完全可以在远程雷达发现“虬龙”之后，对其进行高速拦载。这也是在“侯喜”计划实施之前的一段时间内，帝国停止了对美国西海岸战略轰炸的原因之一。另一个原因就是美国的霍克（鹰）防空系统以及德国的瀑布地对空导弹的出现，使得在战区的高空轰炸变得危险性极高。

为了应对其他国家防空力量的飞速发展，皇后区主基地战争实验室的科学家们，在不久后便拿出了“高级钻石”方案。即在h-41a的基础之上，增强“虬龙”飞翼轰炸机的隐身性能，使其可以避开对空雷达探测，“潜入”敌方纵深。

“既然不能做一员无敌猛将，于百万敌军中取上将首级，那就成为一名幽灵般的刺客，在不知不觉中实施斩首行动。”

钟义对于“高级钻石”方案大加赞赏，隐身轰炸机项目的提出绝对具有划时代的战略意义。但是，方案的提出来不代表帝国现在就具备相应的科技能力，就算是有基地这个无敌的作弊器，研发一款超时代的先进装备，仍然有着许多的困难与阻碍。

适合的隐身材料、还有h-41在材料和布局改动之后的重新设计以及全新的动力方面的要求等，虽然“高级钻石”方案沿用了“虬龙”轰炸机的代号，但是，h-41b绝对是一种全新的飞翼轰炸机。

其中最主要的改变就是在虬龙的大部分表面，都被一层特殊的弹性材料覆盖，使表面保持均匀的电导率以减少来自接头或接缝处的雷达波反射。在一些不能依靠外形进行隐身的部位，如发动机的进气口等，也都要涂上雷达吸波材料，最大可能的减少雷达的反射面。

在虬龙h-41b隐身战略飞翼轰炸机被基地承认，并点亮图标后，钟义就取消了基地飞行器工厂中其他机型的制造命令，全力生产h-41b，虽然隐身“虬龙”的造价是h-41a的十倍；虽然建造时间高达一周，几乎与建造一艘元帅级航母的时间相差不多，但钟义还是一口气就点了十架。

十架轰炸机，并不能在如此规模的大战中改变太多，但那只是投放常规炸弹。

如果将常规炸弹换成了核弹，那么哪怕是只有一架轰炸机突进了敌人的核心区域，其后果也绝对是致命性的。没有人比钟义更清楚原子弹的威力，哪怕是提出相对论的爱因斯坦，哪怕是“曼哈顿工程”的督建者格罗夫斯。

h-41b试飞的效果只能是算是及格，在一万五千米的高度以0。9马赫的高亚音速速度突防，的确能够在很多对空雷达的显示屏上消失。不过，在面对不同频段组合的反隐形雷达时，h-41b的隐身性能则是相当的有限。

虽说让人期待的隐身性能有些差强人意，但钟义表示理解。作为世界上的第一款真正具有隐身意义的轰炸机，二代虬龙仍然是一款过渡性机型。时间紧迫，帝国也不可能有更多的时间去系统化的，慢慢的发展先进武器。战争期间，能用就行！至于像后世的的美帝b-2“幽灵”那样追求完美，一是现在的航电技术还无与后世相比，第二也真的没什么必要，战争打的是规模。花费巨大却只能少量生产，无法对战争的最终进程产生太大的影响。

至少是现在，在双方刺刀见红的年代，神马威慑性的东西，所起的作用还真的是很有限。已经打到这个份上了，有什么招数就直接使出来，吓唬人的把式还是不要拿出来丢人为好。

……

黎凡生的预感还是相当准确的。在重新确定“天雷”计划的打击目标为橡树岭一个地点之后，无论是以龙啸天为首的专家小组，还是皇家空军掌门人云九元帅，大家都逐渐倾向于使用h-41b虬龙隐型轰炸机进行空袭。

随着7月12日空中停战日的确定，“天雷”计划的作战方案也最终由钟义拍板确定。

龙啸天上将主持了新“天雷”计划的制定。即在空中停战日的，在多地起飞战机巡逻，但全部遵守双方协定，不对美军任何目标发动攻击。以美军方面造成一种盟军出动战机只是利用空中停战日进行大规模空中侦察，为今后的地面行动提供情报。

这样，就可以最大程度的迷惑美军的防空力量。其重点，会集中在大盐湖地区和达拉斯地区，这也是两军即将可能发生会战的地区，无疑也是双方的防空力量和空中打击力量高度集中的地区。将所有人的目光都吸引到这两个地区来，皇家空军将在空中停战日当天，出动24架“棘背龙”预警机和一百一十六架“小猎龙”和“小盗龙”电子侦察机，另外还有多达两百余架的各式战斗机轮流巡逻，随时戒备。这其中，就包括第22特勤中队的四架“猛龙”战机，他们将随一架“棘背龙”预警机组成一个巡逻小组。而实际上，他们就是“天雷”计划的备案，四架“猛龙”中将有一架不是挂载着火凤凰空空导弹，而是会携带一枚编号0005的“淘气宝宝”。

第22特勤中队猛龙编队的任务就是一旦执行空袭任务的虬龙隐形飞翼轰炸机遭遇拦截，他们就强行突防，以挂载火凤凰-8空空导弹的三架“猛龙”战机为先导，掩护携带了0005号小淘气的另一架“猛龙”高速突进田纳西州，核爆橡树岭。

在休斯敦的艾灵顿·菲尔德机场起飞，距离橡树岭的直线距离只有732公里，全速的“猛龙”只需要二十多分钟就可以到位，更何况有“空中停战日”的掩护，介时“猛龙”需要完成的实际突破距离，也不过是五百公里左右。

当然，这只是一个备用方案，是在黎凡生上校驾驶的“蓝芬号”遭遇美军防守力量和空军战机拦截的情况下才会启动的。

在正常的情况下，即有“空中停战日”的纰漏，又有数百架皇家空军战机的佯动掩护，最主要是h-41b在这个时代令人不可思议的隐身能力，美军在“蓝芬号”投下那颗编号为0004的“小淘气”之前，能否发现“蓝芬号”都是个未知数。

“猛龙”编队中的那颗5号“小淘气”最有可能的是就是按照第一计划中的布置，在橡树岭核爆之后，就近扔到另一个美国城市。在这一点上，空军专家组给出了三个建议，分别是墨西哥湾的新奥尔良城、阿肯色州首府小石城和密西西比河畔的孟菲斯城。

至于驻美军最多，也最方便的达拉斯，考虑到与前线的盟军距离过近，为防止核辐射伤害到自己人，不再考虑范围之内。

而这三个备选城市中，专家们并没有明确规定先后顺序，也就是说，如果“蓝芬号”核爆橡树岭成功，那第二个将品尝到核攻击滋味的城市，完全是由那架猛龙战机的两位飞行员来决定。

“只要你们不带着核弹回基地降落，我管你把‘小家伙’扔到哪呢，随便找个人多的地方扔了就完事。”龙啸天上将只关注橡树岭，对于那颗备用的5号“小淘气”完全就是一种不负责任的态度。

至于“小淘气”爆炸之后可能造成的十几甚至是几十万人的伤亡，龙上将表示：在这个战争的年代，哪里不死人呀？在长达数个月的菲尼克斯攻防战中，无论是美军还是盟军，伤亡人数都超过了二十万。“只要不是咱汉人，美国人……死点就死点呗！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第402章空中停战日

从得知美国同意“空中停战日”的设定，到“天雷”计划实施日，一共只有一周的时间。

但在黎凡生上校看来，这一周过的是如此漫长，虽然在他接到龙啸天上将确切的任务方案之后，距离“行动”开始，仅剩下了七十七个小时。

7月11日，龙啸天上将再一次乘运输机飞抵伊达尔戈-德尔帕达尔空军基地，并对第22特勤中队全体队员宣读了由陛下亲自签发的命令。

“没有什么可以阻止大汉中兴之路，没有什么可以破坏大国崛起之梦。我命令：为了捣毁******的美国国家实验室，为了摧毁邪恶的橡树岭核工厂，特允许皇家空军启用原子弹，核爆橡树岭。”

“原子弹？我们要去投的炸弹居然是原子弹？”

排列整齐的皇家空军第22特勤中队的飞行员们，听到龙上将宣读的命令后，引起一阵骚动。在南华，原子弹和核能利用并不是一个禁忌的话题。

“肃静！”黎凡生高喊了一声，队伍前站立的皇家空军副司令员，是帝国上将龙啸天，看到自己的手下居然就这样在龙上将面前丢脸，黎上校有些挂不住脸。

但龙啸天并没有发怒，他很开心的看到，飞行员们在听到帝国拥有原子弹，并将要把这种大杀器投到美国人的头上时，他们并没有感惊慌，反而是有点……兴奋和激动。

“非我族类即可诛！”龙上将轻咳了一声，“我很高兴看到大家的表现，看到大家对帝国、对陛下的忠诚！原子弹的确很可怕，但要看它掌握在谁手里。在我们手中，用来帮助我们去消灭强大的敌人，那么，它就是帝国的功臣。如果这种可怕的武器被美国人掌握，那么，我们的战友，我们的盟军，甚至是我们的人民，就都将受到致命的威胁。我们已经得到可靠的情报，美国人的原子弹就要研究成功了，他们的实验室和核工厂的位置，就位于我们这次的任务目标——橡树岭。将美国人的一切幻想都扼杀在摇篮之中，这——就是陛下交给我们皇家空军光荣的任务。我想问大家，对于陛下交给我们的任务，有信心完成吗？”

“有……”整齐的一声怒吼，“为帝国效力，为陛下尽忠！”

在特殊的年代，在很多的时候，个人崇拜往往可以造就更大的凝聚力。当然，红警士兵对于最高指挥官的忠诚，是种族天赋，是人物的自带技能。

神秘的伊达尔戈-德尔帕达尔空军基地在7月11日晚间终于解除了戒严，又恢复了在第22特勤中队入驻之间的冷清与平静。

黎凡生率领中队的八架各式战机于龙上将宣布命令之后，就集体转场到休斯敦的艾灵顿·菲尔德军用机场，在盟军攻克休斯敦之前，这里曾是美国在墨哥湾地区的重要空军基地，担负着墨西哥和加勤比海地区空中警戒的重任，跑道标准，设施完备。

随着林国豪上将指挥荆州军与摩苏军团攻进得克萨斯州，得州三座大城的圣安东尼奥与休斯敦相继落入盟军之手，美军重金修建的艾灵顿·菲尔德军用机场也转而成为了盟军的空军前进基地。如今只剩下得州北部的达拉斯还在美军的撑控之中。

作为美国本土的第二大州，也是重要的石油和化工基地，得州在美国的军工体系中也占有重要的地位。而且从战略角度来讲，得州也不容有失，一旦盟军越过密西西比河，那么，美国最核心的东海岸地区就将受到严峻的威胁，美国的卫国战争也将受到严重的打击，整个北美战场的态势都将得到改变。

为此，美军总参谋长布莱德雷上将调集重兵，严守阿肯色河流入密西西比河所形成弧型地带，并将与盟军会战的地战，定在了达拉斯。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

布莱德雷要求驻守在达拉斯的美国陆军第4集团军死守不退，与这座全美第九大城市共存亡。

但是出乎美军意料的是盟军居然在攻下韦科和帕勒斯坦，取得对达拉斯和沃思堡的包围之势之后，居然就按兵不动，甚至还搞出了个“空中停战日”，以归还乔纳森准将的遗体。

布莱德雷对于盟军在战争进入到关键时期，弄出的让所有人都捉摸不透的这一手，也感到十分的可疑。但是，如果拒绝盟军的要求，那么对于崇尚个人英雄主义的美国人来讲，绝对会是一个极大的伤害。乔纳林为国捐躯，赢得了对手的尊敬，可是美国政府却拒绝接收他的遗体……可以想像，这么做的结果就是不管战争的结果如何，杜鲁门总统都没有希望在下一界竞选中取得连任。总统本人也认为，这是一次与盟国建立对话通道的机会，有利于在恰当的时机与盟军进行谈判，结束战争。

所以，纵然是很多美军将领都对盟军在这件事北后的动机表示质疑，但却没有人开口阻止此事。毕竟，乔纳森是美国陆军的军官，是自己的同僚，谁也不愿在群情激愤之时，无辜背上骂名。

对于布莱德雷来说，这样的一个缓冲期也很是宝贵。阿肯色河-密西西比河防线构建的很是匆忙，在达拉斯附近的两军对峙形势，也对美军不是很有利，布雷德雷需要时间调整美军的部署。

这次会战，很有可能就决定战争下一阶段的态势。是美军在初期的节节败退之后，发起绝地反击，收得南部失地；还是盟军挟大胜之威，继续逼近美国腹地，都取决于达拉斯会战的结果。能够给布莱德雷更多谋划的机会，总参谋长先生当然不会拒绝。

……

7月12日，两军协定好的“空中停战日”依约而至。

清晨，红日初升，北美大陆上就几乎是一片晴好的天气。比墨西哥湾到内华达山脉，天空中都是只有不多的几片白云，在悠闲的游荡。

在得克萨斯州，全美第四大城市，休斯敦大都会区南部的艾灵顿·菲尔德军用机场，塔台楼顶上的帝**血色金龙旗随着习习的海风轻轻拂动，红旗正中的五爪金龙偶而遮面掩休，偶而狰狞初露。

黎凡生上校在跑道边长身而立，眯着眼盯着这面帝国的军旗已经好半天。第22特勤中队出发的时间是在晚间，利用“空中停战日”的限制在午夜之前突防进目标所在地的田纳西州，然后在“空中停战日”结束的那一刻，也就是7月13日的凌时一过，就投下“淘气宝宝”。

昨晚整个中队转场之后，大家连夜对战机进行了一次全面的检查。清晨吃过早餐之后，大多数队员们都去宿舍楼中蒙头睡觉。可是黎凡生无论如何也没有睡意，就干脆走到跑道边的草地上来，呼吸下新鲜空气。

机场上很是忙碌，陆续有各式战机起飞、降落。

黎上校知道，这些战机的行动，都是在为“天雷”计划做掩护，为自己的“蓝芬号”在午夜突进铺平道路。不光是在这里，在圣安吉洛和熬德萨，在凤凰城和萨尔伯克基，战友们都在努力着！而在内华达山脉的东侧，还有多更多的皇家空军战机在空中翱翔。抬手看了看左腕上的南华牌机械表，这还是蓝芬用当了教师后用她第一个月的工资给自己买的，样式并不算新潮，但却经久耐用，带在手上已经数年，一直很准时。

9时整，腕表上的时针与分针形成了一个直角。黎凡生抬起了头，再次把目光落到那面帝**的象征——血色金龙旗上。“送还乔纳森遗体的霸王龙飞机应该到达大盐湖地区了，按计划它在盐湖城上空绕飞三圈之后，降落在盐湖城的美军机场。然后……”

身后似乎传来了呼喊自己名字的声音，不过，这个基地中，姓黎并且是上校的军官，至少还有三个，黎凡生并没有回头，“然后‘霸王龙’运输机会在盐湖城机场停留半小时，等待美军的所谓迎接英雄回家的仪式举行完毕，就会返回萨克拉门托。但对于皇家空军来说，‘空中停战日’这一天的军事行动才刚刚开始。根据双方的协定，7月12号这一整天，双方的空军都不允许进入对方的占领区，也不允许对敌方的战机开火。但是，地面的上分界线好找，空中……怎么判定对方的战机有没有进入自己的占领区，恐怕连美军也没有好的办法。那么在皇家空军擦边球不断的情况下，美国空军肯定会将注意力向落基山脉方向倾斜。再然后……”

“黎上校，我喊了你好几声，怎么不理我呀？”一位身着蓝白迷彩军装的皇家空军中尉气吁喘喘的跑了过来。

“呃，原来真是找我的呀！有事吗？中尉！”

“报告，上校。”中尉敬了个军礼，“我是这个基地的塔台调度参谋，是龙上将看到了您在这里，命令我请您回去睡觉！”看到黎凡生似乎想说什么，中尉连忙又说道：“上将让我告诉您，睡不着也得睡。这是命令！”

“噢……好吧，我这就回宿舍睡觉！谢谢你，中尉！”

“不客气，祝您今晚任务顺利！再见，上校！”中尉再次敬礼，转身跑回塔台复命。

黎凡生翻了个白眼，想再逗一句“你知道的太多了！”却不想这小子跑的很快。“嘿嘿”两声，是必须要睡觉了，“老婆，希望可以梦到你！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第403章再找个秘书

“空中停战日”，驻北美的皇家空军一整天就没有消停过。美军在西线的雷达兵，这一天说的最多的一句话就是“这群婊子养的！”

协定好的“空中停战日”，可是却比平时还要能折腾，也不由得感觉被调戏了一般的美军士兵们破口大骂。汉军的表现明显有些不够绅士，甚至在著名的爱达荷州肖肖尼瀑布上空，还发生了两军战机互相火控雷达锁定的事件，虽然双方的飞行员都比较克制，最终没有发生交火，使得“空中停战日”如履薄冰般战战兢兢的得以实现。

与西线的火爆场面相比，倒是南线的盟军表现得比较斯文。虽然空中的战机同样不少，但真正越界飞行的极为少见，大多数都是在盟军控制区内巡逻，即达拉斯以南的地方。

随着夕阳西下，特殊而又热闹的一天终于要慢慢过去，双方的战机都已经开始次第归巢。守在雷达屏幕前，瞪得几乎要眼冒金星的美国大兵们也终于长舒一口气。

一直以来，除非在重大战役期间，盟国空军在夜间的出动并不多见。虽然，大汉皇家空军的战机几乎全部是全天侯战机，但夜间作战总是不会那么让人愉快。抛开飞行员的操作问题，就是连敌方的目标也极难辨认，美国人对于战争期间的灯火管制做的极好。当然，这也说明了在北美大陆上的战斗，盟军方面并没有全力施为。说到底，这并不是一场灭国战争，只是一场利益之争。

正如许多南华国内经常出现在电视屏幕上的那些所谓军事专家或时事评论家们所言：就算是航渡三千年，但现在的美洲也肯定不会再是印第安人的美洲。能够在北美大陆上，能够在落基山脉以西，建立一个以黄色人种为主体的印第安王国，已经是汉皇对数千年前的老表们最大的帮助了！将白人赶出北美洲，是不现实的。且不说能不能做到，就算能做到，印第安人也没有能力建设整个北美大陆。从帝国的利益出发，也没必要在北美洲，于合众国之外，再建立另外一个统一的王国。

毕竟，几百万盟军不可能长驻于北美，以大联盟现在的北美政策来看，帝国也没有在北美再建立一个总督府的意思，北美洲终究还是要由美国人和印第安人来治理。嗯，还有加拿大人。

加拿大地广人稀，虽然气候和水土条件都远如不美国，但资源极其丰富。许多的砖家叫兽们倒是建议，帝国应该派出一支偏师，登陆加拿大，比如说东瀛军团。以日本海军舰队的实力，一艘大和号就足以轰平温哥华了。在加拿大建立帝国的第五个海外总督府，不仅可以使帝国获得更多的资源，还能够随时形成对美利坚的南北夹击态势。

这个提议在目前的南华本土相当的有市场，街头巷尾、茶馆酒庄中，许多汉人甚至是白人都在讨论汉皇是否会派出东瀛军团攻占加拿大。

就连全国林元帅在听说此事之后，也马上就给卫青阁打来电话，询问由其统兵远征加国的的可能性。

陛下连理都没理这货，告诉武佳仪直接把电话挂掉。“堂堂帝国元帅，千万军人之翘楚，居然如市井走卒一般道听途说，胡说八道！”

其实这也不能怪全帅，因为连美国人都信了。在西雅图的第22集团军与加拿第6集团军合兵一处，在防范南边的盟军北上的同时，加紧修建海岸工事。加拿大人更是将本就不多的部队几乎全部调往西海岸。

这让钟义也有些哭笑不得，只能感叹一声“高手在民间”呀。

加拿大……与钟义穿越前的澳洲何其相似？都是兔子比人多，都是一大片一大片的不毛之地。只是加拿大那是冷的不行，而澳洲是热的不行。

除非是把主基地弄到那里去，否则就算是“神之子”也没有办法把那里变成第二个南华。而且……貌似距离基地进入休眠也只有不到半年的时间了！

钟义下意识的扭头看了看墙上的全息地图，南半球下午的阳光顽强的穿过了百叶窗的遮挡，在墙壁上留斑马纹似的光条。

拧紧的眉头显示了陛下现在的心情很不平静，顺手抓起了青花瓷杯，却发现早已茶凉泛苦。

没有喊武佳仪来添水，钟义端着茶杯走出办公室里间。突如其来的烦燥让其有些坐不住，钟义明白，那是自己心中在患得患失在作祟。从穿越开始，基地就一直是自己最坚实的后盾。可以说，没有神奇的大中华基地，也许……不要说汉皇，能不能活着都未可知，即便是活着，也指不定哪块农场放羊摘葡萄呢！

如今基地关闭的日子开始倒计时，纵然早就有这样的心理准备，纵然如今的帝国根基已经夯实，即便没有基地的存在，也可以傲然于世。但……每次想起赖以生存的基地即将关闭，钟义就会觉得心里堵得慌。就像……最宝贵的东西要被人拿走，最爱的人要离开自己……

这样的感觉已经不是第一次，钟义凄苦一笑，“走几步给自己倒杯水，或许能舒解下！顺便看看另一个最爱的人！”

不知道怎么回事，今天武佳仪从早上开始就没有怎么进陛下的办公室，钟义几次在门缝中偷看，都发现武大秘趴在桌子上小憩，“也许是昨晚把她折腾的太惨了！”

想到这，心中关于基地要关闭的凄苦倒是淡了许多，没有哪个男人不会为自己的那方面能力强而感到骄傲，从某种角度来讲，那才是男人强壮的象征。

在一这点上，贵为汉皇，与平民小哥没什么区别。

怕惊扰到武佳仪，钟义打开里外间那道门的动作很轻。一个好男人，不光能折腾女人，还要懂得怜惜女人。可是没想到，门刚开了缝，钟义就看到身着短裙的武佳仪捂着胸蹲在纸篓前不断的狂呕。

“怎么了，佳仪？”顾不上手中珍贵的景德镇青花杯，钟义一个大步窜了过来，抱住自己的女人。动作有些莽撞，倒是吓了正干呕不停的武佳仪一大跳。

“啊？”秀口微张，软语轻吐，等看清抱住自己的是陛下，因惊悚又或是因干呕变得有些苍白的小脸才缓了下来，“我……我没事！”

一句简单的话，说的毫无底气，说到最后，连头都低了下来，埋到那丰挺的胸前。

“没事怎么会这样？是不是吃坏了东西？走，我带你去看医生……”

钟义表现的很是情急。

“哎呀……你讨厌，看什么医生呀！要人家笑话我吗？”被钟义的迟钝气得又羞又怒的武佳仪用力捶了他一拳。

“生病了不看医生？有什么可笑话的！”

“你……”见过迟钝的，可真的没有见过这么迟钝的人，武女神被气的直接无语，嘟着小嘴干脆不理他了。

“别不说话呀，佳仪，你怎么了？不行，我必须要带你去看医生！”

右手扶肩，左手自半蹲长腿的膝弯间探入，钟义突然发力，将武佳仪抱了起来。

“哎呀……”本就对这些事半知半解的武大秘被陛下略显粗鲁的动作吓得花容失色，“快放我下来，你要不胡闹……”不敢用力反抗，再加下想起心中的委屈，武女神情急之下，眼泪便如断线珍珠一般，滴嗒润温了胸前的军装，“呜呜……快放下我，你欺负我，呜……不许碰到宝宝……”

“宝宝……”抱着女人大步流星走向外边的钟义一下子愣住了，差点脱水将武佳仪扔到地上，闻得娇声尖叫后又连忙抱紧，“佳仪？你说什么？你有宝宝了？”

泪东涟涟的武女神小嘴一撇，“你故意的是吧？你都当过三回爹了，你能不懂？”

“我……”钟义闻言一闷，“我懂个p呀，映雪她们那时，我都没靠近边上过。”不过话当然不能说出口，这个女人不一样，人家拒绝为妃，却还是被自己种上了……“种上也好，省得她总想往未央宫外跑，妈妈是个淘气鬼，想必怀上的宝宝也一定是个小淘气……小淘气！”

钟义脸色一凛，手中差点又是一松。“尼玛，这个时间，特勤中队应该已经出动了，老子要在美国人的头顶上扔一枚‘小淘气’，没想到这老天爷又给俺送回一个‘小淘气’。”

“佳仪……乖，不哭哈！你不老是羡慕映雪吗？还说人家对天麟教育这个不好那个不好的，这下你自己有了，你一定要好好教育他，让他成为最帅气、最霸道的皇子殿下！嗯，我连咱们儿子的名都起来了，就叫天赐怎么样？好听不？”

“呜……才不要什么霸道，我的儿子一定是最英俊、最有礼貌、最开朗的呜……男神！嗯，天赐这个名字真的好好听，可是，陛下，你怎么知道一定是儿子呢？要是女儿怎么办？”

怀了宝宝的女神也会立刻走向神坛，变身为普通的小女人。

“没事，要是这个是女儿，我们就继续再生，直到生出个小天赐为止，反正咱皇室的人口不多！”

“不要……我要是去生宝宝，那陛下你没有秘书怎么办呀？”

“那有什么关系，再找个……啊！佳仪，不要掐我，你这么用力把宝宝累到肿么办？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第404章“天雷”滚滚

7月12日，美国东部时间19时。

得克萨斯州，休斯敦艾灵顿·菲尔德军用机场。

太阳落山后，照明灯已经全部打开，将整个机场点缀得亮如白昼。

一架又一架的盟军战机在陆续降落，忙碌了一天的飞行员们，急于将战鹰归巢后，去冲个热水澡，去喝杯茶。当然还会有一份热腾腾的炖牛肉和白米饭。

基地中的伙食是纯汉人口味的，咖啡、牛排，飞行员们一致反应喝多吃多就闹肚子。还是咱们的肉包子、蛋花汤更饱人。

只是，很多人都没有注意到，机场中最右侧的那条最长的跑道被空置了出来，在一侧的停机坪上，一支不伦不类的，有战斗机有轰炸机的混合编队已经准备就序。

黎凡生上校正在与中队的所有飞乘人员挨个的握手拥抱，“很荣幸能成为你们的长官，很怀念和大家在一起的日子，很高兴我们可以并肩作战！保重！”

一个军礼，一个拥抱，对于军人来说，就已足够！

黎凡生为整个中队中年龄最小的2205号“猛龙”战机导航员，22岁的空军中尉杨旭整了整衣领，又拍了拍这位小老弟的肩膀，才走到队伍的正前方，“命令！开始登机！”

这一切，都被随军记者的录像机真实的记录了下来。黎凡生上校下达登机命令的那一刻，正好是20时30分整。

随后，地勤技术员们在飞行员进行驾驶舱之后，配合飞行员对战机进行最后一次全面检查，仪表、油箱、起降轮，当然，还有更重要的挂弹情况。其他飞行员要做的是确保每一枚导弹在火控系统中都确实可用，而黎凡生则是与其他两名乘员一同检查了武器舱中那枚巨型炸弹，当然也是他们本次任务中唯一的炸弹——0004号“淘气宝宝”。

4号“淘气宝宝”被固定的很好，武器舱侧壁的枪械手有力的将“宝宝”拥在怀中，点火装置在另一支机械臂手中，距离“宝宝”有超过两米的距离。在“蓝芬号”安全起飞稳定飞行之后，武器操作员才会完成点火装置与“宝宝”的对接，到那时，“淘气宝宝”就会从可爱的胖宝宝化身为铁甲恶魔。

机械臂对接点火装置的过程，需要三分钟。整个过程，并不需要有人员进入“虬龙”隐身飞翼轰炸机的武器舱内，机械臂的运动轨迹都经过严格的测算，武器操作员只要坐在操作室内，输入密码，就可以完成这至关重要的一步操作。然后……就是等待机长下达投弹的命令。

实际上，将“天雷”计划的执行方案改为了夜间突袭，第22特勤中队在建队之初苦练的目视投弹变得毫无作用。

这件事证明了钟义的建议也并不是每一次都有实用意义，目视投弹训练科目就是其中典型之一。这是前世美军b-29的飞行员们在空袭广岛和长岐之前的训练项目，对了应对日本列岛上空多变的气侯条件，美军不得不在雷达瞄准之外，又准备了一手目视投弹。实战中，小男孩和胖子也的确都是通过目视而并非是雷达瞄准投下去的。在长岐投下“胖子”时，遇到了一些困难，但老道的美军投弹手在两片云彩中间的缝隙中准确的找到了长岐，并投弹成功。

可b-29上的雷达怎么能和h-41b虬龙隐身飞翼轰炸机的上先进雷达相媲美？在经历了对地扫瞄困难和下视角之殇的时代之后，帝国的军用雷达技术获得了飞速发展，其中英国解放之后，雷电战机上的机载雷达技术在其中起到了一定的作用。从这一点上来看，汉、美两国的新一代雷达师出同宗。

精准的地面扫瞄、夜视红外成像以及远达一百二十公里的搜索距离，h-41b上装备的蓝山-9机载雷达的性能，几乎可以比拟早期预警机上的“雷达阵”。

优异的雷达性能，也正是“天雷”计划改为夜间执行的最大保证，而最主要的原因当然是时间！

在“空中停战日”结束的那一刻发起攻击，即维护了帝国在世界上的信誉，又能让美国人无话可说！那么行动的时间就必须是凌晨左右，而夜间，同样可以让虬龙隐身轰炸机的隐身性能更好的发挥。虽然在一万五千米高空飞行，就算是白天，单凭人的肉眼亦很难发现战机的踪迹。现代空战，随着中程导弹的出现和雷达技术的发展，早已经进入了超视距时代。

22时47分，“蓝芬号”进入跑道，并发动了飞机。在塔台坐镇指挥的龙啸天上将听到了黎凡生上校的声音：“蓝芬号呼叫指挥塔，蓝芬号呼叫指挥塔，准备工作就绪，请求下达起飞命令。”

通讯器中短暂的陷入了寂静，两秒钟之后，一个洪亮的声音传来：“艾灵顿·菲尔德机场指挥塔命令，沿1号跑道向东起飞！我是龙啸天，祝大家好运！”

“是，上将！”黎上校的回答也提高了一个音调，身旁的副驾驶兼导航员和身后的武器操作员也随之一凛，听机长的意思，是龙上将亲自在塔台上指挥起飞。

23时12分，黎凡生关闭了塔台的通讯频道，转头向机组其他两位成员宣布：“it’s-our-show-time！”

这句英语是黎上校在来到艾灵顿·菲尔德基地之后，特意跟一位白人地勤学的。那货的中文一般，黎上校对英语则是通了九窍，两人鸡对鸭讲，掰扯半天，终于弄明白了他想要学什么——到了我们表演的时间了！

得瑟了一句，黎凡生稳定了下情绪，快速推上所有油门，巨大的“蓝芬号”隐身轰炸机沿着长长的跑道线开始滑行，五百米、一千米、一千五百米、两千二百米，一直在盯着仪表的副驾驶习惯性的喊了一声，“拉起来！”

黎凡生并没有急，从轰-五的年代开始，他的飞行总时间已经超了几万个小时。二代虬龙h-41b被公认为是最先进也是最复杂的轰炸机，但在黎上校看来，那又有什么？再漂亮的女人，身体构造能比其他女人有什么特殊吗？无非是有的地方更挺点，有的地方更圆润些，有的地方更……

直到灯光下的跑道尽头标志已经清晰可见，黎上校才右手发力，拉起飞机。飞翼战机特有内置式喷管喷射出的蓝色火焰在跑道上留下两条淡淡的痕迹，而“蓝芬号”已经在呼啸间腾空而起，转眼就消息有茫茫夜色之中。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第405章核爆橡树岭

塔台内的龙啸天难忍心中的燥动。就算是这些天已经很多次完整推演过“天雷”计划的各个步骤，甚至对于可能出现的美军截击和防御措施也都做模拟测试。最终的评估结果是“天雷”计划成功的可能性高达百分之九十以上。即便是不考虑第二计划，单凭蓝芬号成功性也超过了百分之七十五。

也就是说，在凌晨一时以前，就有很大的希望得到行动成功的情报。

为了监测这一次空袭的过程，早在一个月前，军情局五处就在橡树岭周围一百公里内，安排多个监测点。军情局特工们管这种任务叫休眠性潜伏，即在接受任务，抵达预定地点之后，就开始休眠。利用一切可能的措施减少自己被发现的可能，直到任务完成，才会启动电台，将情报发出。然后……然后就是各自逃命。当然，军情局也会提前安排好多条渠道，以帮助这些隐藏在敌占区的特工们逃出生天。

那位曾在陛下面前讲解橡树岭及周边情况的郑泳上校，就是指挥监测“天雷”计划的特工们的总负责人。此刻，她就在艾灵顿·菲尔德机场，一处不起眼的二层小楼内，军情五处特别行动小组已经准备就序。零时过后，他们就将打开接收电台，等待“休眠”特工们的信号。

23时41分，基地塔台收到棘背龙预警机的汇报：坐标引导完毕，“蓝芬”正沿着正确的方向驶向目标。

指挥塔内所有人的心都纠紧了起来，龙啸天手指间的那颗“金色未央宫”更是冒着枭枭青烟，好半天都没有动过。极品烟丝良好的自燃性保证了烟卷无声的持续燃烧着，只是在火星过后，灰白的烟灰依然保持着相对的平整，稍远些望过去，就仿佛它从未燃烧过。

墙上的圆盘时钟的秒针在咔嗒咔嗒的转过，可以该死的分钟却好似静止了一般，二十个小小的格子居然走的如此的慢。

指挥塔内突然付出了一丝烧焦的味道，大家的眼神都转向了圆型塔台内唯一抽着烟也唯一敢抽烟的龙上将。火星已经烧到烟咀的海绵处，实际上这支烟，在点燃之后，上将一共就吸了两口。

一位来自于皇家空军司令部的作战参谋抬头看了一眼，特么的，刚才紧盯着时它一动不动，这么一溜神，那该死的分针就一下子跳到了23时55分。

“司令，还有五分钟到零时。”参谋走到龙上将的身旁，轻声提醒了一句。

“噢！”一转保持着“思想者”姿势的龙啸天应了一句，似乎坐久了有点累，要换个姿势，可不防手中已经燃到尽头的烟蒂一动之下，立刻灰飞神灭，让龙啸天上将顿时手脚忙乱，可还是没能阻止火星子掉在天蓝色的将军制服上，烧出个洞洞。

“靠，晦气……”话一出口，就好像想到了什么，龙上将立刻转口，“烧的好，火烧旺运！”

一屋子下巴掉地摔的粉碎的声音。

……

从十几分钟前，预警机传回最后一条信息，皇家空军的所有作战单位便已经全部进入了静默状态。就连随同“蓝芬”号一同起飞的四架“猛龙”和执行引导任务的那俩架“棘背龙”，也同样关闭了无线电通讯。

按照计划，一直到7月13日的零点三十分，无线电静默禁令才会取消。在这之前，无论行动的进程如何，唯一开机的电台，就只有军情五处郑泳上校身边的那一部。

龙啸天当然不想等到零时三十分，因为那意味着蓝芬号的行动失败，意味着要准备执行第二计划的强突行动。

“凡生，一定要成功！”扑灭了军装上的火星，龙上将走到了塔台的落地窗前，望着因为“天雷”行动而取消了灯火管制的机场，无论是路道还是停机坪，都是一片灯通明，“凡生，只要十分钟能传回消息，老子决定以后就穿这件军装了，前胸上的那个洞，就管陛下要一枚勋章挡上！”

默念着爱将的名字，龙啸天发了一个让人哭笑不得的“毒誓”。不过，说实话，龙上将也的确是个信人，就连在战后，蒋云志元帅迎娶国安女王的那场轰动全联盟的盛大婚礼之上，龙啸天也拒绝更换新衣，依旧穿着这件烧了个洞洞的旧军装出席。直到……多年以后，在龙骧大殿，陛下再次亲手为其带上代表帝国元帅的“金龙吐珠”肩章之时，这件带着洞洞的破旧将军装才被陛下以一箱好酒的代价换去，并长久保存在帝**事博物馆中。

……

“航向正确，接近目标，距离投弹坐标点还有二百六十公里。目前雷达警戒范围内，没有可疑目标。”

蓝芬号上，驾驶仓内，与机长黎凡生上校并排而坐的副驾驶兼导航员张铁仲少校声音低沉，但却清晰无比。

“点火装置对接完毕，一切正常，0004号淘气宝宝随时可以投弹。”

与前两个驾驶座骑相背而对的武器操作员马文才上尉接着汇报！比两位飞行员更郁闷，马上尉的这个位置根本无法看到飞机外面的天空，他的面前，永远是指示灯不断闪烁的各种仪表，当然还有那几个至关重要的武器操作按钮。

二代“虬龙”h-41b的驾驶舱内相当的安静，自动供氧和机载空调可以保证机舱内的温度、湿度等都居于人类生存最适宜的指标范围内。

但黎凡生依然感觉到飞行员专用薄皮手套内的手心处，汗津津的。不用回头看，也能知道，那两位兄弟跟自己的心情一样，肯定是十分钟紧张，细听他们俩刚才的汇报声，就能听出其中努力在掩饰的颤抖。

十几分钟前，与指挥预警机和负责护航的第22特勤中队其他兄弟们道别之后，“蓝芬”号就已经开始了孤军作战。作为战略轰炸机，突入纵深，深入敌后，在没有本方战斗机护航的情况下执行轰炸任务，是习以为常的事。

从以龙啸天将军为司令的皇家空军战略轰炸机部队成立之后，从帝国的第一款远程战略轰炸“地狱眼”诞生之后，作为战略轰炸机部队的王牌之一，但是以前的任务，哪次不是成群结队，密集轰炸？

孤军作战，而且是在敌人还有着强大的探测能力和拦截的敌人后方执行任务，这却是第一次。

男人，很少有不喜欢冒险的，可是如果在冒险的后面再加上八个字，“只许成功，不许失败！”那这样的冒险，就不好玩了！

好在，在突破美军的空中封锁区时，“蓝芬”号的飞行没有受到任何的干扰。无论是地面的雷达探测，还是美军的空中巡逻力量，都没有发现在这架在一万五千米空高空在高亚音速快速突进的飞翼轰炸机。

是美军的雷达根本就没有多频段复合探测的能力？还是经过空中停战日的折腾，美军在今晚没有派出空中巡逻中队？

对于这些，黎上校不愿也无暇过多思考。雷达与隐形战机的对抗，那是科学家该操心的事，至少是目前，这一次“虬龙”能够做到隐身突破，那就最好。

“兄弟们，别忘了时间！我们必须要在零时五分之后才能投弹，否则咱们龙司令是一定会骂人的！他会说咱们哥仨是故意陷他于不仁不义！”

“哈哈……”明知道黎凡生是有意逗句玩笑，化解大家紧张的心情，另两位怎么会不配合，只是这笑得……假的让他们自己都不好意思再笑了！

“再次确定坐标！”意识到这种紧张不是一句玩笑就可以化解的，黎上校立刻开始作战命令。反正已经够紧张，那就利用哥几个注意力的高度集中，确保行动万无一失。

“飞行高度15022米，坐标542，613，方向正确，距离目标还有一百二十公里，时间23时57分。”

战机的透明窗外面的天空繁星点点，地面上却是一片漆黑。目视在这样的时候，没有任何的作用，但机舱内密布的各种仪器，足以显示一切。

黎凡生没有说话，一百四十公里的距离，对于飞行速度超过一千公里每小时的“蓝芬”号来讲，只是几分钟的事。

而且，按现在的速度，投弹和预定的时间正好重合。这样，“蓝芬”就不用浪费时间在目标区域过多盘旋。在对这所谓的隐身性能没有太大把握的情况下，黎上校不认为在田纳西州的上空“画圈圈”会是很好玩的事。

“文才，最后检查投弹电路；铁仲，再次确定坐标。”

听到自己的长官有些嘶哑的声音，张铁仲少校与马文才上尉没有任何的惊讶，又或是根本就没有听出其中的异常。

与数年前在日本岐埠投下第一颗“小淘气”时不同，在日本已经失去对空军的抵抗能力之时，当时负责投弹任务的那架地狱眼根本没有任何的顾忌，飞行员可以驾驶着战机随意盘旋，投弹员有时间一次又一次的瞄准预定的区域。

而“蓝芬”不仅是在夜间执行任务，还有可能面对美国致命的拦截。最主要的是，蓝芬号的“雷达”瞄准完全依靠的就是指挥部事先提供的坐标。换句话，飞机下边的橡树岭是什么样，遭到空袭后会变成什么样，这三位飞行员在任务期间完全不清楚。

装载了精确制导装置的4号小淘气也并非是第一颗“小淘气”那样，完全依靠滑翔飞落，而是在由“蓝芬”号指定区域投落之后，会在空中根据“蓝芬”号机载雷达的引导，准确的命中指定坐标。

换言之，抛开“淘气宝宝”的爆炸性质和爆炸当量来说，它也不是一颗普通炸弹，而是一颗精确制导的核弹。在它的身上，已经初显后世可以进行精确打击的装载核弹头中远程导弹的风采。

蓝芬号的投弹地点距离爆炸点有十几公里的距离，而且也没有其他敌机的攻击，这使得它可以保持平稳的飞行姿势，给飞落中的“小淘气”提供足够的引导命令。

就如在此刻，1944年7月13号的零时4分，“开启所有航电设备，恢复机载通讯！

机长黎凡生上校高声喊到，机舱就这么大，一共只有三个人，封闭极严的环境中，轻声的语音都能够听得到。这么大的音量纯属紧张的情绪所至。

张铁仲少校和马文才上尉并没有慌乱，有序的打开了各个设备的开关。虽然他们的表情同样的严肃无比，在几乎恒温的舱室内，额头上居然冒出了点点汗珠。

“保持航向，接近目标……倒计时开始，19、18、17……”三名飞行员的似乎变成了雕像，连眼珠都一动不动，只有张铁仲少校略有颤音的倒计时声，随着数字的缩小，马文才上尉抬起了右手，大坶间按在那颗墨绿色的武器发射准备键上，机身轻轻一震，机腹下的武器舱已然打开，就如同那吞噬末世的怪兽张开了布满獠牙的大嘴一般，向世人展示他的可怕之处。

但是，在一万五千米的高空，在寂静无人的午夜，没有人可以领略它的狰狞。

坎伯兰山区的夜晚并不寂静，偶而几声悠长的狼嚎让这里充满了原始的气息。

美国人在三年前对于黑橡树岭山谷进行了移民、搬迁和建设，却巧妙没有过多的改变这一地区的自然风貌和生物链，这很好的掩饰了核工程区的存在。

“曼哈顿工程”领导者格罗夫斯中将在给总统的汇报中就曾提到过，“我们的空军做过测试，如果不是事先指出来，在数千米的高空上，很难能够发现y-12、k-25和x-10，更不要说大多位于地下的实验室机构了！所以，只要我们的保密工作做的好够，我坚信，盟军是不能够凭借空中侦察发现工程区的存在”

——美国在橡树岭建有三座核设施：代号为“y—12”的设施主要用于分离铀235；代号为“k—25”的设施则通过超大规模设备以更为经济的方法分离铀235；代号为“x—10”的设施为石墨原子反应堆。

事实上，格罗夫斯中将所言非虚，如果不是因为钟义的这个逆天存在，在前世，一直到“德尔马”叛逃苏联，世人才逐渐了解橡树岭这个将地球推入“核世界”的城市。

但对于钟义来说，再严密的保密措施都变得没有什么意义，更何况“德尔马”在这个世界上，更是早早投身于帝**情局。

张铁仲少校的倒计时依然在继续，“7、6、5……”马文才上尉的右手大拇指又动了，这一次，指向的是那个鲜红刺眼的发射键。

“3、2、投弹！”不仅是张铁仲少校，当标志着已经进入预定范围的指示坐标变成了红色，黎凡生上校也跟着喊了起来，似乎在释放着心中的压抑，武器操作员马文才上尉大拇指用力的按下，也跟着喊了一声，喊的仍是那两个字，只是比前边的两位慢了半拍。

武器舱内的机械臂在红色按键被按下的那一刹，轻轻一抖，固定巨型炸弹的各个关节向外张开，4号“小淘气”终于被解开了所有的束缚，自由的向下落去。

“关闭武器舱门，开始返航。”情绪的释放并没有让几位帝国最精锐的飞行员忘记了本职工作。张铁钟少校再次发现提醒指令，只是经过了刚才的那一声高喊，和“小淘气”的顺利投放，声音已经了恢复平时的低沉。

巨型铁鸟一般的“蓝芬”号在黎凡生上校的驾驶下，先是由平飞变为60度俯冲，然后一个160度转弯，期间只用了十二秒钟，就恢复了逆向的平稳平行。

再过了三秒钟后，张铁仲少校已经在雷达屏显中找到了小淘气，“雷达锁定，保持平飞……坐标校定完毕，二十二秒后发生爆炸。”

后座的马文才上尉握紧拳头，发出了“耶”的一声。其实不用张铁仲读出来，在三位飞行员面前的雷达民间显中，都可以看到这些数据，但只有当出任导航员和雷达操作员的张铁仲读出来，才会最终表示确认一般，让人心里踏实许多。

黎凡生并没有动，后续的雷达导引要求飞机必须保持平稳平行，这个时候战机如果做出剧烈动作，会导致炸弹失去导引，无目标爆炸，那样就会使得爆炸的效果减小许多，甚至是出现许多未知性问题。

“让‘小淘气’迷路可不是件小事！”黎凡生的目光紧盯着面前的各个仪表，但嘴角的动作已经表露出了他心中的喜悦。到了这个阶段，已经没有人可以再阻止小淘气的爆炸了！

张铁仲又开始了倒计时，雷达屏显上也出现了一排小光点标出的“小淘气”飞行的轨迹，按照计划，4号“淘气宝宝”将在橡树岭最中心位置的500米上空爆炸，那里也是指挥部根据空军侦察机冒死拍回来的照片，所推算出的最可能是y-12，也就是分离铀-235的车间。

“5、4……”这一次，已经完成自己任务的马文才也加入了倒计时行列，两个人重着数出了最后的“2”后，大喊一声，“爆……咦，难道是哑弹？”

可他们话音未落，一道耀眼的白光照亮了整个夜空，比太阳更亮，比极光更白。

马文才上尉还能过装在机尾的红外摄像机看到了一个巨大的圆形火球腾空而起，体积在急剧膨胀。然后……然后就是巨大的冲击波夹杂着爆炸声冲得“蓝芬”号猛的一颤。

三个人都知道，这是核爆炸后的反射波，在训练时，就曾有空军专家专门讲解这些常识。

马文才瞪大了双眼，“蘑菇云……哇，这么大的蘑菇得够多少人吃多久呀？”

“靠，吃货的世界真的无人能懂！”黎凡生翻了个白眼，打开了通讯器，开始呼叫指挥部。都可以看到这些数据，但只有当出任导航员和雷达操作员的张铁仲读出来，才会最终表示确认一般，让人心里踏实许多。

黎凡生并没有动，后续的雷达导引要求飞机必须保持平稳平行，这个时候战机如果做出剧烈动作，会导致炸弹失去导引，无目标爆炸，那样就会使得爆炸的效果减小许多，甚至是出现许多未知性问题。

“让‘小淘气’迷路可不是件小事！”黎凡生的目光紧盯着面前的各个仪表，但嘴角的动作已经表露出了他心中的喜悦。到了这个阶段，已经没有人可以再阻止小淘气的爆炸了！

张铁仲又开始了倒计时，雷达屏显上也出现了一排小光点标出的“小淘气”飞行的轨迹，按照计划，4号“淘气宝宝”将在橡树岭最中心位置的500米上空爆炸，那里也是指挥部根据空军侦察机冒死拍回来的照片，所推算出的最可能是y-12，也就是分离铀-235的车间。

“5、4……”这一次，已经完成自己任务的马文才也加入了倒计时行列，两个人重着数出了最后的“2”后，大喊一声，“爆……咦，难道是哑弹？”

可他们话音未落，一道耀眼的白光照亮了整个夜空，比太阳更亮，比极光更白。

马文才上尉还能过装在机尾的红外摄像机看到了一个巨大的圆形火球腾空而起，体积在急剧膨胀。然后……然后就是巨大的冲击波夹杂着爆炸声冲得“蓝芬”号猛的一颤。

三个人都知道，这是核爆炸后的反射波，在训练时，就曾有空军专家专门讲解这些常识。

马文才瞪大了双眼，“蘑菇云……哇，这么大的蘑菇得够多少人吃多久呀？”

“靠，吃货的世界真的无人能懂！”黎凡生翻了个白眼，打开了通讯器，开始呼叫指挥部。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第406章大功告成

当艾灵顿·菲尔德机场中唯一开机的军情五处特别行动小组电台，收到皇家空军预定频段的信号时，郑泳上校先是愣了一下，但马上就缓过神来，一把抢过了通信员头上的耳机，完全不顾其他人眼中的惊异。

还没有明白发生了什么的特别行动小组成员们面面相觑，“平日间相当注重仪表的大姐头怎么突然就抛开其苦心经营的淑女形象？”

几个一直有心思肥水不落外人田，准备追求长官的家伙也都翻了个白眼。本以为郑上校是军情局中少有的具备贤妻良母物质的女神之一，没想到……看着将耳机贴到耳边，一只脚踩在椅子上，还在不停的撸着衣袖的大姐头，这哪是女神，活脱脱的一个母大虫、河东狮！

但狂喜中的郑上校根本没有意识到自己已经在下属们中形象大跌，整个特别行动小组中，其他人都并不知道“天雷”计划的存在，他们只是奉命在此接收“休眠者”们可能发回的情报。唯一详细了解“天雷”计划的就只有郑泳上校，还这是因为其之前一直负责有关橡树岭情报的收集工作，否则以郑泳的上校军衔，根本不够资格接触“天雷”计划这样的绝密行动方案。

按照计划，不管行动如何，休眠者都会在零时三十分前后启动电台，将他们在橡树岭周围几十公里外所观测到的景象以密电的形式发回到军情五处的特别行动小组。

但是郑泳没有想到，“休眠者”的电报还没有收到，但却首先收到了皇家空军的信号。在盟军空军司令龙啸天上将和盟军总指挥部先后发出无线静默令后，这个时候的皇家空军的信号，很明显，只能是“蓝芬”号。

既然蓝芬号能够在这个时候发回信号，那岂不就是意味着……身为军情局高级军官，郑泳当然熟知保密条例，但心中巨大的狂喜并不是想压抑就压抑得住的。

信号是加密过的，军情局也无权破译，郑泳当然也不会去尝试那种蠢事。扔下耳机，郑上校一脚蹬翻了脚下的椅子，转身就向外间跑去，那里有电话，可以联系到机场指挥塔的电话。

通讯室内的特工们大眼瞪小眼，心中关于女神的传说已经全部被打翻……“尼玛，肿么整个人的感觉都变得有些不好了呢？”

这厮明显曾是女神的铁粉之一。

身边另一位兄弟拍了拍他的肩膀，“女神不靠谱，追求有风险！”

……

“我是军情局五处副处长郑泳，请快我帮接龙上将！我有重要情况汇报。”

“哈哈，我就是！郑上校，你不是要告诉我蓝芬号传回的信号吧？”

……

“原来帝国上将军也会骗人，哼！明明说整个机场只有我们特别行动组的一部电台开机的！”放下了电话，郑上校一回头，却发现几个下属都在门后偷偷探出头来，“看什么看，都给我回去准备接听信号。哼！男人没有好东西！”

得，跟上将不敢发脾气，郑泳的怒火被几位下属妥妥的接住，顺便还来了一个大范围群攻技。

实际上，零时一过，指挥塔上的电台便已经全部开机，第22特勤中队的其他战机也在两架“棘背龙”预警机的指挥下，靠近了密西西比河上空，随时准备接应蓝芬号。

时间似乎走的更慢了，龙啸天的眼睛几乎就是在时钟和带着耳机的通信员身上来回巡视，但每一次期盼的目光迎来的都是略显紧张的摇头。

关心则乱，其实龙啸天自己也清楚：在零时五分前，是不可能有信号传回来的！行动计划的每一个坐标，每一个时间点，都是经过严密的测算和多次推演才最后确定的。没有消息，就是好消息，因为那代表着“蓝芬”号在按计划行动。

零时九分，电台上的提示灯频闪，在龙啸天和指挥塔中其他人紧盯的目光中，通信号猛的站了起来，连军礼都忘了敬，就大声喊到，“副司令，蓝……蓝芬号，是在蓝芬号在呼叫我们！”

“吱、吱”的滚轴声响起，只有两寸宽的白纸条从电台后方的打印机自动传出。

龙啸天在一刹那变身为武林高手，迅捷的从沙发后跳了过来，将通信员拔拉到一边，撕断电报纸，“顺利在预定坐标投下4号宝宝，投弹后飞机正常，已经开始返回基地。”

不长的几十个字，却仿佛如久旱甘霖、灵丹仙药让龙上将整个人的感觉都爽了起来，“给陛下发电，给总指挥部叶帅发电……大功告成……等等，还是等‘休眠者’们的情报发回来再向陛下和叶帅汇报吧！”

光凭蓝芬号发回来的电报，还不足以证明橡树岭被摧毁。如果现在就给陛下发电报，结果却闹个大乌龙，那可就丢人了！狂喜中的龙啸天上将很快调整了自己的心态，作为“天雷”计划的总指挥，情绪失控是极其危险的事。

“命令猛龙中队，注意接应‘蓝芬’号，同时启动第二计划。”努力让自己更平静些，龙啸天下达命令的声音已经恢复了正常，但夹着香烟的右手微微的颤动，显示出其内心与外表的镇定完全相反的激动。

不管“休眠者”传回什么样的信息，第二计划都同样重要。如果证实了投弹地点有误，或是爆炸效果不够理想，那么第22特勤中队的猛龙编队就必须要在天亮前再次奔袭橡树岭，并对其补刀。

龙啸天并不怀疑“淘气宝宝”的威力，战争实验室的核专家们也多次证实，如橡树岭那样的山谷之地，“淘气宝宝”爆炸后的威力可以达到平原地型时的两倍以上。相对狭长和密封的空间，可以让核爆后的冲击波和辐射都发挥出最大的威力。

在陛下那里，龙上将就曾亲眼见过印度洋上的小岛，在一次地下核实验后沉没的照片。只要坐标准确，4号宝宝摧毁橡树岭的核设施，甚至是美军的地下实验室，应该不成问题，但龙啸天担心的恰恰就是坐标。

用雷达定位，而且是在夜间。在帝国皇家空军来说，也是首次在实战中应用这项先进技术。即使在是训练中，黎凡生和第22特勤中队的其他飞行员们，都多次演练雷达定位，用将精确制导炸弹准确击中目标，但那毕竟是训练。

如果4号宝宝的爆炸点不是事先设计的位置，那么，以橡树岭特殊的地型，在山体的遮挡下，保留下部分核设施，也并非不可能。所以，军情局才会冒着被美军发现和核辐射的巨大危险，也要派出多名“休眠者”实地查看。

“也不知道那些所谓的防护服，管不管用！”龙啸天捏了捏鼻子，“这要是被陛下知道，不顾安危，在核爆地周围派出特工实地观测，肯定是会被大骂一顿的。”但是在美国空军的实力还未严重操作之前，实在是想不出更好的观测方式，除非等到天亮！

“可是……天亮？”龙啸天看了看指挥塔内，一群面现喜色但却因自己在场而不敢放声庆祝的空军司令部的参谋们，轻轻咧了咧嘴，目光转向墙壁上的军用地图，“如果一会休眠者传回来爆炸坐标准确的消息，也不知道天亮后，那帮家伙会把5号投向哪！”

新奥尔良？孟菲斯？还是小石城？

好吧，这不是皇家空军副司令该操心的事，龙上将已经明确表示，“哪怕你们随便找个美国城市扔掉，只要不带着5号那家伙降落在基地就可以！”

开玩笑，飞机带着枚原子弹降落会有多大的危险？那玩意炸美国人很爽，可龙上将没打算让自己也爽下。

指挥塔中被压抑着的肃静一直持续到了电话铃声响起。

郑泳上校的电话与“棘背龙”预警机发回的电报几乎是同时到达。五位“休眠者”汇报爆炸点准确无误和负责接应的编队已经接回蓝芬号，连续两个好消息让指挥塔中参谋们再也无法控制自己的情绪，大家互相拥抱着，拍打着，甚至流出了激动不己的泪水。

龙啸天没有批评这些年青人的放释，在他的心中，又何尝不想高声呐喊，疯狂庆祝？

趁着没人注意到自己，用一个隐蔽的动作，擦拭了一下眼角，那里有一颗不小心流出的水珠，“嗯，是汗珠，绝对不是泪珠。”龙上将无比笃定的确认了一句。

指挥台前再次传出“滋滋”的声音，龙啸天看到电讯员也脱离了岗位加了入庆祝的人群中。没有打扰他们，这些年青人在行动开始之后，同样承受了太大的压力，适当发泄一下不是坏事。

绕过桌子，龙上将亲自坐在了电讯员的位置上，毫不犹豫的按下接听键——帝**的每一位高级指挥员，都可以熟练的应用北斗通讯系统。陛下曾经为此在皇家军事学校专门开班培训，并要求帝国三军，无论哪个兵种的少将以上的将官，都必须要轮流参加培训。考试不合格者，不得担任一线部队的正职。

这简直就成了帝国将军们的上岗证，有几位自恃资格老的将军，在结业考试不合格后，还曾质疑陛下的此项规定过于形式主义。通讯系统，有通讯参谋和技术军官搞明白就可以了，一军主将只要根据信息情报做出判断和决策就可以了，弄什么培训呀？有这时间，搞一次实战学习好不？

然后……然后就是这几位老兄都被转入预备役训练民兵去了。

陛下言之：跟不上时代进步的节奏，还想为部队主将？那就是对士兵们的不负责任，对帝国的不负责任。

强迫那些中华移民而来的帝**将领，改变旧的思想，接受并应用科技发展的成果，打消华人数千年来一直推崇的中庸之道，让汉人学会竞争是钟义的心愿之一。

为什么我们的民族强大如厮，却还是放养了恶邻无数？为什么我们的祖先文明灿烂，却还是背负了苦难与贫穷？

这就如一段相声中所说：汉人发明了火药，把它制成炮竹喧嚣天下；而洋人却用汉人发明的火药，制成了枪炮来争霸天下。

“汉人从来不乏智慧，但我们却少了一颗不满足的心！”

在新一期的皇家军事学院开学典礼上，钟义如是说到。其实钟义想说的还有很多，但是却看到了自己的新任秘书李锦石上校跑到了讲台下，脸上的表情似乎很急的样子。

匆匆的向学员们提出一些要求和鼓励，陛下有些虎头蛇尾结束了演讲。看李锦石的表情，钟义很清楚肯定是紧急军情，否则这个老实人肯定不会跑到讲台下边来。

——在武佳仪也被神勇的陛下种上了以后，终于同意入驻金华殿，成为了梅妃。不过，鉴于连续两任女秘书最后都被收入后宫的前科，最高统帅贴身秘书一职，已然成为了金华殿女人们眼中钉、肉中刺，仇恨值集中之处。

不要说娇蛮如故的兰妃海妮，就连稳重端庄的雪妃秦映雪，也明确提出：卫青阁陛下的办公室，不再适合出现女性。

钟义强烈反对，但皇室家庭会议中，以两票对七票的较大劣势反对无效。除了陛下自己的一票外，另一张赞成票出自于被钟义以一个高仿“猛龙”战机航模收买的天麟殿下。

本来还想收买天宁和天馨的，可是两个小丫头明显受到了老妈/的教育，坚决抵制老爹身边再出现其他女人，为了休现金华殿的民主广泛性，连远在东京的樱妃也通过电话投票的方式投出了一张反对票。

大势已去，钟义悲呼嗟叹，“如今的金华殿明显是阴盛阳衰。”无奈带着因投出赞成票而被老妈追杀的天麟逃回卫青阁。

在办公室中，陛下抱着儿子道了一句：“天麟，你要记住，治国平天下易，齐家……难呀！”

……

示意皇家军事学院的开学典礼照常进行，钟义在多名“大内高手”们的保护下，回到了自己了的金钩花冠专车上，接过李锦石递来的文件夹。

是龙啸天发来的电报，电报纸上只有四个字：大功告成！

“靠……”难掩心中的欣喜，可钟义还是骂了一句，“莫不成龙啸天这货也看到金大大的鹿鼎记？”

“回宫！”合上文件夹，递还给身边的李大秘，“锦石，发出通知，两个小时后召开战时军委会议，所以在帝都的军委常委们都要参加。”

李锦石上校连声应是，认真记录陛下说的每一个字，然后用专车上的车载电话打回卫青阁最高统帅部秘书处，会议通知这种事情自有专门人员去做。

与薇薇安与武佳仪做秘书时不同，李锦石不仅是陛下的专职秘书，还担任最高统帅部秘书室主任、未央宫侍从室副主任等职。

宽阔的龙骧大道上车流如梭，陛下的专车及前后数量警卫车如其他车辆一样，同样需要遵守交通规则。虽然，一路上每隔两百米就会有一组皇家禁卫队的狙击小组在秘密布防；虽然，交警们会在专车到来之前，便会在指挥系统中接到通知，疏散车辆，尽量不给车队造成更多的耽搁；虽然，还有更多的便衣活动在大街的两侧，甚至是出租车、货车司机又或是打扮成新人类标新立异。

钟义很讨厌兴师动重，但是在机场刺杀案之后，陛下身边的安保问题便成为了重中之重。虽然数次要求不许扰民，禁卫队也的确下了不少功夫，但这种规格的警卫，想做到一点不扰民是不可能的。钟义也只好睁一只闭一只眼，由得他们去做。

龙啸天的电报很简单，却在钟义的心中掀起了狂风巨浪。金色花冠平稳的行驶，闭上眼睛似乎在小憩，可实际陛下却是在借此掩饰自己的狂喜。

即便是很清楚，龙啸天绝对是经过确认之后才会给自己发电报，可钟义还是有些不敢相信，“橡树岭就这样被摧毁了？美国的原子弹就这样被扼杀在摇篮之中了？没有了原子弹，美国人还能有什么来抵抗盟军的脚步……”

一时间，钟义发现，这颗原子弹不是爆炸在美国，而是爆炸在自己的心中，那种感觉就如……就如有千万只草泥马奔腾而过，根本就无法平静下来。

在前世，没少看到广岛和长岐被核爆后的照片。在这一世，第一颗“小淘气”引爆岐埠之后，大量的照片和资料也早就送到了陛下的办公桌上，可是都不如龙啸天的这四个字的冲击波更强大。

在记忆中，一直是美国举着核大棒到处讹诈他国。朝鲜战争之时，麦克阿瑟就数次建议核爆东北，“尼玛，要是真爆了，都指不定有没有老子的出生了。”

钟义无数次腹诽过麦克阿瑟那老小子的提议。可现在，当麦克阿瑟已经回到了西点军校当他的校长；当一切罪恶之源的橡树岭已经被“淘气宝宝”彻底摧毁时，钟义的心中却生出许多的不真实感。

“这真的是我做到的吗？这一切不会只是个梦吧？不会突然醒来，却发现我还在躺在装甲兵学院的宿舍中，身边的几位兄弟都还趴在电脑前大玩红色警戒吧？”人还能有什么来抵抗盟军的脚步……”

一时间，钟义发现，这颗原子弹不是爆炸在美国，而是爆炸在自己的心中，那种感觉就如……就如有千万只草泥马奔腾而过，根本就无法平静下来。

在前世，没少看到广岛和长岐被核爆后的照片。在这一世，第一颗“小淘气”引爆岐埠之后，大量的照片和资料也早就送到了陛下的办公桌上，可是都不如龙啸天的这四个字的冲击波更强大。

在记忆中，一直是美国举着核大棒到处讹诈他国。朝鲜战争之时，麦克阿瑟就数次建议核爆东北，“尼玛，要是真爆了，都指不定有没有老子的出生了。”

钟义无数次腹诽过麦克阿瑟那老小子的提议。可现在，当麦克阿瑟已经回到了西点军校当他的校长；当一切罪恶之源的橡树岭已经被“淘气宝宝”彻底摧毁时，钟义的心中却生出许多的不真实感。

“这真的是我做到的吗？这一切不会只是个梦吧？不会突然醒来，却发现我还在躺在装甲兵学院的宿舍中，身边的几位兄弟都还趴在电脑前大玩红色警戒吧？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第407章黑雨小石城

人生如戏，戏如人生。

穿越后的人生总会在记忆和现实之间，生出许多彷徨。

其实，就算是我等平凡到苍白的人生又何尝没有许多彷徨？

好在，钟义的彷徨真的就只是彷徨。在收到龙啸天的绝密电报之后，在最高统帅部战时军委会议开始召开的时候，李大秘又敲门报告，得到陛下允许之后，送进来了另一份电报。

发报者仍是龙啸天。这封电报比第一封的字数多了不少：蓝芬号顺利返回，猛龙编队于5时55分将5号投掷于阿肯色州首府小石城。

“小石城？那不是……”陛下差点脱口而出“那不是花边总统克林顿的家乡吗？”可话到嘴边旋即想起，尼玛，克林顿现在还没出生呢！

“这下好，麦克阿瑟没有核爆老子家乡，咱却把先把克林顿弄的也许没办法出生了！”暗暗吐槽一句，轻轻将电报在会议桌上推给了右手侧的海军司令张峥元帅。

在座的各位，都已经知晓了“天雷”计划，成功核爆橡树岭的消息让这些帝**大佬们也是兴奋不己，甚至还有叫嚣“干脆趁热打铁，往华盛顿和纽约再扔两颗原子弹，搞定美国人”的。

听得陛下是眉头紧皱，找这帮唯恐天下不乱的家伙商讨北美战争的后续事宜，是不是找错人了？蒋云志和叶为洵不在，沐雨在这种场合又是个闷葫芦，钟义感觉在军委中，能商量点事的人还真没谁了。

张峥算是个稳重人，可惜其眼光局限于海军，而且其在大战略方面的才能有限，过于稳重也使其显得缺乏上位者必备的魅力。

眯着双眼，钟义在考虑，应该将陈庶康和龙洲调回帝都，参与决策。反正帝**的高级将领的年纪大多都在四十多岁间，也谈不上谁比谁老资格。

排资论辈也只是谁更长时间的跟随在陛下身边，谁更早的加入帝**。

任人唯亲绝不可取，德才兼备，以功论职才是正道。

“小石城？”这时，张峥看完电报也发出了惊叹，云九一把将电报纸抢过，“还真是小石城，这帮败家玩意，怎么挑了个这么小的城市！”

张峥翻了个白眼，“云帅，这可是阿肯色州首府呀，不是什么叫小什么城的就都是小城市。只是……”

看到张峥的迟疑，陛下来了兴趣，“张帅有什么看法？”

“陛下……”一如既往的在心中措词谴句一番，张峥的稳重让身旁脾气火爆的云帅直瞪眼睛，“我说老张你有……”

“老九，听张帅说！”陛下及时发声，制止了云帅的粗口。

张峥咧嘴一笑，“陛下，各位，虽然核爆橡树岭，摧毁美国人的核设施，我们的‘天雷’计划就算成功。可是从长远来看，五号的投掷点，在我看来，小石城这个城市我们选的并不好。”

小品一口茶水，有云帅这个急性子在旁边瞪眼珠子，张峥并没有卖关子，直接说到：“陛下曾说过，以核止核我们是迫不得己。因为等美国人的原子弹研究出来，他们未必会如陛下这般克制，或者说像陛下这般对于人类的未来有负责任的考虑。”

这话一说完，不要说云九，就连死鱼脸的沐局长都咧了下嘴，“尼玛，陛下的马屁大家都拍，可是这么明显的拍也太……”

张峥微微一笑，对于老兄弟们的鄙视毫不在意，“成功摧毁橡树岭核设施，至少是短期内，美国人已经推动了制造原子弹的能力。那么，接下来我们就应该要考虑北美战争的善后问题了。我相信，见识过原子弹的可怕，而又失去核保护的能力，以美国人的性格，他们应该会提出停战谈判了。”

“你就忽悠吧，蒋帅不在大西洋那边登陆，两颗原子弹美国人就能投降？”对于张帅的论调，云九表现的十分不以为然，又或是唱对台戏唱惯了，只要是张帅提出来的，云帅就必须要反对下。海、空军之间的明争暗斗在所有国家中都存在，如云九和张峥这样，只是互相抬杠拆台的，还算是好的。当然，在钟义的眼皮子底下，也不能可允许同样以红警战士为主体的海、空军出现过大的矛盾。

“美国想停战谈判，和炸小石城有什么关系呢？”沐局长终于数完了茶叶梗，抬起头面无表情的问了一句。

会议内容貌似有点走题了。但钟义也是抬起头，很有兴趣的等待张峥接下来的说法。刚才还在想张峥的大局观差了些，可现在看来只是因为其过于稳重的性格，在蒋云志和叶为洵都在帝都是，被他们的光芒所掩盖。

没有理会云帅在一旁的碎念，张峥捧着茶杯，露出了一丝诡笑，“这与陛下的决定有关！”

“老张我是不是再给你找把鹅毛扇，让你扮的更像点呀！你还真以为你是孔明呢？”

哈哈，云九的话让钟义也有些忍俊不禁，“张帅，计将安出？”

云九一巴掌拍在额头，“完了，陛下居然也喜欢你这一套，看来我老九没事也得多去听听三国的评书了！”

……

众人哄堂大笑，虽然不敢与几位元帅一样与陛下开玩笑，但是这军委会开得……云、张两位元帅简直就如同剧场里相声演员一样，一捧一逗，活宝至极。

大家的笑声，云九是蛮不在乎，但张峥的面上有些红晕。钟义抬手摆了摆，会议室的笑声嗄然而止，玩闹有度，这里毕竟是卫青阁，是帝**最高统帅部。

看到陛下的目光，张峥点了点头，将椅子往边上挪了挪，离开云九这夯货远一些，轻咳一声，继续自己刚才的分析，“陛下，各位，在‘侯喜’行动之时，我军在北美的行动目标就并非是要占领全美。想想当年中华抗战，日军在中华大陆上嚣张至极，妄称三个月灭亡中华。而在前期，日军也的确是战果辉煌，坂垣征四郎半个师团打遍三晋、钢师团孤军敲开武汉大门，可是结果呢？虽然国/民政/府之首都是一迁再迁，但迁至重庆之后，日军终是无力再攻。我想，即使不是我军参战，在南线迅速挽回战局，日本人也没能力在短时间灭亡中华。这一点，应该是大家的共识。”

看到包括陛下在内的所有人都在点头，除了云九，张峥也没有理他，自顾说到：“那么，大家认为，我军或者说我们大中华联盟的军队领先于美军之间的实力，会比抗战时期中、日军队之间的差距还要更大吗？当盟军在北美的战线被拉长、当美国人开始在我们的占领地反抗、当国际上其他的势力开始介入时，我们想彻底击败美国的代价会有多大？”

张峥用一个问句结束了自己的发言，虽然他没有明确自己的观点，但在座之人哪有平庸之辈？就算火爆的云帅也只不过是与张帅意气之争。真的谈到军、国大事，哪还会轻易玩闹！

“天雷”计划之前，在帝国内部，根本就没有与美国人谈判的说法。陛下的雄心斗志大家都看得明白，宁可抛下欧洲，也要集全帝国甚至是全联盟之力，决战北美，将点火燃至美利坚。

无非就是因为欧洲已经打得残破不堪，即便是德意志这个战胜国，除了满足小胡子称霸欧洲的野心之后，也谈不上什么太实质的利益。至少，德国国内在经过几年的战争之后，经济已经濒于崩溃的边缘。

负责欧洲事务的帝**情六处最新的情报表明，小胡子现在的腔调已经由两年前的“必须要灭亡邪恶的红色政权”改为“我们已经为德意志夺取了足够的生存空间，我们已经向世界证明了日尔曼人的优秀。”

言外之意就是如果俄国人识趣，谈判也不是不可以的。可惜大胡子不是个识趣的人，在与大联盟改善了关系，并得到了一些有偿援助之后，苏联红军必须要在欧战中取得一定的战果。否则，已经丢掉了西伯利亚，再丢掉黑海和波罗地海地区，苏维埃政府还有何面目去呼唤人民的支持？

在苏维埃内部，也曾有人建议，趁大联盟全力进攻北美的时候，与德国停战，转而夺回西伯利亚。大胡子对这个建议只心动了数秒钟，就坚决的否决了，“再提此事者，以叛国罪论！”

想像很丰满，但现实太骨感！攻击西伯利亚，不要说与德国停战的前提和红军的战斗力，就是在其后可能要面对的汉皇的怒火，就不是现在的苏维埃政权可以承受的。

况且，虽然在西伯利亚的汉军主力撤离，但在东北亚地区，大联盟在短时间内组建一支数百万人的军队根本就不成问题。光是北海和东瀛两大总督府再加上很有可能会出兵的新华……想想那庞大的人口基数，大胡子就恨不得将提出这个建议的人送到内务部队审查一番，“尼玛，这货不会是德国人的间谍吧！”

卫青阁会议室中，钟义别有深意的望了侃侃而谈后猛喝茶水的张峥几眼，目光又巡视了一圈都在皱眉长考的军委委员们，脸上露出了满意的笑容。

像这样考虑帝国长远的利益和战略，才是大佬们该做的事。至于那个“再扔俩原子弹，炸了华盛顿和纽约”的混帐话，差点没把陛下鼻子气歪了。

当年在装甲兵学院读书时，钟义也没少与室友们一起愤青，什么“核爆日本，踏平台湾”之类，也都是经常挂在嘴边。

可是……不当家不知柴米贵，不养儿不知父母恩。只有当你成为了国家的决策者后方能明白，很多事都不并能仅凭意气行事。

的确，现在的大汉帝国有能力继续核爆纽约、核爆华盛顿。有二代“虬龙”h-41b隐身轰炸机的存在，可以说，盟军想要轰炸美国的哪里，都不仅仅是理论上可行。

但真的炸掉华盛顿、毁掉纽约，就可以彻底解决美国的问题了吗？真的推平白宫，炸死杜鲁门，美国人就会投降了吗？

张峥说的很对，日本入侵中华就是个最好的例子。那时的中华军阀混战，内忧外患，甚至连自己的军工体系都无从谈起，可日军在初期的狂妄之后，还不是在中华大地上四处碰壁？

还有很重要的一点就是，在帝**的内部，自“侯喜”被制定出来的那一天，就有一个共识。那就是北美战争不能像欧战那样打成“烂泥潭”之战，有效抑制美国在战争中的疯狂敛财之后，在北美及时抽身，至少是将大规模的部队在北美撤出，对帝国来说是必须也是必要的。

没有一个民族，也没有任何国家能够用强硬的手段统治全世界。拿破仑也好，蒙古铁骑也好，他们的下场都足够帝国引以为鉴。

帝国的根基在亚太，在印度洋。帝国的军力必须要牢牢的控制住这一地区，尤其是中东和非洲。帝**主力远征美洲势在必行，但又不可强行，更不可长期牵扯在外。

钟义突然明白了张帅为什么说在成功核爆橡树岭之后，皇家空军将5号“小淘气”扔到小石城，并不合适的原因。

在不声不响间，张峥已然看透了陛下的北美战略，那就是拆分美国，破坏北美大陆上的一家独大局面，扶植多种力量相互制衡。

从这一点来说，将备用的这颗原子弹扔到黑白种族冲突十分激烈的小石城，等于是帮了杜鲁门的一个忙，将本来可以争取的黑人推到了美利坚政府的那边。

只要美国政府宣传得当，不仅可以化解因为战争和工人党的努力而闹得沸沸扬扬的黑人民/权运动，还能够得到更多的同情分，使更多的黑人加入美**队。

钟义突然也意识到，轰炸小石城，这很有可能是一步臭棋。

……

事态的发展也证明了的确如此。美国工人党主席“山姆大叔”几乎是带着质问的语气给陛下发来电报，电报的内容是三个连续的“为什么？”

也不怪山姆·韦伯如此动怒，“天雷”计划成功实施，橡树岭地区的伤亡因为美**方的严密封锁，而少为人知。但随后天亮时，在小石城上空爆炸的0005号“淘气宝宝”，据美国人的初步统计，造成了近十万人的伤亡。

要知道，如果不包括北小石城和松树崖等外围地区，整个小石城城区的人口总数一共才有十八万多。这相当于这次核爆之威，一下子将小石城的人口减少了一半。凌晨5时50分的爆炸时间，大多数小石城人刚刚起床甚至还没有起床，瞬间被冲击波摧毁的房屋将大部分人埋在废墟之下。

5号淘气宝宝爆炸的威力大约相当两万五千吨tnt当量，小石城开阔的地型并不像橡树岭那样封闭致命，也因为凌晨的爆炸时间，在室外活动的人很少，原子弹爆炸后的强烈光波，并没有造成太大伤害。但六千多度的高温，几乎可以把钢铁都化为灰烬；强力的冲击波，把绝大多数的建筑物摧毁殆尽。在爆炸中心极点下的人和物，像原子分离那样分崩离析；离中心远一点的地方，还可以找到一些尸体的残骸；而更远些的地方，侥幸活下来的美国人，也大多数遭到了严重烧伤，更有甚者，双目被烧成了窟窿。还有蘑菇云之后形成的黑雨，含有的大量的放射性物质，将在之后的二十年内，让很多幸存的美国人继续承受无穷的痛苦。

“他根本不是来解放美国人，他就是一个恶魔，一个杀人恶魔！”

在圣安东尼奥整训工人党武装的艾森豪威尔跳脚大骂，工人党主席山姆·韦伯也老泪纵横，“也许我是错的！我不是为美国人民找来了救星，而是迎来凶残的魔鬼。”

对于“山姆大叔”的指责，未央宫并没有做出正面回应，只是在随后，由北美盟军总指挥叶为洵元发表声明：盟国空军部队在7月13日凌晨，使用原子弹空袭了美国的核工厂所在地橡树岭以及阿肯色州首府小石城。对于这种威力巨大的武器给美国人民带来的伤害，盟军表示遗憾。因为是美国秘密启动核研究工程，并计划将原子弹投到盟军的头上。所以盟军不得不抢先行动，摧毁美国的核设施。

对于这种可能危及人类生存环境的可怕武器，大联盟并不赞成广泛使用。大汉帝国早在数年前就已经研制成功原子弹，但并未考虑将其用于战场。无论是在西伯利亚，还是非洲和欧洲。

但大汉有句古语：己所不欲，勿施于人。美国政府在想用这种反/人类武器用及对手身上时，是否想过，什么是文明，什么是自由，什么是人道主义？

最后，叶帅谨代表盟军总指挥部奉劝美国政府，为人民考虑，为国家考虑，不要在错误的道路上越走越远，而深陷其中，无法回头。

叶为洵的说法并不为大多数美国人认可，“你把我们炸完了，你又说是我们美国先研究原子弹的！这不纯属强盗逻辑吗！”

可是工人党信了，或者说不信也不行！如果盟军对于核爆小石城没有一个拿得出手的理由，那么工人党在美国民众中的支持力就会大大缩减，已经有很多美国人指责工人党是****，是叛徒，是与汉国狼狈为奸。

山姆·韦伯迫切的需要在这个时候摘清自己，为此，他不惜将杜鲁门身上再抹一把黑，强烈的谴责美国政府开展核计划，为人民引来灾难。就连艾森豪威尔在大骂过后，也保持了沉默。

政治……政治人物就是相声演员，为了表演，没有什么是必须要坚持，也没有什么是不可以出卖的。

只是，他们并不知道，这一次他们并没有冤枉杜鲁门，是少有的一次说出了实话。

在欧洲，大、小胡子知道了盟军在美国连投两颗原子弹的消息，表情各异。

大胡子是在窃喜，窃喜及时与大联盟改善了关系，窃喜没有在盟军展开北美战役后，对西伯利亚再生贪念，“对了，那个谁，是谁说让我们反攻西伯利亚的？把他抓起来，让内务部好好审一审，这货肯定是德国间谍……”

小胡子则是在狼穴中对党卫军头子海因里希怒目而视，“你个蠢材，要不是你保护不利，两次被人家破坏化工厂，我们德国的原子弹就会比汉国还要先造出来。告诉海森堡，他必须要加快原子弹的研究，还有你，一定要提供那些科研人员们所需要的一切。德国也必须要尽快拥有自己的原子弹！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第408章杀神小白起

无论是钟义还是执行“天雷”计划的皇家空军副司令龙啸天上将，都没有想到，备用的5号“小淘气”核爆小石城居然引起了这么多的连锁反应。

先是美国政府首先否认了自己的核研究计划，然后对于盟军在战争中使用大范围大危害性武器表示了强烈的谴责。

加拿大政府同样发表了声明，对于汉军不顾平民伤亡的野蛮轰炸行径亦表示谴责，这是在英格兰撤回英籍总督后，加拿大人第一次**走上世界政治的前台，抛开其宗主国英格兰，旗帜鲜明的在站在了美利坚一方。不过，加拿大政府的这份声明，在其国内引起广泛的争议，很多加拿大人都认为，在加拿大寻求**的时期，惹怒世界上最强的大汉帝国和最大的军事集团大中华联盟，无异于是惹火上身。如果说出兵美利坚是被绑架的无奈举动，那么这份谴责声明简直就是自寻死路，断绝了与大联盟进行停战谈判的一切可能，甚至还有可能为加拿大引来“核灾”。

出人意料的是，欧洲国家也相继发声谴责大汉帝国。如保加利亚、罗马尼亚、奥地利等，当然，这些国家都是与德国交好甚至是德国的盟国和仆从国。

虽然小胡子并没有公开表明立场，但这些需要看德国元首脸色的欧洲国家的声明，基本也可以被视为是德国的态度。

已经被原子弹炸得焦头烂额的美国总统杜鲁门，终于发现了一线生机，或者说是这个世界上，唯一可以帮助美国抵抗大联盟入侵的潜在盟友——德国。

虽然，到现在为止，德、美仍然保持着宣战状态，但在大汉帝国拿出了自己的核武器之后，德国人不可能不感觉到巨大的威胁。

白宫智库认为，如果说在汉国的原子弹曝光之前，德国还抱着坐山观虎斗和趁机全力解决苏联问题的想法，那么当小石城被核爆后的惨状照片传到柏林，传到狼穴的阿道夫面前，德国人不可能再无动于衷。因为，汉国位于不列颠岛上空军基地，与德国本土的距离，甚至要比华盛顿与休斯敦之间还要近的多。

以德国元首狂傲的性格，不可能容忍在其眼皮子底下，有这样大的威胁存在。所以，两枚原子弹，已经将之前汉、德之间貌合神离的关系捅破，大联盟与欧洲的矛盾不可避免。

考虑到国家长远利益，德国也一定希望有一个比较强大的美国来牵制汉国，而不是坐视汉国称霸北美。对了对抗共同的敌人，德、美两国之前的破冰谈判应该立即开启。

在遭到核打击之后，合众国上下，无论是军队还是平民都是一片哀嚎，对于卫国战争的前景普遍看衰。反倒是工人党利用这个时机，大肆宣扬其曲线救国的政策，赢得不少人的支持。

一个稳定而又强大的德、美联盟，不仅可以在军事和外交上对大联盟形成一个强有力的反击，还是在美国国内起到稳定军心、鼓舞士气的作用。

“否则，在美利坚的南部和西部，工人党的势力将会得到迅速壮大，也许……一年以后，我们的对手就要变成由汉国支持的工人党武装——汉军根本不用再亲自动手，我们自己就要重演南北战争的悲剧。与其在内战中流血，我更宁愿牺牲在抵抗异族侵略的卫国战争之上。”

陆军部队史汀生上将在白宫会议上如是说到。

可事实上，德、美联盟虽然不能说是美国人的一厢情愿，但至少是实现的难度相当的大。且不说苏、德战争根本无法迅速结束，就是在英国的二百多万盟军也对德国形成了极大的威慑。阿道夫不可能不考虑一旦德、美联盟，那么大汉不败战神蒋云志指挥的盟军随时可以在英吉利海峡展开登陆战役，德国就不得不再次面对两线作战的窘境。

阿道夫很狂妄，但绝不愚蠢。在大不列颠岛和伊比利亚半岛上的盟军迟迟不动，蒋云志既不登陆美洲，又不撤军，明显就是汉皇对欧洲大陆并没有死心。

在隆美尔被处死之后，小胡子并不认为在德、汉之前还有什么交情可谈。况且，国家利益的事，又何曾有过什么交情可谈。

1944年8月6日，美国总统特使、国务卿詹姆斯与德国外长里宾特洛甫在冰岛首都雷克雅未克举行秘密会谈，为美国总统与德国元首的堪称可以改变世界格局的重要会面铺平道路。

而在帝都长安，卫青阁。

盟军两大总指挥蒋云志元帅与叶为洵元帅也先后飞回南华，参加帝国最高统帅部战时军事委员全体会议。帝国四大总督、中东与非洲两大驻军司令以及帝国各军种司令和最高统帅部四总部长官，都参加了些次会议。

卫青阁大礼堂龙骧殿内一时将帅云集、将星闪耀。在会议上，帝**副总司令蒋云志元帅与总参谋长叶为洵元帅都被免去了盟军总指挥职务，其职务分别由肖国兴上将和陈庶康上将接任。

陛下在会议上的讲话中明确指出，帝**队目前最重要的任务仍然是打赢北美战争，留在欧洲的盟军即将展开大西洋登陆。但摧毁了美国的核设施之后，帝国在军事上的压力已经大大减轻。最高统帅部的注意力将有部分转移到全球面局上来，蒋、叶两位元帅离开前线，返回帝都也源于此目的。

不仅仅是两路大军的总指挥，在参战部队方面，也进行了分批轮换。陛下直言，帝**海外征战多年，必须要给予老兵们一定的休假和休整期。

钟义还列出来了个数字，自1939年帝国北上抗日，到在北美核爆橡树岭，五年多的时间中，已经有三十万四千零五十四名将士战死沙场，伤残者更是不计其数。

大汉的中兴之路是烈士们用生命铺就的荆棘之路；大汉的崛起之梦是帝**人用血汗绘出的坎坷之梦。

为了民族，为了国家，我们无惧付出，我们不怕牺牲！但和平与和谐是每一个炎黄子孙最大的心愿。我们将敦促美国政府在帝国的要求范围内，尽快结束战争，还世界一个和平发展的和谐环境。

军委会议结束几天以后，大中华联盟g12峰会在华夏共和国首都西京市召开，除了华人三国之外，犹大王国、摩洛王国、日本、意大利、土耳其、西班牙、以及伊朗、巴基斯坦和罗曼采夫王国的国家元首都被获邀参加，除g12成员国之外，英格兰国王乔治六世和苏格兰国王爱德华八世都作为特邀佳宾被邀请参加峰会，不过，他们并不是抵达西京的各国元首中最受人瞩目的，毕竟这哥俩早已经就与汉皇穿一条裤腿是众所周知的。最出人意料与会的，是苏维埃总书记斯大林和自由法国首领戴高乐。

后者在盟军解放苏格兰时，于格拉斯哥被俘。随后与多国抵抗组织的首脑一同被请到了南华，在已被更名为蓉城的珀斯城外皇家天鹅酒庄，汉皇亲切接见了这些丧国之人，这其中还包括荷兰、丹麦和比利时等国的王室中人。

当已经年过六十的荷兰威廉敏纳女王第一次见到汉皇时，还有些不好意思。毕竟，在争夺南洋殖民区战争时，虽然因为荷兰国力弱小，军事方面的行动规模并不大，但两国之间曾发生过激烈的口水战，“寂寞但不孤单”威廉敏娜女王也没少对汉皇口诛笔伐。

不过，钟义倒是对这位荷兰历史上在位时间最长，经历最坎坷，也堪称最有才华甚至是最美丽的女王颇感兴趣。虽然在德军入侵荷兰之后，女王便率领王室和政府流亡英国，但威廉敏娜一直通过无线电广播，号召全国人民拿起武器，保持旺盛的斗志，直到全国解放。

“貌似在前世，德军撤离之后，这位女王回到荷兰时还受到了人民的热烈欢迎，被誉为‘抵抗之母’。悲剧的是，随后印尼便宣布**，荷兰彻底退出了殖民大国的行列。”

钟义虽然在表面上对女王表示出了足够的尊敬，但是心里却在暗暗腹诽。

不管是基于帝国未来的欧洲策略，还是帝国一直在推行的王国复兴，汉皇都必须要厚待这些欧洲的传统王室。

当然，法国的戴高乐将军是个例外。这货在法国人已经宣布投降之后，仍然在邱吉尔那混来了被承认国藉和**性的“自由法**队”，并在协约国登陆非洲战役之后，加入多国部队与盟军作战。在历史上的1944年8月，戴高乐本来是以胜利者和解放者的身份回到巴黎香榭丽舍大道。只是这一世，他不得不在同样的时间，苦苦哀求汉皇给予其法国抵抗组织领袖的身份。

大不列颠岛上已经分家，英格兰和苏格兰那哥俩现在是唯汉皇马首是瞻。没有汉皇的认可，戴高乐在已经分崩离析的自由法国政权内部，也根本无法得到足够的支持。更不要说，法国的解放必须要建立在盟军开始解放欧洲大陆的基础之上。

指望西班牙和意大利是没有任何希望的，不仅仅是他们根本就不敢与德军交战，更因为在大联盟内部，汉皇不发话，墨索里尼与佛朗哥也绝对不对应承什么。

参加g12峰会，是打滚放泼才在汉皇那求来的机会。戴高乐看的很准，只要抱紧汉皇这条大腿，就一切皆有可能。要知道，g12峰会另一位特邀佳宾可是苏维埃的斯大林耶！或许在战争爆发之前，法国的国际地位甚至要超过俄罗斯，可随着德军两月攻陷巴黎，贝当元帅投降。法国……还有几个人会在国际事务中记得法国？

可大胡子就不同了，人家独抗德国的侵略，苏联红军在近期的战斗中，已经丝毫不落下风。号称无敌的德军在伏尔加河畔，在高加索山区，遭遇了一次又一次的顽强反击。苏德两国对峙的战场，已经被重新推回到了乌克兰。虽然，这与俄国人向汉国妥协，以放弃西伯利亚的土地索求权换来了大联盟对其或明或暗的支持和援助有关，但毕竟也证明了丢失了大半土地的苏联仍然拥有雄厚的军事实力。

在峰会上，各国元首相继发言，对于盟军的作战给予了高度的肯定，对于华人三国在大联盟中起到的中流砥柱作用给予充分的认可。这让新华的太祖和华夏的蒋总统都有些汗颜。西迁马达加斯加建国，华夏靠的是汉军在非洲和印度洋地区的强大驻军威慑。新华经济腾飞，当然更离不开大汉不惜余力的援华支持。说到底，华人在大联盟中的强势和主导地位，皆由大汉帝国而来，甚至可以说，皆由汉皇而来。

正如新华太祖与蒋总统这一对老冤家握手言和之后，俱是唏嘘感叹，“后生可畏呀”！

“立万代之奇功，建炎黄之盛世。数天下英雄，唯汉皇一人也！”太祖是正宗的师范生毕业，一直是自负文采，采词纳句拈手即来。

在履历上逊色许多的蒋总统这方面不太擅长，当年混青帮时的切口，在这也用不上来。总不能来上一句“地振高岗，一派溪山千古秀；门朝大海，三河河水万年流”吧？不过，对于汉皇，老/蒋也是从心底往外的佩服，人家从西安政变之后，所办的事无不讲究民族大义，堂堂正正。那像身边这位，趁着抗战积蓄实力……

不过蒋总统对于现有的局面也是相当满意。咱中华自古就是胜者王侯败者寇，别管人家使啥手段，这争夺江山之战，赢就是赢，输就是输。

如今得汉皇之助，咱蒋家父子西迁复国，也算是为中华开疆拓土。想来后世的汗青史书上，也会给蒋家爷们书上重重一笔。不管咋说，在华夏岛上打黑人，总比在台海那自己人打自己人心里舒坦得多。

为期三天的大联盟g12峰会，还有一项重要内容就是提高与欧洲非大联盟国家的交易税。说穿了，这项政策就是直奔德国而去。

你不是要与美国结盟吗？那你就不要再幻想使用大联盟国家的资源。咱也不说不卖你，大联盟国家内部一千汉元一吨，卖德国，五千汉元，百分之五百的交易税。一些特殊稀有资源，大联盟内部禁止外销。至于关键的技术转让等，更是早在知秋城大联盟全体会议时，就做出了详细而又严格的规定。

在后世，名国更通用的是将这些经济管制措施称之为经济制裁。是某大国除军事威慑之外的另一支弹压之棒，“世界警察两只手，军事打击和经济制裁”都是其称霸世界最有效的手段。

针对德、美结盟的趋势，汉皇的手段不可谓不强硬。军事上向美国持续施压的同时，力求在经济上捆住德国。但是，在“核威胁”面前，无论是犹豫不决、心生迟疑的小胡子，还是已经走投无路、拼死挣扎的杜鲁门，这些常规手段都并不能影响其孤注一掷的决心或是野心。

一个是不甘心汉国坐大，仍想要争一争；另一个是国家危亡，已无所顾忌。

德、美首脑会谈一步一步的被推进。而盟军的下一步策略也变得越来越难以取舍。

在德、美可能结盟的前提下，驻扎在欧洲的盟军部队如何行动？肖国兴上将的任务是继续执行横越大西洋、登陆北美的计划，还是巩固盟国在地中海的势力范围，防止德军的突然发难？

在叶为洵元帅回归总参，蒋云志也开始继续泡在卫青阁之后，关于欧洲战争态势的推演已经进行了很多次。对地中海战场最有发言权的蒋帅在每次推演后都会拼命摇头。

在其看来，如果将在欧洲的盟军主力派往越洋作战，那么以西班牙和意大利军队的实力，就算再加上中东司令部和非洲司令部的兵力，也不足以威慑德军。尤其是峰会期间，斯大林就态度暧昧，言词闪烁。如果小胡子同意归还乌克兰、波罗的海三国及白俄罗斯等地，那么大胡子就极有可能同意与德国签订停战协议。

钟义倒不那么认为，“真的把这些德军费尽力气攻下来的土地都还给苏联，然后与咱们抢夺地中海，小胡子岂不是卖孩子买猴？他图希啥呀？为了帮助美国？放下相对较弱的苏联，转而与更强大的盟军作战。就算是小胡子狂妄至犯糊涂，其他德军将领也不都是傻子吧？”

“况且，只要盟军在美国的东海岸登陆，结束北美战争的时间就指日可待。反正咱们也不需要占领北美，等印第安王国在西海岸建立，再挑起工人党武装与现政府的内战，盟军基本就可以开始撤出北美。这个时间，有一年足够了吧！”

“天雷”计划成功实施，橡树岭已经灰飞烟灭，陛下再次谈起北美攻略，淡定了许多，也大气了许多。至少，在时间上没有那么急迫了。

当然，按照原来的设想，1945年前结束战争也不现实。除非……再扔下十颗八颗的原子弹。

听到有人说要继续核爆华盛顿和纽约，叶为洵当时就笑的不行。不过蒋云志倒是一本正经的说道：“这个想法不好。要么就是一个不扔，要么再弄出十几二十个，把美国叫得出名的城市一处扔一个，把北美变成沙漠。”

……

蒋帅此语一出，会议室内的所有人立刻噤言，只有几丝细不可闻的倒吸凉气声。

钟义也很无语，不愧是有“大汉杀神小白起”之称的蒋帅，这蒋黑脸不是黑，是尼玛太黑了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第409章风云突变

两枚原子弹炸掉的，不仅仅是美国的核工厂，还有风云突变的国际形势。

在这个意义上来说，帝国亮出核武器的时机并不算好。

小胡子如突然警醒般，不再闷头与大胡子较劲，开始插手欧洲之外的国际事务。德国海军唯一服役的航空母舰格拉夫·齐柏林号与包括十数艘u潜艇在内的护航编队，驶出了波罗的海，频频出现在北大西洋各地。甚至与皇家海军大西洋舰队已经有过多次小摩擦，如互派战机侦察和雷达照射等。

按照卫青阁和皇家海军司令部的指示，驻地在亚速尔群岛的皇家大西洋舰队保持了克制。舰队司令林杰中将命令皇家大西洋舰队的巡逻舰只，航行范围要保持在北纬六十度以南，即最北不许超过苏格兰的设德兰群岛。

这个命令遭到了暂驻在西班牙直布罗陀和英格兰米尔福德港的北部舰队司令关沧海上将的极力反对。在关司令看来，德国的那艘难产航母，根本就是不堪一击。除了潜艇，德国海军的几条破船无论是在数量上还是在质量上，都无法与帝国皇家海军相比。

关司令嚣张的表示：北部舰队只要派出一个双航母战斗群就可以搞定德国海军，“一群垃圾，鸟他作甚？德国人不服，炸了就是！”

关沧海的这种观点在皇家海军中有众多的支持者。决胜地中海之后，英国皇家海军覆灭，美军海军远避，大汉皇家海军俨然已是世界第一海军，无论是吨位还是战斗力上。在这个时候，实力弱小的德国海军居然敢出来挑唆虎威，自信满满的皇家海军将士都憋着一股劲给德国人一个大大的教训。但海军司令部的要求却是恪守防区、避免摩擦，张峥元帅直言，这是最高统帅的命令。

众多海军将士很是不理解。当年的日本联合舰队何其强大？咱说打就打；昔日的英国皇家海军无敌数个世纪，咱也是说灭就灭。这咋到了寒酸的连个航母战斗群都是勉强组建的德国海军，咱还得让着他们呢？

“就算是美国人和德国人掺和在一起，咱皇家海军也不用怕他们吧？”关上将在卫青阁梗着脖子吼了一句。听得一干陆军和空军将领都直皱眉头。

云九更是当时就开骂，“这叫什么话，合着你们海军天下无敌，我们空军就是孬种呀？”

都是帝**中有名的混人，不过混的还是怕横的，蒋云志啪的一声拍在桌子上，“妈拉了个巴子的，都反了你们啦？陛下不在帝都，你们就敢在卫青阁胡闹叫嚣是吧？说，都谁不想干了，现在就报名，我马上给陛下发电申请。”

不管是元帅还是上将，蒋黑脸一怒之下，都没给留脸面。

叶帅和沐局长抱着茶杯偷笑，张峥的脸色苍白，恨不得站起来一脚将关沧海这夯货踹出去。

云九张嘴似乎想要说什么，但迟疑一下还是闭上了嘴。

卫青阁小小的风波，很快便传到了在华夏首都西京市参加g12峰会的陛下耳中。李锦石将蒋帅的怒骂学的唯妙唯肖，钟义似乎隔着印度洋，都看到了蒋云志虎威大怒的样子。

虽然出访在外，但有蒋帅和叶帅在帝都坐镇，钟义很清楚，乱不了。更何况云九与张峥逗嘴那是经常的，只是换了关沧海，军衔资历方面都差了那么一点点，蒋云志也是存心立威。

在地中海大战时期，关沧海就一直在蒋云志的手下，蒋帅骂他，他也说不出什么。

临阵换将，将蒋帅和叶师由前调回帝都，换上陈庶康和肖国兴，除了政治和军事的需要之外，也不乏此意。随着帝**队在各处战场上的战无不胜，军队内部的问题也逐渐浮现出来。毕竟盟军总数近千万，就是大汉十三军等南华本土部队也多达数百万，这么大的规模不像是在帝国草创时期，几千人甚至几百人的部队，大家以兄弟相称，以情义相连。

慈不掌兵、义不理财。一支军队，铁血军魂的铸就不可能是永远是“打仗亲兄弟……”的理念。军法、军规甚至是军中的阶层理念都要慢慢形成。

大联盟g12峰会结束之后，钟义并没有急于返回长安，而是携雪妃巡视了非洲驻军。陪同的随员中，还有一位特殊的客人，一位高个子白人。准确的说是一位法国人——夏尔·戴高乐。

看到了斯大林在西京市的表现，钟义意识到牵制德国的希望，不能全部寄托在苏联人身上。

在历史上，斯大林就以毫无节操底线而闻名于世。虽然，钟义断定狂妄而又贪婪的小胡子不可能将已经吞到肚子里的肉，再还给俄国人。但新华太祖亦提醒大胡子很可能同意德国人“以地换地”的谈判方案，这些白人们最善于牺牲他国利益，以满足自己的**。实际上现在的苏德战线已经维持在乌克兰和白俄罗斯境内，只要德国人同意退出这两个加盟共和国，与苏联以波兰为界，再许以芬兰等地以满足大胡子的野心，那么这个停战谈判未必不能达成。

最主要的是，苏联人现在也迫切的想退出战争。由德国人支持的中亚地区**浪潮，再加上罗曼采夫王国复国主义高涨，苏维埃的统治也并不稳固。持续与德国人的战争对于布尔什维克来说，也是相当致命的。

这与钟义脑中的历史并不一样，没有了西伯利亚大后方，也没有了中亚的稳定，苏联的实力已经大打折扣。就算是在大联盟国家中，拿到了的援助，远超于前世的英、美，但大胡子也绝无前世一般的雄心壮志。

有大汉帝国和大联盟这个庞然大物的威胁，又有谁不会认真的考虑一下未来的世界格局呢？可以说，如果能够选择，没有国家希望未来的世界是大汉帝国一家独大，包括同为汉人国家的新华与华夏。

考虑到这些，钟义迫切的希望在欧洲大陆上，扶植起另一股反德力量。无疑，法国是最合适的。与德军与着灭国之恨，国家的架构与历史也足够担负起此任务。

所以，戴高乐在近期，由曾经的阶下囚一跃成为了陛下身边的红人，其当红程度直追恢复王位前的温莎大公。

自由法**在苏格兰解放时，艾森豪威尔指挥的多国部队放下武器之后，已经名存实亡。但钟义表示，帝国可以提供资金和武器，帮助戴高乐重召旧部，甚至是扩大自由法国部队的规模，还会在非洲为其提供训练营地和生活区。

陛下携雪妃巡视非洲驻军，还带上了法国将军，简直就是公开在向世界宣布，帝国将支持法国人民的解放行动。就连陛下夫妇与非洲驻军司令王以哲元帅夫妇合影时，都加上了戴高乐这个大灯炮，这样的举动，让欧洲各国王室和流亡政府一片欢腾。

但在德国人看来，这绝不是什么好消息。老资格的伦德施泰特元帅更是直言：这意味着盟军很有可能会在近期进攻欧洲大陆。

小胡子也为此从狼穴飞回了柏林，亲自召开军事会议，商讨在法国、比利时和荷兰沿岸建立“大西洋壁垒”防线。

事实上，盟军如果想要欧洲大陆，绝非必须要从英吉利海峡发动进攻。在全面控制地中海之后，无论是巴尔干还是亚平宁，无论是马塞还是比利牛斯山，甚至在北海直接登陆德国本土……德国的几位元帅纷纷表示，这么大的面积，如果只是单纯防守，那么恐怕有五百万军队也不够，而且汉国是有着核武器的存在，而德国空军……戈林信誓旦旦的表示，汉国的飞机无法飞进欧洲大陆，但以空军元帅一贯的言语和表现来看，似乎所有人都不认为，德国空军真的比美国空军要强上很多。

“在我们拥有对原子弹的反制能力之前，尊敬的元首，我认为我们不应该也没有能力对汉国宣战。”

德国陆军总司令，冯·布劳希奇的观点代表了大多数人的意见。

纵然是元首权势滔天，但德国国防军元帅们依然客观的表达了自己的观点。戈林和海因里希之辈刚要反驳，阿道夫抬手拦住了他们。布劳希奇和伦德施泰特元帅说的都很对，大联盟现在的实力，已经并不是德国所能匹敌。别的不说，海军的短脚，就大大的制约了德军的跨洋作战能力。

“那么，我的元帅们，难道我们就只能坐视汉国人消灭美国人吗？难道你们不认为，当盟军从北美归来，下一个目标就一定会是我们吗？”

“元首，我相信，美国不会那么轻易的被打败，更不可能在短时间内投降。远征，真的并不只是军力上的对比。就如同我们进攻俄国，可以说，苏联红军没有任何一支部队单拿出来，会是我们德国国防军的对手。但再加上天气、交通等多种条件的制约，该死的俄国居然已经抵抗了我们三年之久。元首，是时候该结束战争了。我们应该趁这个机会停止军事行动，将精力和资源用于积蓄国力、核武器研发、发展海军等方面。只要我们的国防军足够强大，欧洲就还是我们的，敌人就不……”

小胡子摆了摆手，德国总参谋长凯特尔元帅的长篇大论引起了元首的不满，“这些道理，在座的每个人都懂！可是，凯特尔元帅，你能告诉我如何体面的结束与俄国人的战争吗？我们日尔曼人才是最优秀的，我们不可能向愚蠢的俄国人低头认输。”

“元首，或许……真的有办法让俄国人同意以现在双方的实际控制线为界，然后各退十五公里达成停战协议。”

“噢？”不光是元首，外交部长里宾特洛甫的话引起了所有人的注意，“以双方实际控制线为界，这个方案不错。”

“约阿希姆，你想怎么做？是美国人吗？”小胡子并如其他人那样闻之大喜，生性多疑的他敏锐的感觉到，里宾特洛甫话里有话。最近这段时期，美、德外长之间，频频接触，在全世界，这都不是什么秘闻，元首也十分相信里宾特洛甫对其的忠诚。

“是的，元首！美国国务卿曾提起过这件事，但我认为元首你并无意与苏联停战，所以我并未向您汇报这件事。”猜错了元首的想法，没有及时汇报，也许会激怒脾气暴燥的元首，外交部长的心中有些忐忑，隆美尔的例子在那摆着呢。

可没想到，阿道夫笑了！“没错，约阿希姆，只有你最懂我的想法，我从来就没有想过与俄国人谈判。”

元帅们一片哗然，但元首接下来的话又让大家长舒一口气，“可是既然这么多的国防军元帅都认为德意志不应该再战，那么，我们就听听美国人的办法。”

里宾特洛夫面无表情，但是在心里却是云起浪涌：看来战场上的形势真的对德国不妙了，否则元首何时需要照顾元帅们的想法。

但德国外交部长也是久经磨练，其控制表情的功夫绝不逊于“莫斯科影帝”。看到诸位元帅们脸上的笑意，也看到了铁青着脸的空军司令戈林，里宾特洛夫站了起来，说出了美国人提出的苏德停战方案。

如果钟义能知道里宾特洛夫所说的话，一定要会对新华太祖更加的佩服和崇敬。伟人就是伟人，即便是新华解放军在内战后一直没有加入其他战场，举国上下致力于经济建设，但太祖仍胸怀四海，计施天下。

只是与其在西京所谈的略有不同，美国人为德国也是为自己想出来的办法是“以钱换地”，即苏、德以两军实际控制线为界停战，各自后退十五公里，在分界线形成一条三十公里宽的非军事保护区。然后由美国为苏联提供巨额无息贷款，以帮助苏联恢复战争创伤，重建经济体系。

说白了，就是由美国出钱，买你苏联退出战争。被德国占点土地，占就占了，咱给你钱，还可以支持你要在别国找回来，你苏联不能再拖德国的后腿。甚至可以三国结盟，共同对付汉国，到时没准你西伯利亚和远东那上千万平方公里的土地都能抢回来。

杜鲁门相信，画这么大一个馅饼，再加上大笔的美元攻势，贪婪的斯大林一定会上钩。更何况，这仗再打下去，输赢不说，苏维埃政权会不会被沙俄复辟势力推翻都两说着呢！

重要的是说服德国，说服阿道夫。与苏联停战，虽不是完胜，但德国实际上已经控制了欧洲大部，完成了其称霸欧洲的梦想。如今面对汉国的共同威胁，德国元道也应该不会短视。

“帮助美利坚，就是帮助德意志！只要能打败大联盟的侵略，美国就可以帮助德国脱离经济危机，德、美必定可以携手复兴，再创辉煌。”

詹姆斯的话其实已经表明了，“只要德国答应帮美国渡过难关，就随你开条件，要钱要军舰还是其他神马，都不是问题。”

用风云突变来形容1944年下半年的国际形势，再恰当不过。

9月23日，戴高乐将军在摩洛哥首都阿巴特宣布，法兰西解放军成立，并于当日在建军大会上宣誓：誓为法国的解放事业奋战到底，奋斗终身。

10月3日，美国国务卿詹姆斯与德国外长里宾特洛甫达成“德美两国谅解备忘录”，双方同时取消了开战以来的宣战状态。同日，德国海军司令邓尼茨元帅宣布：德国海军将向美国购买三艘埃塞克斯级航空母舰，同时德国本土亦将开工建造两艘齐柏林级航空母舰，以满足德国海军保卫海疆的需要。

10月7日，汉皇钟义结束了历时一个半月，历经非洲和中东两大驻军司令部的巡视，并在巡视的最后一站，印度洋中心的征西岛空军基地乘专机返回长安。在帝都青龙机场，陛下挽着大皇妃秦映雪，发表了著名的107计划，史称《汉之宣言》。

“炎黄初定，夏商伊始。悠久传承，龙兴大汉。譬如朝阳，冉升东方……三华鼎力，何畏蛮夷？联盟齐携，再塑朗朗乾坤，造中兴盛世！”

洋洋洒洒，足有万言。

钟义用大气还击了敌人的连横，用霸气回应了德美的合纵，用雄心宣告了大汉的崛起，用信心表达了大国的风范。

这样的方式，当然符合汉人的传统，和汉人心中那种根深蒂固的天朝上国的虚荣。

可是，当钟义在机场上表演完毕，坐上金色花冠匆匆回到卫青阁，立刻钻进了最高统帅部作战指挥室。在那里，叶为洵及总参一干人员已经铺开了架式。说一千，道一万，要打破略显不利的外交局面，在这个****的年代，最有效的方式仍然是军事。卫青阁中，总参人员进行的是战役前的最后一次推演，是根据北美盟军总指挥部所上报的作战计划的最后一次验证。

在遥远的北美，在休斯敦，盟军总指挥陈庶康上将亦正在对墨西哥湾地区的百万盟军做着最后的调整和部署。

击败美军总参谋长布莱德雷所指挥的美军精锐，扫平盟军进军美国中部的最后障碍。当然，在美军方面，击败南部诸州的盟军，将战线推回墨、美边境，是白宫在橡树岭被核爆之后的最后希望。

盟军与美军都准备已经久的达拉斯会战一触即发，决定生死，决定成败，决定美利坚合众国是否还会存在！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第410章达拉斯会战（1）

达拉斯，德克萨斯州第三大城市，全美第九大城市。传统的石油工业、纺织业、银行业和新兴的计算机技术、航空运输业等是这座在一战之后才迅速兴起的国际大都市的支柱产业。

尤其是石油加工企业，更是美国的工业体系所倚重。在休斯敦被盟军攻陷之后，盟国空军开始光顾达拉斯城市群，德州的石油产业链遭到了很大的破坏，这给美国的经济和工业都带来巨大的困难。

与其他大国相比，美国本土并不缺石油。但是美国的石油加工企业过于集中在德州，集中在墨西哥湾。这不仅是方便于原油的海上运输，还因为美国有强大的海军舰队，使得墨西哥湾与加勒比海成为了美国的内海和后花园。

大汉皇家舰队封锁了巴拿马运河，如同关上后花园的小门。加之盟军在墨西哥登陆，菲尼克斯的失守，使得德克萨斯州一下子变成最前线。

不过，在白宫看来，德州的战乱，并不致命，至少，美国还有五大湖区。只要能击败盟军，将盟国赶出北美大陆，付出什么都是值得的。

“这不同于我们在第一次世界大战中，登陆欧洲；也不同于两年前我们组织多国部队登陆非洲；这一次，我们需要捍卫的是美利坚的本土，是自由和民主的乐园。为了胜利，没有什么是不可以付出的，如果需要，包括我在内的所有美国人，都可以拿起武器，走上战场。”

在达拉斯的迪利广场，冒着被盟国空军轰炸的危险，杜鲁门总统亲抵前线，对着准备与盟军展开大会战的美军士兵发表了激情洋溢的演讲。

利用核爆之后，各国在外交场上各施神通，却给北美战场留下一段缓冲期内，美军总参谋长布莱德雷上将调集了76个师，一百一十多万的美军，汇集达拉斯周围。一举扭转了开战之后，美军在局部战役中，数量始终低于盟军的劣始，首次在大型会战中，达到盟军兵力之间的平衡……至少是在数量上。

而盟军在经过数月苦战，攻克美军西战区司令所在地凤凰城之后，相继在南部和西部发起二次战役。在西线，近卫军第10军完成军力调配，近卫第30猛玛坦克师正式划归非洲司令部统辖，而第10军补充进了近卫第33装甲师，重新拥有了一支铁骑部队。虽然无敌的“猛玛”换成了大改型的“猛虎”，但得以满员出战的张后群中将也算是心满意足了。

再加上季有钱的近卫第3军和凉州军、夷州军、东瀛第1、第2军团、西域第1军团等部队，西线的盟军数量亦超百万。以中将之职，指挥百万盟军，张后群也算是春风得意、一日尽欢。

在拉夫洛克和奥斯丁，美军西线司令官克拉克上将部署的阻击部队救回了第12集团军等在内华达山脉溃散的部队，但也却在追兵的打击下损失严重。6个美军坦克师在奥斯丁就被击毁了三百余辆m4谢尔曼中型坦克和一百六百十辆m26潘兴重型坦克。

而盟军方面付出的，仅仅是不足一百辆的大改“猛虎”和两百余辆“东北虎”。这样大的战损比，使得美军不得不在盟军的步步紧逼下节节败退。战线在一个多月的时间内，就从内华达山脉的东麓被推至了大盐湖地区。

盟军的前头部队近卫第33装甲师甚至曾攻至距离盐湖城不足五十公里的美军外围阵地，直到美国空军的战机冒险出击，才遏制住了盟军咄咄逼人之势。

一方面，汉、美空军在大盐湖上空再次展开激战；另一方面，陈庶康上将也及时叫停了西部集群的孤军冒进。在爱达华州和俄勒冈州仍掌控在美军手中，美国西北部仍有大量美加联军的情况下，西部集群虽然推进顺利，但留下的隐患也是相当的大。西北各州的美加联军随时都有可以包抄盟军西部集群的后路。

在凤凰城的盟军以及其他部队无法打通落基山脉之前，即便是西部集群能够攻进美国的中部，以这百十盟军的兵力，也无法打开更大的局面，同时还要面临被美军调集重兵包围的危险。

所以，陈庶康命令西集群暂缓攻势，与美军对峙与大盐湖地区，在保持对盐湖城和犹他高原压迫态势的同时，陈庶康密令张后群和季有钱，随时准备进军爱达华和俄勒冈州。

在“侯喜”计划中，钟义并没有打算在太平洋，给美国留下任何的出海口。斩草不除根，后患无穷。陛下当然不是对敌人还会心慈手软之人，那不叫仁慈，那叫迂腐。

除了加利福尼亚南部，要归还给墨西哥之外，北美的西海岸，都已经被钟义划进了印第安王国的版图。至于美利坚合众国又或是美国工人党可能建立的社会主义国家，只要是挂着美国的名堂，那就都去大西洋玩去。加勒比那海盗多，够美国人的海军玩了！墨西哥湾也不小，重新划分领土之后，过些年美、墨要是不服，可以继续在墨西哥湾里操练，咱保证不干涉。

钟义自认为自己还很讲究的，几十年后北美的事都给他们安排好了。至于太平洋……那跟印度洋一样，是咱大汉的势力范围，关美国人啥事？

只是，要实现这样的宏图，帝国要走的路还有很长，至少，要先把美国人打服才行！

无论是帝**总参谋部，还是在洛杉矶的北美盟军总指挥部，大家的注意都集中到了两军对峙的达拉斯城区。陈庶康在布置好了西集群的攻、防计划之后，更是带着一群参谋直飞休斯敦，吓得龙啸天派出了两个“猛龙”中队提供护航。

“这帮大哥们，咋就不怕被美国空军偷袭呢？在交战区飞来飞去，叶帅这样，换了陈庶康，还是这样。”这帮人对皇家空军的信任让人很是荣幸，但是老这么弄，龙司令表示亚历山大呀！这要是盟军总指挥被人家美国人在空中击落，那可真是……丢脸都丢到全世界去了。

龙啸天汇报的这个问题，其他人都没什么反应，无论是蒋帅还是叶帅，在前线时也都是这么干。可这事引起了陛下的注意，这很容易让人想起了那位在黄海海战中，殉舰而亡的日本联合舰队司令官山本五十六。在这一世，山本赌徒也算是死得其所，沉入黄海。可在上一世，正是因为电台密码被美军截获并破译，山本乘飞机去前线视察时，被美军的飞机埋伏击落。

山本的死，对于日本海军是极其沉重的打击，不亚于损失一艘超级战列舰，甚至间接的造成了日后联合舰队的覆灭。

虽说帝国的无线通讯加密技术领先世界，更有“南华风语者”这个源于美国人的创意提高了保密程度，但既有先例，又怎能不防？

陛下一纸令下，严禁前线主要指挥官随意乘飞机飞来飞去，必要的飞行，也必须在提高保密级别的基础上，加强护航措施。

这条命令在1944年的10月，只能算是一个小插曲。

在德、美互相取消宣战，并开始军购之时；在法国解放军成立，欧洲大陆将再燃战火之时；在美国德克萨斯州境内，两百多万大军云集，并操戈备战之时，有谁能想到，这场大战的最后走势，却是由陛下这个小小插曲所决定。

在钟义的“107计划”即《汉之宣言》发表之后，美国总统杜鲁门在达拉斯迪利广场针锋相对的演讲，使得美军的士气达到了**。在未被盟军占领的美利坚各地，从军热和援军热此起彼伏，美国人的卫国热情在小石城核爆之后再度高涨。

美国政府宣传原子弹的制造非常困难，即使汉国声称在数年前就已经掌握原子弹制造技术，但核原料复杂的提取过程也决定了汉国肯定没有太多的原子弹。

这使得美国人惧怕核爆的心理被大大减缓，尤其是汉国并没有对此反驳，在7。13小石城核爆之后，也的确没有再使用核武器的趋势，让大数美国人相信汉国真的是只有那两颗原子弹。

“即便再付出几个城市被核爆的代价又能怎样？与捍卫自由与民主相比，美国人可以付出更多。”

这样讲话的议员，往往会遭至一片骂声，但是骂过之后，美国人的核恐惧也的确淡了许多。

正如蒋云志所说，“一颗、两颗原子弹，不会打消美国人的抵抗决心。除非是十几二十颗的批发式轰炸，从身体和精神上都彻底的摧毁。”

可惜陛下对于蒋帅的浓浓杀气只是翻了个白眼，未予理睬。

达拉斯会战亦得以如期进行。

在圣安东尼奥出发的盟军荆州军团与西域第2军团组成了中路集群，在奥古斯汀渡过了水势湍急的科罗拉多河，并与美军在韦科展开激战。

在敖德萨出发的徐州军团与南洋第2军团以及摩洛军团组成了左路集群，四十余万盟军连克大斯普林和科罗拉多城，兵进达拉斯西部的重镇阿比林。

而在休斯敦，刚刚轮换至北美的青州军团、豫州军团以及墨西哥军团和总数超过十万人的工人党武装，组成了盟军最强大的右路集群。在右路军中，还包括有隶属于总参直属的第77装甲军和海岸军团第101空中骑兵师部队，可谓是精锐汇聚。

美军的防御态势也的确是重点针对了在休斯敦出发的右路集群。布莱德雷亲自指挥七个装甲师和二十一个步兵师，共五十三万的兵力，欲与陈庶康强强碰撞。

但在帕勒斯达，陈庶康上将都并没有派出装甲力量与美军进行坦克大决战，反而是避开了美军严阵以待的防线，全军向密西西比河方向运动，似乎要造成一种佯攻路易斯安娜州的假象。

布莱德雷当然不会上当，在密西西比河以东地区，美军的数量虽然不足以围歼这支数量超过五十万的盟军部队，但他们拒北美第一大河密西西比河而守，只要不擅自莽撞行动，自保足以。布莱德雷上将并不担心陈庶康会扔下达拉斯正面的两支盟军而东渡密西西比河，他甚至更愿意陈庶康会那样做。因为那正好给美军集中优势兵力，围歼盟军另俩路集群的机会。

只是，总参谋长先生的心中，并没有因为陈庶康的怪异行动而感到轻松，作为与艾森豪威尔同期的西点军校高材生，从军数十年的布莱德雷上将当然不会认为，陈庶康是打昏了头了，或者是搞错了方向。在双方都出动百万部队的大规模会战中，身为盟军总指挥又怎么可能是如此昏庸无能之辈？

事有反常必为妖，白宫，美国陆军部甚至是美国所有的政、军要员都在关注着达拉斯会战。布莱德雷相信，汉国也会如此，他们的最高统帅部不可能坐视陈庶康出昏招而不管不顾。那么，这一切都只能证明，这一路盟军绕开美军的防守，必有所图。

图什么？

总参谋长没有看清楚，美国陆军部的一干要员们也没想明白，白宫……要那些只会耍嘴皮子的家伙看懂军事战术，“除非我疯了！”布莱德雷从来就没有把打败盟军的希望寄予在白宫的那帮政客身上，“只要他们不来捣乱就好！”

在布莱德雷的迟疑中，战斗仍在激烈的进行。

无论是阿比林，还是在韦科，盟军与美军的撕杀都堪称残酷。如苏、德战场上的一系列绞肉机战役不同，在北美的战斗绝大多数都是阵地战。飞机定点清除，炮兵地毯轰炸，然后是装甲冲锋，侧翼推进，这一切，都没有什么不同。只是，不管是盟军还是美军，都在刻意的避免进行巷战。

盟军不想承受巷战中超高的伤亡率，美国人也不想在卫国战争中过多的毁坏城市，更何况，在盟军的序列中，还有着一些臭名昭著的殖民区部队。将那些家伙放进城市，尤其是在遭受顽强抵抗后进入城市，其后果会是什么，已经在全世界的其他战场上有过多很次证明。

钟义不会想到，自己为了很多见不得光的原因，故意将殖民区军队打造出来的恶名，在美国人心中，居然比原子弹还要更恐怖。虽然，实际上美国比其他的国家有更多的混血，美国大兵也曾在世界许多地方都留下过他们的痕迹，可是，让那些肮脏的猴子在美国女人的身体里留下一些什么，怎么想都不会是那么的让人开心。

所以双方默契的将战场设在了城市之外，又或是美军更多的考虑要将盟军逐回墨西哥，而没有更多的考虑城市防守战。

但很快，美国大兵们就发现，所谓的将“战火推离美利坚”是如此的不现实。就算美国空军在极力维持着天空上的平衡，但地面的战争仍然不是可以轻松的取胜。甚至在他们付出极大的伤亡夺回一段阵地之后，还会发现，一天下来，盟军还是向前推进了一段距离，即便那可能是微不足道的几米或是一道壕沟。

在威奇托福尔斯，自俄克拉何马支援而来的美军第11集团军受到了大汉徐州军团第13军的顽强阻击。三万多人的第13军愣是将超过十万的美军挡住了一个星期，寸步未进。

随后，将凤凰城阵地移交给墨西哥军队的幽州军团和西域第3军团在王铁汉上将的指挥下，绕过落基山脉南侧，连续攻占克洛维斯和阿马里洛，沿25号公路逼近兵力空虚的天空之城——俄克拉荷马。

达拉斯会战还没打出个什么样来，后路就要被抄，布莱德雷顾不上右路的陈庶康到底在玩什么花样，命令第11集团军放弃增援阿比林，火速返回俄克拉荷马。

自1907年取代加斯里成为俄克拉何马州首府之后，俄城在飞速的发展中，成为了美国重要内陆交通枢纽之一，有近十数条国家级公路在此汇交而过。一旦俄城落入盟军手中，那么其便利的交通就会成为周边所有城市的噩梦。本就具备高机动能力的盟军，可以通过便捷的公路网快速运动至落基山脉东麓以及堪萨斯和密苏里州的所有大城。

换言之，如果俄城失陷，那么美军在达拉斯地区的坚守，就会都成了无用功。

布莱德雷上将在命令第11集团军回援的同时，还急电陆军部，请陆军部长史汀生上将调集附近的美军阻击幽州军团。

这一次，盟军棋高一招。以幽州军团和西域第3军团二十万人的兵力，想要撼动密布工事群的俄克拉何马城，并非易事。但以俄城重要的战略地位来讲，盟军总指挥陈庶康上将相信，只要幽州军团后发制人，突破落基山脉防线，美军就不可能无动于衷，回师救援亦成未然。

围魏救赵，围点打援是老祖宗留下来的经典战术，曾为黄埔三杰之首，熟读兵书、身经百战的陈庶康又怎会不信手拈来，如作臂使？

在战役发动之前，就留下战力强横的幽州军，以求关键时打破僵局，果然奏效。被徐州军阻击数日，又急于救援俄城的美国第11集团军在来回奔波中，队形松散，前后拖沓，连侦察部队也甚少派出。

在苏顿附近，陷入了王铁汉上将指挥幽州军布置的包围圈实不出人所料。

指挥美国工人党武装加入战役的艾森豪威尔在听说第11集团军被包围之后，曾长叹一声，久久无语。在其还是中校之时，被马歇尔将军慧眼识中之前，就服役于第11集团军的某步兵旅。那是艾森豪威尔的老部队，如今，深陷重围，命不久矣。而他，工人党武装副总司令，曾经的美军上将，却已经成为了他们的敌人，踏上武装建立政权的道路！

可悲，又或是可笑？艾森豪威尔的长叹，有谁会懂？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第411章永不再退

王铁汉，大汉帝**幽州军军团长，陆军上将，祖籍辽宁盘山。

1905年生人的王铁汉还没满四十岁。在近卫军团中，四十岁的年龄并不算年青，蒋帅与肖国兴上将也不过刚逾不惑。但在大汉十三军团的各位主官，王上将是绝对的“少壮派”，更有“儒将”之称。

这个由陛下御赐的称号与其铁汉之名貌似不贴边，但其利用闲暇时间撰写的《战争论》，被皇家军事学院确定为十大课外读本之一，陛下更是盛赞其为“南华隆美尔”和“大汉儒将”。

东三省陆军讲武堂四期生的王铁汉，有着纯正的东北军血脉，在“九一八”事变之时，指挥手下弟兄弟率先打响抗日第一枪的光荣经历，使其在东北军十万将士移民南华的时代，就脱颖而出，并接替了因伤退役的老将万福麟成为了新任幽州军军团长。

自此，在大汉十三军中，本就战力颇强的幽州军更上层楼，无论是在远东鏖战、解放蒙古，还是收复唐努乌梁海、兵进中亚的战斗中，幽州军所向披靡，成为了帝国陆军中敢打硬仗、善打硬仗的铁血精锐。

“侯喜”计划展开之后，王铁汉率幽州军在墨西哥诺加莱斯出州，直逼菲尼克斯。数月血战，十万幽州男儿死伤近半，最终还是射落凤凰。

修整期时，总参本欲将伤亡过重的幽州军团调回本土，由其他军团轮换主动。但王铁汉坚决表示：幽军铁军仍可再战。

最后是陛下心中的“老乡情结”再次泛滥，幽州军在得到补充后，得以继续留在北美，留在菲尼克斯。

达拉斯会战，陈庶康上将对于这支有半数新兵的军团，也表示怀疑。所以，并未安排其负责主动，而是作为了战役的总预备队。

这让王铁汉将军很是不满。不过，天将大任，有些人，有些部队在战争中注定是主角。

当美国第11集团军自俄克拉荷马城杀出，左路集群吃紧之时，王铁汉临危受命，铁血幽州军再次成为左右战役局势的奇兵。

长途行军后，连续攻占克洛维斯和军事重镇阿马里洛，东北爷们用一贯的彪悍向其他盟军展示了，即便新兵近半，幽州军仍是那支攻无不克的铁血军团。

在25号公路上漂亮的回马枪，幽州军团与西域第3军团在劳顿将美国第11集团军装进口袋，王铁汉的指挥才能再次让人刮目相看。

就连一支力挺幽州军的钟义也感到有些意外。印象中，东北军中敢冲能打的猛将不少，可是称得上智将的，除了那个被灌了迷汤背主弃友的郭鬼子，还真就没有什么能提上台面的。不过话说回来，抗战爆发后，也实是没有东北军将领施展才华的舞台。倒是在来到南华之后，有了良好的环境后，出身于东北军的几位将领都是表现不凡。且不说王以哲、何柱国等这些老人，以王铁汉为代表的中生代东北爷们，也有很多在帝**中以自己的突出表现赢得了统帅部大佬们的青睐，得以出任重要职务。

当然，如王铁汉这样，在三十几岁就荣升帝国上将，出任主力军团主官的，也是绝无仅有。而王铁汉也用一次又一次优异的表现回报着陛下的信任。

达拉斯会战打响之后，在右路集群战术佯动，未与美军有实质性接敌之时；在中路集群强攻韦科受阻；而左路集群在阿米尔打成胶着的攻防战之时；幽州军才在25号公路上的一系列突进，在美国堪称严密的防线侧翼撕开了一个小小的口子，却牵一发而动全身，将达拉斯附近的百万美军全部调动了起来。

布莱德雷无法坐视盟军在达拉斯的背后翻箱倒柜的折腾，更不能眼睁睁的看着第11集团军被围歼。相继在达拉斯防线的左翼调动了六个步兵师和两个坦克师，在中路调出三个步兵师和一个坦克，组成北进军团；而美国陆军部长史汀生将军也再次动员，在圣路斯组织起了一支包括七个摩步师和四个坦克师的南进军团，在空军的掩护，通过美国中发达的公路网，快速增援至兵力空虚的俄克拉荷马城。

“美军欲要通过南北夹击的方式，以第11集团军为诱饵，在我幽州军团和西域第3军团以及徐州军团的外部，再形成一个包围圈。呵呵，看来劳顿这个小城，又要上演一出三明治的好戏喽！”

卫青阁最高统帅部作战室，总参谋长叶为洵元帅拿着一根小棍，在地图上圈圈点点。地图上多个红蓝分明的大箭头，表明了两军的在达拉斯地区的攻防动态。

“看来，美国人是不怕乱子大，下定决心要在25号公路和达拉斯之前，与我们大打一场！布莱德雷非要找回场子，可咱也是好面子的人呀，这个脸不能丢！只是，包围圈北侧的幽州军要苦了些。”

蒋云志端着一杯香气四溢的“大红袍”倚墙而立。回到长安，蒋帅也算苦尽甘来，不仅是有人关心有人暖床，就连手里的家伙也是鸟枪换炮，茶杯由那个用了多年的绿色大搪瓷缸换成了漂亮的磁化保温杯。不过因为这，被陛下好一顿嘲笑。

陛下不是笑蒋帅与小姨子之间的那点事，而是作为堂堂帝国国安女王，居然连保温杯泡茶不适合都不知道，实在是有够丢人——其实钟义手中的那个水晶杯泡茶也不咋滴，喝乌龙茶最好的当然还是要用紫砂杯。只是新华方面曾经送过陛下一套顶级的宜兴紫砂茶具，被武佳仪给邮回扬州，去讨好武老爹了。

然后……然后就是卫青阁中的这帮帝**大佬们，每个人都是捧着个不伦不类的瓷杯甚至是钢化杯喝着最极品的大红袍！

在某种角度来讲，这也是南华这个突然崛起的帝国在文化传承方面的缺失。指望一个在宿舍里牛饮白开解渴为主的装甲兵学员和一群在基地中征召的红警军官去研究什么茶文化，不太现实。或者说，在帝国草创的这些年，钟义与这些帝国的创建者们，也根本没有时间去搞那些闲情逸致的东西。

某些老学究和西方贵族们，称大汉帝国为爆发户，如果说是指在这些方面，钟义还真的无话可说。“谁都愿意有素质，有讲究，可是，在你还是穷人时，还是先……发了再说吧！”

晃了晃手中的大水晶杯——这是金妃薇薇安的长老爷爷动全部落之力，为陛下手工打磨出来的。礼轻情义重，何况还代表了南华大陆土著们对于陛下的爱戴。虽知这东西用来喝“大红袍”不是那么个事，但钟义也是对其一直不离不弃。

“我相信王铁汉，相信幽州军团能坚持住！叶帅，给陈庶康发报吧！下决心打，我们不怕打大。就算是美国人把全部的军队都调来，咱们也奉陪。正好省事了，不用到处去追剿。”

“这话解气，要我说，干脆就趁美军集结时，再扔几颗‘小淘气’……”核爆橡树岭之后，蒋云志就变为了坚定的“原子弹终结论”支持者。

叶帅苦笑，“好的，陛下！我这就给陈庶发电，只是……陛下，在这种情况下围歼美第11集团军，负责阻击的部队伤亡肯定会很大，幽州军团那么多的新兵……”

听到叶为洵的话，蒋云志也不胡闹了，打了这么多年的仗了，谁都明白新兵蛋子在战场的生存率比起老兵来，低的不是一点半点。这与训练无关，帝国的预备役制度再完美，训练再科学，也顶不上在战场上混上几天。

本来幽州军团的新兵们，有身经百战的老兵们带领，只要再经过几场战斗，就会脱去战场上的稚嫩，也变成老兵。但在他们加入北美战场的第一次大型战役中，就要承担注定要艰巨无比的阻击任务，那么这些新兵的伤率……蒋云志很清楚，在这样激烈的战斗中，新兵存活下来的可能也许将十不存一。

钟义手中透明的水晶杯中，暗红色的茶水突起波澜，甚至有几滴洒出了杯子，落在了陛下那没有军衔的墨绿军装之上。

沉默许久，钟义才缓缓开口，“既为铁血，何惧牺牲？背负在东北男人身上的耻辱，如今……该脱去了！”

“九一八”是中华民族的痛，但对于东北男人来说，是耻辱。丢下爹娘新人，丢下黑山白水，丢下军人的骄傲，丢下关外汉子的荣耀，跑，拼命的跑！

抗战时热血撕杀，反攻时摧枯拉朽，在钟义的心目中，那些胜仗都洗不去曾经的耻辱。

“既为铁血，何惧牺牲？”在最强的对撞中，挺起胸膛；在血腥与厮杀中，洗刷耻辱。

“为洵，发电！告诉王铁汉，关东男儿，永不再退，生为人杰，死亦鬼雄。”

……

“关东男儿，永不再退……”叶帅对于陛下的关东情结很是理解，也深以为然。男儿生当带吴钩，为民族奋斗，为亲人打拼，方不为枉此一生。

在北美25号公路与达拉斯之前的小城劳顿，幽州军团司令部，王铁汉上将收到了盟军总指挥陈庶康上将转来的总参电报。陈庶康在电报上只加了四个字，“陛下新拟！”

“关东男儿，永不再退……”作为那段历史的亲历者，王铁汉当然明白陛下所指何意，看到这几个字，也自是心潮澎湃，陛下没忘记东北军，他又何曾能忘记？虽然在移民南华多年，甚至还在抗战初期因为一些原东北军将领过于执拗于“东北军”的称呼，而闹出不小的麻烦，但曾经的东北军将士，那一个心中没有那深藏于心底的三个字？

“永不再退，陛下，铁汉懂了！铁血幽州军将一丝丝洗去曾经的耻辱，再现关东男儿豪情！”手持电报，轻声呢喃着的王铁汉突然抬高了语声，“传令，召开旅以上军官会议。”

北半球的11月，寒风渐起，树叶飘零。

但在北美25号公路区，大汉幽州军团第27军数万将士却是忙活的热火朝天。挖壕沟、修工事……当然盟军总指挥下定决心要在劳顿围歼美第11集团军后，在25号公路阻击美军的南进军团就成为了能否顺利实现战役目的的重中之重。

如果能够挡住美南进军团，盟军左路集群和幽州军就可以在围歼第11集团军后，形成局部兵力优势，反击南进军团。可是，如果25公路区被美军突破，那么劳顿北方的幽州军团与西域第3军团就会反过来被美军合击。

是包了敌人的饺子，还是被敌人包饺子，负责阻击美南进军团的第27军军长万青山中将在接到这个艰巨的任务之后，引用“陛下亲拟”的那封电报上的四个字来表达自己的决心，“永不再退”！

在抓紧时间开挖壕沟的工地上，到处都飘扬着帝**的血色金龙旗，而在金龙旗的旁边，必定还会有一而更加鲜红的旗帜，上面只有四个大字“永不再退”。

将曾经的耻辱拿出来，然后再一点一点撕掉它。曾经的那些东北军将士很多都已经牺牲或是退役，但现在的幽州军士兵，也大多数都是来自于东北的移民。“永不再退”这四个字里面，包含着多少辛酸与苦难，根本不需要军官们详细讲解。

“谁特么的敢在战斗中装怂，谁别说你东北来的！”曾经穿过东北军灰色军装的老兵不多了，但看到这四个字的血战旗，每一个都如打了鸡血般，两眼通红。

“别特么瞧不起人，咱们就是出生的晚，我要是赶上‘九一八’，指定是跟小鬼了拼了，绝不会逃跑！”新兵们这话有点伤人。

“特么的，反了你小兔子崽子，要不是长官命令，老子们能跑吗？”

“嘿嘿，别急眼呀！话说，老哥，东瀛那帮家伙见了咱汉人，都跟孙子见了爷似的，你说那时你们怎么就不敢跟他们拼呢？”新兵中有年纪较小的，还真就对那段历史有点迷糊。

“你小兔崽子懂个屁，抗战时，咱大汉军没参战前，国/军打成啥熊样，你总知道吧？后来咱77装甲军的坦克从长江一直开到松花江，那战斗力根本就不能比呀！来，给老子点着，听老子给你慢慢讲……”

休息时间，壕沟里，工事旁，27军的士兵们围成了一堆堆，听老兵们忆往昔，岁月峥嵘；看今朝，风光无限。

但是美军并没有给27军的将士们太多忆苦思甜的机会，经济大萧条时期，罗斯福大兴土木，大搞基建以拉动内需，使得美国的公路网密布。

而南进军团全摩托化步兵师和装甲师利用这些公路的快速调动，远超盟军指挥机关的预料。虽然龙啸天调集了大量的“威龙”攻击机，在“猛龙”的护航下冒险向南进军团发动空袭，但在美国空军拼命的反击和南进军团得力的防空措施下，收效甚威。

急于解救第11集团军的南进军团在俄克拉荷马城，甚至连一天都没修整，只是补充了燃料就继续推进。即使是布莱克雷组织的北进军团受阻于阿比林，无比按预定计划越过过布拉索斯河抵达威奇托福尔斯，对劳顿南侧的徐州军发动进攻，南进军团的隆多上将依然命令全军突进。并在11月6号下午，抵达25号公路区。

但最先向幽州军团27军阵地发起进攻的装甲师，在6号当天，并没有取得预期中的突破。从来没有在装甲力量上吃亏的帝**队，在这次阻击战，无法调集更多的坦克。但27军配备了大量的反坦克武器，土地神反坦克步兵炮配置到了排一级，大量的穿甲火箭弹更是在班一级就大量配置。

加上空军攻击机的配合，以m4谢尔曼坦克为主的美军装甲师在整个下午的时间，在27军的阵地前丝毫没有占到便宜，反而丢下了数十辆燃烧的“篝火”，在夜色来临的时候将阵地前照得通明。

负责公路区阵地侧翼的西域部队同样表现得可圈可点。最晚加入帝**序列，但却是在一系列战斗中表现不俗的东南亚猴子们，在战场的的勇猛与其在生命上的窘迫完全相反，抱上帝国这颗最粗壮的大树，饱受西方白人欺凌的他们，将北美战争当成了复仇之战！虽然欺负他们的一直是英、法两国。

可是，无论是因为沿海，见识较多的越猴，还是缅甸、老挝的受气佬们，在帝国西域总督府建立之后，在他们自认为也是帝国子民之后，就感觉身体倍棒，吃吗吗香！再加上看到他们过去畏之如虎的欧洲白人在汉人面前也要点头哈腰时，尤其是见到与他们体貌甚是相似的南洋军在日本、在中东耀武扬威的样子，这些中南猴子们就将当兵打仗当成最牛x的职业。

在战斗中看淡生死，在胜利后丧心病狂，面对汉人时卑躬屈膝，面对白人时趾高气昂，已经成为了他们最共性的写照。

帝国西域总督水墨将军就曾直言，如果是与大汉十三军交手，西域军团将毫无勇气，不堪一击。可是与白人作战，西域的每一支部队都是敢死队。

说这话时，水总督傲娇的不行，满脸的得意神情，当其开始挤眉弄眼的得瑟时，被本不想搭理他的全国林一顿臭骂，这才消停下来。

没办法，水总督在中南半岛上是太上皇极的人物，可是回到帝都长安，他也只不过是个近卫军中将。遇自己的老上司，还是以混不愣闻名的全帅，那绝对是……西域人见了汗人，“毫无勇气，不堪一击。”，但却是在一系列战斗中表现不俗的东南亚猴子们，在战场的的勇猛与其在生命上的窘迫完全相反，抱上帝国这颗最粗壮的大树，饱受西方白人欺凌的他们，将北美战争当成了复仇之战！虽然欺负他们的一直是英、法两国。

可是，无论是因为沿海，见识较多的越猴，还是缅甸、老挝的受气佬们，在帝国西域总督府建立之后，在他们自认为也是帝国子民之后，就感觉身体倍棒，吃吗吗香！再加上看到他们过去畏之如虎的欧洲白人在汉人面前也要点头哈腰时，尤其是见到与他们体貌甚是相似的南洋军在日本、在中东耀武扬威的样子，这些中南猴子们就将当兵打仗当成最牛x的职业。

在战斗中看淡生死，在胜利后丧心病狂，面对汉人时卑躬屈膝，面对白人时趾高气昂，已经成为了他们最共性的写照。

帝国西域总督水墨将军就曾直言，如果是与大汉十三军交手，西域军团将毫无勇气，不堪一击。可是与白人作战，西域的每一支部队都是敢死队。

说这话时，水总督傲娇的不行，满脸的得意神情，当其开始挤眉弄眼的得瑟时，被本不想搭理他的全国林一顿臭骂，这才消停下来。

没办法，水总督在中南半岛上是太上皇极的人物，可是回到帝都长安，他也只不过是个近卫军中将。遇自己的老上司，还是以混不愣闻名的全帅，那绝对是……西域人见了汗人，“毫无勇气，不堪一击。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第412章达拉斯会战（2）

十一月份，北半球无精打采的阳光射不透战场上弥漫的硝烟，低空呼啸的战机和震耳欲聋的炮声已经让阵地上的幽州军士兵们习以为常。

战壕中的他们或是叼着烟卷放松休息，或是擦拭着自己的枪支武器。

这是27军在25号公路南侧向日葵岭上坚守的第四天，这里距离劳顿围歼战的主战场，只有不足四十公里。

四天来，在正面阻敌的27军已经打退了敌人的无数次进攻，而在激烈的战斗中自身减员也达到三层以上。作为阻击的主阵地，坚守在向日葵岭主峰上的第79师，更是伤亡过半。只有百余米高的向日葵岭，也同乎被美军猛烈的炮火削低了数米之多。

阻击战打响之前，盟军所修建的壕沟和简易工事，早在战斗爆发的第一天就已经在炮击中被全部摧毁，炮坑和甚至是尸体，都成了盟军阻击敌人进攻的掩体。

美军的m4谢尔曼坦克亦有数次冲上了向日葵岭，但在皇家空的协助下，27军又都很快夺回了阵地，没有给美军装甲部队突破的机会，保证了战线的完整。与在侧翼同样苦苦死守的西域第9一起，将美军南进军团死死挡在25号公路军以北。

南进军团司令朗多中将在发给美国陆军司令部的电报中称：我甚至已经听到了苏顿的喊杀声，却偏偏无法越过向日葵岭与第11集团军汇合。汉军就如同一群该死的蟑螂一样，明明已经被炮火覆盖，可在炮击结束后，还是仿佛从地底钻出来般，继续战斗。

矮矮的向日葵岭挡住了美军营救第11集团军的希望，盟军也利用宝贵的时间迅速完了集结，三十万盟军精锐部队在空军的全力支持下，将美国第11集团军挤压在了劳顿小城外狭窄的空间内。

生死存亡之际，美国大兵们也顾不上不得进入市区作战的命令，纷纷退守城内，与平民混杂在一起，以躲避盟军猛烈的炮火和精准的突中打击。

在这种情况下，逼降还是歼灭？

王铁汉只犹豫了十几分钟，在收到27军和西域9军伤亡较重、向日葵岭阵地已经多次易手，阻击阵地岌岌可危的汇报之后，立即下达了对劳顿城发动总攻的命令。

一千两百门大口径火炮，一百零二架威龙攻击机，盟军的空地联合轰炸不仅声势浩大，而且精确性十足。在美军的城防阵地遭到毁灭性打击之后，是两千余辆东北虎坦克和猎豹履带式装甲运兵车，狂暴的发动机嘶吼声和坦克集群式冲击时扬起的十几米高的沙尘，让只剩下一片废墟的小城劳顿，更像是在恶魔脚下战战发抖的雌伏者。

战斗的结果没有悬念，当六万多美军挤进劳顿，当王铁汉下令攻击小城的那一刹那，命运的轮摆就已经被定格。在盟军强大的地空打击之下，美军的溃败已成定局。只是，当市政大厅内的第11集团军司令部举起白旗的那一刻，已经有两万多美国大兵在战斗中被打死。

与他们一同去见上帝的，还有三万多美国平民。

盟军的无差别打击，将原本人口数就只有五万多的劳顿小城，变成了人间地狱。城中超过半数的平民在火力准备时，就已经被炸死。

当装甲部队开始突击，当盟军的巷战部队进入城区后，又有近万平民被误伤。盟军的部队不是警察，没有在战斗中分辨匪徒与平民的能力，也可以说，长官就没有下达让他们去分辨的任务。

巷战本就是残酷的，利用一切可能的手段打击在废墟后面抵抗的敌人，这样的战斗方式无可厚非。要怪就只能怪美军躲进城内，打破了两军之前不在城市内战斗、不殃及平民的默契。

劳顿围歼战，原驻扎在俄克拉何马城的美国第11集团军全军覆没，六万美军或死或降。在北美开战以来，在双方动辄就是几十上百万大军会战的时期，这样的战绩算不上什么太突出。

但劳顿战役却是耗时数个月，也是北美战争中规模最大的达拉斯会战中，最关键的一环。第11集团军的被歼，并不只是意味着美国陆军司令部，又少了一个集团军的序号。更主要的是，盟军的左路集群在达拉斯的侧后方形成了兵力优势和有利的战略势态。

若任由幽州军团在25号公路区继续突破，那么，在达拉斯附近的百万美军，很有可能被抄断后路。那样的结果，没有人敢去想，也没有人可以承担。

当然，在后世的军史上，劳顿战役还有另一个方面经常被砖家叫兽们提起，那就是平民的伤亡。

这是北美战争中，双方第一次在城市内交火，也是第一次有美国城市在战火中被摧毁，更是第一次在战斗中，平民的伤亡数字超过了军人。在此之前，菲尼克斯血战打了三个月之久，凤凰城的平民也不过只有数千的伤亡。

在讨论这个数字的时候，北美的几个国家都刻意的回避了小石城的那个“十多万”和后续的因为核辐射而继续增加的人数。

与常规战争相比，“核武”才是真正的恶魔。如果说橡树岭是必须要摧毁的战略目标，那么仅仅是因为飞机不能携带原子弹降落的原因，就使得小石城由繁华的城市，变成了禁地，还有那数万死者，以及虽然在核爆中幸存却生不如死的伤残们。

小石城绝对是北美战争甚至是第二次世界战中让人无法释怀的惨案之一，也成为了后世的人们在论及汉皇钟义是否伟大？是否对人类有巨大贡献时，反方人士最经常提及的佐证。

也许汉皇的伟大，只是对于汉人而言；也许，破坏和杀戮亦是推动人类进步的原因。

但小石城的核爆绝不是人类史上最悲惨的事件，甚至一年以后才会发生的、伤亡数十万人的“芝加哥寒冬”，比起美洲印第安人的被屠戮，又算得了什么呢？

当美国人疯狂的指责盟军在战争中杀害平民的兽行疯狂指责时，当王铁汉的战役总结被传回卫青阁时，钟义认真的看完，嘴角微咧，脸上浮出一丝淡淡的邪笑，“铁汉打不错！出来混的，总归是要还。幽州军在为当年的耻辱还债，美国人又何尝不是在为美洲的历史还债？”

“是呀，当年的印第安人，被他们当成野兽一样捕杀，现在他们死了几万平民就叽叽歪歪……”

蒋帅的言词依旧犀利。

“这怪不得我们，是他们军队率先躲入城区的，只是……这伤亡率的确大了些。陛下，‘山姆大叔’又该向您抗议了！”

儒雅的叶为洵元帅正在逐渐接替当年叶知秋在帝**的地位，至于在陛下的心中，“叶知秋”这三个字，当然是无可取代。

“抗议有用的话，要警察……还要部队去打仗干吗？”差点将后世的俗语溜达出来，钟义紧急改口。好在办公室中的这几位，都早已习惯陛下偶而的奇言怪语，甚至还会学上几句。

“叶帅，嘉奖王铁汉和幽州27军，正是他们在向日葵阻击战中，以步兵阻击装甲部队的神勇表现，才使得劳顿战役取得大胜！嗯，还可以在27军选出几个表现突出的团、营级部队，授予封号。这对凝聚一支部队的‘魂’会有很大的作用。”

陛下的心中，又想起了塔山阻击战，同样的地型不利，同样的以少阻多，同样的对整个战役甚至是整个战局形成了至关重要的影响。

“好的，陛下！27军有几个团都已经打空了，给予这样的集体奖励，很是必要。”

就这样，“向日葵英雄团”、“向日葵铁血团”的旗帜在帝**的血色金龙旗旁形成了另类的风景，由陛下亲自赐名，并授予独一无二的团旗，成为了帝国团每一位团长心目中最高的荣誉。最主要的是，这类封号是可以“世袭”的，它们将永远伴随着这支部队的成长历程。

但王铁汉上将并没有对于最高统帅部的嘉奖过于在意，在“儒将”的心中，一个更大的计划正在形成。在经盟军总指挥陈庶康上将批准之后，王铁汉正式成为左集群的总指挥。在达拉斯以西地区，盟军部队已经超过了六十万，挟大胜之势，在25号公路地区再完成一次围歼战，并非没有可能。

而盟军汇集的苏顿，距离向日葵岭仅有四十多公里。虽然收到第11集团军已经全军覆没的消息后，美军的南进军团必然会放弃攻击向日葵岭，但只要切断美军沿25号公路撤回俄克拉何马城的退路，王铁汉就有信心虎口拔牙，消灭这支美国陆军部临时拼凑出来的部队。

但陈庶康并不这么认为，美军总参谋长布莱德雷组织的北进军团，虽然在布拉索斯河就遭到了盟军的阻击，并没有在劳顿战役中起到太大的实质作用，但任由这样一支美军的精锐在左集群的身后活动，随时都有可能打破双方战略的平衡，对欲围歼南进军团的盟军部队造成巨大的威胁。而且，南进军团是一支高度摩托化和机械化的美军，一旦南进军团司令朗多发现情况不妙，沿高速公路退回，盟军就很有可能竹篮打水。

击南还是擒北？打援还是围点？

北美盟军的总指挥部，意见并不统一。请求决断的电报发回了长安，发到了卫青阁。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第413章达拉斯会战（3）

北美盟军指挥部的电报，让钟义有种感觉，仿佛在恍惚间回到了前一世。

在辽沈战役中，东北野战军是要先打锦州，还是先打长春？是关门打狗还是中间开花？当然钟义对这个场景的回忆大多来自于电影院和纪念馆中。

在辽沈战役纪念馆，就有一份涂了又改，改了又涂的电报原本，不细看都会以为是一副水墨山水画呢！无论是雄才大略的太祖，还是那位随身带着炒黄豆的林总，在决定国家命运的时刻，在百万大军决战的时刻，迟疑和彷徨都再正常不过。

只不过，碰上模范007的虎将卫立煌，东北野战军想不胜都难。对于卫立煌在辽沈战役之前，就因为在国/军内部的受排挤，而身在“曹营心在汉”，钟义一直是持反对的态度。以委员长的精明，怎么能将兵权交给一个不能完全掌控的人身上？那绝对是不可能的事。连自己的儿子都会怀疑的老/蒋，卫立煌纵然心机再重，也不可能纤毫不露。

再狡猾的狐狸也斗不过猎人。

可是，在这一世，抗战时期，卫立煌不同于其他****将领的与汉军密切合作，以及八路军挥师华北，抢占京津时期，“虎将”的一系列表现，让钟义终于明白什么叫“无风不起浪”。

如今，盟军与美军之间的情况，与辽沈战役之前国共两军在东北的态势十分相似，强攻锦州“关门打狗”的战法，穿越时空移植北美……钟义眯着眼睛，越想越觉得大有可能。

虽然北美战争不是内战，虽然盟军没有卫立煌那样的大杀器，可是……在达拉斯地区，尤其是左集群，盟军如东北野战军一样，已经确定了局部的兵力优势。还有……虽然没有卫立煌，但盟军有艾森豪威尔呀！对于美军的情况，还能有比艾豪威尔更清楚的吗？

美国工人党武装，在钟义的眼前，无非就是一支“伪军”，战力如何暂且不提，但在对美国人的精神攻势方面还是有着巨大作用的。

有一支这样的部队，盟军在北美的战斗，多少也会去掉一些客场作战的劣势。再加上……连“向日葵岭英雄团”和“向日葵岭铁血团”都有了，不就差关上门的那个“锦州攻坚战”了吗？

拿下天空之城俄克拉荷马，就会给达拉斯地区的百万美军造成入瓮之势。而打赢了美军全力一搏的达拉斯会战，美国人也就该认怂了吧？

那样，似乎……肖国兴就不用冒着莫大的风险展开“越洋登陆”了。在伊比利亚半岛和地中海地区的盟军就可以继续留在欧洲，威慑最近些得瑟过头的小胡子。

这样看来，这场战役对于盟军的意义，一点都不会低于那场“辽沈战役”。而且这一世，因为汉军提前出关，在东北集结准备远东之战，中华内战中，真正打成的也只有淮海战役和渡江战役而己。

钟义对把“辽沈战役”这么经典的剧本搬到北美，有相当大的兴趣。貌似，如果现在在北美的盟军就能够解决问题，那么最近困扰帝国的许多问题都可以迎刃而解。

“三分美国，功成身退！战争该结束了！”

陛下自言自语似的一句话，让蒋云志和叶为洵都有些惊愕。“三分美国”都懂，在北美西部建立印第安王国，在东部建立两个社会制度不同的“美国”，使其无论是在思想还是在军事上都持续对抗的策略，是早就制定好的，这正是“侯喜计划”的一部分。

可是“结束战争”？蒋帅与叶帅对视一眼，陛下不会是认为轰平了一个劳顿小城，美国人就会投降了吧？之前小石城那么大动静，杜鲁门政府都没有太大的支援。一个人口仅五万的小城，相信这只会更大的激起美国抵抗的决心。

“要我说……”蒋云志刚想旧话重叙，提出继续对美国实施核打击的建议，就见陛下拿起了铅笔，在桌子上的“达拉斯会战”专用地图上画出了一个漂亮的弧线，恰巧圆弧的最顶点就画在了俄克拉荷马城的边缘，让人乍一看起来，这条弧线怎么那么像……叶帅成亲甚早，已是五个孩子的父亲，蒋帅自从这次在欧洲前线回来，也早已不在卫青阁混宿舍——国安女王在青龙湖畔的香闺可以更名为帝**副统帅官邸了。

都是男人，搭上一眼都看明白了。

“高，实在是高！看这弧度，足足有36d，不像汉人女子的类型。陛下，最近又有新目标吗？”

“靠！”钟义翻了个白眼，看蒋云志举着大拇指那副故意装出来的猥琐样子，无力的拍了下额头，“这还能不能一起快乐的玩耍了？”

叶为洵无语，这场合要是说出去，谁能相信这俩人就是大汉帝**的两位统帅？

“嘿嘿”两声，又在叶帅的逼视下，抱着磁化杯紧着喝了两口茶水。久违的玩闹一句，蒋帅突然觉得整个人的感觉好了许多，脑中的思路也清晰许多。

“陛下，你这是要撒网捞大鱼了？”一口将茶水中的浮茶吐了出去，蒋云志很快就意识到了钟义的意图。

用眼角扫了扫光滑如镜的地板上，那片突兀的墨绿色茶叶片，钟义咧了咧嘴，没有说什么，却是将目光投向了在一旁长身而立，似乎是耻于与两人与伍的叶帅，“为洵，你怎么看？”

“陛下，此事……破绽太多，不易实现！”

叶帅没给陛下留面子，而是以自己专业的眼光指出陛下的弧虽然画的很漂亮，但似乎有纸上谈兵之嫌。

钟义又咧了咧嘴，这次是左边的嘴角。

玩闹是玩闹，不给面子是不给面子，但这二位在军事上的战略眼光，陛下很清楚，那不是强于自己，那根本就是拍马难及。

但“关门打狗”打法，那是在前世就被证明过的成功战例，虽说美军的战力绝非那时的国/军可比，可林总的东北野战军在装备上远不及盟军吧？何况经过一番苦战，龙啸天指挥的皇家空军已经击退缺少成熟战机飞行员的美国空军，再次占据了德克萨斯州的天空。

还有，在向日葵岭，英雄团和铁血团的出现，都让钟义相信，这就是命运的轮回！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第414章达拉斯会战（4）

取得劳顿大捷的盟军部队，并未进行修整。

王铁汉上将的作战计划得到了统帅部……更准确的说是得到了陛下的支持。

无论是陈庶康还是叶为洵甚至是蒋云志，都对这样大胆的想法有些质疑。美军不是国/军，这场战争也不是内战。在之前盟军从未踏及的北美进行作战，对于地型地势等情报，都远不及本土作战的美军更熟悉。

仅仅依靠军情五处的特工们汇制收集的的地图，以及空中侦察等手段，盟军的情报还是有着不小的缺陷。在西海岸和墨、美边界地区，这种情况还要好一些。

如今达拉斯会战，作战范围已经接近美国中部及核心区域，盟军会遇到更多的困难和遭到美国人更强烈的抵抗，是可以预见的。

想想抗日战争爆发前，日本在中华派出多少间谍？再想一想，日军手中的军事地图甚至比中华军队手中的，还要更详细。可是在进入内地之后，进入日本间谍没有触及过的地方，无论是太行山还是蜀地，日军依然是吃亏不小。

在“侯喜”计划被确定之前，统帅部也的确是参照了日本的侵华策略，石原莞尔甚至全程参与了“侯喜”计划的制定。

在盟军总部的很多人看来，北美战争的前期也的确是与日本侵华战争的发展有着许多相同之处。都是海空军绝对优势性压制，都是在气势上咄咄逼人，都是在战争初期就取得了让人难以置信的成果。

可帝**总参谋长叶为洵元帅始终在提醒大家，“侵华战争的最后胜利者是中华，而不是战争爆发之初不可一世的日本人。”

陛下亦曾对此深以为然。在其他人眼里，中华抗战的胜利当然是因为帝**的参战，但熟知另一段历史的钟义亦很清楚：在那一世，没有大汉帝国出兵，没有南华的参战，日本人依然是输了，输的正是现在帝**的对手——美国人。

在那个时空，没有以帝国为首的大中华联盟的制衡，美国的实力要比现在更强大许多。两线作战，在欧洲打败了德国，在太平洋打败了日本，一举奠定了美利坚世界霸主的地位。

更让钟义佩服的，是美国人总能选择最恰当的时机参战，从而获得最大的利益。虽然，这在很大程度要得益于北美得天独厚的地理优势。

可在，现在的大汉帝国已经打破了美利坚远离战火的宿命，东方人眼中的桃源或是白人所说的和平天堂已经搬到了南华。美国人在太平洋舰队在吴淞口被全歼的那一刻，就早已经失去了由他们从容的选择战与不战的权利。

纵然如此，跨洋远征的盟军会不会重演日军的悲剧？

已经习惯于胜利的盟军指挥官们，并没有太多的考虑这个问题，甚至在他们的脑海里，就根本就没出现过“输”这个字眼。

叶帅能够在这种气氛中为大家降温打预防针，在钟义的心中，还是很认同的。

“只有昏君才听不进去逆耳忠言！”陛下认为自己虽然够不上英明神武，但也算不上是昏君……武佳仪要除外，那是人家武女神的专属昵称，算不得数。

但在幽州军团是稳步推进还是突击打大仗的问题上，钟义还是坚决的支持王铁汉貌似不很现实的作战方案。幽州军团的位置并不算好，如果单独关注达拉斯以北的战场，他们正处于美军两支机动军团的中间。在向日葵岭，27军依然在与南进军团交战；在威奇托福尔斯，布莱德雷亲自指挥的北进军团距劳顿也不过一百多公里。

能够在美军猛攻向日葵岭的情况下，在美军两大军团的夹缝中间完成劳顿大捷，全歼美国第11集军团，在大数人看来，已是奇迹。

迅速撤出人困马乏，已成疲惫之师的劳顿城附近的盟军，与美军寻机再战，是大多数人眼中的必须之举。

如叶帅、陈庶康，俱是如此之想，就连向来不拘小节，以敢于投放奇兵著称的蒋帅也认为：新兵较多的幽州军不适合连续高强度作战。

似乎在整个盟军内部，也只有陛下支持王铁汉“快速北进”的作战计划。

在战略上犹豫，在瞬息万变的战场是绝对致命的行为。没有在第一时间等到盟军总指挥部的电报，又听到27军军长万青山传来向日葵岭美军有要后撤的消息，王铁汉再次给陈庶康发电：战机难得，稍纵即逝，请总指挥速决断。

陈庶康上将原文转发给了卫青阁，战役打到这份了，已经偏离了盟军之前关于达拉斯会战的作战预案，陈庶康也不敢独断。

可越是这样，越让陛下想起了电影中，披着大衣，抓着一把黄豆的林总与太祖之间关于先打长春还是打锦州的争论，还有那份涂涂抹抹仿佛山水画的电报原文。

“打！要相信前线指挥官的判断，只有他们才是最了解具体情况的。我们坐在办公室中，盯着地图和战报来制定的方案，肯定没有直面战役的前线人员更清楚战场的态势。”

陛下的态度很坚决。印象中在抗战结束之后，陛下极少这样坚决的插手战役计划的制定。

蒋云志的眼中露出了一丝担忧，“让专业人士去做专业的活”，这句话是陛下自己说的，也一度被视为是陛下举贤重德，尊重人才，信任人才的明智之举。

是什么原因让陛下这么积极参与这次战役呢？尤其是有幽州军参与的战斗。

感觉到了陛下异常坚决的态度，盯着地图久久未出声的叶帅突然拿起了铅笔，“陛下，蒋帅，你们看，这样如何？”

在钟义画出的那个……弧旁边，叶为洵用力画出了两条粗粗的直线段，起点是劳顿，而终点却不是东北方的俄克拉何马城，而是劳顿正东方的另一座小城阿德莫尔。

这两条画的也相当精彩，蒋云志差点脱口而出：你这是要给加上罩罩吗？只是经历了爱之初体验稍显有些油滑的蒋帅毕竟是稳重之人，长期居高位和极其突出的战略眼光，让其立即意识到了叶为洵的想法。

在俄克拉何马城与劳顿之间强行插入，的确是有些强人所难。但王铁汉指挥的三十万盟军如果径直向东，截断俄城与达拉斯的联系，那么就可以与陈庶康的右路军形成呼应，或分路向达拉斯推进，或合兵攻击俄克拉荷马，都不失为一步好棋。

……

11月下旬，北美盟军总指挥陈庶康上将亲自指挥的右集群，不再在密西西比河西侧游而不击，而是以其强大的攻击力吞噬着阿肯色河以南的大小城市。

在王铁汉率领幽州军团连续发起侧后战役之后，盟军的多路进攻都由略显含蓄的推进变成疯狂的突击。美军总参谋长布莱德雷上将很是怀疑，“难道盟军的总指挥换成一位日本人吗？”

看到盟军在战斗中经常排出的决死冲锋阵型——当然是步坦协作的冲锋，布莱德雷的脑子中有些混乱，“这还是大联盟的部队吗？这还是与美军并称为两大少爷军的汉军吗？”

可随后，布莱德雷就看明白了，冲锋的几乎都是汉国的殖民部队。“该死的，这就是典型的欺负人了，这么打，一场战斗就是数万甚至十几万的伤亡，殖民区人口以十数亿计的汉国当然不怕，可是美国怕呀！”

整个北美都算上，能动员多少部队？一千万？顶天了！可是盟军呢？不算其他国家，光是汉国那四大总督府轻轻松松就可以派出来一千万的军队。虽说战斗力差了点……这话也不能乱说，装备了汉械后，美国人足了那些猴子的苦。

“该死的汉人，这是要利用这种无耻的战术，拼光美利坚的战士呀！”

看懂归看懂，但布莱德雷发现自己根本没有更好的办法来解决这个问题。每一日，各处战场上的巨大伤亡数字报上来，又必须要派出更多的部队去补上阵地。在野战中，在双方都投入了大量装甲力量之后，壕沟战根本就没有用武之地，进攻与防守之间的界限也逾加模糊不清。

在两军的炮火都足够猛烈情况的下，巨大的伤亡是不可避免的。在科罗拉多城、在阿比林、在韦科、在帕勒斯达……在十数个局部战场上，两军比拼的就是看谁更先支持不住。

今天我夺来一块阵地，明天你再夺回去。这会你的炮兵发威，轰平了对方的一处炮兵阵地，但马上，坐标暴露，就会招来敌人另一支炮兵的猛烈还击。

前线部队从一个团一个旅的轮换，到派上一个师，也许都用不了一天，就会被打残。早晨生龙活虎的跑上阵地，用不到晚上，就是一具具冰凉的尸体抬下来。

北美战役在11月下旬，也终于展示出更残酷的一面。只是，与苏德战争纠缠不休并破坏性巨大的巷战相比，盟军与美军更多的是在野外一揭两瞪眼，死则退，生则进。

百万大军，听起来真的很多。在这个世界上，有很多的国家总人口都不到百万。可是，在这样的战争之中，所谓的百万大军又显得如此的脆弱。

布莱德雷很快就发现，达拉斯城中的预备部队已经没有了，就地动员组织起来的新兵部队没有了。在今晚收到各数战场伤亡报告之后，明天，他已经无兵可派。

盟军王铁汉部横亘在达拉斯与俄城之间，更强大的陈庶康部则在派恩布拉夫与其互为犄角，虎视眈眈。

这不是阴谋，这纯粹就是实力压人，是堂堂正正的阳谋。

各支大军都摆在那，你守我就攻，人命换人命。简单的战法，却又是无解的战法。

一个月多的战斗，在达拉斯附近的美军总数居然狂减到六十万！因为兵力的不足，布莱德雷不得开始缩小防区，主动放弃了布拉索斯河以西的阵地。

这当然不会让盟军满足，西域第5军团和第6军团、东瀛第7军团以及又一批墨西哥军的参战，让北美的盟军根本不用担心轮换问题。达拉斯会战开始朝着有利于盟军的方向发展。

“达拉斯又成孤城，百万美军被困其中。”这样的消息，不仅让白宫中的政治人物们惶恐不安，更让美统区的美国人感到绝望。

核爆就算了，反正汉国也没有多更的原子弹。可难道连常规交战，美军也不是对手了吗？之前的报纸不是说圣诞节前，美军就可以将南部的盟军打回墨西哥吗？

圣诞节倒是真的要到了，可……

在大联盟范围内，只有几个欧洲国家和以色列等还在坚持过圣诞节，在汉文化占主流的国家，更在乎的当然是元旦和春节。

但在美国，居然在圣诞节的前夕传来这样的消息，还能有这更糟的吗？

“先生们，明天就是圣诞节了！可是我不知道，我们还有没有机会在一起，过下一个圣诞节！”

在白宫的蓝厅，杜鲁门无比沮丧的靠在沙发之中，他的话让一众心腹更觉凄凉。本来，总统是应该站在蓝厅的阳台上，向民众们发表圣诞演讲的。可是……总统取消了这个重要的惯例。

没有了“曼哈顿工程”，没有哪怕是一个胜仗的消息，让总统如何去面对民众？告诉他们，合众国已经没有办法赢得卫国战争了吗？还是把责任推给上帝——向人民宣布“上帝已经不再保佑美利坚了”。

“总统，先生们，我觉得我们不应该这样！人民在期待我们领导他们打败汉国法西斯，去赢得卫国战争。我们是美国最后的希望，我们绝对不能首先丧失信心。而且……”

在杜鲁门的力邀下，再次出山的老将军乔治·卡特利特·马歇尔站了起来，一双鹰眼中目光坚定，“就算是达拉斯会战失利，我们依然还有数百万的军队，我们还可以每天就能造出十架战机，每个月就有两艘航母下水，我们并非是不堪一击。失败不能击倒美利坚人民对自由的向望！总统，先生们，我们现在应该做的是鼓舞人民的战斗士气，当然，更重要的是想办法拯救那些被围困的士兵。”

杜鲁门抬起了头，白宫智囊们坐直了身体。这一刻的马歇尔上将成为所有人的主心骨，成为了包括总统在内的所有人心中的定海神针。

……

“同胞们：

我是哈里·杜鲁门。今天，我站在这里，是为了要祝福大家圣诞节快乐！

但是，我知道，没有人一个美国人会在这时感到快乐！

该死的汉国法西斯以及那个邪恶的联盟军队，入侵了我们的国家。并且……我承认我很沮丧，因为在前一阶段的作战中，美利坚军队并没能够有效的抵御敌人的进攻。我们失去了内华达山脉以西的大量土地，还有……新墨西哥州和亚利桑那州。

但是我想说的的，那里是美利坚的土地，是上帝给美国人民的恩赐。没有人可以我们的手中夺走它。自由的美国人民不会屈服于法西斯军队的残暴。

在合众国建国的初期，我们的祖先曾遭遇过比现在更加危险的情景，但是他们的勇敢战胜了所有的困难。为了我们，他们整理起自己不多的物品开始穿越大海寻找新的生活；为了我们，他们在血汗工厂辛苦劳作，忍受着皮鞭的抽打并且犁开坚硬的土地；为了我们，他们在诸如康科得、盖茨堡等等地方作战并献出生命。

在合众国年轻的生命中，从来都是迎着险阻走向强大。”

……

每一任的美国总统，都是演讲高手。刚刚在蓝厅里还一脸绝望的杜鲁门，走出十几步的距离就让的脸上充满了坚毅。

“我们要战斗，为了国家，为了亲人，为了自由，为了民主……我们不会服输，在抵抗侵略者的战斗中，每一个美国人都将是不屈的斗士。

在达拉斯，还有我们数十万的士兵被困在那里。我很遗憾，作为美国总统，我无法让他们回到家中，与母亲共度圣诞节！但我承诺，我们不会放弃任何一名士兵，不会放弃任何一次战斗。

上帝认为，众生皆平等，众生皆自由。可是为了正义，为了保卫我们的国家，牺牲又算得了什么？……”

1944年的美国总统白宫演讲，在后世也被认为是精彩的，鼓舞人心的。很多人甚至将与“吴淞口事件”之后，罗斯福的那次著名的“上帝保佑美利坚”来相比拟。

只是，有些不同的是那次美国人信心满满，纵使太平洋舰惨遭重创，他们仍认为美国有能力击败“邪恶的汉国”。

而今天，杜鲁门的演讲再精彩，也无法给予美国人足够的信心。“我们还能够打败大联盟军队吗？万一汉国再制造出原子弹怎么办……”

“我们需要一场胜利，一场可以让人民重拾信心的胜利！乔治将军，不管你需要什么，只要你能够给美国带来一场胜仗，只要现在的美国政府还能拿的出来的，都没问题！”

结束了满篇的斗志昂场，但却是让纠结无比的演讲，刚离开阳台走进蓝厅，杜鲁门就急步走到了马歇尔身边。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第415章拯救美国大兵

摆在老将马歇尔面前的首要任务，当然是要解救被困在达拉斯的布莱德雷和近六十万美军。

因为作战策略的调整，也因为美军顽强的反击，王铁汉并没有实现歼灭南进军团的完美设想。朗多的机械化军团，虽然没有突破盟军在向日葵岭的阻击，救出第11集军团，但也并非完全有战果，至少，25号公路又全线回到了美军的手中。这使得俄城与落基山脉地区的通道更加畅通，也使得西线盐湖城地区的美军再无后顾之忧。

但这对于整体局势日渐糜烂的北美战场，并无太大意义。美国中部横贯东西的公干线并非25号公路一条，西部地区的战斗也相对稳定。让白宫更加揪心的是德克萨斯州，是达拉斯。美军迫切的需要重新打通俄城与达拉斯之间的通道，就算是守不住达拉斯，丢掉德州全部的领土也要救出布莱德雷那几十万美军。

“让士兵们活下去，让他们在战后回到母亲身边！”并不仅是随便说说，在总统的圣诞演讲之后，“拯救美国大兵”已经成为全美人民心中的头等大事，其巨大的社会效应甚至使人们都忽略了这场至关重要的战役最终的胜与负。

“不惜一切代价，救出他们！”是杜鲁门给马歇尔的死令。

马歇尔也于圣诞节的当天，就飞到了距离俄克拉何马城超过两百公里的塔尔萨，组建了司令部。

对于马歇尔的这个决定，让盟军方面的很多将领都大吃一惊。再联想到欧战时，马歇尔也是将协约国参谋长联席会议设在远离战场的伦敦，“难道这货是个怕死的家伙？”

这个结论有点让人难以置信，但却是大多人数的第一反应。

唯盟军总指挥陈庶康一针见血的指出：并非是这位老将怕死，而是他很清醒的判断出，阿肯色河以南地区的战局已经非美军所能在短期内挽回。将司令部设在紧邻阿肯色河北岸的塔尔萨，正是他提前将两军决战的地点放在了阿肯色河上的前兆。

“马歇尔要放弃达拉斯，甚至是俄克拉何马，紧缩兵力与我们在阿肯色河和密西西比河地区展开决战。但是他不可能放弃被围在达拉斯地区的六十万美军。那么，首先受到攻击的，一定会是幽州军团。”王铁汉也再一次表现出了极高的军事造诣，在给陈庶康的军情分析报告中，两人的想法不谋而合。

不知道如果在塔尔萨的马歇尔知道，因为他的司令部队选址，汉军就有数位将领判断出他的作战计划，会是何种感想。

这也正代表了汉美两军之间的差距并不仅仅是装备。细节决定成败，在大汉帝国在世人的眼中，还只是爆发户、幸运者的时候，帝**已经通过数年的连续战争，培养了储备了一大批顶尖的军事人才。

诸如陈庶康和王铁汉，在另一段时空中，这二位也都是领军大将，但无论是在内战时期屡战屡败的王铁汉，还是创立太岳兵团的陈庶康，所取得的成就都远无法与这一世相比。

不同的环境造就不同的命运，不同的际遇当然也会有不同的发展。汉人的历史中，永远不乏绝顶聪明之能人，只是近代中华屈辱的历史，让华人在世界舞台上根本就没有太多展示的机会。

是三国成就名将，还是名将造就三国？这是一个类似于“先有蛋还是先有鸡”一样让人蛋疼的问题。时势造英雄，英雄引领时势，有些时候，黑与白不用分得那么清；错与对，又何必太过纠结？

……

在纬度更高的地区，圣诞的雪花纷纷扬扬。不识愁滋味的孩子们依然在为今年的圣诞礼物太过勉强而大声抗议着，却不知道因为战争的破坏，他们的父母需要付出更多的努力才能够赚到养活全家的收入。

还有更多的父母在期盼，因为他们的儿子在达拉斯。

虔诚的祈祷，热切的期盼。总统说了，一定会救出那些被围的士兵，并为此，请回了已经退役的马歇尔将军。

“上帝保佑，伟大的乔治可以打败那些可恶的黄种人，救回我们的儿子！”

在圣诞节后的一个星期内，马歇尔在每次入睡时，就会在耳边回荡着这样的声音！这使他根本无法迅速入睡，而本来就已被压缩至极致的休息时间，更显不够。

总参谋长以几乎可见的速度在削瘦，所有的美军参谋人员都看在了眼里，在多次相劝无果之后，终于在一个寒冬的深夜时，塔尔萨美军司令部的电话响起，参谋接起后，面色严肃的将话机递给了马歇尔，“总参谋长，总统要您去睡觉！”

……

马歇尔不眠不休的工作，换来了美军新一轮作战计划的快速确定。

在这个被命名为“暴雪骑士”的作战计划中，马歇尔充分肯定了布莱德雷南北夹进的战术可行性。只是劳顿战役，第11集团军的覆灭时间太短，使得美军两大机动兵团无功而返。再加上盟军抓住了机会，抢占阿德莫尔，切断了俄城与达拉斯之前的通道，才造成了达拉斯地区美军的全面被动。

汉人有句欲语：解铃还需系铃人。欲要实现拯救美国大兵的计划，就必须首先夺回阿德莫尔，重新打通俄城与达拉斯的联系。至于达拉斯……正如陈庶康和王铁汉的分析那样，马歇尔一开始就没打算与盟军在德州纠缠。

“将盟军放进来，将战场摆在美国的中部，对于美军来说，绝对是利大于弊。虽然，这样会让盟军占领更多的土地，可……如果无法击败盟军，整个美国……”

马歇尔摇了摇头，连续的高强度工作，与背负的巨大压力，让老将有些顶不住了。“最近老是精神溜号……年岁不饶人呀！”

感叹一句，吩咐副官找来盆冷水，擦了擦脸，让自己更精神些，马歇尔的鹰目恢复了往日的犀利，“要坚持！为了上帝，为了美利坚，为了……富兰克林（罗斯福）！”

老友的猝然离世，曾让马歇尔万念俱灰，但国家生死存亡的时刻，他还是毅然出山，虽然他自己也明白，这一次的结果，很有可能是葬送一世英名。

“命令朗多中将的南进军团今天必须全部进驻埃达，明日凌晨三时向阿德莫尔发动全线进攻！通知布德雷上将，派出达拉斯城内的所有摩托化和装甲部队，随时准备突围。”

“暴雪骑士”行动的整个计划并不复杂，在已经要放弃俄州和德州之后，阿肯色河以南的所有城市对于美军来说都并不重要。南进军团强攻阿德莫尔，达拉斯美军则弃城而出，实现在劳顿美军并没有打成的南北夹击。

还是美军南进军团，还是大汉幽州军团，同样的对手，只是换了一个地点，只是在幽州军的背后，还会出现一支全军出动，为生命而拼杀的铁骑。

“不求全歼，只求击溃，实现美军南北汇合。”

在盟军想不到美军会弃城夺路的前提下，如果这样仍无法击溃盟军，那马歇尔也无话可说。至少留在达拉斯城里的步兵，马歇尔允许他们在接到司令部命令之后，原地向盟军投降——必须要有部队留在达拉斯阻击盟军的追击，牺牲行动缓慢的步兵，是最佳选择。

中华象棋中，就有弃卒保车、弃车保帅的战术。美国人玩不明白车、马、炮，可是断臂求生的道理，通用于全世界。

应该说，马歇尔在目前的局势下，下了一步好棋。只要救出达拉斯地区的摩托化和装甲部队，就完全可以向总统交差，向全美的人们有个交待！然后，利用水势湍急的阿肯色河和更宽阔的密西西比河，重组防线，挡住盟军的攻势，美军就可以有更多的时间编组军队，组织抵抗。

将战争的时间拖久，将盟军的战线拉长，是美国唯一可以打败盟军的办法！

马歇尔不愧是一代名将，能够总结出来美国版的“论持久战”，足以证明其卓越的战略眼光。

可是，战争的不确定性有很大程度上都是来源于双方指挥官的能力。没有人会想到马歇尔正确的战略，却因为他直接将司令部设在塔尔萨，而暴露了他的战术思想。

没有间谍可以在对方指挥官的脑子中掏出情报，但优秀的指挥官可以！

盟军总指挥陈庶康和王铁汉军团长在战役判断达成一致之后，果断采取措施，即实力最为强大的右集群派出机动性最出色的装甲部队火速向阿德莫尔靠拢。另派出两个军团绕过美军达拉斯守军的阵地，横插阿德莫尔与沃思堡之间的盖恩斯维尔，欲在杜兰特湖边与幽州军团背靠背构建出另一道针对达拉斯守军的阻击防线。

全力消耗美军的有生力量，攻占德克萨斯州全境，在墨西哥湾沿岸占稳脚根。是盟军关于达拉斯会战的主要战役目标。但在劳顿战役之后，在王铁汉坚持进攻，掐断俄城与达拉斯之间的通道之后，陈庶康心中的战役目标已经变成了全歼达拉斯的美军精锐。

纵虎归山不是聪明人做的事，很明显，曾为黄埔三杰之首陈庶康，当然是个聪明人。

圣诞节前后的一周，是两军休整的一周，也是双方进行战术调整的一周。甚至于在平安夜和圣诞节那两天，在有两军对峙的地方，连枪声都没有。无论是军官还是普通的士兵，都刻意的在这两天避免交火。

就连帝国的那些殖民区部队，也在圣诞老人到来的日子，保持了相当的克制。

对于盟军的这种行为，获得了美军士兵们极大的好感。变相的为工人党接管德克萨斯州的统治权减轻了许多压力。

无心插柳，但陈庶康无暇去享受荫凉。因圣诞节默契休战的几天，马歇尔重新制定作战计划的几天，盟军的调动隐蔽而又迅捷。

在达拉斯会战之初，陈庶康组建强大右集群的作用，终于露出了真正的獠牙。在第77装甲军离队火速支援阿德莫尔的幽州军团，在豫州军团和墨西哥军团快速奔向盖恩斯维尔构筑背靠背防线之后，右集群依然保持了凶悍的攻击力，在元旦来临的前夜，攻克了达拉斯的东方门户朗维尤。

在青州军团的眼前，达拉斯城已经清晰可见。皇家空军和海岸军团101空中骑兵师，正在加紧对达拉斯城外围阵地的清扫。

而在另一侧，在达拉斯的南方，韦科的失守，让盟军的中集群也终于长驱而入，将炮口指向了美军在德州最后的阵地——达拉斯。

美军南进军团司令朗多中将有点紧张。十几天前，在向日葵岭的回忆无法让人开心。三个装甲师和两个摩步师轮流冲锋，居然没有攻破一条修在百余米高的土岭上的盟军阵地，更让人无法接受的是，负责阻击的盟军居然只是两个步兵军。汉军的步兵部队火炮数量可以排在世界第一，但装甲力量毕竟有限。可没想到，美军的装甲师居然就真的无法突破他们的防线。

到现在朗多中将也仍然在怀疑，在美军那么猛烈的炮火下，阻击阵地上的盟军是如何生存下来的！如何在炮击结束不久，就能够迅速恢复战斗力。

但朗多中将又希望自己能够忘记那段回忆，因为在向日葵岭战斗中，创造了步兵也能够成功阻击装甲部队的先例。很遗憾，在这场必定会记入军校教科书的经典战役中，美军南进军团扮演的是耻辱的反面角色。

没想到，马歇尔的“暴雪骑士”行动让南进军团这么快的就得到了一雪前耻的机会，老对手就在眼前。根据在向日葵岭得来的经验教训，朗多中将调整了战术，不再教条的依靠步坦协作进攻，实践证明，这种被各**队习惯通用的战术，在装备了大量步兵反装甲武器的盟军面前，效果奇差。

而且，在总统“不惜一切代价”的命令下达之后，一直在避战的空军也不得不出动战机，协助陆军作战。朗多中将在行动之前就被告知，在凌晨四点半之后，进攻阿德莫尔的南进军团就将得到两个轰炸机联队的火力支持。在战斗中，他随时可以呼叫空中支援。

即便是这样，朗多中将还是有些紧张，自己这方面的力量加强了，但盟军的阻击力量也不只有向日葵岭的那两个步兵军了。

在阿德莫尔，整整有三十万盟军展开了一条宽达三十多公里的阻击阵地。其中的主力，更是以“铁血”之称闻名的大汉幽州军团。

战斗打响的那一声，正好是1945年的元旦。这被王铁汉上将戏称为，“咱们讲究，让美国人消停过节，可他们却趁咱们过节时偷袭咱！这尼玛不就是典型的农夫和蛇、东郭先生和狼吗？”

当然，这也仅仅就是一句笑谈。在战争面前，连生命都会变得如此的脆弱，节日……在****的年代，又算得了什么？

阿德莫尔战役，从打响第一炮的那一刻开始，就可以被称之为激烈。与之前盟军发起的残酷的“对子”战斗相比，朗多中将的进攻显得更学院化。经典的雁式装甲突袭阵型，以及m4谢尔曼坦克汽油发动机与众不同的轰鸣声，让新年的凌晨变得喧嚣而又壮阔。

在一场战斗中，同时出动八百多辆各式装甲车辆发动进攻，这样的规模，在北美战争不是绝无仅有，但也并非多见。

王铁汉指挥的盟军在人数上，并不比南进军团少！幽州军团和徐州军团直属的坦克师，六百辆“东北虎”也让其底气足了不少。

不过，他并没有在战斗之初就派出本方的装甲力量对美军火拼，向日葵岭27军的成功战例，让盟军找到了一个以更小代价对付出美军装甲部队的办法。

但事实证明，再好的战术，都不适合一层不变。战术是死的，人是活的！

面对美军调整后的纯装甲冲锋战术，在阵地上以步兵为主的盟军有些猝不及防。没有了需要其提供掩护的步兵的牵制，谢尔曼坦克的调整和稳定性能得到了充分的发挥，先进的瞄准仪也使得美军的炮火在行进中的命中率大大提高。

虽然，盟军的步兵反坦克炮依然可以给m4谢尔曼带去不小的杀伤，可是在这样高速突进的铁骑面前，在美军坦克的行进间打击面前，战壕中的步兵炮手能够打出第三炮的机会十分渺茫，甚至有许多反坦克炮小组，只打出了一发炮弹，就被美军坦克的炮手盯住。

凌晨四时五十分，正在朗多与空军轰炸机联队取得联系之时，前线的指挥官向其汇报：盟军的第一道防线基本被突破，英勇的装甲兵再一次证明，坦克才是陆战之王。

“抓紧时间补给，不要给盟军喘息的机会。让我们的坦克继续突进，一举打穿盟军的防线。空军也会立即派出轰炸机部队起飞支援我们。”

又惊又喜的朗多很快就意识到，盟军那边的指挥，在战术上出了问题，阿德莫尔不是向日葵岭，在这样的平原地型上，用步兵和壕沟战阻击装甲部队，就算是强如汉军也可不能做到。

“让我们坦克师不能停下来，不能停在原地给敌人的炮兵和空军以机会。”

朗多的命令很及时，在得知第一条防线居然在美军发动进攻不到两个小时就被突破之后，王铁汉马上就意识到了自己的失误，“命令炮兵，地毯式覆盖第一条防线！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第416章北美再登陆

“幸好有空军”。

天亮后，阿德莫尔战场上，主角变成了空军，皇家空军对美国空军。

王铁汉延用了27军在向日葵岭时的老战术，没有及时派出装甲师对美军的坦克集群进行有效遏制。其结果就是连续两道防线被美军快速突破。顶在外围的25军和西域第7军在四个小时的战斗中，伤亡惨重。

而美军付出的代价仅仅是不足一百辆m4谢尔曼。

好在，当美军轰炸机联队与护航的战斗机出现在战场上时，在韦科的野战机场上，皇家空军的战机也及时起飞，机群飞过了达拉斯上空，立即变成了泾渭分明的高低两个编队。

六十多架g-40c威龙攻击机在两千米的低空发起俯冲攻击模式，将“长冠企鹅”空地导弹准确的射向盟军阵地前肆虐的美军坦克。

而四十八架天龙战机则是在六千米以上高空为“威龙”搭起了一层保护膜，皇道公司出产的“麻雀”空空导弹和基地出产的最新型“神仙企鹅”空空导弹，是“天龙”刺向敌人的利剑。面对近百架的美军先进战斗机，“天龙”的飞行员们勇敢而又无畏。有“棘背龙”预警机的存在，“天龙”们在与携带aim-120监狱空空导弹的美军f-110a密特拉（古波斯光明之神）战机的抗衡中，并不吃亏。凭借j-39e“天龙”优异的机动性能和强劲的动力，号称与“火凤凰-8”空空导弹一样“锁定即击落”的aim-120并没有想像中的神勇，首轮视距外打击，二十余枚“监狱”也仅击落了6架“天龙”。

在预警机的引导下，后发制人的“天龙”同样在首轮交锋中击落了5架“密特拉”。被美国人寄予厚望的f-110a在与大汉的先进战机对抗中，不落下风，但却让美国空军高层有些失望，他们本以为，“密特拉”加“监狱”的组合，一定可以如汉国的“龙凤呈祥”一样，制霸天空。

实际上，无论是在战机性能还是空空导弹的射程与追踪能力上，f-110a与aim-120都完美的体现了美国强大的科研和军工能力。可以说，如果美国空军的对手不是皇家空军，那么“密特拉”与“监狱”的组合，绝对是难逢敌手。

仍在以欺负相对弱小的苏联空军为乐的德国“黑骑士”战机，如果面对美军的f-110a，因为雷达和导弹的性能限制，被完爆是可以预见的。

资源禁用和经济制裁，使得欧洲大陆变得有些闭塞。汉美两国空军战机超快的更新换代速度，让德国人看得有些眼花缭乱。索性，德国元首下令，不再对“黑骑士”进行技术改进，而是直接以更高的技术规格研发新一代的德国战机，务求在性能上可以超过汉、美两国所有已经服役的战斗机。

全封闭的研发，以及德国盖世太保部队对于其全方面的保护，让其他国家的特工对于德国新式战机的情报知之甚少，就连帝**情六处和新设立的经济调查局欧洲处也没有什么太大的收获。

只是，在北美的天空，依靠预警机对于空军战力成倍的提升，大汉的重型战机j-42a“猛龙”与“火凤凰”空空导弹的组合仍然在上演着“独孤求败”式的神话。

在阿德莫尔的上空，当“天龙”机群与“密特拉”联队进入“狗斗”模式，当天空中的追逐游戏火热上演之后，远在一百二十公里之外的24架“猛龙”却在四架“棘背龙”的指挥下，开始锁定各自的猎物。

雷达锁定，平稳飞行，“火凤凰”解锁，确认目标……当飞行员按下发射键之后，沉重的“猛龙”机身亦轻轻一颤，同时离开挂架的两枚“火凤凰”带着炙热的火焰，呼啸而出。

而“猛龙”也因为突然卸去了近一吨重的负载，变得轻盈起来。5、4……五秒钟以后，“火凤凰”进入雷达主动导引阶段，不再需要“猛龙”雷达提供的数据，也可以自行寻找自己的目标。

首轮发射的8架“猛龙”在空中分向斜上两翼，划出来了一个漂亮的双掌托举图案，将适合攻击的空域让给下一个“猛龙”中队。

几十秒钟后，“猛龙”机群的飞行员们耳中，传来了预警机上雷达操作员们高声庆祝的呐喊，“漂亮，十六中十四！”

一个常规的“猛龙”中队，八架战机，单轮发射十六枚“火凤凰”，击落十四架美军战机！这样的命中率，这样的战绩……让人很是有些无语。要知道，“火凤凰”击落的并不是如f-86佩刀或是f-11那样对中程主动导引导弹毫无办法的二代战机，一轮攻击，就击落了十四架美国空军最先进的三代战机f-110a。不知道一直要求避战的美国航空队司令斯帕茨在得知这样的战斗过程，心中是否会流血不停——f-110a刚刚试飞成功，走下生产线。整个美军航空队也仅有不足百架的密特拉，就指望“光明之神”能够给美利坚带来光明呢。

战斗并未结束，纵然斯帕茨想违背总统的命令，撤回机群，也不可能在几分钟之内就通知到位。而在阿德莫尔与达拉斯中间的盖恩斯维尔上空，皇家空军“猛龙机群”的攻击队型转换仅需要一百二十秒就足矣。

三分钟后，当第二轮呼啸而至的“火凤凰”又击落了11架“密特拉”之后，美军机群的空中指挥官，率先下达了撤离的命令。

33比8，这样的战绩在汉、美空军的对决中，并不算意外。从西海岸和内华达山脉，到凤凰城和墨西哥湾，皇家空军一直是在以五比一左右的战损将美军空军的活动范围一步步压缩。

但是，在阿德莫尔空战中，皇家空军损失的8架战机全部是“天龙”，而美军被击落的33架战机全部是“密特拉”时，航空队司令斯帕茨上将的心变得拔凉拔凉的。这意味着，美国陆军航空队根本没有能力抵御汉国皇家空军的进攻。

在空中预警机方面的落后，使得“龙凤呈祥”可以在远程轻松击落“密特拉”，而射程几乎相同的“监狱”却没有更多的发挥余地，沦为与“天龙”的狗斗之中。

这并不是战术的问题，美军也同样有数量不少的近程战斗机。像“天龙”那样的角色，f-9黑豹、f-105b雷公等一大批战机都可以同样甚至做的更好。

可是，没有远程预警，即便派出更多的战机又能如何？一架“棘背龙”就可以锁定并引导六十个目标，一架“猛龙”就可以同时攻击四个目标。斯帕茨认为在美国空军的远程预警解决之前，将现有的战机保护好，是应该而且必须的。否则，就算是号称可以媲美汉军“棘背龙”的e-3“望楼”预警机能够开始服役，但航空队的实力却损伤惨重，到时还怎么与盟军对抗？

利用数量庞大的殖民区部队，对美国大兵“对子”，陆军的战斗已经为空军提了醒。大联盟有数量庞大的人口，有比美国更多的的资源和更大的工业产能。

美国的飞机制造厂，每天都可以生产出几十架先进战机，可是汉国呢？斯帕茨上将从非洲战役打响之后，就一直在密切的关注着大汉的皇家空军。虽然，他所熟知的汉国飞机制造厂，只有皇道、汉飞等廖廖数家，但是他相信，只要汉皇愿意，汉国绝对可以在短时间内就拿出更多的战机。

这样的结论让斯帕茨百思不得其解，但又不得不在北美开战，美军航空队数次失利之后，制定了空军暂时避战、保住飞机以待后期决战的策略。

找喷挨骂，都是难免的。斯帕茨打定主意，不管其他人如何辱骂自己，就算是胆小鬼、卖国者等，也一定要保住飞机，坚持到e-3的服役。

可“圣诞演讲”之后，总统的命令是斯帕茨无论如何都不能拒绝的。坚持抗命，那么结果就很有可能是自己被撤职，换一位航空队司令，然后美国空军依然是要出击，依然是在没有先进预警机的情况下出击。

只有保住自己的职务，才能为美国空军坚持到战机出现，才能为美国保住希望。所以，阿德莫尔战役，美国陆军航空队全力以赴……可惜奇迹没有出现，惨败的结局早在斯帕茨的意料之中。这也更坚定了其避战保飞机，等待“望楼”的策略。

在盟军方面，空军指挥龙啸天上将收到的战果是84比13，皇家空军付出8架“天龙”战机的代价，共击落了八十四架美国战机。除了那三十三架“密特拉”，还有五十多架失去护航的美军轰炸机和攻击机被击落。

皇家空军另外被击落的5架飞机都是“威龙”，在低空攻击美军装甲部队的战斗中，美军的肩扛式“毒刺”地对空导弹，依然威力十足。射程三千余米的“毒刺”对于高空作战的战斗机并没有任何威胁，但是当“威龙”向低空俯冲，以空地导弹攻击装甲目标时，毒刺就有很大的机率命中“威龙”。

尤其是“毒刺”导弹加上发射器才几十公斤，完全可以由一名战士扛着移动，隐蔽性十足，很难能够做到优先打击。

但这样的损失是有价值的。美军的装甲冲锋在即将突破盟军第三道防线时，被来自于空中的精准打击及时阻击。每一架g-40c“威龙”都可以携带十六枚之多的“长冠企鹅”轻型空对地导弹，居高临下攻击，不要说“火柴盒”一样的m4谢尔曼，就算是m26潘兴重型坦克，也是会被轻松击毁。炮塔和上部装甲，是所有坦克共同的阿喀琉斯之踵。也许唯一的例外就是“猛玛”，具备全方位超强防护能力和较强对空作战能力的“猛玛”重型坦克，就是公鸡中的战斗机，恐龙中的霸王龙。

同样，因为过厚的装备使得“猛玛”无法适应大多数地型的战斗，北美又河流密布，如果“猛玛”来到这里，不说能在战斗中发挥多大作用，恐怕其缓慢的移动能力和笨重的体型，就会愁坏许多指挥员。

非洲，只也只有非洲和中东的沙漠地区，才是“猛玛”尽情驰骋的天堂。也因为如此，帝国在非洲的驻军司令王以哲元帅才敢放出豪言：只要有近卫第30装甲师，非洲就永远是帝国的。

这话说的有些过，倒不是狂！而是与四大殖民区不同，帝国在中东和非洲并未在法理上宣示主权。中东和非洲在名义上，也并不是帝国的海外领地，而是有着**的国家和政府。

虽然，无论是非洲的王以哲元帅，还是在中东的于学忠上将，两位东北军出身的将帅，都是整个地区实际意义上的太上皇。其职权与夏威夷的龙胖子一样，和四大总督没什么区别。

很多人都并不理解，为什么陛下不同意在这些地区也成立总督府，落实帝国的统治。钟义也没法解释在1945年以后，持续几十年的殖民地**浪潮。

只是，如果帝国可以取得北美战争的胜利，殖民时代的结束会不会被推迟？各地风起云涌的**战争还有没有蕴育的土壤？

但是不管已经被改的面目全非的历史怎样改变，钟义都没打算放弃南洋、西域和东瀛，甚或是北海即远东地区。这些地方，都是华人在几千年的历史中，或繁衍或生存或开荒，留下过汗水抛酒过鲜血的地方。既然饱经苦难的新华还需要休养，还需要成长，那么就让大汉帝国来成为护华使者吧！

有华人的地方，就有大汉五爪金龙旗，就有大汉文明威武之军。四大总督府，就代表了华人在海外的四大聚居地，就是汉人传统的势力范围，就是帝威所至的率土之滨。

至于说非洲和中东，强势的掠夺资源或是在时代变迁之后与当地人合作取得资源，钟义都不反对，只要阿拉伯人与黑人不阻挡“大汉中兴之路，大国崛起之梦”，给他们一些生存的空间，也未尝不可。

只有美国，一个和谐完整，一家独大的美利坚合众国决不能为钟义所容。

在前世，在中华多蒙受几十年苦难的前世，到了二十一世纪，都依然是中美争霸的局势。那么在这一世，当汉人前所未有的强大，当强汉盛唐之后，炎黄子孙再一次无限接近世界民族之巅的时刻，钟义怎么会任由一个宿命般的敌人发展壮大？

当阿莫德尔激战的战报传回长安，当豫州军团在盖恩斯维尔艰苦阻击达拉斯逃出来的美军，当青州军团与美国工人党武装率先走进达拉斯的迪利广场，当马歇尔的“暴雪骑士”行动最终还是成功救出了四个装甲师和六个摩步师近二十万的美军之后，卫青阁中关于“越洋登陆”，在美国东海岸开辟北美第二战场的讨论已经开始。

帝**总参谋部组织了一次关于北美战争走势的战略推演，帝国的几位元帅与盟军中各国的军事指挥官都参加了这次大型战略推演。

总参谋长叶为洵元在总结报告中这样说道：如果按部就班的逐州逐城攻击，那么在盟军逐渐深入北美腹地，战线逐渐拉长，而美军的抵抗逾加顽强之后，盟军的作战行动将不会再如之前一般顺利。遭遇到更大更多的困难是必然的，取胜每一场战役都会变得更加的艰难。单凭盟军现在在北美的实力，逼迫美国政府投降，在不动用非常规武器的情况下，这个时间将会超过三年甚至是没有可能！

以美国的战略纵深，甚至还要把面积更大的加拿大也考虑在内，按照美军现在的实力和盟军的战力进行战略推演，想要彻底征服美利坚，其结果有很大的比例就是不可能……

而按照钟义的说法，攻占墨西哥湾沿岸各州，逼迫美国政府接受停战谈判并承认南部地区**，也被认为是不可能实现的。

在合众国美军依然保持强大军力的情况下，即便是盟军强制性扶持工人党政权的成立，也不可能长期维持与北方政府的对抗。除非……盟军长期在北美大量驻军，这种可能已经被证实是不现实的！几百万大联盟军长驻北美？恐怕到时不用别人打，帝国自己就会拖垮自己。

这样的情况还包括更加弱小的印第安王国。

总之，在合众国美军保有相当实力的前提下，“侯喜”计划就难称成功。欲要“三分美国”，就必须要彻底打垮美军，将设想中的三个国家在军事实力上更加均衡，至少是要在帝国的帮助下，可以实现对抗。

而欲达成这个目标，只有两条路可走。

一条，就是如蒋云志元帅所说的：继续核爆美国，扔上个十几二十颗“小淘气”，彻底摧毁美国的各大城市，摧毁美国的工业基础设施，在北美经济发达的地区，再造出多个“死地”。

若陛下继续对原子弹的使用保持谨慎态度，那么，解决北美战争的另一条出路，就只有是驻欧洲的盟军暂时放弃对德国的威慑，实施越洋登陆，在北美东海岸开辟第二战场，最大程度的消灭美军的有生力量，逼迫美国政府投降。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第417章以郑和之名

寄予了盟国与美国双方诸多希望的达拉斯会战，历时四十四天终于在新年到来之时，在北美一月份干冷的气候中结束了！

美军总参谋长布莱德雷试图通过达拉斯会战，收复德州全境，将盟军赶往美、墨边境的计划，随着达拉斯城和俄克拉荷马城被盟军占领，而彻底失败。布莱德雷上将也因此被杜鲁门总统解除了美国陆军总参谋长的职务，不过，接替他的是他的老上司，重新出山的马歇尔上将，布莱德雷对此当然不会有什么怨言，甚至主动要求留在陆军部，继续协助马歇尔的工作。

而北美盟军总指挥陈庶康上将对于达拉斯会战的结果，也不甚满意。尤其是马歇尔上任之后通过“暴雪骑士”行动，救出了达拉斯城内的二十万美军，并在威奇托福尔斯的北进军团接应下，冲破了盟军的封锁钱，退进了落基山脉。

最新的消息是人数达到四十余万，有近千辆坦克的这支美军已经到达了科罗拉多州，在丹佛和科罗拉多城地区进行休整。

虽然达拉斯战役，盟军共消灭了六十多万美军，并攻占了德克萨克斯州全境和俄克拉何马州的大部，但四十万美军逃离生天，放跑了已经落入网中的大鱼，陈庶康上将还是感到十分的不爽。

而且，这四十万美军退入落基山脉，相当于在盟军的身后插了一把匕首，随时可以跑出来刺上一刀。这将给盟军下一步的作战行动带来很大麻烦。

马歇尔聚集重兵在阿肯色河和密西西比河对岸，一旦开战，两军交战正酣，却还要随时防备背后落基山脉中杀出来的敌人，这就要救盟军必须要在阿马里洛和阿尔瓦一线留下部队，以针对美军可能的偷袭。

漏网之鱼，却会起到的很大的牵制作用。仗打成这样，陈庶康怎么都高兴不起来。

与两个月前相比，地图上红蓝箭头的位置发生了很大变化。北美的西南部几乎全部由代表盟军的红色箭头所占据，唯有落基山脉地区，依然画着着数个蓝色箭头。

落基山脉西侧的大盐湖至大峡谷一线，美军西部战区的部队仍然在顽强抵抗。克拉克上将在失去内华达防线之后，无奈退守盐湖城，反倒是有效的抵挡了盟军的进攻。当然，这也与近卫第3装甲军转而攻向俄勒冈州，张后群的山地集群实力有所削弱有关。

再加上达拉斯会战爆发之后，后勤补给都优先于南线的部队，使得西线盟军的进展十分有限。达拉斯会战结束，盟军将俄克拉何马州的大部收入囊中，对科罗拉多州和犹他州形成了三面包围之势。但落基山脉的存在，也使得西线与南线的盟军无法在美国中部汇合，只能继续各自为战。

虽然，在地图看来，盟军已经“解放”了美国近三分之一的土地，并且各路盟军都有着相当耀眼的战绩，总共歼灭了三百多万美军！但陈庶康却深知，形势并不如数据和战报所体现的那样乐观。

古之兵法有云：一鼓作气，再而竭，三而衰。

“侯喜”计划展开以来，盟军跨洋远征，鲜有败绩。但是在战略上来讲，盟军已经进入了疲惫期。而且，现在的战斗开始深入美国的腹地，除了要与美军作战，还要面临占领区来自于民间的反抗。不要小看那些装备简陋的游击队，神出鬼没的他们给部队制造的困难，甚至还要超过正面战场上的美军。

在考虑大的战役行动的同时，盟军的指挥官们还要分派人手，负责地方治安和剿灭游击队的行动。好在“山姆大叔”的工人党派出了相当数量的政工人员，接管了占领区的民政事务。

“这样不行！”本就长于战略思维的陈庶康意识到，无限的将战争时间拖长，那么，被拖垮的一定会是盟军。

事实证明，在盟军的内部，相当多的有识之士，都意识到了美国人要打持久战的思想。

申请回帝都面圣的电报刚刚发出，总参命令陈庶康飞回长安，入卫青阁汇报战局态势的电报就几乎同时而至。召集各集团军长官在并未遭受太多战火的达拉斯，开了一个简短的临时会议，部署好近期的行动安排，陈庶康将北美盟军的指挥权暂时移交给副总指挥何柱国上将，乘专机在中途岛中转，返回帝都长安。

卫青阁中，陈庶康在军委会议上详细介绍了北美战场上的双方态势以及军事部署，随后更是在钟义的鼓励之下，直言可能出现的“持久战”对于盟军的诸多不利。

陈庶康的口才并不算出色，但他的几个预想与分析，博得了几位帝国元帅赞赏的目光。叶帅与蒋帅更是频频点头，所谓英雄所见略同，陈庶康的担忧与陛下之前的提法不谋而合。

美军在战力不如盟军的情况下，不再硬碰硬，不与盟军打大会战。转而利用北美广阔的纵深与盟军周旋。

北美战争，在美国人甚至是世界大多数国家人的眼中，盟军毕竟是侵略者的身份。纵然有什么“航渡三千年”、有美国工人党的遮掩，但是在美国的土地上，真正支持盟军的除了印第安人，在白人中少之又少。

盟军可以打消耗战，因为大联盟有着全世界无人能匹敌的庞大人口总量，有无数视打仗为最有前途职业的殖民区部队。但盟军不可以打持久战，因为无论是从人民的“寡助”还是从北美远离大联盟根基之地的角度考虑，盟军都不能拖，也拖不起。

听着陈庶康的论述，钟义又走了神，他想起了前世在学院时，教官讲解那篇著名的《论持久战》时的情景。那节课，钟义听的很认真，大部分的内容至今仍记忆犹新。

“武器是战争的重要的因素，但不是决定的因素，决定的因素是人不是物”。“战争的胜利之最深厚的根源，存在于民众之中。”只要动员了全国老百姓，就会造成陷敌于灭顶之灾的汪洋大海，造成弥补武器等等缺陷的补救条件，造成克服一切战争困难的前提。

在中华民族生死存亡，举国上下一片看衰抗战前景之时，太祖的这篇文章不仅是鼓舞了人民制抗战到底的志气，客观的评价了战争的局势，最主要的是它指出了抗日战争正确的路线、方针、政策和人民战争的战略艺术。

钟义可以改变历史，改变国家和民族的命运，但是却无法改变伟人的智慧。

乱世出英雄，美国人能够在短短的一百多年间，就将美利坚合众国发展成为世界上一等一的经济和军事强国，如果不是因为有钟义，他们本还可以利用二战的机会，将美国发展成为世界上最强大的国家，没有之一！在另一个时空，美国就是世界霸主。

那么，在这一世，遭遇侵略的美国，目光独具，见识卓越的民族英才就会少了吗？恐怕是会涌现得更多！

美国版的“持久战”必定会给盟军带来更大的麻烦。

钟义的脑子中，有那么短短的一刹那，陷入了彷徨：要不要继续使用原子弹？在这个时期，对美国实施无限制核爆，那就是不是逼迫美国投降，而是彻底毁灭美国，把富饶的北美变成北非和中东一样荒凉之地。

“不，不可以！”彷徨只是一瞬间，钟义马上就警过来。那样做，就不是要中兴大汉，那是对整个人类的犯罪。

原子弹不是不可以用，就如核爆橡树岭，如果不是原子弹强大的威力，对于美国核设施的摧毁就不可能那么的顺利。

但原子弹的使用必须要有足够的价值，无限制的使用，核泛滥的最终结局一定是人类的自我毁灭。钟义是独裁者，是狭隘的民族主义者，也可是说是一个野心家，但绝对不是神经病！

只有神经病才会想毁灭地球。

“庶康，留在长安好好休息几天！陪陪家人，不用急着回前线。”

看到陈庶康汇报完毕，几位元帅或点头赞许或交头接耳讨论，钟义手指轻敲桌面：“看来了，听了庶康的汇报，大家的看法还是比较一致的！我认为，我们可以正式讨论‘郑和’计划了。”

……

欧洲盟军欲想越洋登陆，在美国东海岸开辟第二战场，首要的条件就是要清除美国海军在大西洋上的存在。虽然三宝太监下西洋之西洋，并非是大西洋，但陛下在考虑皇家海军大西洋作战策略的时候，还是一下子就想到了这个名字。

如果说在陆地上，汉人远征的历史数不胜数，可是在海上，千百年来，最大的荣耀却一定大明永乐舰队所有。虽然，那支舰队的指挥官是个太监，但钟义依然认为，是大汉男人中的纯爷们！除了在某些方面的缺陷，三宝太监做到了好男儿志在四方的所有方面。

所以，为大西洋作战计划以“郑和”命名，陛下毫未犹豫。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第418章盟军联合舰队

打通大西洋航线，扫除或是重创美国大西洋舰队，是“郑和”计划的首要目标。

不同于“永乐”舰队数次远征，皇家海军的目标是要把几百万的盟军安全的运送到美国的东海岸。要实现这样的目标，大西洋中，就不能有美国舰队的存在。

可是在“吴淞口事件”之后，尤其是经过地中海决战的惨败，美国人亦深刻的认识到了航空母舰才是现代海军的主要战力。

依靠美国强大的造船能力，美国海军得在短短的几年时间内迅速恢复元气，光是先进的埃塞克斯航母就已经入列了八艘，再加众多的护航航母和大量的防空和反潜能力都得到加强的各级驱逐舰，以及美军从未缺乏过的配套舰只，美国海军已堪与皇家海军一战！

对此，盟国方面给予了相当的重视。为保证“郑和”计划的顺利实施，由帝国总参谋长叶为洵元帅提议，大联盟g14（在g12的基础上加入了英格兰和苏格兰）总参谋长联席会议在开罗召开，并达成共识，共同组建盟军联合舰队，以护送欧洲盟军登陆北美作战。

当然，即使是g14，各国的海军实力也有着相当大的差距。联合舰队当然是以帝国皇家海军为主，驻扎在地中海和凯尔特海的北部舰队司令关沧海上将，被任命为盟军联合舰队司令官，全权负责大西洋作战！驻扎在亚速尔群岛的帝国皇家海军大西洋舰队，与北部舰队暂时合并，并入联合舰队。原大西洋舰队司令林杰中将，出任联合舰队副司令兼潜艇部队总指挥；另一位副司令则是意大利新任的海军司令坦布亚索上将，前海军司令吉里齐亚尼上将因为在地中海大战时，在盟军总指挥部中，与蒋云志元帅及其他国家军官的密切合作，而晋升为海军元帅，并出任意大利三军副统帅，成为了在军队系统中，仅次于墨索里尼的二号人物。

除了意大利海军的天鹰号航母战斗群，联合舰队中，犹大王国的联盟号航母与炽天使号航母编队也颇受人瞩目。由大汉造船厂建造的联盟级航母已经完工了六艘，其中四艘由犹大王国订购，还有一艘进入帝国的海岸舰队服役，而另一艘则是卖给了西班牙，成为了西班牙欲恢复无敌舰队梦想的最大希望。

无敌号，联盟级航母的六号舰，刚刚在西班牙海军正式入列三个月，便率领着六艘护航舰只，组成了航母战斗编队，前往英格兰的凯尔特海，加入盟军联合舰队。

这样的举动代表了佛朗哥是铁了心的要与汉皇站在一起，当然，这也是老奸巨滑的佛朗哥看透了付出才有回报的道理，摸准了汉皇的性格。

更加坚决的与帝国共同进退的是华夏共和国，蒋总统也派出了华夏海军唯一的轻型航母中山号。中山号由前帝国皇家海军大汉湾训练基地的航母训练舰改装成，是一艘排水量不足三万吨的轻型航母，仅能够搭载短距和垂直起降舰载机，战力有限。

为了响应汉皇的号召，蒋总统毫不犹豫的派出了这艘华夏海军的宝贝疙瘩。连儿子都舍得派上前线，更何况是一艘本就是得自帝国的军舰！

土耳其海军则是比较寒酸，派出了仅有的一艘具备远洋能力的巡洋舰凯末尔号！在大航母年代，海军没有航母，被认为是弱国的象征。为顺应民意，也为了让土耳其在大联盟中更受其他国家的重视，土耳其总理伊诺努已经与汉皇达成非正式的口头协议，用土耳其的矿产换取一艘联盟级航空母舰，以满足人民希望土耳其也能拥有航母的愿望。

不过，在盟军联合舰队组建期间，钟义授意北海总督霍路与苏联方面取得联系，希望一直在地中海活动的苏联红旗黑海舰队派出战舰加入联合舰队。

但是，大胡子在慎重考虑之后，回绝了帝国的要求。

在大胡子看来，若不是苏维埃势弱，那么德、汉都是苏联的敌人。一个是亡俄之心不止，一个是趁火打劫，抢走了西伯利亚，抢走了远东。

为了度过危机，苏维埃虽然选择了与汉国妥协，但不并代表双方就可以成为盟友！

如今，汉、德关系破裂，德国有意与苏联开启停战谈判，而汉国则是希望红军能够继续将德军主力拖在苏德战场上。转眼间，苏维埃从面临亡国，变成了得饽饽。没有了亡国的威胁，大胡子本性中的贪婪和自大立刻显露无疑。

虽然，苏联的战时经济在多方面都要严重依赖于从大联盟国家的进口；虽然，即使是苏、德停战，苏联的战后工业体系重建也必然离不开大联盟。但大胡子从没有想过，要向汉皇卑躬屈膝。

大联盟国家之间，所谓的盟友关系，在大胡子看来，就是胡扯。那根本就是其他国家向汉国的臣服。曾经贵为共产国际老大的大胡子，当然也只会这样理解。

事实上，大胡子理解的也并算错，只是，他只顾着考虑自己的尊严和统治别人的**，而忽略了国家利益。

佛朗哥、伊诺努之流，哪个是易与之辈，可他们从刚开始的抗拒，到如今心甘情原的围在汉皇周围，说穿了，不就是帝国能够给盟友国家带来利益吗？

有了足够的利益，小国就会臣服于大国，自古如此。

自大的大胡子在回绝了北海总督霍路的要求之后，还在为自己的决定而感到骄傲，还在对着苏维埃政权的其他同志们大声高呼，“我们穷，但也要穷的有志气！”

只是他不会想到，十几年以后，正是他今天的决定，成为了苏维埃政权被彻底推翻的根源。也只有当俄罗斯联帮再次取代苏维埃共和国，并与大联盟友好相处之后，曾经亲历今日这事的布尔什维克们才会想到，如果当年总书记同志接受了汉皇主动递过来的橄榄枝，那么苏维埃会如何发展？

这样的假设当然没有意义，就如同没有苏联红旗黑海舰队的加入，盟军联合舰队司令关沧海上将倒是长舒了一口气。

以关司令的本意，与美军海军的大西洋作战，根本就不用这些盟国们七拼八凑来的战舰，弄来这么多的联军，关沧海倒觉得麻烦增加了很多。各国战舰性能和水兵素质参差不齐，光是统一指挥和相互协调就费了好大劲。当然这些盟国的海军还算好办，真要是再加上苏联那帮狂热而又固执的家伙，那一定会让头大的要死。

不单不会增加盟军联合舰队的战力，还很可能拖后腿，“屁的红旗舰队，真是要陛下下令，老子派出一个双航母战斗群可以完爆那帮老毛子！尼玛，在地中海混，连补济都还要皇家海军救济他们，连停靠地都还是借用以色列的港口，混成这穷酸样还敢得瑟！”

对于号称苏联最强舰队的红旗黑海舰队，关沧海是满脸的不屑。“就那几艘破舰，派几架蛮龙过去，几枚‘洪氏企鹅’空地导弹就可以轻松搞定，就连‘知秋级’导弹护卫舰的‘麦氏企鹅’反舰导弹，也不是还依靠主炮为主要攻击方式的那些苏联老舰所能抗衡的。”

在海军方面，如果要对付苏联海军，那就是典型的大人欺负小孩，在这个世界，皇家海军的对手，在英国海军覆灭之后，也只有美国海军可堪一战。

当然，钟义想拉拢苏联海军加入盟军联合舰队，并非是为了战力而言，这种拉拢，更多的是在政治上考虑。北海总督霍路发回了大胡子拒绝海军参战的消息，卫青阁一众大佬们都气得够呛。

“这不是给脸不要脸吗？”云帅的脾气依然火爆。

倒是陛下笑了，“吵什么吵，买卖不生仁义在！不过，这毛病的确不能惯着他。从今以后，我们与老毛子在其他方面的交流全部终止，要谈，那就只有生意。”

是的，只有生意！大胡子其实也十分清楚，苏德停战，也不会立刻恢复正常外交关系，两军对峙是必然的。苏联想要加强对外联系，唯一的通道只能是远东，唯一的目标也只能是大联盟。可是，大胡子还是拒绝了自大联盟西京g12之后，汉皇连续两次表达出来的善意。

也许，对于两位都不甘居人下的王者，这是唯一的选择；也许，对于在世界民族之林，都占据了重要地位的两个民族来说，这是宿命般的选择。

两个同样志向高远的邻居，不太可能成为朋友。倒是因为住的近，随时要防备对方咬过来的一口。在中华积弱之时，伤害中华最深的，是俄国；当中华深陷黎明前的黑暗，落井下石的，依然是那群老毛子，只是，他们换了一副外衣，一副红色的外衣。

大胡子的自大，断绝了钟义利用老毛子牵制德国人的念想。大西洋战役的爆发，也给了大、小胡子坐下一边谈谈，一边各自舔黩自己伤口的机会。

这样的机会，对于大汉帝国来说，对大汉中兴之路，大国崛起之梦来说，是好是坏？钟义已经无暇理会。就如当年击败必须要首先日本海军一样，强大的皇家海军已经又一次拔锚，准备着蓝海决战！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第419章决战大西洋

在英格兰南部的凯尔特海，陆续集结来的各国战舰已经达到四百多艘，光是航空母舰就有十九艘。

十二艘元帅级、三艘联盟级以及一艘意大利的天鹰级航母是主要战力，其他的如华夏的中山号、英格兰的乔治王号、苏格兰的爱丁堡大公号等都是排水量在三万吨以下的小型航母，应付地区型冲突事件绰绰有余，但是在这种越洋大决战中，航母的吨位及所携带的短距和垂直起降战机就会有些力不从心。

英格兰和苏格兰的那哥俩继承了前英国海军所余不多的资产，除了几艘老旧战列舰和这两艘轻型航母，能够让人眼一亮的也唯有海鹞式战斗机，尤其是海鹞式垂直起降式舰载机，其先进的设计理念让汉国的飞机设计师们也是受益良多。

帝国的短距起降飞机也因为“海鹞”技术的启发，而得以完善许多。中山号上搭载的j-15d短距垂直起落舰载机，作为“鹰”式的变型，其起落技术就与海鹞有着异曲同工之妙。

这么多的大型云集凯尔特海，仅依靠皇家海军在英格兰的米尔福德港和康沃尔半岛上的其他海港，都不足以满足盟军联合舰队的停靠要求。而这些动辄数万吨排水量以上的大型战舰，也根本不是那些小型港口能够接待的。欧洲盟军总指挥部不得不征用了爱尔兰的一些港口，并进行简易改造，以满足联合舰队的需要。

大联盟强大的军事和经济实力也在此得以充分展现，来自于帝国的工兵部队和英格兰、西班牙的建筑工人们，居然以两个星期一座港口的速度，抢在联合舰队集结之前，便完成了对爱尔兰在圣乔治海峡一侧六个港口的改造。

盟军联合舰队的各国指挥官对此纷纷致以最高的敬意，这意味着各国的战舰都可以尽早在凯尔特投入训练和演习行动，以增加舰队的协调和统一行动能力。

1945年3月，在西班牙拉科鲁尼亚的欧洲盟军总指挥部发布了动员令：横渡大西洋，进攻美利坚！

而盟军联合舰队也做好了随时开拔的准备。舰队司令官关沧海上将信心满满，两个月的训练，解决了舰队的指挥问题，统一了战术思想。

每条盟国的军舰上，都配备了精通汉语的军官，在这个汉语盛行的年代，做到这一点并不困难。

在通讯方面，由帝国出人出钱，对西班牙与土耳其的老式战舰进行技术改造，使之能够与其他友舰保持一致。在这方面，意大利人走在了前面。早在地中海大战之时，遭受重创后的意国海军依靠帝国援助的军舰重新崛起的时候，就已经与帝国统一了通讯指挥方式。

至于其他国家……像犹大和华夏那根本就是帝国的分舰队一样，当然这指的是技术上。在人员任命上，各国都是有绝对的自主权。

如今的关沧海，早已不是黄海海战时公瑾号航空母舰舰长的关沧海，经历了一系列的大海战，击败了纵横世界两百年的英国海军，关司令一跃成为了全世界最负盛名的海军将领。若不是帝国元帅不能直接出任部队主官，关沧海恐怕早就已经晋升为元帅。

遥想当年，陛下口中的海军三剑客：龙洲、毛石英、关沧海，没有多少人会想到，反正是陛下评价最低的关沧海成就最高。虽然在现在的帝国海军中，关沧海的地位仍无法捍动龙胖子，但可以预见，如果“郑和”计划能够取得成功，那么关沧海的功绩与声望，肯定会再次跃升一个台阶，无人可比。

远在夏威夷的龙胖子似乎只关心盘子中的美食，当有人提起声名雀起的关沧海，龙洲就会大眼珠子一瞪：只要皇家海军打胜仗就可以了，你管他是谁指挥的。再说，他关沧海再牛气，到老子面前，他也得先敬礼！

龙洲是北部舰队第一任司令，他有底气敢说这话。

在米尔福德港皇家海军基地的关沧海没有闲心理会这些流言蜚语。抛开那长年冰封的北冰洋，对于已经征服了两大洋的皇家海军，眼前的大西洋就是最后的挑战！击败美国人，让金龙出海旗烈烈飘扬在每一处深蓝。

“中兴路，大国梦”在每个人的心中，都有着不同的理想和目标。对于关沧海来说，让皇家海军的战舰游弋在三大洋，畅通于每一个内海，就是他最大的心愿。

“最后一个敌人，最后一场决战！”

在帝国如此接近世界之巅的时刻，能够为大汉铺上最后一级台阶，是每个帝**人最大的荣耀。登上了联合舰队旗舰“仲谋”号指挥舰，身经百战的关沧海仍难以抑制心中的激动。比起英格兰近海的微波潮涌，关司令心中掀起的绝对是深海巨浪。在卫青阁，张峥元帅拍着他的肩膀说：“击败美国海军，帝国将以你为荣！”

鬼迷心窍的，关沧海当时偷偷的望了望倚案而立的陛下一眼，没想到了陛下也在看他，目光交错的时候，关司令居然看到了陛下脸上似笑似谑的笑容，还……有一个飞眼。

有些不敢相信的揉了揉眼睛，没错！陛下的脸上就是挂着戏谑而又带些惬意的笑容。

如此重大的战役部署，决定胜败的关键时刻，陛下居然有如此轻松的心态，这表明了什么？

被世人称为“神之子”的陛下当然不可能是不知轻重，恰恰相反，这证明陛下对皇家海军有着无比的信心，对关沧海有着无比的信任。

女为悦己者容，士为知己者死。与张峥元帅略显沉重的鼓励相比，陛下那个如孩童般的飞眼却让关沧海更加震撼。

“最高指挥官！”在关司令的脑中，突然浮现出了这久违的五个字。没错，无论他变成了陛下还是神之子，但他都永远是我们的最高指挥官！

关沧海记得很清楚，离开卫青阁之时，他分别向陛下和张帅敬了礼，而陛下还礼时，依然是那么的轻松，甚至……那个军礼看起来那么的不标准，看起来让人不禁好笑！

没有人会认为陛下不会行标准的军礼，陛下只是用这样的搞怪在告诉大家：我相信你们，相信皇家海军一定可以赢得决战大西洋的最后胜利！

“是的，我们会胜利！陛下，请放心！沧海一定漂漂亮亮的为您再赢来一个大西洋！”

抬手看了看左腕上特别供应限量版的金表，这是陛下在新年时给三军将帅们的礼物。只要是将军级别以上的帝**官，都有！

表盘的中间，那条活灵活现的五爪金龙下方，有四个红色的篆字——大国崛起。

号称永不磨损的透明表壳下，金钢石秒针跳过了一个又一个南非红钻镶嵌的时间点。这里面也有讲究，少将是蓝钻、中将是绿钻，关沧海这个红钻的，自然是上将喽！还有一款，是金色的黄钻，那是赐给几位元帅的。

关沧海并不羡慕，在帝**中，元帅是不可以出任部队主官的！真要是晋升了元帅，关沧海就必须到卫青阁或是海军司令部都任职，而不能再担任北部舰队司令这样的一线官职。“嘿嘿，估计关胖子也这么想的！”想起帝国的海军元帅只有张帅一位，龙洲亦推辞了在新年时晋升元帅的机会，躲在夏威夷继续当他的土皇帝，关司令心里就平衡了许多。

出航前的这一小会胡思乱想的时间，对于关沧海来说，是一种享受。也只在这时，他可以放松脑中紧绷的那几根弦。

作为一支如此庞大舰队的指挥官，当备航的铃声响起，就意味着关司令已经进入战斗状态。其他的水兵都会有轮休的时间，而舰载机飞行员那帮大爷，在出航之后，仍可以呼呼大睡。可是关沧海不可以，他必须要随时保持着警醒，在突发状况出现时，可以及时应对。

一将功成万古枯，但想要功成之将，又何不尝不是需要比其他人付出更多的努力？关沧海做不到龙胖子那样，在大战前夕仍可以大快朵颐，他就只好让自己的精神和肌肉都绷紧起来，让自己处于一个高度紧张的状态。

金龙御表上，最短的那根金钢石指针已经指向了正下方的红钻，较长的那根也随着秒针的跳动慢慢移向了正上方的红钻。

凌晨六时整，全舰队开始备航。在米尔福德基地，有北部舰队的两个双航母战斗群以及盟军联合舰队的司令部，七十多艘各型战舰同时点火待命。

帝国的新式战舰，对于重油燃烧后的废气处理技术已经足够成熟。基地的海湾中并没冒起那让人睁不开眼的黑色浓烟。

今天的行动并没有作战任务，西大西洋这一侧，由盟国海军掌控已久。自从美国大西洋舰队在马耳他海战被帝国北部舰队击败，退出地中海之后，美国海军的就再没有在西大西洋出现过。最近的记录也只曾在北大西洋发现过美国的运输舰。但关沧海并没有因为而放松警惕，由己读彼，过高的看重自己而低估敌人，历来是兵家大忌。

在盟军联合舰队集结之后不久，林杰中将便已经派出了数个潜艇分队进入中大西洋活动，更新的消息是……“这帮兔崽子，已经越过了中大西洋海岭，靠近了百慕大群岛。”

关沧海犹记得林杰在汇报时，脸上得意的表情。经过在北海与德国u潜艇一段时间的克制性对抗，帝国大西洋舰队的潜艇部队在战术水平上有了很大的提高。

面对u潜艇的挑唆，最高统帅部“不得先开火”的命令，也让这帮家伙很是窝火，“郑和”计划开始行动，无疑是给了他们发泄怨气的机会。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第420章德美结盟

帝国的潜艇技术在西北风级aip潜艇问世之后，即领先于世界。

虽然，在汉、德技术共享的时代，德国人随后研发出了u-7级aip潜艇，使德国的海狼部队进一步壮大了实力。这也是德国海军部长邓尼茨敢于在苏格兰北海，与帝国皇家海军玩“海面平静、海下暗斗”的最大倚仗。

而且在北海暗斗中，令德人骄傲的是德国海狼丝毫未落下风。在多次冲突中，都是汉国的西北风级潜艇率先退出。

“伟大的德国海军，永远是日耳曼的骄傲！”在晋升邓尼茨为海军元帅仪式上，德国元首对德国潜艇部队给予了相当高的评价。

可如果小胡子知道，在帝国南部大汉湾中的海军造船厂，皇家海军最新式的潜艇已经下水，那么他一定会笑不出来。

新潜艇并不可怕，因为德国也在加紧研发排水量更大、航速更快、航程更远的u-8级潜艇。

可是，在潜艇的前面加上一个字，那就会吓死人了！

帝国的这艘新式潜艇更准确的说，是一艘核潜艇。不仅仅是核动力，还可以发射安装核弹头的中程巡航导弹。

1945年的新年，对于汉皇钟义来说，有几件特别值得高兴的事。第一是在基地休眠进入倒计时后，帝国的第一颗人造卫星终于成功上天，这意味着帝国已经领先进入航天时代，也意味着大气层外攻击模式的弹道导弹可以进入实质性研发阶段；第二件是北美战事捷报频传，印第安王国筹备工作基地完毕，只要汉皇批准，随时可以举行印第安开国大典；而第三件就是在大汉湾，那首被命为“珀斯”号的核潜艇成功下水，开始后期总装工作。帝国的潜艇按惯例都是在帝国的城市命名，为首艘核潜艇命名为“珀斯”，是为了纪念建国战争时，珀斯和平解放，为红警军团的后续发展做出了不可磨灭的贡献。但这艘核潜艇诞生的过程颇多波折，无论是核动力小型化还是核潜艇的设计方面，都依然离不开基地的帮助。实际上在狂风级潜艇设计成功之后，基地的建造图标便已经被点亮，钟义完全可以一口气生产出几十甚至上百艘的狂风级核潜艇。

可最后钟义还是接受了主基地几位专家的的建议：趁着基地还没关闭的时候，更多的吸收并消化基地所提供的先进技术，才是保证帝国能够长久强大的关键。

只有离开了基地，帝国依然能够在科技和经济方面继续领先于世界，那才是真正的大国崛起，大汉中兴！否则，离开了基地，帝国就在大多方面落后于世界，那么一切都将是镜中花，水中月！所谓的大国梦，就真的只是梦一场！

这些话说到了陛下的心坎里。直到现在，钟义还经常在怀疑自己所经历的一切，是否只是一场游戏一场梦！

如果在帝国初建的那几年，不得不依靠基地的神奇，去创造一个又一个神迹！那么，现在，钟义其实蛮有信心不再依靠基地，也可以制霸全球！

毕竟这些年，好多方面都已经打好了基础。发展的两大必要要件就是资源和人才。资源方面，坐拥两大洋的帝国，不说是应有尽有，至少也称得上该有的都有……（尼玛，这好像是一个意思。）

不说南华本土丰富的矿产资源，单是有了南非、中东和西伯利亚，以南洋和西域，钟义就想不起帝国还会缺什么资源。

至于说人才，汉人啥时缺过人才？况且为了避免意外，钟义一揽子的收进了那么多犹太人……不是说犹太人是最聪明的民族吗？不是说后世的美国就是因为有很多犹太科学家，才科技大跃进的吗？

等老丈人哈曼太子登基，等……哈曼就海妮这一个女儿，犹大早晚还不是咱……对了，说到这，得抓紧让海妮生个儿子了，貌似那些犹太人还挺那什么，就是跟咱汉人一样，挺重男轻女的。别到时海妮没儿子，犹太老帅哥再把王位传给别人。

嗯，其实新年后让陛下开心的另一件事就是跟儿子有关。武佳仪想要女儿的心愿并没有得偿，新年的第二年，武女神紧紧抓着钟义的手，产下了一位皇子殿下。

继秦映雪的天麟之后，皇室再添男丁。“还是咱汉人女子适宜生养！”亲眼见证了第二个儿子的出生，陛下在开心之余，也感叹了一句。

话说还真是巧了，产下皇子的皇妃全部是汉人女子，而海妮和薇薇安生的都是女儿，还有一位日本女天皇，暂时没动静！

陛下倒是不着急，儿女成群，也不差樱妃那一个。可是樱妃急呀，虽然湛子在几位皇妃中年龄最小，但特殊的经历和数年来的天皇生涯，让湛子特别的早熟。加之日本的文化本身就很多中华之汉唐遗风，眼见其他皇妃都相继生产，只有自己……在汉人中，女子不能生产是很可怕的罪过。

虽然陛下对于闷闷不乐的湛子总是好言劝慰，可湛子看到其他四位都怀抱着贵儿娇女的姐姐，仍是暗暗着急，“要是我一直不能下蛋，陛下你是不是就会讨厌我了？”

“下蛋？噗……”正喝着茶水的陛下一口“大红袍”喷在了樱妃的小脸上。手忙脚乱之后，陛下又好气又好笑的问道：“你在听来的下蛋这么高级的词？”

“我……”湛子用手绢擦拭着仍在滴水的发尖，顺便遮挡下羞红得发烫的脸颊，“看来又丢人了！哎，必须要请一位汉语老师了，自己看书就是不行！可……可书里不就是称没生产的女人是不会下……蛋的鸡吗？”

不光是女天皇急，日本的政界人士甚至是普通民众也急！因为有樱妃的存在，日本人在帝国的殖民区中，隐隐有比其他地区的人高上半头的意思。“不敢跟汉人相比，但怎么也和南华本土的白人们差不多吧？毕竟，咱是樱妃的娘家人不是？”

可眼见着汉皇的皇子、公主一个接一个的出生，唯有女天皇没动静，日本人就急了！就连当初高呼天皇不能外嫁的日本人，也深怕因为女天皇无子，而在大汉皇室中失宠。“那样，日本一定会丧失比其他殖民区多出的那些自治政策。说不定，就会沦为跟那些朝鲜傻棒子和肮脏恶心的南洋猴子一样，那绝对是高贵的大和民族的耻辱。大和民族是除汉人之外的第二等民族，绝对不能与棒子和猴子为伍。”

东瀛总督全国林对于日本人这种思想没有太过于干涉，日本人这种动物是必须要给其一定的幻想空间的。让他们太多的面对现实，只会激起更多的反抗。可是，给他们制造一些，或是允许他们自己寻找一些可以让他们体会到那种莫名的优越感，他们就只是一群自以为是的奴隶。

做着最高贵的梦，干着最低下的活，日本人其实很容易满足。

但在这样一个****的年代，和谐的开心注定不会太久，因为这个年代的主题就是破坏。

在关沧海指挥庞大的盟军联合舰队，在亚速尔群岛进行远证前的最后补给，“郑和”计划要开始行动的时候，一个出人意料却又在意料之中的惊人消息传来：德美正式结盟。

帝国的军情局特工们更早的获知了这个消息，第一时间发回长安！沐雨是在被窝中被电话叫醒的，顾不上大明星老婆嘉宝的埋怨，沐局长揭被而起。家里的保密电话，在全帝国也仅有几个人可以打通，而在深夜时电话响起，那一定是大事，而且是十万火急的大事。

接通电话，沐局长只是说了四个字：“我是沐雨。”然后就一声没吭，一分钟以后，放下了电话，盯着嘉宝扑闪扑闪的大眼睛，说了一句，“我要去局里，你自己好好睡觉！”

“要不要这么神秘呀！连话都不敢说！”嘉宝抓了抓了自己的金色卷发，将怒气都发泄在枕头上，将床头打得砰砰直响。

也只能这样发泄一下了，自家知自家事，虽然夫妻多年，但嘉宝很清楚，自从“党锢案”之后，沐雨从监狱里把她救出来，就从没信任过她。不是夫妻间的那种，是军/国大事上！也许，不是不信任她，而是身为帝国特务头子的沐雨，根本就没信任过任何人，除了陛下！

嫁给了一个不知情趣为何物的特务头子，嘉宝越来越感觉到自己的悲哀。看看人家陛下宠小皇妃的样子，再看看自己家的这个……“工作重要，难道你的工作比汉皇的还要重要吗？”

在楼下，一脚已经踏进车里的沐雨回头看了一眼楼上还亮着的灯光，迟疑了一下，不到一秒钟，便关上了车门，“开车！去总部！”

……

金华殿中的电话响起时，皇家内卫喊来的接电话的是大皇妃。陛下今晚留宿在梅妃武佳仪的房间，陪着武女神侍候还不足百天的二殿下天赐。

这小子生下来就比别的孩子聪明，从来不让侍从室的女官抱，彻底黏在老娘身上。就连闻讯终于舍得来到南华的武家老俩口，也在外孙的身上找不到任何面子。气得武老爷子吹胡子大骂，“这小子跟他爹一样，不认亲的货！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第421章玩三国杀吗

爱黏老妈的二殿下刚刚睡下。

钟义揉了揉了太阳穴，这也太磨人了！这小子磨老妈，他老妈就来磨陛下！根本就没做好准备当妈的武女神，心疼儿子当然是勉力支持。但是所有的冤屈都转向了陛下！

还美其名曰“你造的孽，不得你扛着吗？”

轻轻的敲门声传来，刚哄睡儿子闭上眼睛的武佳仪眉头一皱。钟义连忙赔笑，还一边指了指在母亲怀里不安的瞪着小腿的天赐，示意她不要惊醒了儿子。

在武佳仪秀眼圆睁，怒瞪而视的目光中，钟义轻轻的移身下床，蹑手蹑脚的走到门前，再小心翼翼的拉开一道门缝，向外望了一眼，见是秦映雪，连忙回头望向在床上张望着的梅妃，张大了嘴，却几乎没有一丝声音。

武佳仪在口型中可以看得出来，钟义说的是“你先睡，我有事！”

摘掉眼镜依然美丽的大眼睛翻了翻，留给了陛下一对大白眼！也不怪人家生气，这消停的睡会觉都不成，换谁不得急眼？

看到陛下光着脚丫，跟做贼似的溜出房间，明知道军情紧急的秦映雪也忍俊不禁，再看着他脸上还没来急的收回去的贱笑，大皇妃俊脸一冷，“有点太不像话了吧！明知道帝国还在打仗，陛下事务繁忙，还这样缠着。虽说是刚生了孩子，可女人生孩子的事，能比军/国大事更重要吗？金华殿中又不是没人侍候，大家都生过，没见谁像这样恃宠生娇的……”

“停、停……”钟义边说边打手势阻止秦映雪继续说下去。这不是一波不平一波又起吗？累得半死，屋里那位没哄乐呵呢，这边秦映雪又要展示下东宫的脾气，如此下去，那还了得？

不过看秦映雪嘟着小嘴气鼓鼓的样子，钟义又舍不得喝斥，只好一把搂过香肩，“雪儿，有什么事吗？”

“呃！气死我了，差点把正事都忘了！陛下，紧急军情，美国和德国要结盟了！沐局长正在去卫青阁的路上。”

“啊？”还在寻思怎么平息后宫之乱的钟义大惊失声，音量没收住，连屋里的二殿下都听到了老爹的喊声，小腿蹬得更来劲。

刚才秦映雪说话的声音并不小，又或是故意要武佳仪听到。被儿子闹得心烦意乱的武女神正委屈得悄悄掉泪，“人家这么辛苦的给他生儿子，撒撒娇都不行吗？皇帝又怎么样？难道谁稀罕做这个劳什子皇妃吗？”

似乎是不愿意老妈报怨老爹，天赐恰到好处的用力一蹬，咧嘴就要大哭，武佳仪也顾不再委屈，连忙抱起儿子，连悠带哄，顺便还将大白白塞进了儿子的嘴里，终是将二殿下的哭声堵了回去。

“备车，雪儿，给我找衣服！”

快步从梅妃的小楼沿着金华殿的内部通道走回客厅，钟义在秦映雪的服侍下换上那身没有任何军衔标志的军装，在早已等候在门外的李大秘的陪同下，坐上了“金色花冠”。

大皇妃站在门口一直望着汽车在金华殿外次第亮起的灯光中离开，才吩咐内卫们关上楼门。转过身来，秦遇雪犹疑了一下，目光投向通往梅妃房间的铺着粉色地毯的内部通道，最后还是沿着雪白的楼梯径直走向了二楼！

现在的金华殿在经过改建之后，并不是一栋单独的建筑。围绕着最初的这栋二层小楼，另有着四栋以蓝、黄、粉、绿涂色的小楼，同样也是二层的宫殿式别墅。全封闭的采光通道将五栋别墅连接在了一起，形成了一片扇形发射的建筑群。

很明显，外围的那四栋别墅的主人分别就是兰妃、金妃、梅妃和樱妃，而中间这栋以白色为主色调的当然就是雪妃的居所。虽然钟义从来没有宣布过五位皇妃谁主谁次，但似乎所有人都认为只有大皇妃秦映雪才是正室，就如同中华古时皇帝后宫中的皇后，亦称东宫娘娘。金华殿的布局在有心人的眼中，更证明了这种看法。

但陛下并不认可这种说法，都是老婆，入门有先后而己！真要是弄出三宫六院神马的，那岂不是跟封建王朝的帝皇没什么区别了？

再说，咱这几个老婆，分大小分得清楚吗？要是跟犹太老帅哥说，“你闺女是偏房！”哈曼太子会不会直接杀到未央宫来？

人家海妮不仅是红盾王族的公主，还是狮子公爵的顺位继承人，这么显赫的身份你给弄来当小妾？会出人命的有木有？

虽然的确犹太小公主嫁给了外族人，还是多女共侍一夫，可至少大汉皇妃的名头能遮掩很多。可事实上发生和说出来不是一码子事！你可以把人家闺女哄跑，但不能把这事嚷嚷出去。

其他几位也不是那么容易对付的，樱妃人家是女天皇，虽说日本战败，可身份在那摆着呢！还有武……最让陛下头疼的就是武佳仪，人家到现在，还没承认自己的皇妃身份发。要不是陛下霸王硬……半哄半用强把人家那啥了，钟义都怀疑这妞会不会住进金华殿。要说人武女神现在允许陛下上床，还是沾了儿子的光。

唯一不会对这些在意的就是金妃了，土著妞的出身比起另几位的确是差了些，部落族长的孙女……也不是说大家不拿村长当干部，最主要的是薇薇安的性子温和，是金华殿女人中有名的好说话。

“金色花冠”在未央宫中宽阔的宫道上平稳的行驶，很快就从东区来到了西区。

钟义摇了摇头，“自己的这些个老婆，湛子和薇薇安乖巧听话，另外三个都不是省油的灯。这不，就连向来以识大体著称的雪儿都开始玩心眼了！话说回来，别看秦映雪一向宽己待人，深受帝**民爱戴，但真要是论玩心机，海妮和佳仪两个小妮子加起来，也未必是秦主任的对手！就正如……”

“金色花冠”开始凑速，卫青阁门口的卫兵们正在敬礼，车子后座上的钟义检查了一下身上的军装，嘿嘿一乐，“就正如现在的国际形势！三国杀呀！德、美结盟，摆明就是把咱大汉当成魏国，这是要玩一出吴、蜀联合抗曹吗？哼，联合又如何？那还得要看看你们有没有会装神弄鬼的诸葛孔明，有没有运筹帷幄、决胜千里的江东美周郎了！”

“金色花冠”还没有停稳，车子后面就突然亮了起来，也许是看到了刚刚停下的陛下御驾，沐局长专车的司机连忙将远光灯切换了过来。军情局这帮大爷们到哪里都是牛气轰轰，但是很明显，那辆金色汽车里才是真正的终极boss。

军情局再牛，也没牛到敢在卫青阁放肆的地步。正如军情局的大明星老板娘嘉宝所说，“你再忙，还能比陛下还忙？”

紧紧抱着贴在胸前的文件夹，闭目养神的沐局长并没有发现司机的小动作。黑色专车还没停稳，沐雨就打开了车门跳了出来，让他有些意外的是先到一步的陛下并没有先进去，而是站在了门口等他。

挺胸敬礼，沐雨才发现出来的太急，军装上的风纪扣都没还有扣上。但钟义也根本没有关注这些，伸手抓住沐雨的衣袖，“走，进去再说！”

“陛下，情报的真实性可以确定！欧洲六处和美洲五处同时得到了消息，签约的时间应该也是准确的，只是在结盟的地点上有偏差。六处得到的情报是冰岛的雷克雅内斯，而五处的说法是纽约！”

看到陛下已经将两份情报全部看完，放下了文件夹，沐雨连忙放下了茶杯。

“故弄玄虚，美国人就爱玩这套！想想就明白了，小胡子可能会飞大半个地球，去美国签字吗？就他那下颌朝天的德性，没把签字地点设在德国本土，就算是给美国人面子了！不过这也变相的说明，小胡子开始认真考虑我们的威胁了！除了德、美结盟，大胡子那边有什么消息没有？大、小胡子间没点默契，德国人不可能这么有底气的。关沧海还没动手呢，他就敢得瑟？”

沐雨的死鱼脸上没有任何表情，只是轻轻的摇了摇头，“目前还没有苏、德之间接触的消息！陛下，要不要问一下国安那边，北海殖民区一直是由国安负责的。”

“不用了，才凌里两点钟，这个点把冷女王从被窝里叫出来，冷芸没什么问题，蒋帅是肯定会蹦过来骂人的！”

百无禁忌，连陛下都称呼冷小姨子为冷女王，这在中华古代封建王朝时，绝对是最大的忌讳。但这里是南华，是大汉帝国！在帝**最高统帅部但又经常弥漫着兄弟情谊的卫青阁。

对于帝国，甚至是对于世界，钟义的汉皇身份很重要。可是在一群陪着自己打天的兄弟们面前，又何必挂着孤家寡人的面具？

听到陛下说蒋帅会蹦过来骂人，沐局长嘴角一咧，露出一丝比哭还难看的笑容，“不通知蒋帅和叶帅吗？”

“喊他们干吗？把咱俩折腾起来就行了。都睡不好觉，也不解决什么问题。天亮后再通知他们开会。你也别来回折腾了，也没几个小时了，咱俩就在这躺一会！呵呵，大半夜的跑出来，嘉宝没跟你急眼？”

听到陛下的笑谈，沐雨初闻消息时的紧张平缓了许多，再听到陛下说嘉宝，沐局长死鱼脸下的肌肉抽了一下，换个人问他指定回答“你以为都像你一样怕老婆呢！”

可这是陛下，打死也不敢这么说！

“嗯，没事！嘉宝很贤惠！”掂量了一下，沐雨选择了很隐晦的回答。

“靠！合着，就我老婆不贤惠了！”钟义翻了个白眼，在心里暗骂一句，赶紧换个话题。

“那啥，反正也是等天亮，要不咱俩喝点？”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第422章金银之战

“苏联红军已经夺回了明斯克和基辅，现在苏德两军对峙的战线基本维持在格罗德诺-罗夫诺-文尼察一线。近两个月以来，苏军也并未如每年一样发起冬季攻势，苏德战场上基本是处于非协议的停战状态。偶有冲突，也就是巡逻队规模的。”

叶为洵对于苏德战场的情报收集一直没有放松过，对于苏、德两军的最新状态也甚是清楚。

钟义点了点头，“这就说的通了！为洵有一个词用的很好——非协议停战！大、小胡子如今玩的把戏就是表面上不签署什么停战协议，因为停战谈判在他们之间很难能够达成双方都可以接受的条件。但是其实他们又都不想打了，一个是国力衰弱、无力再战，一个是急需调兵西进，插手北美。”

“没错！陛下所言甚是，看来、大小胡子玩的就是这套，这是都要把我们当成头号心腹大患的节奏呀！”蒋云志牛饮一口“大红袍”，还吧嗒一下嘴，看来昨晚**苦短，过得挺滋润。

钟义和沐雨目光对视，都看到了对方眼中的哀怨，“早知如此，昨晚把蒋黑脸这厮喊起来好了！”

“咳、咳……”故作姿态的是也在新年后回到了帝都的汉斯元帅，这货别的没整明白，说话前先咳嗽两声的那套老学究作派倒是学了个十足。

“那个……啥，我说几句。我最近嗓子不好，请了位中医，给我介绍了一种叫做金银花的药，呃，可以泡茶喝的那种！”

……这货的汉语水准，能表达到这份上，也算不错了！可是，这跟德、美结盟或是苏、德停战有什么关系吗？

“那啥，我的意思是……”看到大伙的怒视，汉斯也有点底气不足，连忙继续，“我是说我听那位医生介绍：这种金银花又名忍冬，初开为白色，后转为黄色，因此得名金银花。”

越听越迷糊了，急脾气的云九咧开大嘴哈哈直笑，“我说，老汉，你到底想说啥？你是想说你自己吗？初白后黄？”

全大喇叭不在，云九就是卫青阁中的炮筒子，也没人跟他较真。

汉斯翻了个白眼，看都不看他一眼，“陛下，各位，我的意思是说，我们，与那些欧美强国之间的战争不可避免，黄种人对白种人，金银之战！”

汉斯的嗓门也不小，这几句汉语也说的字正腔圆。钟义与其他几位将帅你看看我，我看看你，谁都没有想到，大家一直在刻意回避的说法，居然最先由汉斯说了出来！

这不科学，在座的谁说都不会让人意外，唯有汉斯，貌似他也是白人耶！呃，忘了汉斯的祖上是英格兰的，军校也是在桑赫斯特军事学校读的。而英格兰人，无论是从历史上还是如今的二战，对德国人都没什么好感。

“为什么这么看我？难道我说的有问题吗？”

大家一起晃头，动作整齐一致。

“汉斯元帅说的没错！虽然我们大联盟中有着各种肤色的盟友，但毕竟是以我们大汉，以黄种人为主！在那些欧美国家们来看，这就是一场白种人针对我们黄种人的战争。可是，我们的大汉帝国一直以来实施的都是信仰自由、种族平等的政策。汉斯元帅能够这样想，我很开心，但这个话题到此为止。我们接下来要讨论的，是如何应对德、美结盟的问题。”

钟义面带笑容，语气坚定，掐死了将战争引向种族之争的风头。此风不可涨，任何一个国家，其内部的民族之乱、种族之乱，都是最大的威胁，比对外战争更让人头疼百倍。

“呵呵，一直是我们在算计如何对美国两面夹击，可小胡子这一招，一下子将我们的欧洲部队置于腹背受敌的境地。还真是风水轮流呀！”

叶为洵对于********更为敏感，不像其他几位红警军团出身的大爷们那么无所谓，连忙接过了陛下的话头，将话题重新引向了军事方面。

钟义微微颔首。

张峥将茶杯放在了桌子上，坐直了一些，“那联合舰队的行动还要不要继续？”

“继续，为什么不继续？就算他们结盟了，德国人难道拿咱们的海军还有什么办法吗？指望他们那几艘破潜艇？张帅这个你应该有信心呀！”

在蒋云志的眼中，隆美尔之后，德国再无能让他瞧得起的人物。

“我想张帅担心的是不列颠，担心的是英格兰和苏格兰。”叶帅目光如炬。

张峥点了点头，“正是！我担心我们的欧洲部队出征之后，德国会觑觎不列颠岛。要知道，现在不比开战之初，英、苏两国的军队还都在重建之中，这方面，汉斯元帅应该更发言权！”

刚刚从伦敦御任而归，汉斯对于英格兰和苏格兰两国的情况就为清楚，听到叶为洵的话，忙点了点头，“是的，苏格兰国力有限，而英格兰……英王的军队还仅限于维持治安。

汉斯的话让大伙都有些无语，但也在意料之中。王室军与政府军的内乱，就已经将前英国的军队体系搞得一塌糊涂，加之英国的海、空军在之前的战斗中，遭到了致命打击，名存实亡。现在英格兰和苏格兰，还真没什么能拿的出手战力。

指望英格兰那几个龙骑兵装甲旅却抵御虎狼之师的德**队，不现实！最主要的是，上一次的不列颠之战，丘吉尔是依靠强势的海军和神勇的空军，才阻止了阿道夫的野心。对，就是海军……只要有一支强大的舰队，横亘在英吉利海峡，德国就不敢轻举妄动。

不需要如盟军联合舰队那样的庞大，对付德国海军，弄出二十艘航母，几百艘战舰，那不是杀鸡用牛刀？

德国人也有航母，格拉夫·齐柏林号航母编队活跃在北大西洋也有一段时间了！皇家海军对于这艘建造期漫长的航母情况知之有限，根据以前的情报来判断德国航母现在的战力，无疑是刻舟求剑式的愚蠢行为。但是……德国海军的水面战力也仅仅如此罢了，在皇家海军动辄数艘十数艘的航母面前，一艘齐柏林号再怎么也翻不出什么花样。

真若是德国参战，在海军方面他们所能依靠仍然只能是他们的u潜艇部队。汉、德两国潜艇虽未有直接交火，除了开火以外的其他较量都已成为常态。只要相遇，那就必是一番缠斗。

可是，就算是德国潜艇部队实力不俗，在拥有强大反潜能力的皇家海军舰队面前，德国海狼能有多大的作为？像之前一样搞袭船战吗？能否突然盟军的封锁暂且不说，想要威胁到帝国的海上交通线，先把潜艇弄到印度洋和太平洋再提其他！

这也不是说帝国已经强大到无视德国的程度，只是德国陆军和空军再强大，都无法弥补其在海军方面的短板，向坐拥两洋的帝国宣战，你没有拿得出手的海军你拿啥得瑟？

最高统帅部会议室中，几位将帅还在各抒己见，讨论着对德作战的预案和德美结盟给“郑和”计划带来的影响。陛下敲了敲桌子，待大家将注意力转移过来之后，轻咳一声……受汉斯影响了，老学究作派要不得。

“我想，不光是不列颠岛的两国，有英吉利海峡的存在，保证英、苏两国的安全对于皇家海军来说，并不什么是问题。但我们还要注意，德国陆、空军的强大，对于与其有陆地接壤的国家威胁更大。”

钟义喝了口茶水，顿了顿，给大家思考的时间，“意大利、西班牙，甚至是土耳其，才是我们所要考虑更多的。”

“没错！”陛下的话让纠结于大不列颠岛的几位元帅如茅塞顿开，蒋云志大手一挥，“还要加上苏联！俄国人对于土地的偏执是让人无法理解的。如果我们的判断是正确的，苏、德在波兰边境默契停战，那么苏联红军会不会南下出兵？土耳其……还有伊朗……”

所有人的脸色都郑重起来，如果仅仅是大不列颠岛，即便是欧洲盟军全部开拔，以皇家海、空力的实力，可也保得英伦无忧。便是，如果再加上亚平安、伊比利亚和巴尔干三个欧洲半岛，甚至还要考虑苏联对于中东的威胁，那盟军的形势还真的有些严峻了！

“哈哈！”突然传来的陛下的笑声，让大伙有都些惊愕，什么情况，刚严峻起来，陛下咋还笑了呢？

“我想，大家都在不知不觉中，因为德、美结盟的事情而进入了一个战略思维误区。是的，德、美结盟，对于我们的计划，会有很大的影响。在攻略北美的同时，我们还要保全欧洲盟友国家的安全，对于帝国来说，的确有些力不从心。英吉利海峡、南欧的数个半岛还有黑海和中东，甚至，如果战事不利，我们要防守的区域可能还要加上中亚，安娜女王那里的压力可能比黑海的土耳其还要更大一些。可是，既然守不过，我们为什么一定要守呢？”

“哗——”会议室中突然传出一阵掌声，陛下的话让统帅部大佬们立刻将刚才的紧张气氛抛到南华海里，“是呀，陛下说的没错！为什么一定要想着到处防守呢？咱大汉军啥时成了被动挨打的怂货？”

蒋云志的声调最高，“自黄金城起兵，自1935年建国时起，我们大汉军就没有在战略上处于守势过！黄白大战也好，金银之战也罢！管他敌人有多少，他要战，便战！”

“呵呵，蒋帅，低调低调，陛下说不许再提金银之战的！”这话别人说很正常，可偏偏是出自从不知低调为何物的云九口中。

在激昂中被打断的蒋云志很不爽的翻了个白眼，伸出右手的中指，“靠！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第423章釜底抽薪

大汉帝**总参谋长叶为洵元帅出访大联盟地中海欧洲三国，并在罗马与意大利武装部队副总司令吉里齐亚尼海军元帅共同出席了记者招待会，面对着欧洲各国的记者回答了多个问题。

意大利记者：叶元帅，您好。汉皇陛下说过：大联盟既是一个团结的军事联盟，又是一个密切合作的经济共同体。那么请问，在盟国部队远征之后，地中海地区军力的真空期将如何填补？大汉帝国将如何保证所有盟友国家的国防安全？

叶为洵：您说的没错，正如陛下所言，大联盟是一个团结合作的全方位联盟组织，所有大联盟国家在联盟中的位都是平等的，不存在着谁领导谁。每一个国家都会视盟友的安全和利益与自己的安全和利益一样，大汉帝国亦如此。对于某些欧洲国家危及大联盟国家的军事挑唆行为，大汉帝国将会同其他盟国一起，给予坚决而有力的回击。至于地中海地区的军力问题，我必须要指出这位记者朋友您讲错了一点，地中海没有真空期。大汉帝国皇家海军印度洋舰队将很快从太平洋上回到自己的防区，毛石英司令将率领强大的印度洋舰队入驻瓦莱塔海军基地。大汉帝国有信心也有能力协助我们的盟友不受其他野心国家的恐吓，更不会容忍任何国家、任何人对大联盟国家的挑唆和侵犯。

“哗……”

鼓掌的基本都是意大利、西班牙、土耳其和英格兰等大联盟国家的记者。汉军总参谋长的强硬态度，无疑是给这些正受到德国威胁的国家吃了一颗定心丸。

“参谋长先生，你口口声声大汉帝国要保护盟国的安全，那么，正遭受到盟国侵略的美国的安全，将由何人保护？”这货指定是德国记者。

叶为洵眉头一立，刚想回击，就听得会场中一片骂声，“滚，你个德国佬！滚出去，这里不欢迎你！”

叶帅与吉里齐亚尼相视一笑，看来不需要他俩回答，记者们就把德国人搞定了。

罗马的会场中，笑声一片，德国记者被灰溜溜的轰出会场，其他的盟国记者们就如同在战场上打了胜仗一般击掌相庆，不管认识不认识的。

“呃，你是罗马尼亚的？滚，你主子都滚了，你还留在这干吗……”

“法语？法国的？你是自由法国的还是维希法国的？戴高乐将军派来的？那没问题，咱们是盟友！”

……

记者招待会是开不下去了，吉里齐亚尼索性安排人送上些美酒美食，那就变成个盟国记者联谊会吧！

与些同时，在柏林的德军大本营中，德国元首正指着希姆莱的鼻子破口大骂，“利比亚人****？你是猪脑子还是猪脑子呀？那些连面包都吃不饱的黑鬼拿什么****？……汉军不允许我们的运兵船进入地中海？你到底是德国人还是汉国人？他们不让你进你就不进？地中海是汉国的吗？”

“没错，地中海是我们的！”在马耳他岛瓦莱塔海军基地，叶为洵对着已经先期抵达的皇家海军印度洋舰队军官们坚定的表示，“现在是战争时期，未经允许，盟国以外的其他国家军用船只，一律不得进入地中海航线，无视警告的，不用请示，就地击沉。”

在地中海中，德国仍占据着希腊的克里特岛以及希腊在爱琴海的港口城市亚历山德鲁波利斯，这使得德国的油轮可以不用经过土耳其海峡就可以靠泊，并将开采自利比亚的原油运入保加利亚，再途经罗马尼亚、匈牙利和奥地利运回德国本土。

在苏联红军反攻乌克兰，保住了里海周边的石油产地之后，利比亚的石油对于德国就至关重要。但是利比亚****，石油工人暴动，德国监工被杀，冲锋队头子希姆莱欲增兵利比亚的行动，亦被汉军所阻。德国将遭遇石油危机，而且是在如此重要的时刻，元首怎么可能不暴怒？没当场毙了希姆莱已算是他忠心耿耿、劳苦功高的奖励了。

这个时候戈林站了出来，“元首，我们可以空投部队至非洲，镇压黑鬼们的暴动！”倒不是戈林与希姆莱有啥交情，只是有了可以表现自己的机会，戈林从来都不会错过。隆美尔死后，元首公开表示，戈林将是自己唯一的继承人，这让空军元帅的干劲更是十足，连最喜欢的收集艺术品的兴趣都淡了许多。

可小胡子的鹰眼微眯，射出的寒光似乎能看穿人的心灵，“我亲爱的空军元帅，你可以空投部队，你还能够空运石油吗？”

……

大汉帝国海军对地中海实施霸道的“封海”，禁止非盟国的军用船只航行。石油是绝对的战略物资，油轮当然也是“军用船只”，话说，只要是德国及其仆从国的船只，恐怕就是条舢板也得算是“军用船只”。

三十六计之“釜底抽薪”。在德国的潜艇还没有进入袭船战的节奏，钟义就决定掐断德国的石油供应。还有罗马尼亚的油田，但只要开战，钟义相信，皇家空军会解决这个问题！

“尼玛，实在不行，扔颗小淘气！”最近有点受暴力分子蒋云志的影响，陛下动不动也有要核爆欧洲的冲动。

实际上，在前世，德国在战时所使用的油料只有百分之三十来自于原油提炼，更多的是依靠煤合成油，空军所使用的高辛烷燃料更是都需要合成油来满足。德国本土没有石油，罗马尼亚大油田所能提供的原油有限，只是当利比亚的石油资源经钟义指点，被开采出来后，这一世，德国缺油的状况才得到了很大的缓解。

这事，钟义也后悔的要死，只是那时汉、德正值蜜月期，当时帝国还指望着德国挑起二战，给大汉以更宽松的发展环境。

貌似，钟义干过的类似于这种搬起石头砸自己脚的事也不是第一次了。当年用喷气式飞机诱惑英国同意出售澳州，虽然那并不算亏，毕竟能够让南华顺利建国，值得付出任何的代价，可是终究是使得飞机发展进程提前，大大缩短了帝国的技术领先；还有援助苏联，同意新华在很多技术领域对苏维埃开放，虽然将老毛子的黄金储备掏了个一干二净，可也使得苏联在军事研发的很多方面飞速发展，在战争的压力之下，大有赶超先进国家的趋势。

“尼玛，哪个牛x年轻时没干过几件虎x事。”陛下捏了捏鼻尖，抬笔在文件上签下了自己的名字，并盖上最高统帅的大印，印上的文字没有什么“大汉受命之宝”，很简单，就是大汉帝**最高统帅……貌似比那个字还多。

喊过来李大秘，钟义将文件举起，“发给伦敦的肖国兴上将！”

文件并没有密封，李锦石扫了一眼，心中一凛，连忙立正，“是，陛下！”

这并不是卫青阁中常发出去的“红头”文件，这是一份作战命令。经最高统帅部战时军事委员会研究决定：“郑和”计划开始行动！

德、美结盟的公告已经在一个星期前正式宣布，在冰岛的雷内雅克斯，在美军大西洋舰队的护卫下，在德国空军的严密封锁下，德国元首阿道夫与美国总统杜鲁门签署了同盟协议，其全称是《欧美安保互助联盟》，似乎小胡子认为，德国就可以代表整个欧洲，他就是欧洲之王。

也没有太多的人在这方面与其计较，大家的目光都集中在大联盟方面对此有何应对，以及双方随后的军事部署会有何变动。

在各国的报纸上，还出现了一种新的称呼，为区别两个联盟体，记者们将德美同盟称之为欧联，即《欧美安保互助联盟》的简称；与之相对，大中华联盟的称呼也改为了“华盟”。

更明了、更简洁的两个称呼很快得到了所有记者们的认同，甚至于在官方，也并没有回避这俩个简称。钟义还曾在私底下，为“华盟”这个名字点赞，“尼玛，这不会是华人记者搞出来的吧，名字不错，朕心甚慰呀……”

当然，叫什么不重要，重要的是你可以做些什么！

1945年5月5日，华盟联合舰队横越大西洋，并派出舰载机轰炸美军在百慕大群岛上的军事基地。同日，英格兰国王乔治六世也发表通告，指责美利坚合国在没有宣战的前提下，无理强占英格兰海外领土百慕大群岛。对此野蛮行径，英格兰王国予以强烈谴责和最坚决的抗议。

这些话都是屁话，人家占都占了，抗议有什么用？最后一句才是最重要的。

英格兰王国正式对美利坚合众国宣战，英格兰将与盟国一起，为捍卫祖先留下的每一寸土地，不惜任何代价，包括使用武力。

人以类聚，物以群分。

白宫中的杜鲁门收到英格兰的宣战书，差点泪奔。当年汉国偷袭吴淞口的美国太平洋舰队就是这样，都炸得差不多了，才送来宣战书。如今这英格兰……哎，想当初协约国时代，英王乔治六世是多么的绅士呀，这才几年？果然跟汉国那个法西斯混在一起的，好人也会学坏。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第424章倾城姐姐

百慕大群岛，因神秘的百慕大三角而闻名于世。在后世，已经有很多科学依据证明那个神秘又而吓人的传说只不过是一个骗局，所谓的外星人基地，更像是在特殊的年代，人们对于探索太空的一种未知臆想。

这里是英格兰历史最悠久的海外领地。因为盛产百慕大圆柏，亦是世界上最著名的木帆船产地，百慕大的单桅帆船，是当时世界上最快的战舰，其优异的机动性使其成为了英国皇家海军的主力战舰。

但在两年前，趁着盟军解放英国，苏格兰**，兄弟分家，英格兰国力衰弱，无力顾及海外领地之时，美国海军陆战队攻占了百慕大，并在哈密尔顿和爱尔兰岛上的自由港建立海军基地。以应对大汉自葡萄牙租借亚速尔群岛后给美国东海岸带来的威胁。

一东一西，在北太平洋，亚速尔群岛与百慕大群就像是两个进攻欧洲和北美的桥头堡，战略位置十分重要。虽然与亚速尔群岛相比，百慕大群岛的人类可居住面积十分有限，因为珊瑚岛礁密布，航线也十分有限，但是百慕大群岛距离美国东海岸的南卡罗来纳州仅九百七十公里，距离佛罗里达州的迈阿密东北有一千六百公里，距离加拿大新斯科舍省哈利法克斯东南更是只有一千二百公里。

而且英国殖民者还曾在百慕大的圣乔治岛修建了一个肯德利费尔德机场，只要盟军占领这里，就完全可以将美国东海岸包括最大城市纽约和首都华盛顿在内的许多重要目标纳入轰炸范围。如此重要的战略飞地，美军当然不会放弃。

如果是在英美是互为重要盟友的时期，倒也无所谓，可如今英格兰已经投入华盟的怀抱，成为了美国的敌人，美军占领百慕大也就成为了拱卫东海岸安全的首要措施。

美国大西洋舰队司令金上将就曾直言：汉国海军已经控制了亚速尔群岛，并在北大西洋东部拥有众多的基地，如果再将百慕大的自由港恭手让出，那么北大西洋也就距成为汉国海军的洗澡盆不远了。

而实际上，在华盟联合舰队离开亚速尔群岛的胜利港之后，对于“郑和”计划中所提供的三条攻击路线做出了极为艰难的选择。

称之为艰难，是因为与另两条路线相比，攻占百慕大，对于之后二百多万盟军的登陆战役来讲，并不能解决太大的问题。

百慕大的七个主岛以及众多的小岛，能够适宜驻军的地点实在是少之又少。二百多万部队再加上车辆装备，就算是平铺在百慕大，都不可能铺得下。

单纯从登陆角度上考虑，当然是攻占登陆古巴甚至是直接登陆佛罗里达半岛更为适合。

但是百慕大群岛重要的战略位置又让关沧海无法割舍，在百慕大起飞战机轰炸美国首都的诱惑让人很难拒绝。最主要的是，盟军占领百慕大之后，必然会引来美国大西洋舰队的全力反击，那么，联合舰队就有机会与美国海军决战。

想像一下双方数十艘航母大决战的情景，再想想有可能借此机会一举消灭美国海军主力，皇家海军称雄四海，关沧海就感觉自己浑身都在颤抖。

四百多艘各式战舰组成的华盟联合舰队，根本就是横冲直撞的杀奔北美，摆出一副“我要打你来了，你来咬我呀！”的架势。

支撑联合舰队敢于这样野蛮而又不讲理的当然是盟国海军的超强实力。

从纸面上来看，拥有三十四艘航母的大西洋舰队虽然在航母和战机数量比之联合舰队并不落下风，但其中只有八艘埃塞克斯主力航母，其余全部是护航航母。虽然都被称为航母，但是护航航母在战力却与主力航母有着天差地别的差距。

如果说埃塞克斯级是与大汉的元帅级和联盟级相差不多的海上战斗平台，那么护航航母就是一条单一的海上飞行跑道。因为受限于埃塞克斯级航母的建造速度，迫切需要大量航空母舰的美国人受当年日本将油轮改造为航母的启发，以商船为基础，建造了大量的护航航母，先后发展了复仇者级、博格级、桑加蒙级和卡萨布兰卡级等多级航母。

美军海军希望可以用这些护航航母来弥补与汉国海军战略的差距，最差也能在海战中，充当炮灰的角色。美军在加入欧战之后，在面对德国海狼的威胁，而后又由汉国潜艇部队接手的袭船战中，这些护航航母起到了很大的作用，不仅可以在运输船队前方展开，用舰载机侦察、攻击潜艇，或引导水面舰只实施攻击，还充当了运输船的角色。

地中海海战失败，多国部队卡萨布兰卡大逃亡之时，那些护航航母更是起到了决定性的作用，运输了大量的部队和装备逃离非洲。美国最新的一级护航航母被命名为“卡萨布兰卡”，正是为了纪念这种战舰所立下的功勋。

但是，经历过马耳他海战惨败的大西洋舰队司令金上将，很清楚防护力极差的护航航母在面对盟军舰队猛列进攻时，其生存率十分有限。在护航航母上起飞的战机，有很多都会在起飞后，即使能够在战斗中安全返回也会因为母舰的损伤而失去降落的机会。

飞机还好说，重要的是有经验的舰载机飞行员。金上将在马耳他海战，龙骑兵号航空母舰被击沉之后，就强烈要求对于舰载机的设计，必须要为飞行员安装弹射逃生装置。这一点也得到了很多海军将领的支持。

上帝保佑，曾经最重要的盟友英国在被盟军攻占之前，英国政府将一大批重要的资料都转移到了美国。还有一种说法是美国人趁火打劫，出动特种部队以极其不光彩的方式从英国获得了这些资料。

在金上将看来，什么方法弄来的并不重要，就算是抢的，也比留给汉国人强！最主要的是，在得到英国闪电飞机的设计图纸之后，美国后续建造的战机，都得以仿制并安装了飞行员弹射坐椅。

金上将相信，这种装置可以让更多的飞行员在绝境时逃生，比如那些……在护航航母上服役的舰载机飞行员们。

华盟联合舰队大举进攻的消息传来，在美国海军内部，中美洲地区加勒比海以及墨西哥湾的防护交给了尼米兹的太平洋舰队，而金上将的大西洋舰则负责守护美利坚的东海岸。

无论是金还是尼米兹，对于这种保守的策略都有些不满，海军从来就不是用来防守的军种。一支强大的舰队，就应该是进攻、进攻、再进攻。

但华盛顿白宫和海军部的那帮大员们，似乎已经被盟军吓破了胆。在与尼米兹沟通之后，两位海军上将据理相争，在必须要优先阻止盟军登陆的前提下，总算是得到了更多的自主指挥作战的权利。

5月5日，联合舰队的先遣舰队元皓（田丰）号与子远（许攸）号航空母舰派出舰载机j-15“鹰”式战斗机和g-41“蛮龙”攻击机使用空对地导弹，空袭美军在百慕大的海军军事基地自由港和肯德利费尔德机场，表明了盟军即将要登陆百慕大群岛。

金上将并没冒然派出舰载机还击。

百慕大不能丢，但大西洋舰队的出击也一定要谨慎。在盟军只出动了两艘元帅级航母的情况下，在无法准确定位盟军其他舰队的情况下，任何一次的冲动，也许都会将大西洋舰队陷入深渊。

金上将期待自己能成为美利坚的英雄，绝不希望成为葬送美国海军的千古罪人。

“想登陆百慕大，并不简单！”美国海军陆战队强攻百慕大的行动就是由金上将全权指挥的，他深知在遍布珊瑚礁的百慕大群岛周围，要找到一声合适的登陆场有多困难。即便是自由港，也只有一条航线能够供大型船只进出。

美军进攻时，在百慕大大岛东侧的埃尔博海滩和圣乔治的克利尔沃特海滩登陆，面对只有七百人，装备落后的英国总督武装，精锐的海军陆战队还付出了近三百人伤亡的代价。

如今，美军在百慕大群岛上不仅加固了各处要地的工事，还部署了一个三角标枪截击机中队，再加上游弋在周围的大西洋舰队随时为驻守岛上的海军陆战队提供火力支援，所以金上将并不认为盟军可以在短时间内攻占百慕大。

“也许，还可以抓住机会，重创联合舰队！”

cv-13“富兰克林”号航空母舰上，司令官的鹰眼中泛出阵阵寒光，有机会击败嚣张的华盟联合舰队，有机会羞辱那个曾让大西洋舰队蒙羞的可恶的汉人，金上将同样激动得浑身颤抖。

关沧海并不知道自己正让人惦记着，更不知道金上将已经将击败他当作了人生的最高目标。

先遣舰队的试探性攻击并没有引出大西洋舰队，关怀念就意识到了这一次自己的对手将足够的奸滑，将很难对付。

“人家不上当，倾国，你怎么看？”

钟倾国，皇家海军中将，北部舰队参谋长兼仲谋号指挥舰舰长，是关沧海手下的手号智囊。据说与汉皇本家的钟参谋长，还有个姐姐叫倾城。

敢起这么嚣张的名字，关司令对于这位姐姐仰慕已久，但始终不得而见。有几次钟参谋长休假探亲，关司令欲与同行，皆被婉拒。

“奶奶的，又不是要去调戏你媳妇，认识下你姐还不行呀？”

对这事，关司令吐槽已久！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第425章打赢见倾城

先遣舰队的佯攻并没有如计划中，引出美国大西洋舰队，自由港与肯德利费尔德机场遭受到了“洪氏企鹅”空地导弹的严重打击，四艘运输船被击沉，还有跑道上的十几架美军战机没有来得及起飞，即被击毁。

可这些都并不足以致命。从头到尾，美国人的还击除了地面炮火之外，也只有那支“三角标枪”截击机中队。

“三角标枪”近两马赫的最高速度还是给皇家海军的j-15“鹰”和g-41“蛮龙”带去了很大的威胁。

有六架“蛮龙”被“三角标枪”的aim-9l超级响尾蛇击落，但是美国人付出的代价也不低，j-15“鹰”式舰载机的麻雀-7亦击落了五架“三角标枪”，这已是百慕大空军中队战机的三分之一。

关沧海对于这样的战果有些失望，但又并不意外。不能指望敌人都是傻瓜，也永远不要小看敌人的智商。既然美国人对联合舰队的诱敌之计不上当，那么，就全力夺岛。关司令不相信，大西洋舰队会坐视盟军攻取百慕大。

命令来自皇家大西洋舰队的元皓号航母战斗群，保持在与百慕大群岛相距三百余海里的百慕大海丘东侧海域，北部舰队的公瑾号航母战斗群和伯言号航母战斗群，保护着搭载了陆战队一个团士兵的子布号和子纲号船坞登陆舰，向百慕大驶进，作出强行登陆的态势。

要求盟军舰队必须保持在百慕大海丘以东的海域，是因为要避开美军本土陆基飞机的威胁。百慕大距离美国本土最近的南卡罗来纳州只有九百七十公里，而美军大多型号主战飞机的战斗半径都超过一千公里。在美军陆基飞机战斗半径内作战，是很不明智的事情。

虽然，“郑和”计划的最终目的是要登陆美国东海岸，与美国空军的交手不可避免，但关沧海没打算在战斗一开始就进入火拼的节奏。吕奉先能力敌三英，可也没必要场场都是以少打多不是？

三个航母战斗群集结并靠近百慕大的作战海域，这一次金上将并没有掉以轻心。在没有取得北大西洋西部的补给基地之前，仅依靠补给船，并不足以支持华盟舰队在大洋上的长期战斗。美国人也预料到，关沧海试探不成，必定会在短期内向百慕大发起真正的进攻。

金上将的战术将大西洋舰队部署于百慕大与南卡罗来纳州之间的海域中，以萨凡纳和查尔斯顿被基地。既将百慕大纳入舰队的战斗半径，又使大西洋舰队处于岸基飞机随时可以支援的范围。大西洋舰队的作战参谋们将这个战术称其为“连环套”。

大西洋舰队充当了中转站的角色，使得“连环套”中的每一个单位，都可以在战斗打响后受到双层保护。当盟军的远程侦察机发现大西洋舰队的位置后，关沧海对此极为鄙夷。

“这尼玛还是一支蓝海舰队吗？这不就是一只缩在壳里的乌龟吗？”

拖是拖不起的，人家是在家门口作战，随时可以获得补给。而华盟联合舰队是远征，最近的基地还在大西洋另一侧的亚速尔群岛。

关沧海开始考虑，是否要冒着被美国海空军夹击的危险，强攻百慕大。但舰队参谋长钟倾国并不支持强攻！

“美军的岸基飞机在九十分钟之内，可以抵达作战半径内的任何地点。而且，军情局的最新情报中，已经提到了美空军的军中加油能力。我们从现在开始，就要提防美军的战机可以超半径作战。更主要的是，以美军的通讯能力，在美国的近海地区，我们并不能打出时间差，赢得一个重创美军舰队的机会。”

“靠，强攻不行，想见见倾城姐也不让，你到底想怎么滴？”在大洋中就这么漂着，战机难寻，关司令烦燥得有些口不择言了。

意外的是，钟参谋长并没有如平常一样，一提起倾城姐就跟踩了猫尾巴一样，跟关沧海急！

“司令你真想见我姐？”

“呃……”关沧海一愣，“啊，当然想，都想一年多了！”

“不后悔？”

“后什么悔呀？不会是你小子骗我，倾城姐长的很丑吧？”

“……我和我姐是龙凤胎，你看老子的脸，像是很丑的吗？”

“老钟，你看你急啥？我就是一问！话说，你真同意带我去认识你姐？”

“嗯，打赢大西洋舰队，就带你去！”钟倾国微微一笑，让关沧海有种落入了圈套的感觉。

不过已经说到这了，是男人还怎么能退缩，话说没事就听钟倾国念唠他姐思想新潮，人又漂亮什么的，老光棍关沧海心里痒痒得不行。

红警军团出身的，光棍多呀！钟义当初也召了一些女兵，可是明显是狼多肉少，如关沧海这种，挑老婆比挑战舰还要求高的，更是注定孤独。

好容易遇到一个非红警军团出身，在中华移民过来有家有小的参谋长，再加倾城姐那听起来就让人心生神往的名字，关司令决定结束单身的生活，在此一举。

指挥舰驾驶室中的日历，5月已经快翻到了头，庞大的华盟联合舰队远征已近一个月，负责后勤的军官给出的报告是舰队携带的补给，还可以维持半个月，前提是继续在大洋上就这么漂着，不发生大强度战斗。

战机难觅，强攻不行……也不是不行，主要是强攻就见不到倾城姐。“老钟这人哪都好，就是太犟，认准的事，航母都拉不回来！有这样的小舅子，也不见得是啥好事！”

……人还见到呢，钟倾国就已经成了小舅子了！在关司令看来，只要能见到，凭咱一米七的大个……就算是中等个吧，最主要是相貌堂堂，一表人才，还有肩膀上金色三星徽章，帝国海军上将，到哪都拿的出手吧？跟倾城见了面以后，那还不是手到擒来？指不定当场就能来个美/女投怀、大功告成啥滴。

连龙胖子都在夏威夷混到一个大洋马媳妇，蒋帅更是成功俘虏了大名鼎鼎的国安女王，让陛下牵挂的帝**光棍们，关沧海已经连续几年榜上有名。

“打赢美国佬，告别光棍节！”关沧海为了崇高理想和美好愿望，干劲十足。

连续两天将各国舰队的指挥官召集到仲谋舰上，商讨作战方案。

蛮干类的，一律被参谋长钟倾国直接否决。奇袭类的，经过论证之后，一律被证明那些奇思异想纯属坑爹。在通讯技术和雷达技术日新月异的时代，海军舰队的战术思想反而有点跟不上节奏了！很多海军将领的思维依然停留在前雷达时代甚至是战列舰年代。

联合舰队中土耳其派出的唯一一艘巡洋舰凯末尔号的舰长，海军少将塔克托就提出一个让大家啼笑皆非的建议：趁夜派出打击舰队抵进百慕大，在黎明前发起炮击后，由海军陆战队乘冲锋舟登陆。

帝国的以及经历过地中海海战的犹大和意大利的海军军官们，当时就无语了！感情这哥们还以为海战仍是大炮巨舰的年代呢！还趁夜……你趁个试试？连舰载雷达都可以搜索出一百五十公里以外的距离，更何况是功能更强大的陆基雷达站。

看到大伙的目光，塔克托也意识自己可能出丑了，讪笑着找了个角落偷偷坐下，打定主义今晚再也不说话了。

如塔克托少将这样，对于现代海军作战方式懵懵懂懂的毕竟不多。凯末尔年代土耳其海军几乎在军队序列中取消，伊诺努上台后，因国力有限，同时长期奉行中立的外交政策，对于海军的投入极其有限。这从这次联合舰队组建，土耳其海军仅有一艘以国父凯末尔命名的巡洋舰拿出来凑数，就可以看得很清楚。

当然，在加入华盟之后，分到了一些战争红利的伊诺努，也在试图努力提高土耳其在联盟中的地位。眼红西班牙与犹大王国海军因为联盟级航母的加入，而实力大增，伊诺努也向汉皇提出了用铜矿换航母，并得到了钟义的认可。

基地关闭在即，帝国最新的核动力航母也在研发当中，钟义甚至想到，利用基地休眠前的最后时间，再捞上一把，将基地生产的武器装备包括元帅级航母出售给盟国，反正这些东西都没有成本，往矿石精炼厂倒进点石油，扔点矿产就可以了。

再想想之前的一些错误决定，导致现在的后患无穷，在战争结束前就开始大肆贩卖军火，是捞金还是短视，确实也值得商榷。

元帅级早晚是会出售的，但必须要有两个条件，第一是战争结束；第二是帝国的核动力航母技术成熟。

狂风级核潜艇的首艇珀斯号已经下水，目前的总装阶段进展顺利。核动力航空母舰项目也进行了关键技术的攻关阶段。

即使失去基地的支持，帝国的科技研发形势也是一片大好！只是有点可惜，航天技术的发展有些缓慢，拖累了地基导弹部队的远程打击能力。包括卫星的应用，还远远没有达到钟义心中的要求，如果现在地球的外太空上，围绕着十几二十颗帝国的间谍卫星，能够将美国人的一举一动都纳入到监测之中，关沧海的联合舰队就不用那么发愁了！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第426章三角进攻

远水不解近渴。

指望间谍卫星来打胜海战，不是不可以，但现在肯定不可以！

在华盟联合舰队中，可能也根本没有人会意识到卫星将会给战争模式带来多么巨大的变革。就算是曾/在****长江舰队中任职，被称为民/国海军奇才的钟倾国中将，对于卫星这两个字，也只是停留在“那是一种尖端科技产物”的最初级概念上。

最终的作战计划，还是在关沧海的提议下，得到了大多数联合舰队军官的认可。不是有人反对，而是有人根本就没敢发言表态。

针军美军丝丝入扣、层层保持的“连环套”战术，关沧海将自己的作战设想定义为“三角进攻”。

三角进攻的概念就是联合舰队兵分三路。

第一路是已经突前的三个双航母战斗群及登陆部队。他们将负责佯攻百慕大，挑起战斗。更准确一点说是亦真亦假，根据战场势态的发展，来确定他们的行动是佯攻还是强攻。

第二路仍是以帝国皇家海军的双航母战斗群为主。关沧海的计划是在这一路集中多达八艘的重型航母，形成主力舰队。他们将秘密部署在百慕大以北，更靠近加拿大新斯科舍省的海域。在这里，美军的侦察力量略显薄弱，海岸边的雷达基站数量也十分有限。盟军舰队的行动可以更容易的实现隐蔽。当然，这支分舰队要承担的也是三角进攻中最重要的任务，得分……呃，是进攻大西洋舰队。

在仲谋号进行的战役推演中，大家一致认为，当第一分舰攻击百慕大的行动开始，大西洋舰队无论在哪里，一定会在舰载机距离百慕大的作战半径之内，也会立刻出动舰载协防百慕大。

这里就要赌一赌了，如果大西洋舰队是在百慕大的西南方，即靠近佛罗里达半岛的方向，那么，主力舰队防守漏人，行动取消。佯攻的第一分舰队立刻后撤，拖后控场的第三分舰队起飞战机，掩护第一分舰队脱离战斗，三角进攻失败，联合舰队必须返回亚速尔群岛皇家海军基地胜利港，进行休整和补给。

重点要说的是第二阶段，如果在第一分舰队对百慕大发起进攻之后，美国大西洋舰队的位置在百慕大偏西北方向，即弗吉尼亚州诺福克港附近。那么，三角进攻的机会就来了。

根据美军舰载机起飞的方向，盟军舰队可以迅速确定大西洋舰队的位置。而第二分舰队将会利用大西洋舰队的舰载支援百慕大离开母舰的机会，攻击失去舰载机保护的大西洋舰队。

“一击而退！无论成与不成，攻击的效果如何，第二分舰队就必须要立即后撤，退出美军岸基飞机的作战半径。”钟倾国参谋长表情严肃的提出要求。

“没错！我们不惧牺牲，但我们不能毫无意义无谓牺牲！”未来小舅子发话了，关司令立刻捧场。

这套“三角进攻”战术，进可攻，退可守。最差的也就是舰队无攻而返，也不会出现太大的伤亡。即使是第二分舰队遭遇美军的还击，也还有负责控场的第三舰队掩护，最妙的是，这些排斥的飞机无需降落在第二分舰队的航空母舰上，控场完毕，就可以返回第三分舰队降落，不会耽误第二分舰队后撤的时间。

唯一让关司令有些不爽的是，整套作战方案中，“撤”字出现的太频繁了，倒是连一个“冲”字都没有。这不符合皇家海军的大无畏精神。

只是人家大西洋舰队在家门口作战，厚着脸皮躲在近海，摆明就是要与空军一起二打一。盟军制定战术时，在打赢之前先考虑自保，也实属是没有办法的办法。

但是，一旦这套“三角进攻”战术得逞，就有很大可能重创美国大西洋舰队。迫使其大量的战舰入港维修。那么，“连环套”被解，没有了海军舰载机的支援，百慕大就是一只没牙的老虎，要打要骂，还不是盟军说的算？

而拿下百慕大，就相当盟军在北大西洋西侧也拥有了自己海军基地。双方的局势，就会迅速的将美军的地利优势拉平。更重要的是，盟军的战略轰炸机就可以以百慕大为前进堡垒，对美国东海岸实施战略轰炸。“郑和”计划就可以进入第二阶段——登陆东海岸、开辟第二战场。

“东西两支大军会师之际，就是我们结束北美战争之时！筒子们，不要认为美国很强大，结束战争就会遥遥无期！胜利离我们其实并不遥远。”

作战会议结束之前，关沧海很得瑟的来了段发言，引得几位愤青也跟着“嗷嗷”的狼嚎一阵。

钟倾国很淡定，看着司令有些卖弄的发言，将其他国家的军官也引入他的狂热节奏，咧嘴轻笑，“这个战术的确不错，攻守均衡。能先后打赢一系列的大海战，关沧海的确名不虚传。”

可是这套战术有个致命的缺陷，那就是美国舰队的位置是不可控的，第一分舰发起攻击时，大西洋舰队会在哪个港口的方向？那完全就得靠蒙大运。可看关沧海那个兴奋劲，貌似他完全不担心这一点。

“难不成他还另有后招？”钟参谋长对于这个一心想要成为他姐夫的家伙，有点完全看不透的感觉。

几位意大利海军的将领围在关沧海身边在说些什么，看那耳红脖子粗的样子，貌似还挺激动，钟倾国走了过来。

“司令官，关上将，这不公平！凭什么突破、得分的都是汉军的舰队，而我们却要拖在后面！我知道，你这是好意，是照顾我们。但是我们意大利海军是来打仗的，我们的天鹰号同样有五十架舰载机，我们不要躲在后面。”

“靠！”关沧海咽了口口水，啥时候意大利人说汉语也能说的这么溜了？

“关上将，他们并非是不尊重长官！只是我们意大利人，开战以来，背负了太多的耻辱！尤其是我们意大利海军，在被英国舰队打败之后，噢，是前英国舰队。在塔兰托海战遭受耻辱性的失败之后，我们迫切的需要一个机会来证明，意大利海军又重新崛起了！正如您之前所说，对美国大西洋舰队的战斗，可能是海军的最后一战！我们，意大利海军，想站在前面，站到战场的第一线。”

如果说前边那几位愤青的话，关沧海还可以用舰队司令官的身份压住他们，那么这位哥们情真意切的表白却是关沧海无论如何也无法拒绝的。

大家都是军人，都是海军。任何一个国家的海军，其光荣的传承甚至比更多先进的战舰还要更重要，关沧海很理解，甚至是深有体会。

为什么在黄海海战时，大家都在英勇作战的同时，还在疯狂呼喊邓公的名字！为什么在打赢日本的联合舰队之后，时任北部舰队司令的龙洲还命令所有战舰转向大东沟，鸣礼炮二十四响。

这就是军魂，这就是传承。北洋虽败，但军魂长存。一时的失败，可以薄积厚发。但忘记失败，无视耻辱，那就永远没有希望。

很认真的凝望着眼前的意大利军官，马尔切诺·唐诺基，海军少将，飞鹰号航空母舰舰长。

关沧海重重的点了头，“马尔切诺少将，我认为，你将是吉里齐亚尼元帅最好的接班人！”

“这么说，关司令，您同意我们的要求了？”虽年逾四旬，但马尔切诺依然如年轻人一样激动。

“没错！你的话打动了我，马尔切诺舰长，我命令天鹰号加入第二分舰队，接受幼节号舰长周向东中将的指挥。”

“是！”马尔切诺抑制住激动的神情，立正敬礼，“谢谢关上将，天鹰号必定服从周中将的指挥，勇猛作战！我也代表所有联合舰队中的意大利海军官兵，谢谢司令成全！”

“呵！不用谢！马尔切诺，你的中文快比我说的都流利了！”

“呵呵！怎么可能！汉语是您的母语。”马尔切诺不好意思的耸了耸肩，“我们的元首下令，想要晋升军衔，就必须首先学会说汉语，所以在罗马以及其他的意大利城市，都有好多的汉语培训班的。”

……

关沧海暗暗吐槽，“尼玛，老子要是墨索里尼一半的会来事，陛下早就把金龙吐珠肩章给俺给扔过来了！”

——注：金龙吐珠，大汉帝国元帅肩章标志。

打发走了这帮差点没写血书请战的意大利好筒子，关沧海刚一转身，就被站在他身后半天的钟倾国吓了一跳。

钟参谋长坚着大拇指，“高，真高！司令实在是高！”

“嘿嘿！怎么，倾国你现在很佩服我了？那就把倾城介绍给我认识！”

“哼！没门！说好了的，打赢这场仗，你才有机会！不过，司令，在第一分舰队进攻之前，大西洋舰队的位置……”钟倾国有些迟疑，似乎担心周围人多嘴杂，还转圈扫了一眼。

“哈哈！”关沧海就猜到，自己这位心思的小舅子……呃是参谋长一定会看到这个问题，也一定会来问的，“怎么，想知道我怎么查知大西洋舰队的位置？”

“嗯，想！”钟倾国拼命点头。

“哼！没门！等认识了倾城再告诉你！”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第427章终见谭雅

在美国东海岸的佐治亚州，有一座濒临大西洋的历史名城萨凡纳。从外观上看，它是一个拥有浓郁南方风情和众多历史遗迹的古老城市，但真正让萨凡纳名扬全美国的却是流传久远的鬼怪和灵异故事。

萨凡纳始建于1733年，在200多年的历史中，它历经了美国**战争、南北战争、两场瘟疫、多次热带风暴和火灾的袭击，因战争和灾难导致的伤亡无数。

因此，萨凡纳也被称作“建立在死者身上的城市”。历史上，这座沿海小镇又是奴隶、海盗、冒险家和灵异现象信奉者的聚居地。独特的人文因素，加上数量众多的墓地，使得萨凡纳成为闻名遐迩的鬼魅故事发源地和超自然现象的代名词。

美国“玄灵学会”曾发布公告，将萨凡纳评定为全美国最“闹鬼”的城市。

就是这样一座充满着灵异和邪气的恐怖之城，却拥有全美第五大的商业港口，还被誉为“大西洋沿岸的太平洋航线门户港”。

只是在大汉皇家海军封锁了巴拿马运河的航道之后，美国东西部的海上航运路线被掐断。由大西洋进入太平洋最便捷的航线，因为大汉皇家海军太洋舰队航母战斗群的存在，而时刻受到打击的威胁。

作为南卡罗来纳州和佐治亚州东北部经济中心的萨凡纳也因此萧条了许多。大量的商船因为巴拿马运河的被封锁，而被迫停留在萨凡纳河入海口处的商港之中。当夜晚来临之后，船员们都已经上岸休息，只有一些用来照明的玻璃罩油气灯在夜色中，有气无力的发出昏暗的灯光。

而在一水之隔的萨凡纳军港中，却是与商港中的衰败景色大相径庭。军舰上与岸上的大功率照明灯将整个军港照亮，几十只探照灯不停的在海水与军舰上晃来晃去。

没有人担心盟军的潜艇能进入军港中进行破坏，在军港外航道上的反潜置足以使盟军潜艇望而生畏。在萨凡纳河入海口的突出部，还分布着数个雷达基站，用以对天空和海而上的警戒。

在西海岸遭受汉国空军战略轰炸的年代，美国海军就将全部的力量投入到东海岸海军基地的建设。就连杜鲁门总统在多次视察之后对海军基地的建设也是赞不绝口，称“海军在丢掉太平洋之后，终于在东海岸修起了一条坚实防线。”

战争史上有一句名言：最坚固的堡垒总是先由内部突破。

萨凡纳军港面向大海的一面，牢不可摧。

可就如同历史上那次与黄热病一同袭击“鬼城”的著名大火灾一样，火燃之王再一次光临萨凡纳。不同的是1820年的那次大火灾，遭受重创的是城市和平民。而这次，天降大祸的则是美国海军在东海岸最重要的基地之一萨凡纳军港。

大火最先由军港的消防沟的里侧开始引燃，很快，就蔓延到了基地内的储油罐。当轰天巨响将整个城市的人们从梦中惊醒，当高达数百米的火焰照亮了鬼城的夜空，当大西洋舰队司令欧内特·金上将在卫兵的保护下，衣衫不整乘小艇登上舰队旗舰cv-13“富兰克林”号航母上时，华盟联合舰队司令关沧海上将一把将没剩下几个子的棋盘推开，“哈、哈、哈”大笑三声，“老钟，天意如此，你比我多个车、马又如何，等着做俺小舅子吧！”

钟倾国：……

这都哪跟哪呀？下了一晚上棋，就没见关司令赢过，输的他蔫头打脑的。这一盘眼见又要输了，可通讯参谋送来一封密电之后，这货立马就满血满buff、原地复活了！、

钟参谋长没理貌似陷入癫狂的关沧海，一把抢过电报纸，只有四个字：可见倾城！

“我……”

钟倾国被气得差点当场爆粗。见过闹的，没见过这么闹的？大晚上的，拉着我陪你下棋，棋下得多臭就不说了，还敢耍弄我？

“哼哼……想见我姐是吧？老关，我告诉你，没门！”

关沧海：……

“别呀，老钟，这帮小子太不像话了，行动成功就成功呗，居然敢用俺的倾城来做行动代号。你别急，我一定要狠狠批评他们！”

“你少来！”钟倾国没再上当，“什么叫那帮小子？没你的吩咐，他们敢这么闹？再说，他们哪知道谁叫倾城！对了，什么叫你的倾城呀？你连我姐面还没见到呢？我跟你说老关，你今天要不跟我说清楚，哼……想见我姐？下辈子你都别想！我立马把我姐介绍给老/毛去！”

“我搓，别介！老关，毛石英那小短腿哪配得上你家倾城姐呀！”关沧海一脸的贱相，看得钟倾国脸蛋上的肉直抽抽。

介就是号称世界海军史上第一奇才？介就是未来的帝国元帅？介就是统率数百艘战舰的华盟联合舰队司令？

“老关呀？你滴节操呢？”

“狗屁节操，媳妇都要没了，要什么节操？”

钟倾国：……

要说这事是关沧海故意瞒着自己的参谋长，倒真还算是冤枉他了。虽然关司令贵为帝国上将，是皇家海军中可以在前三的人物。但有些部队还真就不是他所指挥的，譬如那支“海豹突击队”、譬如那位神秘的谭上校。

在海军的作战单位中，这些都是双s级的，保密级别甚至超过了三大洋与南华海北部舰队。尤其是那位谭上校，传说中她的档案根本就不在海军部，而是存于卫青阁最高统帅办公室。

想查看这位号称3s级保密级别的女上校的档案？恐怕连海军部长张峥元帅都没有资格，或许更准确一点说，谭亚宁上校根本就不应该算是皇家海军的作战人员，因为唯一可以调动她的只有陛下。

名称：谭雅（唯一）

征召条件：科技中心达到最高等级的随机性英雄单位奖励

征召费用：1000000

征召时间：6个月

特殊能力：

1、强健：身为女性特战队员，具有超强的体魄，擅长15种徒手杀人的方法。

2、枪械：擅长双手狙击目标，精通基地出产的所有轻武器，拥有一人击败一支军队的能力。

3、游泳：在水中长有超越常人的敏捷和长时间持续游泳能力。

4、爆破：最棒的爆破专家，没有之一！配合其游泳能力，对敌人的舰艇有超强的破坏能力。

说明：谭雅嗜杀，其信条就是：总得有人来清理战场。但其并非是大中华作战单位，并没有其他红警战士的对最高指挥永远忠诚的属性一。

建议：请指挥官谨慎使用。

召不召谭雅？这个问题曾经长时间的困扰着钟义！

能力方面不用多看，这女人是绝对的super-women，有这样一个人物……用基地全息屏上关于谭雅的简介中的一句话，就可以很好的说明：拥有一人击败一支军队的能力。

有这样一个人在身边，陛下就不用再担心如“机场刺杀案”那样的事件发生，“谁能有能力在这女人的面前出手？那除非是神！”

可是，让人极为蛋疼的就是居然这女人并非百分之百忠诚，“并非是大中华作战单位。”那岂不是说很有可能这是一个白人，如果征召出来，再坚持什么上帝、自由之类的，钟义想想就感觉可怕。

“这尼玛绝对就是赌呀！”赌其征召出来是否会心向汉人？

为了这事，钟义在皇后区主基地中犹豫了好几天。感觉自己没什么浑身一抖就可以让无数英雄猛将雌伏的王霸之气，“要是召出来水性扬……那啥，心不在咱身上的洋妞，以这妞的事本事，指定能玩你千遍也不厌倦，死都不知道咋死的。”

可是不召……“没谭雅那还叫红警吗？”再想想基地在1945年的下半年就会进入休眠，钟义相信，介时如果没有征召谭雅，那自己一定会后悔。

“玛蛋！人死鸟朝天，不死万万年！”一口气灌进半瓶子红酒，钟义哆哆缩缩的点上了那个有着一头金发的洋妞图标。

“希望只是设计人员手懒，没有修改图标！”在主基地的二楼操作室，钟义虔诚的拜了一圈佛主、御皇大帝、三清圣人和张三丰，请各位大神保佑六个月后征召出来的是个长腿黑女黄皮肤的大汉淑女，而不是金发蓝眼的大洋马。

可为什么要加大长腿呢？陛下一脸正气的忽略了这个内容，“尼玛，难道你愿意弄个小短腿整天跟在身边吗？你看看人家卡上校的那些保镖？咱也不能丢份不是？”

还有这征召时间……六个月。钟义对此吐槽不已，征召费用贵的要命就不说了，汉皇这么大的地主也不差那俩小钱，可是干吗要用六个月呀，难不成谭雅还要现种？

想像一下，六个月后征召出来的居然是一个浑身光光的小baby，钟义就有些忍俊不禁，“尼玛，那也太有喜感了！”

征召谭雅的命令被陛下在心中列为了最高级机密，就连……可以自由进入皇后区主基地的秦映雪也毫不知情。嗯，貌似那时候正是武佳仪入住金华殿，大小皇妃严防最高统帅部女秘书的时候。

刚换上李锦石李大秘，再弄出来个女特工……陛下撇了撇嘴，这事还是先别提了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第428章我要你的床

接下来的六个月，陛下都似乎都忘记了主基地里还有个正征召着的猛人。

北美之战如火如荼，国际形势风云突变，科技战线捷报频传，眼镜女神再产麟儿。陛下家事、国事、天下事，事事缠身，每日超大的工作量让其渐渐忘了基地全息屏上，征召谭雅的图标，正在一点点的转动。

直到突然有一天，基地的警卫队长突然将电话打到卫青阁，有重要事情向陛下汇报。

电话是李锦石李大秘接的，警卫队长称：在基地突然出现一女子，要求非最高指挥官不见。

能够被兰妮选中成为陛下的贴身秘书，李锦石当然够细心。在其详细询问该女子情况时，警卫队长只来得及说了一句“身材够好，身手也够好”，电话就被人家抢了去！

不是警卫队长不给力，实力是这妞太猛了呀！在情况不明，没有动用杀伤性武器的前提下，八名基地警卫在两分钟全被人家放倒，警卫队长亲自出手，也只不过多坚持了两个回合。

猛妞抢过电话，就是一句：“我要见最高指挥官，否则我就炸了这基地！”

李锦石：……

李大秘一声没吱，放下听筒，又拿起了另一部内线电话，请示陛下。电话另一端陛下的语气让李锦石更加无语，“啊！坏了，忘了这姑奶奶了，快，接进来！”

李锦石暗自庆幸，“看来这又将是一位皇妃的潜力股呀！弄不好，自己还是抢了人家的位置，介个绝对不能惹！”

再次拿起外线电话，见了帝国上将或是内阁成员都不悚的李大秘声音柔了许多，“您好，让您久等了，马上为您转接陛下的电话！呃……对了，我是李锦石，您如果有其他需求可以直接找我！”

“少废话，我只要见最高指挥官！”

“坏了”……李锦石一缩脖子，“看来真是抢了人家的位置，要不是小皇妃插手，这位一定就是下一任的陛下贴身女秘书。嗯，一定是这样，要不是怨气冲天，整个帝国也没有几个人敢跟自己这样说话吧？”

主动示好却换来了人家的斥骂，李锦石也不敢多说什么，直接将外线电话转给了里间大办公室中的陛下。

没几分钟，陛下神色有些慌急的匆匆而出，看样子是要出去。李锦石刚要起身，就听得陛下说：“你不用去。”

“噢……好的，陛下！”

看到了陛下的神情，加之不用自己陪行，李锦石更是认定了对方第六皇妃潜力股的身份。在陛下离开之后，李大秘仍有些徨恐，“看来被小皇妃慧眼选中，来到陛下身边，是祸是福还未定呀！”

钟义没有心思去观察李锦石有些异常的表情，听到电话中那个大咧咧的女声，才想起今天就是谭雅征召结束的时间。

虽然语气大咧咧的，言语间对自己这个最高指挥官也没什么太尊重的意思，但钟义还是心情不错。至少汉语说的挺标准，不像汉斯那种大舌头，也不似海妮那样的细语婉转，那就是……谭雅的语声让陛下有一种很熟悉的感觉。

直到登上御用的山鹰直升机，钟义仿佛突然清醒般意识到，谭雅的声音不就是前世家乡，那些东北大虎妞的声音吗！用东北话就是咋咋呼呼、吵吵巴喊的！想到这，陛下一边哈哈大笑，一边拉动直升机的操作杆，“东北妞，那就好办了！”

在未央宫武直中队的护航下，金色的山鹰直升机直接降落在基地主建筑外的庭院式小广场上，刚刚停稳，钟义便从架驶舱中跳了出来。一排排基地警卫在主建筑外荷枪而卧，严阵以待，看到是陛下来到，才连忙起身敬礼。

钟义一眼就扫到，包括挂着中校军衔的警卫队长，与十来位士兵都有些狼狈。或瘸腿或扶臂，还有一位士兵的腮帮子明显还能看到军靴的靴底印。

忍俊不禁，陛下能想像到他们与谭雅交手的经过。别说是这些普遍的红警卫后，估计就是草原狼来了，也得在这位大虎妞的身上吃瘪。

可是，大虎妞人呢？

眼神瞄向警卫队长，队长有些脸红，放下了一直在敬礼的右手，指了指主建筑。

“嗯，难道天堂鸟也被虎妞搞定了？她怎么能进这里呢？”

钟义也有点犯蒙，一边呼叫天堂鸟，一边走近主建筑在外表看来光滑如常的伸缩门。

“报告指挥官，貌似……”女主播的声音依旧柔媚的能腻死人，“这个新征召的作战单位有控制基地设施的初级权限，除了不能进入操作室外，她甚至可以进入您的专用休息室……嗯，她现在就在您的床上呢！”

“靠！”钟义翻了个白眼，什么叫在我床上呢？

虽然对于谭雅的能力有些吃惊，但好在她不能够进入操作室，否则，让这虎妞一顿胡乱狂点，钟义哭死的心都得有。

快走几步，踏进圆柱型电梯，直接到三楼，钟义刚一推开门，就见眼前人影一闪，接下来……接下来最高指挥官同志的右手已经被反关节方向扭住，还有……一只黑闪电特战手枪用力的顶在后脑勺上。

“啊……”突然的痛感让钟义大叫一声，“快松开！”

“哟！都这样了，还挺牛哈？说，谁派你来的，还是……你想偷窥本姑奶奶？”

“我偷……我偷你妹呀！”感觉到压住右臂关节的膝盖越来越用力，钟义当场爆粗，玛蛋的，自打穿越到这个世界，从没有这么狼狈过。

“荷！行呀，比外面那几个笨蛋硬气多了，不说实话，信不信姑奶奶把你胳膊弄断！”

膝盖再加力，钟义的额头上一下子冒出了汗珠，“玛蛋的，你个虎妞，不是你说要见我的吗？”

“还敢骂我？呃……我要见……你就是最高指挥官？”

感觉到指着后脑的手枪被移开，压着臂弯处的膝盖也轻了许多，钟义长吐了一口气，“再不放开我，信不信我开除你军籍？有这么对付最高指挥官的下属吗？”

这妞软硬不吃，也只有赌一下最高指挥官这个身份对她有威慑了！

谭雅迟疑了一下，“你真……是最高指挥官？”

“如假包换！废话，难道你不知道这个房间是我的专用房间，只有我才可以进吗？”被一个女人这么按着，实在是耻辱感太强，就算她是谭雅也无法接受。

就在钟义的耐心几乎被要磨光的时候，感觉右臂一下获得了自由，赶紧扳过来轻轻活动，一阵阵刺痛传来，看来是关节软骨受损了。

“玛蛋的……”钟义咬牙切齿的站了起来，转过身倒是没骂出第二句，很出人意料，如果忽略其腿踢警卫队，勇擒指挥官的壮举，想像中应该是东北大虎妞形象的谭雅居然是长发飘飘，身姿飒爽，剑眉秀眼，琼鼻樱口。

这哪是东北大虎妞，这明明就是一位绝美的英气女军人吗！

虽然放开了钟义，黑闪电特战手枪也插回了细腰间的枪套中。闪电手机粗大的枪口向下，紧贴在修长笔直的大腿外侧。嗯，不出意料，是两支。

谭雅最常用的武器的就是双枪。而黑闪电是最新定型的基地产大威力特种作战手枪，还没有正式装备部队。不用想，肯定是天堂鸟这货慑于谭雅的雌威帮其装备上的。

在钟义抱着右臂观察她的时候，谭雅的小嘴犹在嘟囔，“谁让你不说话就闯人家的房间？谁知道最高指挥官原来也这么笨蛋！”

听清了她的话，钟义差点被气了倒仰，“玛蛋，除了样子长得挺秀气，这蛮横不讲理的性格明显还是东北大虎妞吗！”

“我说大虎妞，这是我的房间好不好？还有，不是打不过你的就是笨蛋！”有句话钟义没说出口，“如果打不过你就是笨蛋，这世界上能有几个不是笨蛋的？”

“讨厌……我不叫大虎妞，我叫……呃对了，我应该叫什么？”

“谭雅……宁，你叫谭亚宁！”没想到虎妞被征召出来后，并没有自己的名字。嗯，再联想到这妞的黑发黑眼黄皮肤的外表，钟义放心了，虽然这妞没有百分之百忠诚的属性，是汉人就好！最担心的事没有发生，而且貌似思想比较单纯，连名字都没有，很有养成调教的空间。

至于说脱口而出的名字，幸好钟义反应比较快，加了一个字，“谭亚宁，这样听起来更像汉人！”

打定主义，坚决不让这妞接受太多的复杂信息，利用一段时间灌水……呃，不对，是调教……是改造思想，将其改造成为一个以忠于汉皇为荣，勇擒汉皇为耻；以效忠帝国为荣，殴打战友为耻的合格的大汉帝**人。

两个小时后，钟义终于明白，这条路，任重而道远！

这妞分明是假装卖萌，实则腹黑，该懂的都懂，不该懂的……也懂！坑蒙拐骗样样门清！

当谭雅宁上校抚着长发，咬着手指，嗲声嗲气的跟最高指挥官说：“把你的大床给人家好不好？人家好喜欢在这里睡觉觉的！”

伟大的神之子汉皇陛下终于坚持不住，落荒而逃。

“魔女，尼玛这分明就是一个魔女！”

御皇大帝对上齐天大圣——干没辙。没错，钟义的感觉就是如此！

在动之以情，晓之以理，又签下无数不平等条约并面带微笑的让出主建筑三楼的大床之后，魔女终于答应留在主建筑中，没有陛下的允许不随便外出！

再次登上皇室专用的金色山鹰直升机时，钟义偷偷的擦了擦汗，心有余悸的回头望了望主建筑光滑的伸缩门，“玛蛋的，珍爱生命，远离魔女！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第429章流星般闪过

自从可以在水下连续续航超过三十天的西北风级aip潜艇正式服役之后，皇家海军就已经裁撤了潜艇母舰的编制。

唯一一艘保留了潜艇母舰功能的船坞登陆舰公台（陈宫）号，隶属于皇家海军特种作战局。而公台号直接服役的部队就是鼎鼎大名的海豹突击队。

如今的海豹突击队已经发展为包括五个大特战大队，全员近万的正军级单拉。海豹突击队总队长授海军少将衔，各个特战大队长也都是大校极。

谭亚宁的上校军衔放到海豹突击队中，不算太高。但是如果再加上虎妞在进入海豹营地的第一天，就放倒了五六名格斗好手，最后一对三仍轻松获胜的英勇战绩，就没人敢小看这位长着一双大长腿的美/女了。

还有一点，普通的海豹们并不知道，这妞是手持着陛下亲笔签名的调令来到海豹突击队的。知道内情的几位总队军官，都已经接到了总队长杨永清的命令：严禁泄露谭上校的一切信息，否则以叛国罪论处。

……

这就有点丧心病狂了，一个上校的个人信息会涉及到叛国？

但是这是在军中，是帝国最精锐的特种作战部队。军中无戏言，军令如山。杨永清少将严肃的神情也表明，这并不是一个玩笑。

随后大家也反应过来，能让陛下亲自签署调令的上校，全帝国也仅此一个吧？不要说上校，就算是大校、少将的调动，如果不是海豹这种特殊部队，也根本不会惊动陛下，甚至连让张帅签名的机会都不会有，顶天就是由海军部副部长过目就完事。

“尼玛，带着陛下的亲笔签名，这不就是钦差大臣吗？”一位总队的参谋撇了撇了嘴，恨不得自己也能有一个让陛下签名的机会。

“还是个女钦差……为救李郎离家园，谁料皇榜中状元……”

“拉倒！没文化真可怕，你唱的那是《女驸马》，不过咱这位女钦差要是放古代，没准也是位武状元……”

“哥们，你说咱去跟女钦差套套关系，让她这次任务把咱们也带着，能不能混个……”

“你拉倒吧，照照你那鞋拔子脸，人家能看上你？”

“我……谁说让她看上我了，我是说跟人家一起出个任务。哥，你想呀，陛下亲自派下来的人，任务指定重要，咱跟跑一趟，回来后一个金鲨勋章跑不了吧？”

“要得！格老子滴，还是你小子脑袋瓜好使！走，咱去试试！”

……

半个小时后，一个瘸着腿，一个捂着脸，两位海豹突击队军官互相搀扶着，在树墙后躲躲藏藏的溜了回来。

“哟，这不是刘参谋和龚参谋吗？这是怎么了？怎么伤了？”

“呃，马干事呀！没事，我们哥俩比划了一下，劲头没控制好，失手了！”

“噢！那你们下手可真够恨的，咋还弄个同归于尽呢？”

……

“哥，你说女钦差是不是故意的呀？她那身手，挺过三招才算过关，你说咱全总队都拉上去，能有几个挺三招的？”

“格老子的，这个女娃实在要不得？老子猜她一定嫁不出去，哪个敢娶这样的婆娘？”

“嘿嘿，哥，你们川妹子没有这样的吧？哎哟，哥你慢点，我的腿呀！”

……

谭亚宁上校奉陛下之命来渔阳的海豹突击队总部挑选特别行动队队员。在领略了谭亚宁的确如谭雅一般拥有超人的能力之后，钟义授予了她全权策划偷袭萨凡纳港的行动和自由选择队员。

海豹总队长杨永清少将的汇报，让陛下很是后悔。明知道这虎妞的格斗能力和蛮横不讲理的性格，还任由她去渔阳胡闹，结果打伤了上百名海豹队员。这种明显是踢馆的行为，若是引起了海豹队员们的不满，实在是得不偿失。

可出乎陛下的意料，杨永清少将并没有报怨，反而是有些小兴奋的说：“希望陛下能允许谭上校定期来海豹突击队指导训练。被教训了的队员们，不仅没有怨言，这些天的训练积极十分的高涨。”

钟义苦笑，想必那帮挨了揍的队员们跟自己一样，被一个女人压在身下的滋味不好受。“玛蛋的，一定要想想办法，绝不能再让大虎妞这么嚣张！长此以往，让她以为整个帝国都没有男人能打的过她，那还了得？”

不过，想要收拾谭上校，那必须要等几个月以后了。因为在渔阳海豹部队总部挑选完三十个人的特别行动队之后，谭亚宁就已经率领着那帮挨了揍却因为挺过三招而兴奋得不行的夯货们搭乘公台号船坞登陆舰，在凉州金城港出发，进入印度洋，在征西台皇家海军基地补给，然后取道苏伊士运河，再经直布罗陀海峡进入大西洋。

拉开最高统帅办公室中那幅全息地图，测算着公台号现在的位置，陛下突然发现，自己其实挺担心谭亚宁的安危。

“那么危险的任务，她一个女孩子……”

想起那天在主基地的三楼指挥官休息室中，谭亚宁躺在大床上憨睡的样子，露在被子外雪腻修长的大腿，几乎让陛下忘记了甜妞有毒、虎妞凶猛。

当然接下来发生的事情让钟义更加无语，就在他犹豫不决是否……该帮她盖上被子时，床上的虎妞居然咯咯笑出了声，“哼，算你经受住了考验，否则就小心你的命根子！”

钟义：……

盯着地图发呆的陛下努力的晃了晃头，又拿起水晶杯，狂饮一大口茶水，想办法让自己的注意力从大长腿转移到谭亚宁是唯一性英雄单位上来，还有……看着公台号的行进路线，很难相信居然帝国已经打下了这么大的地盘。

想前世，中华海军想要突破那所谓的第一岛链，都难的跟登蜀道上青天似的。

而如今，帝国的船舰畅行于斯，整个印度洋和太平洋基本就是通行无阻。还有这次，只要谭亚宁火烧萨凡纳的行动成功，只要“郑和”计划能够得以实施，那么大西洋也将顺利划入皇家掌控的版图中。

“策马奔陌上，扬鞭问四海，天下我有，尔等伏否？”

“哎，破坏萨风纳港的行动很关键，虎妞，你要小心，一定要活着回来！”

尼玛，想了一圈，怎么又想了回来。陛下捏了捏鼻尖，“玛蛋，我明明是个很专情的男人，为什么却是见一个爱一个呢？”

纵横四海、跃马扬鞭，钟义不乏信心。可是欲想明白这件事，钟义清楚，那指定是完全没有希望。

每个博爱的男人，都自认专一。

那次……呃，是另一次，陛下与谭亚宁在三楼休息室中闲谈，随意开了几句玩笑，本以为她大虎妞似的性格，一定不会在意。可没想到谭亚宁咬着嘴羞红了脸，半天才憋出一句，“你个花心大色狼，不许打我主意！除非……”

“除非什么？”钟义有些好笑的追问。

“除非你把你的那些皇妃都赶跑，否则……哼！你要是敢对我使坏，我……保证我不会打死你！”

钟义：……

不行了，不能再想了！钟义突然发现，这明显类似于武佳仪刚入宫时的节奏。一文一武，但两个女子都是如小荷般清纯，又如精灵般古怪，有自己的坚持，有**的思想，不随波逐流，不诘曲媚俗。

好了，真的不能再想了。

这样的世间灵气所凝聚的女子，遇到一个就已经是可遇不可求，遇到两个那得是几辈子修来的福缘？

坠落凡间的仙子，贵为汉皇，娶其一亦该知足，又怎能奢求再多。更何况，自己还有冰清玉肌的秦映雪，有娇蛮可爱的海妮，有忠心侍奉的薇薇安，还有那个明知被自己利用却仍爱得无怨无悔的小姑娘湛子……

该知足了，睡过艳星梦露，拥过烈女安娜，却依然在逐蝶而飞，难不成真要后宫三千吗？

不，我关心她，是因为她是为国而战，她是我的下属，是我的士兵……

“玛蛋，那为什么只念叨她，而不是与她同赴生死的另外三十名海豹队员呢？”

看穿了自己的虚伪，陛下愤而起身，不知道是因为对自己滥情的羞怒，还是对于自己越来越习惯的虚伪不满意。

拿起了内线电话，“锦石……行吧，我还是自己打吧！”

李锦石：……

放下听筒，钟义捏着鼻子靠在皮椅上，仰面而叹：“问世间情为何物，一物降一物……”

“沐雨……”感叹后拿起了白色的外线电话，拔通了军情局局长办公室，很幸运，沐雨在。

“陛下？”正看情报汇总看的头昏脑涨的沐雨一惊，下意识的站了起来。

“嗯，要加强对美国东海岸尤其是萨凡纳地区的情报关注。”

“……明白，陛下！我已经派郑泳亲赴佐治亚州，除现有目标之外，我还吩咐她安排人手，收集佛罗里达半岛美军的部署情况！”沐局长有点蒙，这都是之前就安排好的事呀！怎么陛下还会亲自打来电话叮嘱呢？这不科学呀！

“那个……陛下，您还有别的吩咐吗？”听筒里半天没声，伏着腰等了半天，感觉有点站不住的沐雨试探着问了一句。

“啊？啊……没事了，没事了！对了，沐雨，晚上没别的事吧，陪我去兰妃泉吧！”

“好的！陛下，那啥……是桑拿还是……咳，还是安排点别的节目？”

“不用，不用，谁也不要通知，就是去泡泡温泉，解解乏！”

……

未央宫啥时缺温泉水了？去兰妃泉不叫别人，只泡澡？沐局长有点蒙，感觉有点跟不上陛下的节奏了！好吧，看看时间还早，打个电话问问嘉宝，是不是上次福布斯公司那个刚走红的格蕾丝又惹陛下生气了？

“玛蛋的，貌似那个逃难的摩纳哥小国王子在追求格蕾丝，完蛋，指定又被陛下知道了！”

想起因为被陛下打入“冷宫”，根本接不到片约的玛丽莲，沐局长耸了耸肩，“又一朵被采撷完的小花要流星般闪过了！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第430章谭妞很不爽

排水量两万三千吨的公台号船坞登陆舰，是帝国皇家海军文士级登陆舰中，排水量最大的一艘。

建造这一级的船坞舰，当初的设想的版本就是潜艇母舰！

为了弥补航母战斗群的护航舰艇中，必不可少的潜艇的航程，无法满足舰队远洋的需求，皇家海军各舰队在结束对日的作战之后，就纷纷要求帝国能够提供一种可以远洋的潜艇或是有一种可以运输潜艇的母舰。

考虑到结束亚太地区作战之后，皇家海军的主战场将转移至欧洲或北美，钟义对于海军将领这种将眼光放长远的思想大加赞赏。

东瀛总督府的日本舰队司令官宇桓缠经樱妃之手，向帝国提供了一种潜艇航母的设计图纸。当然因为日本战败过快，日本海军设计的这种超先进战舰，还没有来得及付诸于实践。

拿到图纸，钟义也想到了，在前世，日本投降之前，也的确是试图建造过“潜艇航母。”不过，与帝国皇家海军要求概念并不相同，日本人称之为伊-400的大型潜艇，在主甲板上有一个全封闭机库，可以容纳三架专为这个项目而设计的折叠式“晴岚”水上战斗/轰炸机。

而帝国皇家海军并不缺乏水下和空中的轰击力量，要的是具备远洋能力的大型潜艇和可以运输潜艇的载机。所以樱妃带来的图纸在主基地的海军设计师们看了几眼后，就被撇到了一边。

在这些已经习惯于现代战舰设计的专家们眼里，日本人的设计很有创意，可是以日本当年的科技水平，他们的设计在现在看来，有太多幼稚和可不可取的地方。

另起炉灶，海军部组建了新的项目小组，以文士级船坞舰为基础，设计一款可以搭载一千吨排水量的东风级潜艇的大型船坞舰。

公台号即是这款战舰的首舰，也是唯一的一艘。因为在公台号下水之后不久，帝国便在潜艇的燃料电池技术方面获得突破，西北风级aip潜艇应蕴而生，困扰了皇家海军数年之久的潜艇无法远航的问题也随之而解。

“西北风”级服役之后，文士级的大型船坞舰的必要性被大大减底，海军部便停止了“潜艇母舰”计划。倒是已经接近于完工的公台号被保留了下来，成为了海豹舰队的旗舰。当然最主要的是公台号为运输潜艇而设计的坞舱，可以轻松容纳海豹突击队常用的妖风级运输潜艇。

也正是因为这个原因，谭亚家一眼便相中了公台号这个大家伙。在北部舰队司令部所在地的渔阳港，在北部舰队八个航母战斗群全部出征之后，两万多吨排水量的公台号还真就是个“大家伙”。

没有护航船只，公台号独自上路。此去虽有万里之遥，但一路通途。印度洋与地中海中，星罗密布的盟国海军基地，让海豹队员们根本就不用吃保鲜的储备菜。

有些出人意料的是谭亚宁在公台号出航之后，就将自己关在了房间中，连吃饭也大多是由其他队员送到房间的门外。

在海豹总部已经领教子这位美/女上校的厉害之后，三十名特战精锐没人敢再去触母考虑的霉头。直到公台号穿过了水流湍急的直布罗陀海峡，进入大西洋之后，谭亚宁才重新出现在特战队员们的眼前。

一份无懈可击，在海豹队员们眼里堪称完美的作战计划，让所有人都重新认识了这位漂亮的母老虎：人家不光是长的漂亮、能打……人家还是一位优秀的特战队长，战术专家。

“完美的女神……”一位海豹队员喃喃自语。

“你在说什么？”谭亚宁目光如电，声音中透着一丝寒意。

“呃，报告队长，我说您的计划完美无比！”

这小子很机灵，谭亚宁其实听清楚了他说什么，倒也没在为难他。身旁的海豹队员悄悄的竖起了大拇指，“哥们，你有种！”

“有种个屁，我都要吓尿了！”

其他特战队员：……

公台号在亚速尔群岛的胜利港完成最后一次补给，终于踏上了前往大西洋彼岸的航程。一个星期后，并没有与华盟联合舰队汇合的公台号，出现在了巴哈马群岛以北三百多海里的马尾藻海海面上。

一艘大汉帝国的妖风级运输潜艇搭载着三十位海豹突击队员和谭亚宁，离开公台号的坞舱，潜入海中。

不携带任何攻击性武器的妖风级运输潜艇，在执行运载人员任务时，最多可以搭载三十二名全副武装的特战队员。

这使得海豹突击队在小规模行动时的队伍规格，基本就是三十人为一队。正常情况下，这三十人的海豹小队，完全可以击溃一个营的普通部队。当然，这一次行动的队长是个例外，跟随谭亚宁行动的都是“海豹”中的“海豹”，精锐中的精锐。可是在这些特点精英们的眼里，美/女队长是变态，她一个人就能对付一群敌人。

军情五处郑泳中校为海豹突击队选择的登陆点，是一片废弃的滩途。多年以前，曾经有美国人在这里修建了一座晒盐场，随着盟军舰队逼近东海岸，盐场的老板和工人们都带着钱财，搬到了五大湖地区。话说，貌似现在的美国也只有那里比较远离战争！

潜艇没有办法靠岸，而是在夜色中浮上了水面，距离岸边还有五百米，海豹突击队需要游到沙滩上。这当然难不倒以两栖作战为主的海豹队员们。

只是，十几分钟后，当海豹队员们游到岸边，开始整理防水袋中的武器装备时，才发现，队长貌似领先他们许多，就抵达了岸边，而且冷若寒霜的站在那里，气息均匀，军装整洁，就仿佛是散步刚刚回来一样。

“真是不让人活了！”

变态的概念中，又加上了一项游泳超快，体力超强。

在队长的身旁，还站着另一位穿着便装的美女。虽然姿色不如队长，可……一下子便吸引了所有海豹队员们的目光。

队长是更漂亮，可为了安全，没人敢盯着母老虎看。这位美女就不同了，秀色可餐又没有危险。虽然大家都已经猜到了对方的身份——军情局美洲五处的郑泳副处长，他们这次行动的接头人，负责接应行动小队潜入萨凡纳。

郑处长身后几位同样便衣的帝国特工无情的被来自于本土的男同胞们无视了。夜色中，郑泳依然感受到了众人注视的目光，脸颊莫名的现出一片羞红。这很不正常，作为一名高级女特工，会被一群男人看的脸红？只是，今晚的情况有些特殊，他们是一群来自于祖国的战士，而且是最精锐的海豹突击队。

虽然郑处长曾完美的完成特工训练的所有项目，可是面对战友们的炙热目光，仍羞意难当。或许，在这些战友们面前，不用在掩藏自己的郑泳，才是最真实的。

谭亚宁轻轻咳了一声，倒不是因为这帮小子的猪哥像，而是……谭上校认为他们现在的状态，根本就不配称为特战队员。双手滑向大腿两侧的“黑闪电”手枪，谭亚宁觉得如果她想，她可以毫不费力的消灭这一队海豹。

“一群笨蛋！”虎妞从来不知何为留面子，连陛下都是照擒不误，更何况是这群“笨蛋”。

一句骂声，猪哥们瞬间变精英，三秒钟后队伍整理完毕，十人一列，排成三排，挺胸抬头，等待队长训示。谭亚宁的表情没什么变化，倒是郑泳扭头看了一眼，“没想到这位不知道客气为何物，一副冷冷表情的海豹队长倒还真有两下子，至少，这帮骄兵悍将们很是信服她。”

没有再耽误时间，在夜色的掩护下，海豹行动小队由特工们带路，急行军离开了盐场的废弃滩途。郑泳安排人断后，清除掉了滩途上小队走过的痕迹。

或许是鬼城的威名，让萨凡纳的治安好的得不能再好！每一个欲在萨凡纳做坏事的人，都得考虑下这座城的历史和远播的盛名。

不做坏事，都会经常遇到鬼。在萨凡纳，坏事干多了……

只是，这条定律并不适用那些远来的“客人”。在军情五处周密的安排下，海豹小队顺利的潜入萨凡纳城。只是在接近海军军港时，遇到了一些麻烦。

军情五处事先在军港中的收买联系人出了问题，那货因为倒卖军用物资，被海军的稽查队抓了现行，关了禁闭。

没有这个“美奸”，行动队就无法进入基地，谭亚宁完美的破坏计划也就无从下手。眼见距离行动的最后限期越来越近，军情五处的郑泳中校急得团团转，也没有什么太好的办法，海豹队员们纷纷建议队长，“不行咱就强攻吧！队长，拼着牺牲几个兄弟，把一定把你和爆破组掩护进基地。”

“一群笨蛋！”这四个字，似乎了海豹小队的专属称呼，偏偏又是在谭上校诱人红唇中吐出，让海豹队员连怒都不敢怒。

“别光骂我们是笨蛋呀！队长，你说怎么办？”有胆大点的“海豹”表示抗议，也就是队长说咱们是笨蛋，换个人……哼哼！

“潜入！”行动不顺利，谭亚宁的心情似乎也很不爽，更加惜字如金。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第431章潜入萨凡纳

美军在沿海地区严密的防御措施让海豹队员根本就没有想过乘潜艇直接潜入萨凡纳河。

但是大家都忽略了一点，那就是美军对于城市内河的防御极其薄弱。许多的萨凡纳市民在战争阴云的笼罩下，仍然会每天在河边的石阶上散步观景。

也并非是美军忽略了城市内河段的防守空白，只是萨凡纳港毕竟是一个军/民两用港口，在萨凡纳河入海口的另一侧，商用码头上停泊着众多的民用货轮，而萨凡纳河河道，也可以向上溯航至奥古斯塔。

同时在美国海军陆战队夺取百慕大之前，萨凡纳港并非是大西洋舰队的主要母港，大西洋舰队的司令部是位于伊丽莎白河畔，扼守切萨皮克湾咽喉的诺福克港，那里拥有庞大的海、空军设施，又是著名的深水良港，还可以更好的守卫首都华盛顿特区。

萨凡纳港成为大西洋舰队的临时靠泊地，也是“连环套”战术的附属产物，为了能够在战斗打响后及时支援百慕大，大西洋舰队就必须活动在以百慕大群岛为顶点的面向北美的四十五度角海域内，这是大西洋舰队作为“连环套”中间支点的最重要一环。

基于这个战术，大西洋舰队被迫离开自己的母港，更多的时间都会游弋于“四十五度角”海域，舰队的补给港也改为了萨凡纳和更小的查尔斯顿港。

萨凡萨海军基地无法满足同时停靠八艘埃塞克斯级航母及其众多的护航舰只的要求，cv-9埃塞克斯号和cv-11勇士号所组成的特混编队不得不与舰队分开，前往六十公里以外的查尔斯顿港补给休整。

对于萨凡特港与诺福克相比，略显简陋的基地设施，大西洋舰队司令金上将采取的补救措施就是增加巡逻船，加派人手在水面上，在基地外形成多道警戒线。

在金上将看来，萨凡特港所面临的主要威胁当然是会来自于海面。至于盟军的特务和小股部队袭击可能……“要是他们真有那个本事，为什么不去诺福克搞破坏？傻子都知道诺福克才是大西洋舰队的根基吧？”

没有人会在这时想到，华盟联合舰队司令关沧海做梦都在想，让大西洋舰队去诺福克呆上几天。

为此，陛下更是早在一个月前，在华盟联合舰队组建之初，就抽调了一只精锐至极的海豹突击队。虽然因为内应的意外，谭亚宁上校在公台号船坞舰上闭关十多天制定出来的完美潜入计划，不得不被迫放弃。但是，虎妞是唯一的，也是最接近于无所不能的特战奇才。

距离美国海军基地十公里远的城市内河，成为了海豹突击队的突破口。潜水十公里，即便是有专业的辅助装备，也不是一件易事。在最擅长两栖作战的海豹部队中，也并不是每名队员都能轻松完成。

谭亚宁精选出来的这三十名队员，当然没有问题。能在虎妞的手下挺过三招的人，怎么会是庸手？在妖风潜艇上取回仅有潜水装备之后，在郑泳中校拿出来最近的萨凡纳防卫图之后，一个新的作战计划在谭上校的主导下，迅速被确定。

军情五处揭晓供的最新海军基地防卫图帮了大忙，使得海豹突击队在选择突击点和安排战术时，精确了许多。可能是考虑到了这张图的来之不易，也能是意识到了自己这些天的态度过于冷淡，在行动开始之前，谭亚宁出人意料的在郑泳身前说了声：“谢谢！”

郑处长有些惊愕，在别人眼里，这两个字可能只是平常的礼貌或是客气。可经过这么多天的接触，她太清楚从这位时刻都如千年冰雕般寒气逼人的谭上校口中说出这两个字，该是多么的困难，可没待她做出任何表示，谭亚宁便已转过了身，开始整理自己的装备！

同样美丽的郑中校张开了小嘴，却没有发出任何声音……同样是军中美/女，可是很明显，人家谭上校的那份冷酷是没有人能学得来的。

海豹小队出发的时间仍然是深夜，河岸边的路灯不知什么时候被打碎了两盏，让从货车后厢跳出的“海豹”队员们的行动更加隐秘。

最后一个跳出的谭亚宁对此同样很满意，郑泳是个很细心的人，也合格的帝国特工，当然也是一位很棒的战友！

满意归满意，即使心中认可，可是不关于表达感情的谭亚宁依然酷酷的走下石阶，慢慢潜入河水中，在即将沉入水底一刹那，站在岸边的郑泳看到了谭上校举起了右臂，套在潜水衣中的手做出的动作并不明显，但是郑泳看懂了，她竖起了大拇指，“这恐怕是她所能表达出的最大的感谢方式吧！”

满脸笑意的望着石阶下的萨凡纳河在激起一阵波纹这后，又归于平静。郑泳中校双手握拳顶在下颌处，红警军团出身的她当然不会信奉什么上帝，但此刻她宁愿用美国人最常用的方式来祝福战友们能够圆满完成任务，还能够……顺利归来。

盛夏的河水依然冰凉，甚至在深夜时还有一些寒意。谭亚宁对于这么难度的潜泳没有任何问题，只要是在水中，更难更危险的环境她也可以轻松面对。三十名海豹队员对于这样长距离的潜水，逐渐出现了一些不适应。

这也正是美军对于城市内河没有防范的原因之一，很少有人能够潜水这么长的时间，更何况这是在水势湍急的河道中。在萨凡纳河入海口地区，又是水流最强的夏季，水量可以达到近千立方米每秒。

在这样的条件下，靠岸比潜水更难完成，即使有人可以长途潜水至此，也大多会被直接冲入海中，无法靠近南岸地区的海军基地。

最为擅长两栖作战的海豹突击队同样遇到了这一问题，在水流极快的入海口区，队员们根本无法停下来，眼看着第一个预定的登陆一闪即过，却突然发现一根长绳被甩了出来。没有时间去考虑这根绳子从何而来，宛如溺水之人见到救命稻草一般，无法控制身体的海豹们纷纷抓住了绳子。顺水而下之势得到了控制，但很快队员们就发现，绳子的另一端似乎固定不是很结实，绳子甚至在一点点的向下滑。

水中无法发声，但海豹队员们之间自有固定的沟通方式。很快，绳子前端距离岸边最近的那名队员开始加速，而其他的队员刚尽量让绳子在自己的这里的负力减小，或是逆水向上游，或是搭住其他队员借力，大家的目的就是让最近的那名队员能够在绳子脱离固定物之前脱离水流，登上岸边。

应该说，海豹突击队毕竟是红警军团的王牌之师，其中精选之精锐更是能力超强，即使不是来自同一个作战单位，但配合依然默契十足。

那名被寄托了所有人希望的队员很快蹬实了岸边的土地，可以不借助绳子的帮助也能站稳身体，但眼前的情景让他身子一晃，差点一头重新摔回水流中。

长绳的另一端哪是什么固定物，那分明是……分明是队长一个人将绳子缠在了腰间，脚下的泥土因为受力过重，已经被蹬出了两条沟，两条痕迹清晰的两米多长的深沟。

“笨蛋，注意隐蔽，快来帮我！”

看到这名队员仍在发呆，谭亚宁轻声骂道。

“是，队长！”潜水头盔还没有摘下来，海豹队员的声音听起来嗡声嗡气的，仿佛还带着点哭声。飞快的脱下潜水装备，学着队长的样子，将绳子缠在腰间，夜色中用手背抹了一把脸上的……不知道是泪水还是河水。

长绳在轻轻抖动，第二个队员开始登岸，与第一个队员没有什么不同，看到岸边的队长，同样的呆立，同样的被骂了一声“笨蛋！”

第三个……第四个……

水性超强的谭亚宁用一已之力，拖住了三十个无法靠岸的队员。

无法用语言表达“海豹”们的震惊，看到队长悄悄将已经皮开肉绽的双手藏到身后，大家默契的选择假装没有看到，但却是将那一双血肉模糊的纤纤细手牢牢的映在脑海中，藏在心底的最深处。

登上杂草丛生的河岸，就已经进入了萨凡纳海军基地的范围，不远处就是蜿蜒曲折的消防沟。虽然说是海军基地，可是防火仍是第一要素。

在基地中，最多的不是食物也不是淡水，而是油料！供应近两百艘战舰所需要的各种燃油，还包括舰载机专用的航空煤油。无数个地下和后期紧急修建的地上油库，林立于远离海岸的基地深处。

如果将这些油库同时引燃，那么恐怕不仅是这个海军基地，就连多灾多难的萨凡纳城也会被毁于一旦。对于平民来说，家园被毁，那该是多么残忍的事。

可这就是战争，海豹突击队历经艰难，来到这里，不是来做善事的！他们的任务是破坏，最大限度的破坏这个美国海军的基地，最大可能的为帝国早日迎来最后的胜利。

潜入过程中的小插曲，并没有太多影响队员们的情绪，更准确的说，一个女人拉住三十个男人的壮举，让谭亚宁在海豹队员们的心中的形象，更加……变态。

召集队员们在防水手电近距离照射的地图上辨请方位，再根据事先分好的编组，确定行动目标之后，谭亚宁举起了右手，用力的切下，“行动！”

收起手电时，几个队员都看到了队长脸上咬紧双唇的痛苦表情，想必是刚才挥手时牵动了手上的伤口。

几位海豹互相望了望，都看清了对方眼中的意思：还好，母老虎也知道疼！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第432章女神的垂青

夜色中的萨凡纳港，因为美军的灯火管制，大部分区域都显得格外的平静。

临时的扩建，使得基地的最外围还没有来得及修建完整的围墙。通电的铁丝网就是基地的第一条警戒线。不过这东西对于海豹小队来说，没有任何难度。

谭亚宁紧咬着双唇伏在洼地中，一双秀目紧盯着在探照灯闪过之后冲上去破坏电网的海豹队员，眉头紧皱，看来手上的伤势不轻，让坚强的谭上校也有些疼痛难忍。

探照灯闪过的间隔是十秒钟。负责打开突破口的队员并不能在这短短的十秒钟内，完成剪断铁丝并通过铁丝网后边消防沟的动作。

连续三次跃出，前两次都是七秒钟后又退回隐蔽地，第三次，已经剪断了铁丝网的海豹队员掏出了背包中的滑索枪，瞄准位置扣动扳机……一声闷响，三十公分长的合金膨胀钉被射进消防沟对岸的水泥台中，扥了扥绳索，很结实。

海豹队员举起右手，向身后比划了一个ok的姿势，在探照灯光扫过来之前，沉身跳下消防沟，利用沟壁隐藏住自己的身形。灯光闪过，双腿用力蹬在沟壁上，双手拽着滑索滑向对岸。四米多宽的距离在有了滑索之后，也只不是两三秒钟的事，身手敏捷的跳上沟岸，将滑索推回，又一道探照灯光晃过来时，岸边已经没有了人影。

……

对于普通人来说，数秒钟内越过铁丝网和四米宽消防沟的组合防线，几乎是不可能的事。但神奇的海豹突击队员们，在日常训练中，这样的成绩只能算是合格。

稍后的几组队员相继利用滑索越过消防沟，用实际表现证明了，第一个完成过沟的海豹队员敏捷的动作绝非偶然，唯一例外的是谭亚宁。

最后一个过沟的谭上校在双手握住滑索时，就已经疼得额头上冒满了汗珠。在力拖三十壮汉时，手心的皮几乎全被磨破，血肉模糊的还没定痂，就再次负力紧握滑索。

谭亚宁一声没吭，但是剧烈的疼痛还是让其在翻身上岸时的踉跄了一下。一只大手伸了过来，抓住了她的右臂，谭上校借力直接跃了上来。

一名细心的海豹队员注意到了队长的伤口，在灯光闪过后，再次跃回来岸边来接应队长，将谭亚宁拉上来后并没有松手，而是直接拉着她跑进了隐蔽地。

黑夜中，没有人注意到谭亚宁的眼中寒光一闪。

这名队员叫王栋，海豹突击队总队作战参谋，中校。本来他并不在特别行动小队名单中，是总队长杨永清亲自求情，并在训练场被谭亚宁揍了一顿才允许其加入。

虽然，王栋并没有直接对谭亚宁说什么，但几乎所有的队员都看了出来，王参谋看向队长的眼光中，充满着炽热的爱恋。

天使的面容、魔鬼般身材的的谭亚宁有着不折不扣的女神范，但加上其比魔鬼还更可怕的身手之后，敢于直视大虎妞的人还真不多。

王栋绝对是其中的佼佼者，不仅敢想，也敢做。目光中饱含的深情，让桀骜的大虎妞相当的不舒服。连陛下都会在其面前吃瘪无数，一个小参谋居然敢这样直白的表现出自己欲/望？

谭亚宁的敬业精神绝对值得一赞，虽然在心里已经狂扁这个王栋无数次，但为了任务，一个多月以来，大虎妞很好的控制了体内的暴力因子，当然王栋除了每天的热烈眼神之外，也没有其他过份之处。

刚才在消防沟边，王栋细心的关怀，避免了让队长出臭。可是很明显，其借机占了一点小便宜的行为，让谭亚宁刚刚浮出的一丝好感瞬间消融。

“敢占姑奶奶的便宜？若不是任务期间，姑奶奶一定打得你满脸桃花开！”

……

三十一名特战队员分成了六个小组，分别负责不同的目标。

解决潜伏的暗哨、堵住行动路线上的美军营房、破坏基地对外的通讯线路……谭亚宁则是亲自率领了五名队员负责爆破基地中的储油罐和寻找地下油库。

几分钟之后，海豹部队专属装备的h41式合金水陆两用突击步枪加装了消音器后，特有的“嗒、嗒”声响起，“海豹”们开始清除基地的明、暗哨。爆破组也开始快速突进，谭亚宁的双手并没有同其他“海豹”一样手持h41，但没有人怀疑队长可以在零点几秒钟就抽出大腿两侧的“黑闪电”，而且，双枪齐发，命中率丝毫不会比装了八倍红外线瞄准镜的合金突击步枪差。

那是一种可以**致死的神奇枪技，甚至远超海豹突击队中的那些“特级”狙击手们。“海豹”们都相信，如果给队长换上一支“蝰蛇”狙击步枪，队长指定能打中两千米外一支公蛤蟆的第五条腿……

当然，也就是偷偷想想，要是真有人敢这么去跟队长说，那他一定是不想活了！

身后的枪声愈加猛烈，谭亚宁的女兵贝雷帽上的耳机中，传来了行动队第一组组长的声音：“队长，第二组已经暴露，火力组准备吸引敌军注意力。”

“可以，注意安全！”

队长的话让火力组组长稍稍怔了一下，“谢谢队长！”关掉钢盔下沿的话筒，组长“嘿嘿”两声，“兄弟们中，该咱们干活了！队长让大家注意安全！”

“真的？”

“别听组瞎掰！打死我都不信！”

众组员无视几百米一堆乱哄哄的美军，“那母老虎会说出这样关心人的话？”

再次得到组长认真的回答，五位海豹狙击手“嗷”的一声，“女神垂青嘞，挂了也值！”

“别胡说，一定要活着回去，多跟女神说几句话！”

……

一句简单的话，“母老虎”瞬间变“女神”，外带着火力组的“海豹”们爆发出了昂扬的战意。谁说女人就一定要远离战争？咱大汉自古就一句名言……男女搭配，干活不累吗！

如果那个“女”字再加上一个字，“女神”，那干活的效果就不仅仅是不累，而是事半功倍，无往而不利。

六支堪称世界最先进的“蝰蛇”狙击步枪同时开火，射出的不仅仅是12。7毫米的步枪子弹，还有枪榴弹、穿甲弹、高爆弹……

这完全就是一个加强排级的火力打击小组，再上六名“特级”海豹狙击手的超强战力，美国海军的陆勤人员及基地的守卫部队，再次领略到了“末日骑士”狂暴的杀伤力。

负责破坏敌军的对外通讯，实施信息封锁的第二小组，在火力组的掩护下，得以脱身，继续剪电话线，并安放他们的电滋干扰器。

而速度最快的爆破组更是借此机会，迅速深入基地的内部，可是当最近的储油罐已经在几百米之外时，谭亚宁和海豹队员却发现，因为基地外围的交火，通往储油区的道路已经被基地的美军团团围住，插翅难进。

不能在这里浪费时间，否则，一旦被美军包围，那些负责吸引敌人注意力的火力组肯定将无法逃脱，望了望储油区四周的高墙……美军大多集中在了道路两侧，高墙上的防守肯定会相对薄弱。

谭亚宁只犹疑了数秒钟，便决定……强攻！

因为第二小队的提前暴露，使得储油区的美军加强了防范。这种情况下，所有的偷袭计划都失去了意义。唯有强攻一途。

但强攻并不意味着就要与道路两旁的美国火拼，如果时间允许，谭亚宁有很多方法灭掉那股美军，可现在的目标，是油罐，是地下油库！

利用基地内堆放物资的仓库，爆破小组避开了美军人数较多的搜索队，人数较少的，有谭亚宁的双枪和五名枪法也不差的“海豹”，解决起来并不算困难。就连两支拥有军犬的美军搜索队，也在“黑闪电”的连发中和“海豹”的点杀下，没有发出任何示警信号。

距离油库区大门数百米外，一座仓库的后身，一名海豹队员在油库区的高墙上贴上一场c4炸弹，十五秒钟后，轰隆一声巨响，高墙被炸塌了一段两米左右宽的口子。

不带谭亚宁命令，另几位“海豹”腾身而出，端着手中h41合金水陆两用突击步枪，跳过了碎砖废石，冲了进去！

“嗒嗒嗒……”从合金突击步枪的连发声中，就可以判断出墙内的敌人不在少数。否则以这些海豹的枪法，单点的命中率更高。谭亚宁也没有迟疑，双手发力，两支“黑闪电”大口径特种作战手枪如跃动般落入了手中。手心的伤口依然钻心的疼痛，但出现在墙豁口处的大虎妞已变身为杀神，双枪连点，枪枪毙命。

可局势没有因此变得轻松，几百米大批美军在狂奔接近，以爆破组的火力，没有能力也没有时间与那些美军纠缠。

“队长，你们去爆破，我来掩护”，一名海豹队员大声喊到。

谭亚宁点了点头，留人在这里拖住美军，分兵去继续爆破，这是最好的办法，也是唯一的办法。

“队长，我也留下！”

是王栋，那位在眼神中毫不掩饰对谭亚宁的爱意的总部中校参谋。大虎妞紧咬着嘴唇，点了点头，迅速转身，带着另外两名队员向不远处的油罐奔去。

没有听到谭亚宁的任务的话语，王栋显得有些失望，但不容他多想，大门方向赶来的美军已经开始射击。狠狠的吐了口唾沫，握紧了h41合金突击步枪，王参谋的俊脸变得些狰狞，“狗娘养的，来吧！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第433章C4炸弹建功

c4炸弹：全称为c4塑胶**，简称c4。其主要成分是聚异丁烯，用火药混合塑料制成，威力极大。

?c4的名称由来是每个单分子结构里有4个碳。是一种高效的易爆**，由梯恩梯（tnt）、semtex和白磷等高性能爆炸物质混合而成，可以被碾成粉末状，能随意装在橡皮材料中，然后挤压成任何形状。如果外边附上黏着性材料，就可以安置在非常隐蔽的部位，像口香糖那样牢牢地黏附在上面，因此被称为残酷“口香糖“。

这种**能轻易躲过x光安全检查，未经特定嗅识训练的警犬也难以识别它，因为深受特种部队和恐怖分子们的喜欢！当然，这种**为军方专用，普通的民间很难能够得到它。

c4塑胶**的原产地是欧洲的捷克，基地作战实验室的**专家们在此基础上进行了二次开发，使其威力更大，体积更小，运送更方便。

此次海豹特别行动队就携带了大量的微型c4炸弹，用以爆破美国海军基地中的各个重要目标。

精挑出来的爆破小组，安装c4炸弹当然是轻车熟路，而谭亚宁更是玩炸弹高手中的高手。

双枪连发，解决了几个油罐附近的美军人员。在储油重地工作的这些海军陆勤们，手中连武器都没有，听到外面的枪声，抓着铁棍之类的就冲了出来。

谭亚宁的脸上看不出任何的恻隐之意，两手连点，枪枪暴头，还不忘随手在她认为有价值的目标处贴上一枚c4。

两分二十秒后，“黑闪电”枪口下再添几缕冤魂之后，谭亚宁的脸终于露出一丝笑意，就如冰山之上的雪莲，冷峻中带着妩媚，寒意中透着风情，可惜无人看见。

一枚即时微型c4爆破之后，地下油库厚重大门上的铁锁被炸开，虎妞一闪而入……几十秒后再次出现在地下油库门口的谭亚宁打了衣领处的袖珍话筒，“各小组注意，距离第一枚定时c4引爆还有四分二十秒，全部开始撤离，五分钟后第二集合点汇合，五分三十秒后撤向第一集合点……”

话音未落，在爆破组破墙入的豁口方向传来一声巨响，“是c4！”

不清楚发生了什么状况，但谭亚宁与安装炸弹的其他两位海豹队员都听出来爆炸的本方携带的c4炸弹，“不会是那俩小子把c4当手雷扔出去了吧？”

曾经有海豚队员在其他行动中这么干过，虽然奢侈败家了点，但只有定好起爆时间，效果还算不错。

可谭亚宁并不没有如他们那样乐观，直觉告诉她：是王参谋。那位经常用火热的眼神望着他的讨厌鬼情况不妙了。

“撤，快！”

大虎妞很相信自己的直觉，可即便是……她也没有什么办法，在这样的战场上，任何超出任务要求的行动都是不被允许的，作为队长，她更是必须要严格执行。

而且，储油区中，已经被他们布满了c4，正如她自己的命令中所说，距离第一枚c4被引爆，只有几分钟的时间，再不撤，她和另俩位队员也得交待在这里。整个基地的储油区引燃后，这里的所有生物都将……灰飞烟灭。

在海豹部队中，或者说在所有的特种部队中，战友互助，不抛弃、不放弃都是会被经常强调的。但为了任务，任何的牺牲都是可以接受的，在行动中，仁慈、同情甚至是心软，都会被视为违反纪律的表现。

谭亚宁可以做到的只能是边跑边在通讯器中呼叫王栋和另一位负责阻击的队员的代号，“海马、海龟，听到回答……海马、海龟，听到回答……”

耳机中只有轻微的电流声，那是大家都在极速的奔跑所致。所有人都明白，在队长连续呼叫数次的情况下，仍然没有回答，那么，这两名队员肯定出了问题，或是被俘或重伤昏迷甚至是……牺牲，再联想到刚才那声c4炸弹的巨响……

谭亚宁当然也想到了这一点，更何况还有她一直灵敏的直觉。

事实也的确如此，代号海龟的王栋在与海马的联合阻击中，打死的美国大兵足有数十人之多，生生的将美军的追击之势挡住，为另外三人安装**创造了足够的时间。

但就在谭亚宁刚下达了撤退的命令之后，刚要转身的王栋后肩上的特战背包被流弹击中，很凑巧，也很倒霉，背包中的c4炸弹，经过基地炸弹专家们上千次的测验，除非是固定的引爆装置和高温环境，否则绝不会被引爆的c4炸弹，居然在被击中后发生了殉爆。

十几颗微型c4同时爆炸的威力，几乎可以赶上一千公斤级别的大型航弹，不要说在爆炸中心的王栋，和离他不远的海马，就连冲上来的比较近的十几个美军士兵，也在爆炸的冲击波中，五脏被压碎，耳鼻出血而死。

离得远的美军也被吓得伏在地老半天才敢抬起头，当他们小心翼翼的冲过来后，没有发现两位海豹队员的尸体，只是找到了在爆炸中被损坏了的h41突击步枪，超高强度质量又极轻的特种合金并不会被这种当量的爆炸所摧毁，只是……它们的主人，生前强大无比的海豹队员，再强亦是肉身，十几颗微型c4……足够让爆炸中心的他们尸骨无存。

几分钟后，储油区连续的爆炸，再次证明了这种微型c4的巨大威力，美国大兵们找到了几颗安装较明显处的炸弹，但是却无法拆下粘型十足的残酷“口香糖”，还有更多的他们根本没有找到。

这没有什么区别，大多数c4上的定时前后相差不超十秒钟。

谭亚宁他们在安装炸弹时，就依次减少引爆时间，在地下油库的那几颗c4炸弹，更是只定时了五分钟！

当然美国大兵们终于意识他们无法对付这些c4，而炸弹爆破的倒计时也不足以等到拆弹部队赶到时，他们才感到了无比的绝望。所有人都明白，想逃也晚了。油库被引爆，他们根本就无法在这两分钟内跑到安全地域。也有美军飞快的跃上了附近的吉普车，但……还没等他们发动汽车，第一声巨响与热浪就已经传来，然后如接力般，储油区的油罐和地面建筑陆续发生爆炸。

当如地震般，整个储油区的地表面突然向上拱向，又重重的落下时，美国大兵们已经无人能领略这天翻地覆的感觉，滚滚的热浪中，凶猛的火苗****着一切，一切都在燃烧，就连石头也被烧红，钢铁亦似要融化。

油罐中的船舶用重油冒出滚滚的浓烟，直上云霄数百米，仍不为风吹所动。更高级的航空煤油燃的更充分些，没有那么多的黑烟，但一片片火云随着海风飘动。

也许萨凡纳城注定要历经磨难，大西洋夏季少有的东风将火云吹至了基地的西侧，点燃了基地外所有可以燃烧的物品。基地美军没有注意到这一点，或许四散逃命的他们，看到了火势在向萨凡纳城漫延，也无能为力！

已经撤离至消防沟外面的海豹特别行动队应该看到了这个情景，可正因在行动中牺牲了六名战友，沉浸的悲痛中的海豹们，无暇顾及这可能对美国平民造成重大损失的灾难性火势——以谭亚宁的性格，她可能会不顾队员的安全，去给萨凡纳城示警吗？

在消防沟外的第一集合点，也是最后的集合点，一直等到了约定时间的最后一秒，六名未归队的队员，其中没有准确牺牲消息的海马和海鬼仍不见踪影，谭亚宁站起身来，又努力向红黑相间如恶魔炼狱般的海军基地望了望，不知道什么时候被熏成一道道黑的小脸上，露出一丝痛苦的神色。

不是因为手上疼痛，谭亚宁突然发现其实一点都不讨厌那个“讨厌鬼”，“除了陛下敢介面跟自己开开玩笑，还真的就没有人与自己平等交流，唯有……”

第一次，大虎妞有了一种想流泪的感觉，“如果你能回来，我保证……不打死你！”

“队长，撤吧！”谭亚宁情绪上的变化，被身边其他的海豹队员们敏锐的察觉到，他们甚至很羡慕王参谋，可以让女神为他流泪，全帝国也指定是只有他一上人，连陛下都没有这种待遇。

可是，在基地的外围长时间逗留，绝对是危险至极的事。虽然现在的美军不见得能顾得上这些偷袭者们，可时间长了，被大西洋舰队反应过来，一定会封锁萨凡纳河入海口附近的洋面，那时……想要顺利撤离，可就要大费周章了。

队员的提醒及时的惊醒了谭亚宁，作为一名优秀的特战队长，在没有脱离危险之时儿女情节，在肩负率领整个小队安全撤离重任时贻误战机，都是罪不可恕的行为。

抹了一把脸蛋，却是变成了更好笑的大花脸，“撤！”

河岸边的登陆点并没有被美军发现，找出藏起来的潜水装备，让所有的海豹队员们都舒了一口气。有了这些装备，大家的撤离会轻松许多。

否则，在没有潜水装备的情况下随水流向大海的滋味一定不好受。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第434章崛起的反思

谭亚宁在其他潜艇水兵的帮助下，从023号妖风级潜艇的鱼雷管中爬了出来。先行进来的其他海豹队员连忙过来队长脱掉身上的黑色潜水衣以及背上的氧气瓶。

摆了摆手，阻止了已经弯下腰的一名海豹，虎妞自己坐到了潜艇的地板上，拔掉了碍事的脚蹼。

“都回来了吗？”顾不上其他，谭亚宁径直走到了023号艇长，一位海军少校的面前。

“出发三十一人，归队二十五人，如果……那应该是全进来了！”少校的回答有些犹红得发疑，虽然他知道这次“海豹”们的任务异常艰险，可是接送“海豹”小队任务的次数多了，却从来没见过一次性牺牲五名以上“海豹”队员的时候。

大虎妞的脸色也是一暗，这是她第一次带队执行任务，可是……连他们的尸体都无法带回，而在萨凡纳基地那样的情况下，美军也肯定不会好心到帮他们收尸的！这让谭上校的心中充满了羞愧。

艇长意识到了这一点，连忙一声讪笑，“好在任务顺利完成了！我们河道口的水底都听到了巨大的爆炸声！”

没有理会他的好意，虎妞平日间清脆的声音略显嘶哑，“返航吧！测控工作将由军情局来完成，我们不用管了！”

“好的，上校。我马上与母舰联系！”

点了点头，谭亚宁没有再说什么，直接走回了自己那条窄窄的床铺，在海豹队员和水兵们眼里，曾经无比彪悍的身影显得很是失落。

……

“太棒了！陛下钦点之人，出手果然不凡！哈哈，这次我看大西洋舰队还往哪跑？”在百慕大群岛以东近五百海里的马尾藻海洋面上，华盟联合舰队旗舰“仲谋”号的指挥室中，关沧海手持着刚刚收到的“公台”号发来的电报，得知大西洋舰队的萨凡纳已经被海豹特别行动小队摧毁的消息，仰面哈哈大笑。

虽然，海豹小队在完成任务后即撤离，负责监控工作的军情五处也还没有最新的消息传来。但关沧海明显对于海豹小队的战力十分的相信，“何况还有陛下新点的‘那个人’！”

谭亚宁的存在，对于大多数人都是一个无法接触的军事机密。但在卫青阁，“海军出了一位战力超强的女特种兵”，这并不是什么秘密。

甚至于无良的云九和汉斯元师还不约而同的猜测：女秘书路线被彻底掐死之后，“女特战队员”，是陛下想出的曲线救国的招数。

对于这俩货的无耻，差点被气晕的陛下一人赏他们一包“极品在红袍”，赏的方式是“飞”过来的，汉斯身手不错，施展了一招空手接暗器，完了还像模像样的来了一句，“谢陛下赏赐！”

而已经停飞许久，渐有发福的云九犹在嘿嘿贱笑着，没有注意到陛下的出手，被正中额头。

“啊”，一声惨叫传出，逗得其他几位帝**大佬哄堂大笑。

完成任务的海豹小队没有留在大西洋上，公台号驶进亚速尔群岛的皇家海军基地胜利港之时，一架“霸王龙”军用运输机就已经停在了圣玛利亚海军机场之上。

“公台”舰舰长在海豹小队完成任务返回之后，给陛下发了一封绝密金龙电报。“金龙电报”，是专门交由汉皇御览的电报，而“绝密”的意思就是连海军部队长张峥元帅都没有资格提前拆开，这可不是玩笑！电报室出来之后，有金龙标识的密封袋，必须要完整的交到陛下手中。

李锦石半垂着头将密封的电报袋送到了陛下的书案上，然后迅速转身离开！别人也许不知道，李大秘还能不清楚？所谓的金龙密报或是陛下的私事，或是绝密情报！

所以对于这种密报，李锦石是从来能躲即躲……这年头，知道太多了未必是好事。小皇妃那，天天逼着他汇报陛下在办公室中有没有其他女人，可是李大秘不是笨人。这事哪能乱说？无论是说有还是没有，只到让陛下知道他说了，那么他的大秘生涯也就会即将结束——不是外放升官，而是被发配边疆，说不定还要加上一个“永不录用”！

就算没有这四个字，可如今帝国的疆土遍及半个地球，将一个小上校随便扔个兔子都不拉粪的地方，对于陛下来说，那还不就是一句话的事？

更何况……还是一个得罪了陛下的小上校。

“打死都不说！”李锦石下意识的缩了下脖子，“虽然古怪刁蛮的小皇妃也好不惹，可是咱窝在这卫青阁中，坚决跟在陛下身边，她也不能把咱咋滴喽……哎，夹在帝、后之间的这碗饭不好吃呀！”

发了顿小感慨，李锦石更坚定了要努力工作的决心，“让陛下看到了咱的努力，说不定哪天心情好就能外放出去，不求像钱总督那样一步登天，至少到四总部混个局长啥的不成问题。”

这要求并不算高，作为陛下身边出去的人，如果没犯上什么错误，无论到什么单位，都被高看一等，那是正常的。毕竟能直达“天听”不是？哪个上司敢轻视这样的下属？

但李锦石没有想到，机会很快就来了。而且去处是他一直梦寐以求的前线——北美战场。

男儿何不带吴钩，收取关山五十州。请君暂上凌烟阁，若固书生万户侯。

晚唐诗人李贺的这首男儿绝唱，在帝**甚至是整个大汉都流传甚广。崇军尚武，在建国伊始就面临战争的大汉帝国，一直都被视为民族之魂。

如李锦石这样的文职军人，大多也都极其向往铁血激情的战场生涯，那才是大汉男儿建功立业之所。

虽然，李锦石新的职务仍然靠向文职——大汉帝国驻美利坚民主共和国大使馆首席武馆，同时晋升为少将军衔。

汉皇的贴身秘书，出任帝国驻外武官，这谈不上什么升职。如果单论职权，恐怕由外交部派往任何一国的驻外大使，也比不上李大秘。可是，秘书不能做一辈子，而帝**中的文职军官，能升为将军也算是到了顶点。去北美出任首席武官，还是去正在筹备中，并未正式宣布建国的美利坚民主共和国，李锦石清楚，这是陛下在为他退役后的从政生涯铺平道路。

钟义是在收到海豹特别行动小队完成任务，但伤亡较大的金龙密报后临时做的这个决定。公台号舰长明显是个精通世故的滑头，在密报中提到了谭队长因为战友的牺牲而自责，在舰上情绪一直比较低落。

这给陛下的触动很大。一直以来，钟义以“中兴路、大国梦”激励自己，以“民族崛起的路上，布满荆棘、难免牺牲”而看淡了战场上的生死。

渐渐的，每一次战役后的伤亡报告，在钟义的眼里，变成了单纯的数字，那更像是商人在营利之前所必须的投入。打赢战争，国家才可以得到更多的利益。而战争，就一定会有伤亡。

拆分美国的目的，当然是为了给大汉民族以更多的生存和发展空间。“现在的大联盟、现在的大汉帝国包括华夏与新华这三个华人国家，还可能会遭遇如前世般残酷的封锁和制裁吗？”

别人的蔑视是因为你太弱小，敌人的重视是因为你足够强大。

“可是……如今我们所做的并不是单纯的强大自己，让任何人说，盟军现在的战争都是侵略，是大汉帝国将统治世界的触角伸向了北美洲！为了这样的侵略战争，还要战士们去付出生命，我为大汉所选择的路是对的吗？连大虎妞那样大大咧咧的性格，都会战友的牺牲而伤感，而我却可以无视数十万战士的伤亡……是我变了吗？”

也许公台舰舰长只是意识到了谭亚宁在陛下心中的地位特殊，他根本没有想到，在电报中刻意加上的一句话，能引起了钟义对自己深刻的反思。

“结束战争，还这个世界和平……我的穿越，已经改变了太多，不能再推迟和平的来到！”

历史上的1945年8月10日，日本天皇通过中立国瑞士和瑞典，发出了乞降《照会》，宣告日本的无条件投降，也结束人类史上最大灾难的第二次世界大战。

可是在这一世，因为大中华基地的降临，因为钟义的存在，人们还远未看到和平的曙光。北美战场依然炮火纷飞，华盟和欧联（欧美安何互助联盟）两大军事体的出现，更是将地球上整个人类之间的对抗推到了极致。

1945年的8月，已经如约而至！只是即将来到的，不是谈判与清算，更没有胜利者的庆祝与失败者的沮丧。有的只是山雨欲来风满楼的压抑和窒息。

萨凡纳军港被袭，美国大西洋舰队被迫将母港转回诺福克，华盟联合舰队电波频繁，行动密集，似有对百慕大群岛发动进攻之意。

可这样的情报已经无法吸引杜鲁门总统太大的注意力，他的目光集中到了一份汉文报纸上。

其实他看不懂那上面大大的黑体汉字标题，可是那下面大幅照片却已足够压得他喘不过气来。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第435章主线任务

报纸上的黑白照片分辨率很差，可是足够大。大到让杜鲁门总很容易就能看出来，照片中间，站在演讲台上的那个头顶有一点秃的男人，正是被他恨之入骨的山姆·韦伯——美利坚工人党总书记。

还有旁边那个穿着军装的男人，曾经……很多人都视其为美国英雄！因为他用其削瘦的双肩，扛起美军参战之后非洲糜烂的战局，更凭借其优异的组织和协调能力，将上百万的多国部队从非洲大陆带回了北美。

可以说，在战争初期的那几年，正是他的指挥才能，才没有让局势更加恶化。

可是，现在看来，他那张干瘦的面容是如此的让杜鲁门总统感到厌恶，“嗯，是猥琐！”

杜鲁门手中的钢笔放过了“山姆大叔”，而是一下子将那张在他看来猥琐无比的脸孔刺了个通透，“艾森豪威尔，你这个叛徒！”

总统咬牙切齿的样子，吓了老将军马歇尔一跳。当年慧眼挑中艾森豪威尔、布莱德雷等一干年轻将领，并将其一手提拔至多部国队指挥官位置上的正是马歇尔。

国务卿詹姆斯皱了皱眉，“总统，艾森豪威尔的确是个叛徒，中情局的情报已经明确指出，他将出任伪美利坚民主主义共和国武装副总司令，而总司令将由山姆·韦伯亲自出任，所以实际上……”

“实际上他就是那个伪政府的军队最高指挥官，是吗？”

手中的钢笔用力的摔出，蓝色的钢笔水溅脏了地毯。

杜鲁门的怒火让詹姆斯微微一征，怎么感觉总统愈来愈有德国元首的那种粗时作风呢？可是人家在德国大权独揽，说一不二！虽说合众国的总统在战时，也有着极高的权利，可毕竟美利坚讲究民主，民选的总统，权力再大，也不过只有几年的任期，“难不成杜鲁门总统也想要……”

摇了摇头，詹姆斯赶紧将这个荒唐的想法驱逐出大脑，别说美国的政党制度根本不允许这种情况发生，就算是在西部和南部兵临城下的盟国大军，也不会给任何人这样的机会吧！

可没想到，基础詹姆摇头的动作，被杜鲁门误以为他在公然表示对自己的不满。“难道连詹姆斯也瞧不起我了吗？”

美军在战场上一连串的失败让杜鲁门的自信心降到了最低点，民主美国政府即将要在休斯敦成立的消息，又抵消了德、美结盟后短暂的欢欣。

那份被笔扎水浸，蹂躏得不行的汉文报纸上醒目的大标题是如此的刺眼。不懂汉文，可这并不妨碍杜鲁门清楚，那些字的意思——民主之下、众生平等、抛弃虚伪、德者居之。

这是工人党总书记山姆·韦伯在将工人党总部从夏威夷搬至休斯敦后，在工人党第七次全国代表大会上讲话的标题。

在这次会议上，工人党将“实施真正民主、武装夺取政权”的口号，上升到了全党指导性的理论高度，确立了工人党的近期奋斗目标就是要推翻虚伪民主的资产阶级统治，建立美利坚民主主义共和国。而长远目标也没什么新意，当然就是消灭阶级和阶级差别，最后实现……（呵，当过少先队员的筒子们应该都会背。）

钟义对于山姆大叔的这套没有反对，也没有明确支持。

想搞就搞吧，倒是新华方面对于在国际上增加一个有着共同理想的盟友，表现出了极大的兴趣，热情接待了四处取经，请教建立社会主义国家经验的美国工人党代表团。

秉持勤俭治国原则的太祖也难得大方了一把，援助筹建中的民主美国政府一百万汉元。

伍豪总理对此有点意见，“太祖呀，今年黄河水灾，河南河南等数个省需要赈灾，咱缺钱呀！”

“呵呵，总理，不要担心！援助美国筒子们的钱，我都给换成了新华币，他们想花这钱，还不是得来咱们买东西？再说，这钱，你可以去找汉皇报销吗！我们这也算是给陛下捧场，他这个土豪总不能亏了咱们小门小户的吧？”

伍总理：……

被小小算计了一把的钟义，此时正在主基地中听取谭亚宁的汇报。这样行动报告当然不需要由陛下亲自过问，只是当负责行动的队长是陛下的“禁脔”时，海豹突击队总队长杨永清少将当然不会那么没眼力见！

海豹小队归队之后，杨永清立刻派车将谭亚宁送回皇后区主基地，多少有那么一些请神容易送神难，可算是远璧归赵的意味。

事实上，送谭亚宁回基地的“大赤兔”吉普车离开之后，杨总队长还真就擦了擦额头，虽然额头上一滴汗珠都没有。

谭亚宁似乎依然陷在队友牺牲的自责中而释怀，一向自信无比的她爬在最高指挥官休息室的大床上无声的流泪。

伸缩门轻轻拉开，谭亚宁爬着没动，只是偷偷的擦拭了一下脸上的泪水。她已经明白，这房间没有其他人能够进来，来的只能是钟义。

说实话，看到那具修长惹火的身体爬在大床中间的情景，钟义真的哆嗦了一下，只是随即而来的理智让他立刻变得清醒。

大床上的确是个美妞，而且是难得一见的健美和体柔并存的超级大美妞。可是……再借陛下一个胆子，也不敢冒失的对其无礼。

这种事，别说汉皇，就算是秦始皇来不管用……嗯，换奥特曼来或许还行！

“怎么，还在伤心呢？”

“没！”依然是惜字如金。

“那为什么把脸扣在被子上？呵，其实你做的已经够棒了！来，让我看看你受伤的手……”

得，不说还好，钟义这句关心的的话语让刚刚还想掩饰的谭亚宁立刻泪奔。再强悍的女人也终究是女人，被征召之后，除了基地根本就没去过太多地方的谭亚宁在肉/体上强悍无比，可是其思想却单纯的要命。飘泊了两个月，又与战友们一起经历生死。

大虎妞粗旷的神经线条中，也下意识的认为，只有主基地三楼这个小小的休息室，才是她的家，而钟义却又是除她之外，唯一一个可以进入这个房间的人。

那句简简单单的关心，一下子在她的情绪中涌入了庞大的信息量，并死死攥紧她的泪点，让她无法自禁的泪奔如雨，连钟义将她轻轻扶起并拥入怀中，都没有反抗。

好死不死的，钟义趁着大虎妞神志恍惚之时，搂着娇躯抓起了她的双手，“怎么伤的这么重？这……还疼吗？”

“嗯……”

虎妞变女神，让万人仰羡；虎妞变萌妹，同样会激起男人的无限爱怜。钟义轻抚那满是血痂的手心，心疼的样子溢于言表，“真不该让你去执行那么危险的任务……”

“哼！”萌妹真身，虎妞再现。谭亚宁瞬间变脸，本如瘫软的身子突然挺直，挣脱了钟义的怀抱，还顺势将其推/到在床/上！

“你也认为我是不称职的队长是吗？”

还在流着泪水的小脸上冷若冰霜，一双秀眼圆睁，大有一言不和，立即动手之意。

钟义苦笑着一拍额头，暗骂句：真不会说话，好容易玉燕入怀，就被自己给破坏了。

当然陛下的脸上没有露出任何不轨之意，那种大义凛然之势做多了，也习惯了，“当然不是！这次任务破坏萨凡纳军港的任务被总参认定为五星级难度的主线任务……那啥，谭亚宁上校率领特别行动小队万里奔袭，在敌情有变，我方准备不足的情况下，机智的潜入美军基地，并在行动不利，被敌军提前发现的情况下，谭队长指挥有方，优秀的完成了既定任务。我帝**情五处的人员在之后的调查中，已经证明萨凡纳军港的地面油罐和地下油库全部被引燃。

爆炸和大火不仅完全摧毁了萨凡纳军港的地面设施，还是燃至了城区，如今的萨凡纳已经成为了名副其实的鬼城！

对于执行此次任务的特别行动小队，总参和海军部都认为其出色的完成了任务，任务进度为百分之一百二十……额，换而言之，就是超额完成了任务！

为此，总参准备为海豹行动小队记集体特等功一次，为指挥有方的谭亚宁上校记个人特等功一次。”

“真的？”

大虎妞脸上的霜意一下子被融化了许多，又似乎有些不敢相信，圆圆的大眼晴瞪得更大了。

“当然是真的，君无戏言不懂吗？过几天，总参的嘉奖令下来，你就知道了！”

得到钟义的确认，大虎妞脸胡乱的擦了两下脸上的泪水，两轮圆目也立刻变成了弯弯的小月牙。

钟义也笑了，这番话有真有假，总参不可能这么快的完成对任务的认定和嘉奖命令。但是军情五处传回来的情报的确证明了海豹小队对于萨凡纳军港的破坏堪称彻底，萨凡纳城也的确是在大火被毁于一旦。

“可是，钟……陛下，什么叫主线任务呀？”

弱弱的声音传来，貌似大虎妞也为自己的无知有些羞愧，可她不知道陛下也急得差点冒了汗。刚才哄虎妞心切，钟义一激动，前世玩游戏时的术语都溜达了出来。神马主线、任务进度一类的。

“呃，主线任务就是说你的这次任务，可以影响战争进程。你们这次立了大功，完成了正面战场都不可能完成的目标。”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第436章特殊使命局

“噢！陛下，那我有个要求可以吗？”

谭亚定没有过于纠结“主线任务”的解释，让钟义舒了一口气。

“可以，你说，有什么要求？是想去休假吗？没问题，我带你去医院去检查下手上的伤，然后你就可以开始休假。想去哪玩……”

“不是，我是想……陛下，我不要什么特等功，把给我的奖励都分给那些牺牲的队员们好吗？我知道是我的指挥水平太差，让导致他们牺牲的！”

“呜……”

大虎妞掩面而泣，陛下抚额而叹，“尼玛，白哄半天，又绕回来了！”

也不是白哄，至少伤心自责的谭亚宁又哭倒在陛下的怀中。软玉在怀，钟义吸取了刚才的教训，没有胡乱劝解。

何意百炼钢，化为绕指柔。

对于喜欢以暴力解决一切的大虎妞来说，这样的时候一定不会很多，钟义打算好好利用这次机会，融化甚至是降伏浑身都透着骄傲的谭上校。

而对于同样喜欢暴力解决问题的关沧海来说，萨凡纳军港被摧毁，大西洋舰队重返诺福克的机会，当然也不容错过。呃，不是说大西洋舰在诺福克这事，海豹小队奇袭成功，大西洋舰队不回诺福克，也无处可去。关沧海说的是打赢就能去见倾城姐那事。

将公台舰发来的电报递给钟倾国，关司令轻眺的飞了个眼，“老钟，你就等着做小舅子吧！”

钟倾国：……

发动“三角进攻”的时机终于成熟，关沧海一整天都沉浸于略显亢奋的状态中。华盟联合舰队的后勤官汇报食物和淡水等补给接近告罄，虽然两天后来自于伊比利亚半岛加的斯港的补给船队就可以抵达，但大战来临，将全舰队的后勤物资都指望补给船队，是要冒很大危险的。

“狗屁危险，你是说美国人的袭击吗？不要说那几艘破潜艇能不能突破补给船队的反潜链，就连他们的大西洋三天后都不知去哪找了！”

对于后勤官的提醒，关司令很是不以为然。在其看来，既然大西洋舰队已经“乖乖”的在诺福克就位，那么就连自由女神卡尔萨斯也救不了他们。

至于说后勤物资……“弹药缺不？不缺？那就好！吃的喝的有三天够了！不是还有补给船队吗？好了，给第一舰队和第二舰队发电，让卢冀宁和闵镇海回来开会！”

卢冀宁是第一舰队司令，也是最新这艘公瑾号航母的舰长，闵镇海当然就是作为舰队主力的第二舰队指挥官，旗舰幼节号航母舰长。

在开始准备三角进攻之后，华盟联合舰队一分而三，但相互的距离始终保持在三百海里之间。亦算是海场老将的关沧海当然不会给留美国海军各个击破的机会。三百海里，也就是不到五百公里的距离，即便其中一支分舰队遇敌，其他两支分舰队，就算是加上舰载机起飞时间，亦可以在一个小时完成空中支援。

两架海鹰反潜/运输直升飞机落在仲谋号的后甲板上，又在两个小时后起飞离开。随之离开指挥分舰队的，还有六艘体型不大的小船。说是小船，是因为与联合舰队动辄几千甚至数万吨的巨舰相比，其实这些小船的排水量也超过了一千吨。

六艘“小船”正是曾在直布罗陀战役时惊艳亮相过的知秋级导弹护卫舰。在帝国远程战略武器如雨后春笋般相继研发成功的时代，这六艘带有实验性质的护卫舰早已不算是秘密武器，舰上装备的十六枚“麦氏环企鹅”-3舰对地导弹，因为其仅有四十公时的射程，在帝国武库的导弹家族中也已处于逐渐淘汰的序列。

但“知秋级”对于帝国甚至是世界各国海军的重要意义无庸赘述，它结束了舰炮作为战舰主武器的历史，也彻底终结了海军交战倚仗船坚炮利的时代，“看的远，打的准”正式成为了现代海军先战舰的入门级标准。

帝国海军部也早有将这几艘“知秋级”退役的打算，关沧海听说“知秋级”退役后将改装为游轮，赠予南太平洋那些对于大联盟事务有突出贡献的海岛国王们！

何谓突出贡献？其实就是变相捐钱呗！“陛下在有机会掏那些‘吸血鬼’的钱包时，从来都不会手软滴！”

关司令咧嘴邪笑，“既然陛下有此意，那就为“知秋级”再添加一些传奇色彩吧！也能卖个更好的价钱。譬如解放百慕大之类的……”

麦氏环-3舰射导弹四十公里的射程，已经无法满足现代海战的需要，但是本着不能浪费的原则，在对固定目标实施火力覆盖时还是有着相当不错的表现。

在“知秋级”退役的最后一战中，疯狂肆虐百慕大海滩的威名，想必更能让那些海岛土豪们心甘情愿的换出天文数字的汉元，来一享“大汉最先战进战舰”的荣光。

“三角进攻”最后一次作战准备会完毕，卢冀宁与闵镇海少将亦都领命而去。关沧海在仲谋号指挥室的弦窗后面，送别驶向征程的知秋级，直到身后传来了皮鞋踏上地板的声音，才放下了手中的高倍望远镜。

走进来的是犹大王国红盾舰队司令艾里·马若姆上将，与其他犹太人不同的是，艾里·马若姆具有明显的汉人轮廓特征，脸庞、肤色和头发等都颇有“华人特色“，以至于他乍看上去就是个汉人。

不知道艾里能够出任红盾舰队司令，与他的“汉人”外表有没有什么直接的联系，但如今的“汉人”面孔在大联盟国家很是吃香是不言而喻的事。

犹大王室任命一位具有四分之一汉人血统的将领出任海军司令，也许其中就包含着对汉皇和皇家海军的示好之意，但关沧海并不这么认为。

以经商敛财著称的红盾家族，当然不是一群昏庸之辈。现任犹大国王还有那位帝国国丈的太子哈曼殿下，更不可能仅仅因为艾里具有汉人血统，就任命其那么重要的职务。

话说，有小皇妃在，人家红盾家族也不用非在至关重要的海军司令上弄出一副黄种人面孔，既然用了，那么前提就是艾里上将有着卓越的海军指挥才能，当然这位长着一副汉人脸孔的犹太人，素来与皇家海军将领保持着良好的私人关系，也是其被红盾王室相中的重要原因之一。

与艾里私交不错的皇家海军将领中，就包括关沧海关司令。早在犹大王国末建立之时，舰舶工程师出身的艾里就从美国全家移民到了海妮湾七大天使城中的拉斐尔城，随后又成功应聘了位于幽州渔阳市的海军学院，成为了一名帝国海军人才摇篮的外籍讲师。

在那个年代，皇家海军的中高将领都要定期去海军学院客串讲课，关沧海与艾里因此结识，并深为对方在海军方面的才能所折服，虽然一个是指挥海战的，一个是精于造舰的，但这并不妨碍两人共同分析各海军强国舰队现状，以及海军战术革新等大家都感兴趣的问题。

那时，以他们的军职军衔，讨论这些也真只是讨论而己，帝国的决策还轮不到一位海军上校和一位大学讲师指手划脚，可谁又曾想到十年之后，二人已分别是两国的海军重臣，共同指挥华盟庞大的联合舰队在白人传统的海上地盘大西洋与最强大的美利坚作战。

“艾里，你还没有回去？有事吗？”

艾里·马若姆这次被盟军总指挥部任命为联合舰队副司令，也就是关沧海的副手。但一般情况下，艾里都是呆在红盾舰队旗舰联盟号上！

“是的，沧海！刚才在会议上我一直没有说，可是我有不好的预感……”五十岁的艾里比关沧海大了十岁，两人也一直是直呼对方名字相称，“呵，也不能说完全是预感，有一份以色列转过来的情报，之前我并没有多加注意，但是今天在会议上听到舰队后勤官提出补给问题时，我才突然联想到，是不是我们的物资储备情况已经为美国人所知，并准备在这个问题上做做文章？”

“噢？”接过艾里递过来的一份纸角已经有些卷曲的情报，关沧海皱了皱眉，他知道，性格稳重的艾里不是一个无的放矢乱说话的人，既然他提了出来，那就必定有他的理由。没在会议上说，是给照顾舰队司令的脸面，因为自己当时很不客气的驳斥了后勤官的担忧。

情报的第一页打印了一长串的英文单词，关沧海对于英语只停留在能读出每一个字母的水平上，当这些字母连在一起变成单词后，那干脆就是看天书一样了！话说，现在全世界都在努力学汉文，谁没事还去学英语呀？没看连苏格兰国王爱德华八世每次来长安都是操着一口的东北话吗？

疑惑的抬起头望向艾里，“这老兄知道自己不懂英文呀！”

“the-institute-for-intelligence-and-special-operations，以色列情报和特殊使命局。”艾里笑着帮翻译了一下，“这是以色列新建立的情报部组织，跟咱们的军情局类似。里面的情报内容我都已经手写翻译了过来，你可以直接看的。”

“噢！”关沧海点了点头，本-古里安得到了西奈半岛之后，动作还真是挺快，这个什么特殊使命局都可以在敌国搞到情报了哈！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第437章公海舰队

“以色列情报和特殊使命局”，这几个字在关沧海眼里，当然算不得什么！

依靠当年建设海妮湾七大天使城时，本-古里安与陛下的良好关系，更主要的是犹太人在大汉建国后所做出的重大贡献，以及犹大太子哈曼殿下的全力支持，留在中东的犹太人在盟军解放埃及之后，得到了西奈半岛，并顺利建国。

“机场刺杀”事件，使得钟义下决心要报复不友好的阿拉伯人，刚刚组建的以色列军队在获得了帝国的暗示之后，以风卷残云之势攻克圣城耶路撒冷，将巴勒斯坦大半土地收入以色列的版图。

以色列在西奈建国，对于帝国的最大意义当然是可以长期霸占苏伊士运河。借口调解埃、以领土争端，帝国更是将中东驻军司令部都设在了苏伊士城。

在名义上，大多的非洲和中东国家，都是拥有王权统治的**国家。但无疑，帝国中东驻军司令于学忠才是真正意义上的中东之王。

可钟义很清楚，随着战争的结束，这些地区民族**浪潮的将不可阻挡。阿拉伯人与充满奴性的南洋猴子不同，这些沙漠居民血液中的桀骜是天生的！他们有共同的信仰，有统一的民族。亦不同于人口稀少的西伯利亚，可以用大批量移民解决。就算是帝国再强大或是再血腥的杀戮也不可能从精神彻底征服他们。

美国人在前世的作法很值得借鉴，一个强大的以色列足以将阿位伯世界的这潭水搅浑——搅浑好，浑水才能摸鱼。

事实上已经对以色列有足够信心的钟义，还是低估了犹太人的能量。虽然纯血的犹太人已经被一分为二，实力更强的犹大王国已经牢牢的捆在了帝国的战车之上。可是，远比前世以色列要弱小的中东犹太人，还是攀附在帝国这颗参天大树之上，利用阿拉伯人慑于帝**之威，而获得了宽松的发展环境。

钱，对犹太人来说从来不是问题！才华和毅力，犹太人更是不缺。西奈半岛的贫瘠无法阻止以色列从无到有，从弱小到强大。

“以色列情报和特殊使命局”的成立和迅速发挥作用，充分证明了本-古里安所领导的以色列的顽强生命力。遍布各国的犹太裔，使得以色列国的情报组织在战争期间，在某些领域，表现出了比帝**情局还要优异的能力。

当然，这个情报组织在前世还有个更响亮的名字，关沧海不知“以色列情报和特殊使命局”为何物，可如果这份情报送到钟义面前，那陛下一定会脱口而出：mossad——摩萨德。

那个以大胆、激进、诡秘称著于世，那个被称为“世界四大情报组织”之一的神秘机构，那个策划了无数震惊全球行动的世界情报史上的传奇。

在那一世，摩萨德于1951年4月1日才正式成立。没想到大中华基地的降临，钟义的穿越将历史改变了许多，居然也包括摩萨德的组建日期。

提前了六年，也让神奇的摩萨德更早的露出了锋芒。

关沧海手中的情报，正是还显稚嫩的摩萨德特工在美国搞到的。一名任职于美国海军部的犹太裔军官，以三千美元的价格，把这份情报卖给了摩萨德。

在美军中，这样的犹太裔并不少，既可以赚到钱，又能帮助自己的同胞，何乐而不为？

情报的复印件不并算厚，只有三页。其中有很多句子被艾里用红笔标出，并在下面翻译成了汉文。

关沧海越看越吃惊，眉间逐渐拧成了一个“川”字。

“切断华盟舰队补济，逼迫其撤军……在其归途设伏……与盟友两面夹击……重新取得大西洋制海权……”一句句似乎并不关联的话，却很残酷的叙述了一个阴险而又大胆的计划，美国海军表面上对于强大的盟军联合舰队因实力不济而避战，却一直没有放弃以弱胜强，击败盟军的努力。

没有继续看下去，关沧海带着疑惑的眼神抬头望向艾里。

艾里·马若姆上将看懂了关沧海的疑惑，点了点头，“这份情报是美国海军部一位参谋人员写给海军部长的建议书！按理说，这并不能成为美国海军或是大西洋舰队的作战决策，但是，我们有理由相信，这份建议书能够出现在美军高层眼中，那就意味着，我们舰队的日常补给情况已经落入了大西洋舰队作战计划的范畴之内。”

看到关沧海若有所思的频频点头，艾里继续说道：“尤其是那句‘与盟友两夹击’，这意味着什么？”

“没错！”关沧海一掌拍在舱壁上，“咣铛”一声，吓了艾里一跳，刚走到指挥室外的钟倾国也赶忙推门进来，“怎么了？司令？”

艾里两手一摊，扁着嘴表示这事完全与自己无关。

关沧海偏了下头，一看是钟倾国，又自顾自的说了下去，“艾里兄，你这份情报太及时了！没错，我们只考虑着美军海军并没有能力在我们的身后袭击补给船队，但是德国有。邓尼茨一直对我们占据北海和英吉利海峡大为不满，德国的海狼部队与我们的潜艇也没少明争暗斗，既然德、美已经结盟，既然我们华盟联合舰队大举出动，德国海军怎么可能会袖手旁观？海面舰艇拿不出手，但u潜艇海狼部队摩拳擦掌已久，想必也是一直在等这个机会。”

艾里再次点头，大有英雄所见略同之意。

钟倾国听完也是拳掌相击，“邓尼茨（德国海军司令，海军元帅）肯定不敢对我们舰队动手，那他们的目标就只有是补给船队。目前补给船队的护航舰队只有凯末尔号和我们的四艘驱逐舰，实不足以应对德国海狼们的全力袭击，为今之计，我们必须要加强护航舰队的力量。可……”

关沧海与艾里对视一眼，两人都明白钟倾国的顾虑，“三角进攻”战役准备会已经开完，三支分舰队缺一不可，而要面对德国海军的全力进攻，确保补给船队的安全，一艘两艘的舰只加入护航舰队也根本不会起到什么作用。要知道德国海军也拥有一只航母战斗编队的。

指挥室中，盟军联合舰队的三位最高指挥官都陷入沉默。取舍之间，总是最难选择，削减第一、第二两支分舰队的进攻力量，是不可能的，大西洋舰队并不是软柿子，八艘埃塞克斯航母的战斗绝不容小视。

那就只能从负责接应的第三分舰队中搞调护航力量，迎着关沧海的目光，艾里耸了耸肩，“看来只有我去了！”

第三分舰队也就是除皇家海军之外的混合编队，一直是由艾里指挥的，由他率领一支舰队去迎战可能出现的德国海军，倒也算是别无选择。

“嗯！艾里兄，你率领红盾舰队返回亚速尔群岛，或是干脆就去北海逛一圈，给德国人点颜色看看，省得他们不知天高地厚，以为弄出一艘垃圾航母，就可以乱掺乎了！”

关沧海没有客气，他很清楚，以红盾舰队的实力，除了皇家海军几大舰队和美国的大西洋舰队，也没有哪个国家的舰队能与之比肩了。德国的那艘格拉芙·齐柏林号，对上联盟号和战斗炽天使米迦勒号，那绝对是完爆的结果。

也许关沧海的看法有些偏颇，或者说也低估了德国海军的实力。红盾舰队很强，犹大王国也正是因为这支舰队而一跃成为海军强国。但严谨的德国人，在战争中绝不仅仅是只在陆军方面表现了日尔曼人强大的战斗力。受英国限制，一直大力发展潜艇，水面舰艇尤其是在航母上起步较晚的德国海军在低调数年之后，已经获得了长足的进步。

若不是那份价值三千美元的情报，若不是犹太人即要报国又要赚钱的精明，也许历史的进程真的就要再一次被改编。也许因为大汉的崛起，而被抢了风头的德国人，将再一次成为战争的主角。

好在，神之子的幸运值够高，好在基于全球布局策略，以色列被提前促生，摩萨德被提前促生，而更为关键的是，这一次，犹太人从一开始，就与大汉站在了一起。

就在关沧海还在为“三角进攻”的支点第三分舰队力量过于薄弱而担心之时，就在联合舰队参谋长钟倾国中将乘直升机降落在公瑾号航母上，宣布百慕大战役开始之时，在比斯开湾与亚速尔群岛之间的西欧巴罗海盆之上，另一场大战已经悄悄拉开了序幕。

因为这场海战的战场接近英格兰南部与爱尔兰之间的凯尔特海，所以在后世又被称凯尔特海战。而交战的双方正是奉命执行护航任务的犹大王国红盾舰队与德国重新组建的公海舰队。

这是德国历史上的第二支公海舰队，第一支当然是在著名的日德兰海战中战败的那支希佩尔舰队。诚然，必须要承认，日德兰海战，希佩尔舰队虽败犹荣，德国海军表现出了极其优秀的战斗素质和战斗勇气，失败只是因为英国战舰拥有绝对的数量优势。德国人赢得了战术上的胜利，但吞下了战略性的失败——日德兰海战之后，德国公海舰队就被困在了海港中，再也没有能够打破英国人的海上封锁。

话说，无论海、陆、空，无论是一战还是二战，德国人的哪次战斗不是以昂扬的斗志赢得世人的瞩目，但最后的结果却依然是输掉战争呢？

这就像一场足球赛，全攻全守的那支球队总是会给人以无限的激情，但……

这一次，德国海军再度崛起，公海舰队的三色鹰旗再次出现在大洋之中，那么结果将会是如何呢？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第438章沧龙探海

凯尔特海，因其周围连接着的陆地爱尔兰东南岸、威尔士西南岸、英格兰康瓦耳半岛以及法国的布列塔尼半岛，全是传统上凯尔特人的聚居地而因此得名。

凯尔特海地处英吉利海峡航线、英国和爱尔兰之间海域航线和直布罗陀海峡至西欧航线、北美至西欧航线的交汇点，是北大西洋东部海上交通要冲，海水较深且少障碍物，有利于各种舰艇航行。沿岸港口众多。

但几个世纪以来，这里一直是英国海军传统的势力范围，即便是德国海狼最嚣张的时期，也仅是大量活动在法国与西班牙之间的比斯开湾一带。

可自从日不落帝国衰落，兄弟分家，举世无敌的英国海军沉没在地中海之后，西欧海域就成了大汉皇家海军的天下。无论是在米尔福德海军基地，还是多诺赫海军基地，都如同金甲卫士一般，守卫着大联盟成员国的苏格兰和苏格兰，也牢牢的将欧联国家的海军限制在了波罗的海和挪威海一带。

骄傲的德国元首当然不甘心大汉皇家海军就这样顶在自己的鼻子底下，苏德战场刚有停战的希望，他就迫不及待的命令海军司令邓尼茨重组公海舰队，并趁大联盟组建联合舰队远征北美之际，冲出丹麦海峡，将以格拉芙·齐柏林号航母战斗编队为主体的舰队部署在冰岛附近，活跃在北大西洋的广阔海域之上。

虽然有了格拉芙·齐柏林号，邓尼茨元帅终于摆脱了“潜艇司令”的尴尬称号，但他很清楚，德国海军与大汉海军相比，差距并不仅仅是在于主力战舰的数量上，还在于在洋面上沉寂已久的德国水兵，缺乏实战经验，缺乏对于现代海战中最重要的航母对决的战术执行能力。

在收到元首命令海军配合美国舰队对华盟舰队展开反击的电报之后，邓尼茨就一直在考虑，如果能在保存本方实力的前提下，给予美国大西洋舰队最大的支持。

硬拼，十个德国公海舰队也未必是华盟联合舰队的对手。说实话，现在的公海舰队也根本损失不起，只有那么一艘宝贝航母，如果对人家对子，别说一换一，就算是一换三都换不起。不说其他华盟国家，光是大汉，就有多少航母？北部舰队就有八艘吧？四大舰队加起来，恐怕足足有近三十艘。而且人家那都是纯粹的重型航母，可不是格拉芙·齐柏林号这样排水量还不到四万吨的中型航母。”

曾经在德、汉蜜月时期登上过元帅级航母的邓尼茨，每次踏上格拉芙·齐柏林号，都有些不自在。“如果说元帅级是黑天鹅，那咱这个，就是绝对的丑小鸭。在汉堡和基尔的造船厂船坞中，正在加紧建造的俾斯麦号和德意声号，虽然比齐柏林号有了很多改进，可以邓尼茨看来，距离大汉的二代元帅级还是有相当的差距。

“寄希望于美国人为拉拢德国结盟半卖半送的那四艘埃塞克斯级吧！希望还在船台上的它们可以来得及加入随后可能更大规模的大海战！”

邓尼茨整了整元帅服领口上的扣子，又仔细检查了军装的其他部队，没有一丝疏漏，这才从公海舰队旗舰希佩尔海军上将号巡洋舰的指挥室走出。

如同其他的德**人一样，刻板而敢于创新、严谨而不失情义是他们标志性的特征，被元首誉为德意志海军奇才的邓尼茨元帅也不例外。

德国公海舰队的数十艘战舰以齐柏林号航母为中心，排成了一个八卦式的阵型，正航行在爱尔兰岛西侧的公海海域上。向东两百海里，就是爱尔岛最南侧的米曾角和罗灵沃特湾。距离著名的大斯凯利格岛仅有五十余海里。

舰队的最终目标是沿中大西洋海岭南下，并在盟军补给船的航线附近设伏。

击沉自亚速尔群岛出发的华盟联合舰补给船队，以配合美国大西洋舰队的反击，并在完成任务后加入对缺少补给的联合舰队围剿之中。

对于任务的后半部分，邓尼茨并不十分看好。关沧海百战名将，现代海军的不世奇才，会犯这么明显的错误？以现在盟军的通讯能力，只要补给船队遭袭后的几十分钟内，在马尾藻海的联合舰队就肯定能收到消息，关沧海会停在原地坐等大西洋舰队的反击？

不过，袭击盟军的补给船队，邓尼茨还是认为成功机率十分的大。即便是公海舰队的水面能力有限，还有大批从比斯开湾赶来与舰队汇合的u潜艇不是？一手打造了德国海狼部队的邓尼茨对于他们的能力还是十分相信的。

很可惜，德国人的计划，应了那句大汉古语：人算不如天算。

就在德国公海舰队渐渐远离爱尔兰岛海域之时，一道电波已经以更快的速度划过了他们的头顶。皇家海军设在大斯凯利格岛修道院建筑群的雷达基站，侦测了公海舰队的航行路线，并在第一时间汇报给了盟军在拉科鲁尼亚的总部。

虽然，雷达中，并不能看到这支舰队是哪个国家的，但华盟联合舰队远征，在爱尔兰海域出现这么大规模的舰队，傻子也知道是敌非友。

欧洲盟军总指挥肖国兴上将高度重视这条情报，在提醒亚速尔基地进入特级战备的同时，还转发给了远大西洋另一侧的联合舰队司令关沧海。

驻欧洲的皇家空军更是紧急出动，六架h/z-43沧龙远程战略轰炸/侦察机从亚速尔群岛上的拉日什和圣玛利亚机场起飞，一路向飞，搜寻未知舰队的身影。

而已经下达对百慕大攻击命令的关沧海，在接到肖国兴上将转发的电报之后，脸上阴晴不定的转了好几转，才连忙大喊“老钟……”

“报告司令，舰长不在，不是已经……”一个挂着少校军衔的通讯参谋跑了过来，眼神中有点疑惑，“司令怎么可能会不知道舰长的去向？”

“靠！”关沧海老脸一红，拍了下脑袋，“得，那就喊你！速度把这封电报转发给红盾舰队艾里将军。”

“是！司令。”小参谋接过电报纸，挺身敬礼，大声的回答。

盯着通讯参谋转身跑开的身影，关司令这才感觉到后背上有嗖嗖的凉风冒出，“妈蛋的，要不是艾里兄提醒，差点就阴沟翻船……虽说这大西洋不是小河沟，可只要翻了，咱老关可就一世英名尽毁喽……呸、呸

、呸，尼玛，怎么说这么丧气的话！”

无论是海军，还是渔民，只要是经常在船上生活的人，都很忌讳提到“翻”这个字。

……

指挥舰队以近三十节的高速急行的公海舰队司令邓尼茨，并不知道自己行踪已露。但谨慎的性格使其依然派出了前导编队和多架舰载侦察机。从冒险驶出丹麦海峡，重建公海舰队的那一天起，邓尼茨一直在提醒自己，“新生的德国海军禁受不起损失，至少在实力不济，仍需发展的这几年内，德国海军只许胜利，不许失败。”

将以公海舰队首任司令希佩尔上将命名的这艘重巡洋舰作为公海舰队旗舰，邓尼茨也不乏以此激励和提醒自己的意思。

“低调行动，小心作战。”就如同几年前为u潜艇量身制定海狼计划时一样，邓尼茨为德国公海舰队也选择了一条正确的道路。

离开爱尔兰海域十几个小时之后，齐柏林号派出的fi-199蓝鹤舰载侦察机终于传回消息，在舰队西南方向四百海里以外，发现另一支舰队，至少有两艘航母以上，因对方及时起飞舰载机拦截，蓝鹤侦察机无法抵进侦察，无法辨析所属国别。

“一支拥有两艘航母以上的舰队？”刚闻发现盟军船队的欣喜还没有浮现于脸上，邓尼茨就立即反应过来，“不对呀！情报中不是说盟军运输船队的护航战舰只有五艘吗？汉国的四艘驱逐舰与一艘土耳其的老舰，这两艘航空母舰是从哪里蹦出来的？”

无暇细想，或是咒骂一下提供情报的美国人坑爹，邓尼茨立刻下令，全舰队转换航向，全速离开中大西洋海岭海域，驶向纽芬兰岛。

以齐柏林号上的四十余架舰载机，欺负一下没有航母的盟军运输船当然没问题。可是对方若是真有两艘航母，那谁欺负谁就难说了！

以公海舰队现今的实力，当冲锋的骑士，那指定是自寻死路。一击不中，远遁避之的刺客路线才是王道。虽然邓尼茨不会说如陛下那么多的游戏术语，但打不过就跑的要义其实是一样的。

只是，对于以舰载机为主要攻击手段的现代海军，在双方相距仅四百海里的范围内，“跑”真的好用吗？

二十分钟之后，就在整支公海舰队刚刚完成转向，准备避战而逃，躲向纽芬兰岛时，希佩尔上将号指挥室中的通讯器传来了蓝鹤侦察机飞行员急促的声音，“盟军的舰载机已经大量起飞，我被敌机咬住，无法……不好，被锁定了……”

通讯器中的声音中断了，任凭旗舰的上通讯军官怎么样呼叫，也得不到哪怕是电流杂音的回应。

“他被击落了！”佩戴着海军上校军衔的通讯官扭过了头，无奈的向邓尼茨汇报。

“命令齐柏林号放飞所有的战斗机，拦截敌机，命令所有战舰做好防空准备！”冷峻的面孔上并没有慌张，但邓尼茨的声音就仿佛结了冰般，“我们暴露了，几个小时前雷达发现的大飞机，并不是汉国的运输机，而是他们的侦——察——机。”

一字一顿的说出“侦察机”三个字，鹰眼中射出的寒光却是透着悔恨。

邓尼茨没有想到，汉国的陆基侦察机居然可以飞抵远离陆地这么远的地方进行侦察，他大意的认为，那就是英格兰飞往亚速尔群岛的运输机。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第439章大卫复仇记

在前一世的冷战时期，因为两大阵营的对立，美、苏两国都生产了大量的高空侦察机。其中尤以美帝绰号绞龙夫人或是黑寡妇的洛克希德u-2侦察机最为著名。

首飞于1955年，并于1956年开始装备美国空军的u-2，在两万多米的飞行高度上，利用侦察特种照相机，拍遍了全球各地，无论是社会主义国家的弹道导弹阵地还是其他的经济和军事设施，都为美军和cia的情报体系提供了大量的素材。

以f-104星式战斗机为原样的u-2堪称是sr-71黑鸟高速侦察机面世之前最先进的侦察机。

但在这一世，f-104星式在面世之后，还未来得及大量生产，便因为在北美空战中的拙劣表现而提前停产。失去掠夺自全世界的财富支持，美国人还有没有可能研发出u-2那是没有影的事。

大汉皇家空军h/z-43沧龙远程战略轰炸/侦察机的横空出世，率先在战争中引入了高中侦察概念。而第一个害者即是邓尼茨。

在亚速尔群岛圣玛利亚空军基地起飞的三架“沧龙”在一万八千米的高度上发现了德国公海舰队，这使得红盾舰队的备战时间大大提前，在拿到了优先打击权后，红盾舰队司令艾里甚至计划在三百海里外才发起攻击。

邓尼茨的谨慎与蓝鹤侦察机超远的侦察距离，迫使犹大海军提前发动。联盟号与米迦勒号上的g-4“天鹰”舰载攻击机与j-15a“鹰”式舰载战斗机相继开始起飞。

在战斗机和攻击机依照序列组成空中编队之时，每艘航母上还各有两架稍显笨重的战机相继在已经空荡起来的直线跑道上弹射起飞，与众不同的是这两架战机的背部都顶着一条类似于“平衡木”的条型仪器。

y/d-3“火眼”预警/电子战飞机，大汉皇道公司研发，用于外销的多用途舰载预警机。更准确的说，“火眼”是联盟级航母的配套飞机，也是帝国唯一允许外销的预警机机型。犹大海军就是“火眼”外销的第一个受益者。

1945年8月21日，上午十时，德国公海舰队航母齐柏林号上起飞的德国海军舰载机飞行员们，在雷达中发现了红盾舰队j-15a“鹰”式机群，而随之而来的，是“鹰”式在六十公里外发射的二十余枚麻雀-9中程空空导弹。

在麻雀-7投入战场并广受好评之后，皇道公司的麻雀系列空空导弹已经成为了大联盟国家海、空军的制式弹药之一。而“鹰”式战役正是最适合于发射“麻雀”的平台，都是“皇道”出品，有些关联也实属正常。

三架f-277海骑士舰载战斗机与两架fug-282海王星攻击机被麻雀-9击落，这样的损失考虑到犹大海军拥有优先打击权，也算过的去。至少，德军舰载机和飞行员们的表现，并不次于美国人。

被动挨打从来不是德国人的性格中，一些“海骑士”惊险的躲过“麻雀”的追踪之后，在飞行技术上从来不落后于任何人的德国飞行员开始了还击。

锁定雷达中的目标，rk-334空空导弹呼啸而出。但“海骑士”在遭遇首轮打击后，阵型过散，rk-334的单枚追踪对于动力和高空机动性都相当出色的j-15a“鹰”来说，甩掉它并不难。

两架“鹰”被击落，这让德国海军飞行员们的通讯频道中响起了数声欢呼。一直以来，j-15在各国舰载机中的超强性能都是公认的，能够在公海舰队的首战就击落“鹰”，也的确值得德国人小兴奋一下。

可这样超视距的打击机会，对于双方来说都只有这么一次。即便是犹大海军有y/d-3“火眼”助阵，但“平衡木”的视角缺陷使其在这样的对冲战中，发挥极其有限，倒是火眼的副职——电子干扰在双方舰载机进入狗斗距离之后，发挥出了更有效的作用。

拼战机性能，拼视距外打击，无论是“欧联”的哪国海军飞行员，对上“鹰”式，都会有些心虚。但“狗斗”，从来都是德国飞行员的特长。在苏德战场上，德国空军出现了数十位超级王牌飞行员（击落敌机一百架以上），最多的几位，击落数字甚至超过三百。这样的战绩，在空战进入喷气式时代之后，几乎是不可思议的。

大汉海军第一王牌，保持着海军飞行员击落纪录的高剑少将，击落敌机的数字也仅是一百七十余架。这其中还有相当部分是面对老式螺旋战机时取得的。而且高剑已经升任皇家海军飞行学院院长，离开了一线战场，其战绩注定已经锁死。

犹大海军的飞行员也并非都是初哥，红盾舰队组建之后，大多时候都是与皇家海军同步训练。亦相继参加了地中海和解放英伦的数次战役，很多舰载机飞行员更是直接由皇家空军中犹太裔飞行员直接转入。

空战开始变得更加惨烈，二十余架f-277“海骑士”与三十多架j-15a“鹰”在六千到九千米的高空中上捉对厮战，上演着人类之间最高端的自相残杀。

而双方的另一类机群，g-4“天鹰”和fug-282“海王星”攻击机，不约而同的选择了低空突进，躲避空空导弹的打击。

区别只在于数量上，三十二架“天鹰”对十四架“海王星”在距海面仅有数百米的低空相遇，可惜双方携带的大多数都是空舰和空地弹药。无论是“海王星”的fx-1400空舰导弹还是“天鹰”的“海矛”反舰导弹，都不适合攻击敌人飞机。

但攻击机之所以称为攻击机，就是因为其攻击手段多样。没有合适的飞弹，还有机炮，汉制的20毫米同轴航空机关炮和德制的23毫米机多管机关炮同时响起，上下两层，不同高度的天空，仿佛在这一刻回到了不同的时空。

高空是极具现代感的飞弹大战，而低空则再回二战前，机炮大战。

不同的方式，同样的血腥。高空的花火会在溅落时逐渐消散；低空的则是在发动机失控就会在数秒内坠有海中，飞行员同样没有跳伞逃脱的机会。

两支舰队加在一起，只有三艘航母。舰载机的数量制约了这场激烈的空战的规模。可是在导弹威力和性能都飞速发展的时代，飞机的数量并不会成为决定性的因素。

如果是螺旋浆时代，也许，几十架战机也未必能突破敌方舰队的防空网，击沉一艘航母。而在今天，两三架飞机的突防就会形成致命打击。

在高空与“海骑士”缠斗的“鹰”机群指挥官，并没有因为本方凭借数量优势而逐渐占据上风就沾沾自喜，“齐柏林”号最多可以携带四十六架各式战机，但是出现在这里的“海骑士”加上“海王星”也只有三十八架，再算上被击落的那架“蓝鹤”，也还有七架德国战机不知去向。

也许，那七架舰载机还有一些是攻击力有限的“蓝鹤”侦察机，也许是留守的“海骑士”，但还有另一种可能，那就是德军指挥官并没有将全部的攻击机都与“海骑士”机群同行。

话说，红盾舰队指挥官艾里上将就是这么干的。跟随大机群一起行动的三十二架“天鹰”，并不是联盟号和“米迦勒”号攻击力量的全部。与大汉皇家海军的编制一样，犹大海军的舰载机中队也都是有二十四架战机组成。两艘航母，还有十六架天鹰在大机群出发之后才陆续起飞，根据“火眼”的指示，它们在天空中划出了一漂亮的圆弧，绕过了空战战场，直奔德国舰队而去。

红盾舰队旗舰联盟号航空母舰上，与“火眼”之间的通讯联络群终没有断开，艾里上将绷紧了自己与汉人极其相似的面孔。

事实上，这还是艾里第一次**指挥大型海战，之前犹大海军更多数时，都是与皇家海军混编作战的。况且，红盾舰队的对手又是德国人。

德国人与犹太人，在“水晶之夜”之前，曾有着许多的交集，甚至连红盾家族也是在德国生根发芽的，海妮的狮子公爵继承人身份亦来自于德国慕尼黑地区。

可随着小胡子的上台，尤其是悲惨的“水晶之夜”和犹太人集中营的建立，犹太人与日尔曼人之间的仇恨已无可化解。

而将其照得纤毫毕现，让这份民族之间的仇恨无限放大当然就是海妮湾的七天使城。

即使是在犹大王国和以色列两个以犹太人为主的国家相继成立的今天，七天使城依然被许多犹太人视为神的恩赐。在犹太人最危难的时候，神之子汉皇为犹太人提供了一处避难的乐园，那不就是神的恩赐吗？

看看伟大的汉皇是怎么样对待犹太人的？再看德国人……不是，他们根本不配称人，他们就是一群来自于地狱的恶魔。

这样强烈的对比，怎么会不让犹太人对德国恨之入骨？

虽然有着一副黄色脸孔，但心是犹太心的艾里同样将德国视为平生大敌，红盾舰队决战德国公海舰队，在艾里看来，这就是上帝赐于犹太人复仇的机会，是大卫之星将德意志鹰旗踩在脚下的最好时机。

红盾舰队为联合舰队而战，为王国而战，为红盾家族而战，更是为所有亚拉伯罕子孙而战！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第440章火眼致盲

“天鹰第二编队未遇到截击，五分钟后将进入敌舰队雷达探测范围。”

“火眼”传回的信息让艾里上将为之一震，从短暂的走神中清醒过来。“上帝与我们同在！击败可恶的日尔曼人，就如同民族英雄马伽比一样，正义必胜！”

“命令第二编队，自由攻击公海舰队，但不要错过最主要的目标！”

最主要的目标，当然是公海舰队中的大家伙——格拉芙·齐柏林号航空母舰。对于现代海军舰队来说，击沉十艘驱逐舰，也比不上击沉一艘航母给敌人的打击更大。

十八架天鹰，三十六枚“海矛”空舰导弹，如果全部命中，足可以将齐柏林号击沉数次。而德国公海舰队的舰载机大多被牵制在双方舰队中间的那片空域与“鹰”式缠斗。没有舰载机的拦截，就意味着一支舰队的防护能力下降一半以上。艾里感觉自己的身体开始颤抖，“击沉格拉芙·齐柏林号，一定要击沉！”

击沉德国海军已经服役的唯一一艘航空母舰，那对于红盾舰队来说，将会是多么大的荣耀？

“鹰”式编队指挥官的汇报也通过“火眼”传回了联盟号航母的指挥室：德军的七架舰载机不知去向。艾里笑了，可能击沉齐柏林号所带来的激动也平复了许多。

德国海军司令邓尼茨很聪明，能设计出海狼战术的能是一般人吗？面对红盾舰队在航母和舰载数量上的优势，他与艾里一样选择了保留性攻击的战术。

明修栈道，暗渡陈仓。

在派出全部舰载战斗机拦截对方攻击，亦派出了大部分的攻击机以迷惑对方的同时，暗藏杀机，留下少量的攻击机别辟航线，并利用“海面高度”低空突破，以躲避对方雷达的侦察。

很可惜，公海舰队只有一艘齐柏林号，而齐柏林号可携带的舰载机数量又实在太少了，少的可以让红盾舰队的飞行员一眼就数清数目。

命令米迦勒号航母上预留的两个“鹰”式四机编队立刻起飞，以对有可能出现的德国攻击机进行截击，同同时，命令舰队偏转航向，转往亚速尔群岛方向航行。

以整个舰队最高不超过三十三节的航速，并不能够有效躲避德军飞机的攻击。红盾舰队要做的就是由起飞舰载机时的逆风航行转为顺风，这样更有利于战舰躲避飞弹攻击。

当然，除了起飞j-15a“鹰”对德军飞机进行拦截之外，舰队中多达十七艘的护卫舰和驱逐舰已经做好战斗准备，舰射防空导弹和密集阵近防火力亦全部做准备，随时攻击闯入舰队防空范围内的德国“海王星”攻击机。

矛与盾的较量，似首总是进攻方更占便宜一些。但红盾舰队司令艾里上将坚信，举王国之力，哈曼太子苦心打造的红盾舰队矛坚，盾更固。

y/d-3“火眼”依然在迅速有效的传递着战场上各个角落的信息，同时火眼上的多频段电子雷达波谱仪分析器，终于解析到了公海舰队所采用的雷达和通讯波段，大功率雷达和通信噪声干扰机开始发挥作用。很多德国的舰载机飞行员突然发现耳机中传来了极为刺耳的噪声，雷达中的敌机信号也开始消失，甚至雷达显示器中出现了一片雪花。

“什么情况？”德军飞行员们的第一反应是自己飞机上的航电系统出现了问题。可随着目光所及之处，几架友机被飞弹命中，爆炸起火，他们很快意识到，并不仅仅得自己的飞机出了问题，对面的犹大海军似乎已经拥有了一种能够干扰本方雷达和通讯信号的先进武器。

这个发现，让德军的飞行员们陷入了极大的恐慌之中，失去了雷达信号，在如此先进的战机对决中，单凭肉眼作战，是根本不可能对方造成威胁的。

原本可以勉力维持的空中战局因此迅速转向了犹大一方，德军仅余的十几架“海骑士”几乎在瞬间就被击落了近半，只有七架“幸运儿”依靠飞行员的超快反应和大机动转弯躲开了“麻雀”的近距离攻击。

所有躲过一劫的德国飞行员在甩开“麻雀”的追踪之后，下一个动作全部是打开发动机加力——此时不逃，更待何时？雷达失灵，“海骑士”已经基本丧失了与“鹰”式作战的能力，留在战场上的结果，只能是被击落。

没有雷达定位，亦没有通讯能力，“海骑士”的溃败只能是四散而逃。在没有任何标志物的大西洋上空，在紧张空战之后，他们甚至只能依靠接近正午的太阳，来判断大致的方位。可这并不足以使他们顺利回到舰队上空，况且他们也不能就这样直接将舰队的方向暴露给敌人，那将会给整个舰队带去灭顶之灾。

好在油料足够，短时间内还没有燃油耗尽坠海之危，随便找个方向，先甩开屁股后追击的“鹰”再说。

殊不知，公海舰队的位置早在数个小时之前，就已经被大汉皇家空军的h/z-43“沧龙”锁定。忠诚而坚韧的德国飞行员宁愿牺牲自己，也要保全舰队，保全母舰。

可战争的进程并不会以个人意愿而转移。张三爷怒喝当阳桥或是赵子龙七进七出的传说也只是个传说。凯尔特海之战，注定是德国海军的沦丧日，注定是蓝色大卫之星重扬七天使之威的日子。

十八架“天鹰”组成的第二攻击编队收到后方“火眼”预警的攻击口令之后，分成了九个双机编队冲进公海舰队的防空网。

失去雷达导引，德国驱逐舰与巡洋舰上的r-3“莱茵女儿”防空导弹就成了睁眼瞎，只以可怜留在了发射架上，眼睁睁的看着犹大海军的g-4“天鹰”攻击机在高空突进。

公海舰队的数艘重型巡洋舰上的主炮开始怒吼，可惜对于高速高空的攻击机来说，只是为公海舰队更增加了一些悲壮的声势。

愤怒的邓尼茨几乎快要将希佩尔上将号指挥室中的金属制平台捶出一个大坑，“雷达还没有修好吗？通讯恢复没？”

可德国海军元帅每一次看到的都是无奈的摇头，“天要灭我德意志吗？”当愤怒到了顶点，邓尼茨已经无力继续咆哮。一又无神的鹰目投向浑浊的海面，他明白：败了！德国海军重新崛起的首战，就要在他的指挥下，败了！

而且败的是如此的屈辱，如此的让人无法接受。

承认德国海军落后于汉国皇家海军，并不是什么难堪的事。可是，当事实证明，他们甚至已经远远落后于被日耳曼人视为“杂种”的犹太人时，邓尼茨的心里充满了愤懑与不甘。

不忍心抬头去看犹太人的飞弹何时会射来，海军元帅相信德国水兵的素质，他们会做出最大可能的规避。可飞弹不是无控鱼雷，现代海战也不是凭借水兵素质就能决定胜负的时代。

落后就要挨打，当雷达探测和电子通讯全面被犹太人干扰之后，邓尼茨就已经放弃了获胜甚至是全身而退的幻想。

一群全副武装的士兵，想要杀死另一群瞎子，那还会有什么悬念吗？

闭上眼后，耳边依然在传来舰炮轰鸣的声音可邓尼茨却充耳不闻，他在等另一种巨响……是德国战舰被击中的声音，难不成你还指望几分钟打上一发的舰炮能击中高速的喷气式攻击机吗？

犹太人没有让德国海军司令等待太久，面对民族的敌人，犹大王国的飞行员爆发出了比平时更甚十倍的战意。为了追求更高的命中率，他们甚至主动放弃了安全的防御圈外攻击，下降高度，闯进了舰炮及近防炮火防御范围内。

威力巨大的“海矛”空射反舰导弹可以三十公里外发射，在行进二十公里后启动雷达自动搜寻目标。但明显立功心切或者说复仇心切的“天鹰”飞行员并没采用这种安全系数更的攻击模式，而是闯进更进的距离，以机载雷达锁定目标后才发射“海矛”。

以机载雷达引导，当然会使得“海矛”击中锁定目标的准确率更高，可是攻击机在雷达引导的十多秒钟时间内，必须保持平稳的飞行姿态，不能做出大范围和剧烈的规避动作，否则“海矛”就将因为自身雷达未启动同时又失去机载雷达引导而丢失目标。

这十几秒的时间，绝对是行走在地狱边缘，即使公海舰队的雷达探测已经被多架“火眼”的干扰信号屏蔽，最大威胁的防空导弹完全被废掉，可几乎是固定轨迹飞行的战机，在面对密集的舰炮炮火，被击中的概率也并不低。

一切都为大卫之星自由的闪耀，在可以洗刷民族耻辱的巨大诱惑面前，任何一个国家，任何一个民族，都不会缺乏这样的热血男儿。

“击沉格拉芙·齐柏林号！”

g-4攻击机上的飞行员们，与他们的舰队司令发出现样的怒吼。

“锁定那家伙……准备发射！”

在拖曳光的炮弹雨中穿梭，但首先在正面发起攻击的两架“飞鹰”丝毫无惧，前排的驾驶员目光坚定的握着拉杆，操纵着战机，而后排的雷达和武器操作员则是紧紧盯着雷达显示器旁的指示灯，当表示锁定目标，进入最合适发射距离的红灯闪起，他手指用力的按下了发射按钮，“平稳飞行，引导飞弹！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第441章注定的错过

“打中了！”突然传来的剧烈爆炸声，让一脸灰败等待命运安排的邓尼茨兴奋的睁开了眼睛。

他听得出来，这声巨响不是导弹击中战舰的声音，而是……飞机被击中爆炸的声音，“雷达修好了吗？通讯恢复了吗？”

如果是这样，那么公海舰队还有希望。

“是舰炮，元帅，是我们的吕佐夫号巡洋舰，击落了一架……”

旗舰希佩尔上将号舰长的话未说完，连续两声巨响传来，打断了他的汇报。

邓尼茨与旗舰的舰长面面相觑，这一次，肯定不是击落飞机的声音。无法实现电子通讯，指挥室的存在已经失去了意义。留在这里，只能收到希佩尔海军上将号舰内的有线通讯信号，连刚才的巨响是哪艘战舰被飞弹击中都无法得知。

邓尼茨决定走出去，自己去观察战况。

“元帅，这……很危险！”

“狗/屎！难道我留在指挥室中，等待战舰被击沉就不危险了吗？”面对部下的阻拦，邓尼茨怒目而视，帅气的面孔狰狞的有些变形。

九月份，大西洋上的海风渐凉，但走出舰桥指挥室的邓尼茨的心更凉！千米之外，格拉芙·齐柏林号的侧弦上半部已经被炸出了一个黑糊糊的大洞，汹涌的海浪不时的将冰冷的海水涌进洞中。航母的前半部略有倾斜，应该是水兵已经打开齐柏林的另一侧的密封室，注水以保持航母的平衡。

德国战舰历来以极强的生存性而著称，这样的伤势堪称重创，但还不够致命。可让人绝望的是齐柏林号的航速因此降到了十几节，没有了机动性，公海舰队又无法有效防御“天鹰”的冲击，齐柏林号最后的下场可想而知。

邓尼茨再次闭上眼睛，他不忍看到德国海军崛起的希望这就样被摧毁。

但接连的巨响让海军司令闭眼逃避也成了妄想，一组又一组的“飞鹰”编队在连续冲击，一枚又一枚“海矛”在海面上如飞鱼般跳跃着飞行，一艘又一艘试图为齐柏林号挡枪的战舰被击中。“海矛”反舰导弹水线爆破的攻击防式，对于所有战舰都是相当致命的。汉堡号、美因茨号驱逐舰在几分钟内就留下桅杆在洋面以上，刚刚建功的吕佐夫号重型巡洋舰与旗舰希佩尔海军上将号是姊妹舰，排水量都超过万吨，只是连这样的巨舰也只能禁受住“海矛”的两轮打击，就不可阻止的下沉了！

相距一千多米，吕佐夫号上的水兵们根本听不到邓尼茨流着泪撕心裂肺的狂喊。但上天也不忍这些英勇的水兵就此蒙难。

舰长及时下达了弃舰的命令。在德国海军条例中，未经舰队指挥允许，私自弃舰，舰长是要接受军事审判的。很明显，吕佐夫号舰长没有听到邓尼茨的喊声，通讯被中断的他下定了宁可牺牲自己，也要保全水兵们的生命。

对于德国来讲，只要有时间，战舰可以造，但高素质的水兵并不是随时就可以培养出来的。十年空军，百年海军，他们是德国海军的未来，有他们就有希望。

吕佐夫号在渐渐的下沉，但数百名水兵大多都已经登上了逃离的小艇。邓尼茨那张流着泪的脸难得的咧嘴露出了一丝笑意。

突然，德国海军元帅仰天狂喊，“我在这里，公海舰队的旗舰在这里，来，击沉我……”

“飞鹰”们远在十数公里之外，可即便能听见，犹大飞行员们也未必会理会他。与德国唯一服役的航母相比，一名海军元帅的价值孰轻孰重？

这是一个仁者见仁，智者见智的问题。

或许，如果钟义在场，那么他一定会放弃对齐柏林号的进攻，转而击沉希佩尔海军上将号。更准确的说，是要杀死邓尼茨！

一艘性能谈不上先进的难产航母，在汉皇的眼里，远远比不上一名海军奇才的可怕，红盾舰队之胜，在于科技上的领先。没有“火眼”，没有德军的电子设备全面受制于犹大海军，即便是航空母舰二打一，以邓尼茨的指挥水平，以德国人的顽强和坚韧，胜利绝不会如此的轻松。凯尔特海战的结果亦证明了这一点。但无论是第二编队的攻击机飞行员们，还是红盾舰队的艾里上将，都没有意识到这一点。

“飞鹰”们在扫清了齐柏林号周围拼死护卫的“障碍”之后，从第六个编队开始，连续出动三个编队，在不同的方向同时发动攻击。

这一次，再没有人能挽救齐柏林号，包括在水兵们的搀扶下，几近崩溃仍在狂吼的邓尼茨。

有五枚“海矛”击中了德国航母，这样的打击力其实足以将齐柏林号击沉三次，没有悬念的，齐柏林号开始下沉。舰上的水兵们无视了其他战舰打出的弃舰旗语，一千四百多名德国第一代航母水兵随着格拉芙·齐柏林这个伟大的名字，一同沉入了大西洋海底。

电子通讯被中断，古老的旗语也没有能够救出那一千多名德国最精锐的水兵，齐柏林号最终还是被击沉，邓尼茨仿佛被抽空了全身的力气一般，瘫坐在旗舰上二层甲板上。

“挂指挥旗，让狗/娘/养的汉军来吧！”海军元帅的精神崩溃只持续了几十秒钟，没要任何人搀扶，如同神奇的春哥附体，邓尼茨突然的满血复活将围在一旁的水兵们吓了一跳。

“挂指挥旗，执行命令！”依然是丧心病狂的大吼，可听在神色颓废的水兵们耳中，却找回了主心骨。挂出旗舰指挥旗，这是无线电被应用到海军之前，最提升士气的宣战方式，向敌方表明舰队指挥官的位置，就如同“向我开炮”般的壮烈无比。

可惜，最后一架带弹的g-4飞行员根本没有什么欧洲中世纪的骑士精神，也或许是这年头的飞行员，根本都看不懂旗语——大汉帝国的皇家海军飞行学院，也不教这个呀！

邓尼茨杀身成仁的壮举没有得到成全，红盾舰队第二编队的最后两枚“海矛”击中了行动缓慢的补给舰吕岑号，护甲薄弱的运输舰直接被海矛撕成了两断，在舰上水兵还未来得急逃脱时，就沉入了洋底。四百多名水兵只有数十名脱离了沉舰的漩涡，被其他战舰派出的救生艇搭救成功。

“杂种，狗娘养的，别走，来，击沉我！”

邓尼茨的嗓子已经嘶哑，低低的吼声就如同受伤的猛兽极怒之下的示威。但“飞鹰”编队还是毫不犹豫的撤离了！除了被击中的那架，其余十七架“飞鹰”都射光了导弹。

超过七百公斤的“海矛”反舰导弹，每架天鹰最多只能携带两枚，但齐柏林号航母被击沉，“第二编队”的任务已经圆满完成。一架“天鹰”换一艘航母，还外带捎着一艘重巡、两艘驱逐舰和一艘补给舰，这买卖怎么看都合算得不能再合算，饶是商人细胞发达无比的犹太人，也挑不出任何的毛病。

犹大海军的“飞行员”们心满意足的离去，却留下了心在流血的德国人一边舔/舐伤口，一边抓紧营救落水的战友。

而就在这时，邓尼茨整了整军装，大步流星的回到了指挥室，下达了一个拯救德国海军的命令：全速转向，目标西南。

不用等待舰载机返回，回来也没有母舰给他们降落。壮士断腕大家都理解，可是“转向西南”？凯尔特海的西南方向即是百慕大群岛的方向，盟军联合舰队的主力正在那里与美国大西洋舰队激战，失去了航母，也失去了数艘主力战舰，伤兵满营的公海舰队去那边？去送死吗？

很多德国海军军官都提出的这样的疑问，当然只是在心里。德**人的冷血服从和铁血军纪，都使得他们不会质疑长官的任何命令。如果邓尼茨依然是刚才的疯狂状态，那么也许他们会自行其事，拒绝“疯子”的命令，可是很明显，现在的海军元帅清醒无比，鹰目中的寒光甚至比平时还要冷冽。

旗舰希佩尔海军上将号舰长刚想命令临时充当旗语兵的通讯参谋去发旗语，却惊喜的发现随着敌人攻击机编队的撤离，舰上的电子设备开始恢复正常。

雷达中，代表舰队的其他舰只的小亮点一个个的出现，猛的拽过通讯器，难听的“滋滋”声现在听起来是如此的悦耳。

“元帅，通讯设备恢复正常了！”

可元帅没有任何的回声。舰长发现，元帅再次闭上了眼睛，脸上充满了痛苦的表情。

“元帅，你怎么了？”

“没事，通知其他舰，全速转向！”邓尼茨没有力气的摆了摆手，敌人撤离，设备即恢复，心中的那仅有的侥幸心理也告破灭。

现在，可以百分百的证实，盟军方面已经拥有了一种可以在战场上屏蔽对方电子设备信号的先进装备，而且……依照汉国的惯例，犹大海军使用的这种装备，一定不会是汉国最先进的。

越想越无力，邓尼茨根本不明白，为何双方的差距已经如此巨大！

“元首，您总是抱怨德意志找不到好的盟友，可惜……最好的您已经错过！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第442章巴哈马总督

邓尼茨的决定颇合大汉兵法精髓，出其不意，反其道而行之。

红盾舰队的舰载机两个小时后补给完毕，艾里上将下达了无差别攻击命令，大船小船一起炸，全歼德国公海舰队。

但是舰载机编队并没有找到公海舰队其余的舰只，燃着大火缓缓下沉的吕佐夫号证明了这的确是刚刚发生交战的地点。攻击机群兵分两路，分别向东北的冰岛和西北的纽芬兰岛方向搜索，都没有再发现公海舰队的踪迹。

艾里上将很是迷惑，“难道公海舰队没有向北方而是向南边逃窜了？”

西南是百慕大和北美，盟军也美军激战正酣，东南则是大汉皇家海军在大西洋上的大本营亚速尔群岛，邓尼茨要是还没昏了头，肯定不会去自投罗网。

而且，德国海军也就在是北大西洋还能混的开，到了中大西洋，别说公海舰队的残兵败将，就算是齐柏林号航母被击沉前的齐整阵容，也计不到任何好处。无论是从传统势力范围还是从补给地的角度来讲，公海舰队逃窜的方向只能是北方，冰岛或是纽芬兰岛。

但舰载机编队几乎达到了战斗半径，也没有任何收获，无奈只能返航。这里的漫无目的搜索并不是海军舰队的专长，艾里也只好派出续航能力更强的四架火眼继续搜索。茫茫大西洋，只有四架预警/侦察机进行搜索，这多少有点尽人事，听天命的意味。能否发现敌舰，全凭撞大运。

即便是这样，火眼的侦察范围也依然是双方交战海域的北方，也就是北大西洋海域。艾里笃定的认为，邓尼茨不可能将那样一支战力虚弱的舰队，继续置于中大西洋盟军势力的活动范围内。

正是利用红盾舰队大多数军官的这种心理，邓尼茨指挥着仅余九艘各式战舰的公海舰队，沿中大西洋海岭南下，小心的避开了盟军的运输船队，并在越过北纬四十度线后，划出了一个浅浅的弧线，绕过百慕大群岛联合舰队与美国大西洋舰队的交战海域，驶向巴哈马群岛。

美国**战争之后，有很多忠于英国的人士逃到了巴哈马群岛，而且，这里的最高统治者依然是英王乔治任命的总督。

在英格兰加入大中华联盟之后，在“欧美联盟”建立之后，攻占英国的海外领地，对于德国海军来说没有任何的心理障碍。唯一的麻烦就是德国并没有对分家后的英格兰和苏格兰宣战，公海舰队避入巴哈马可能会给德意志带来一些外交上的麻烦。

这些并不是邓尼茨需要考虑的。保住公海舰队的幸存的战舰，保住德国海军的希望，是海军司令目前最重要的责任。

没有考虑过躲入美**港，虽然佛罗里达的迈阿密港有更全面的设施。大西洋舰队正与盟军激战，邓尼茨并不想把德国海军仅存的力量去给美国人当炮灰。何况，以公海舰队现在的实力，也真的对战局不能有太多的影响。

在加勒比海的外缘飘荡了三天之后，邓尼茨终于收到了大本营的越洋电报，元首同意了公海舰队攻占巴哈马的计划，并要求邓尼茨与美军取得联系，协同作战。

没有人会想到，这个计划将对后世造成了何种巨大的影响，它甚至间接促成了冷战的形成。但在当时，邓尼茨只是想为公海舰找到一个暂时的休整地。

夺岛战斗没有任何的悬念，公海舰队的狼堡号驱逐舰在抵进巴哈马主岛新普罗维登斯岛之后，在海滩外只打了几炮，那些总督府的殖民地部队就四散而逃。指望着一群手持来福枪的黑人和印第安人来抵抗一支现代化海军？巴哈马总督罗杰斯相信乔治国王也不会有那么疯狂的想法。

德国水后们乘坐战舰上救生小艇开始了登陆，在惨败之后，他们体会到了英国殖民者在几个世纪前到处欺负土著的快感。倒是总督府部队中数量较少的印第安人在沙滩后的丛林中，进行了比较顽强的抵抗，给德国水兵带来了不大的伤亡。

在北美洲西海岸，印第安王国即将成立的消息，鼓舞了美洲所有的印第安人，也让这些几个世纪以来饱受欺凌的土著们信心大增。

“几千年前，我们与汉人是同祖同宗！”经常可以在美洲各地见到印第安人这样自豪的宣称，已得到汉皇认可的印第安人领袖攸兴安亦在旧金山不停的疾走奔呼，“印第安人站起来，印第安人扬眉吐气的日子就要来到了！”

当然，这无非又是钟义为了控制北美玩的另一套把戏，所谓的领袖，根本就是张后群在印第安人中找到的一个比较有名望，比较有能力，但特别听话的货色。前两点仅供参考，最重要的是最后一点，“必须要听话。

钟义可没打算费了挺大力气攻下北美，再扶植出一个白眼狼来。

没事闹个**或是改组政府什么滴，就算帝**队有能力阻止可也听着闹心不是？

不过张后群找到的这个人很听话，是由南美移民北美的一个部落首领。听说只要效忠汉皇就可以成为印第安王国的首任总理，这货兴奋得连名字都不要了，连声哀求陛下赐名。

望着极具表演天赋的印第安人未来“领袖”，有些哭笑不得的钟义倒也十分满意，至少这家伙很上路，明白帝国将肯定会在印第安王国推行汉文化。

攸兴安这个名字是陛下的随兴而起，攸是殷商重臣攸侯喜的那个攸，既然解放北美以航渡三千年为噱头，那就当然不能抛弃攸侯喜这个名字，毕竟在传说中，攸侯喜及其所率领的军队，就是印安人的祖先呢。

结果，陛下的这个念头，使得攸姓成为了印第安王国的第一大性，在印第安王国建国之后，举国弃西从汉的日子里，全国大半人都改性攸。反正是随便选姓，谁不愿意跟历史上的祖先挂上关系呀。

直到攸兴安出台新政策，在规定时间之后还没有改名的印第安人，实行随机派姓。姓攸是很好，可全国近千万人都一个姓，那还……成何提统？

“妈蛋，连名字都不好取。”攸兴安很为自己的先见之明而得意，以目前印第安人的汉语水平，能起出的名字就那么几个，大家又是不分男女老少，统一起名，叫安国和从汉的就得有大半……

当然，“弃西从汉”的各项措施中，改名这条重要的政策促生了在印第安王国境内一个非常红火而且相当高大上的职业——酿名，这是让很多人都未曾想到的。

1950年，汉皇陛下第一次访问印第安、民主美国和墨西哥等大联盟北美诸国时，在旧金山的街头看到比较大气的建筑居然大多是酿名馆、蕴名斋之类时，也好是哭笑不得。

……

德国公海舰队攻占巴哈马，邓尼茨摇身一变，入驻拿骚，暂代巴哈马总督的消息，由英格兰国王乔治六世转给了欧洲盟军总指挥部。肖国兴对此表示无语，而关沧海则是直接爆粗：“尼玛，这货越混越混回去了。堂堂海军居然躲到那小地方……那啥，老钟，巴哈马在哪？”

钟倾国：……

凯尔特海战，红盾舰队以本方仅损失九架舰载机的代价，重创德国公海舰队，并击沉格拉芙·齐柏林号航空母舰等五艘德国主力战舰。

这样的战报让红盾王室欣喜若狂，犹大王国和以色列各地都举行了热烈的庆祝仪式。在犹太人的心中，这简直比犹大王国和以色列国的建立还要更让人激动。

犹大太子哈曼殿下与以色列总统本-古里安沟通后决定，将凯尔特海战的9月20日定为犹太人解放日，与安息日和赎罪日等犹太教重要的节日一样，成为两国的法定节日。

红盾舰队化身为犹太人心目中的天兵神将，艾里也自然成为了犹太民族英雄。就连长安未央宫中的钟义也因此受益，喜极而泣的小皇妃使出了浑身解数，好好的侍候了陛下一夜。

当第二天清晨，陛下扶着酸痛的老腰走出兰妃阁时，面对在金华殿大厅内捂嘴轻笑的秦映雪和薇薇安，也不禁有些脸颊渐红。

“嘿嘿！好久没有去军营了，最近锻炼比较少！”

“嗯，我看陛下也要多一点锻炼身体，呶，你看佳仪妹妹的嘴撅得，你偏心眼让人家生气了！”

“啊？哪有，雪姐，你乱讲，我看是你吃醋了才是！”

……

娇妻嗔闹，陛下苦笑，“妈蛋，怪不古时的皇帝都不长寿，粉色佳人，雪腻白玉……还有那个狐媚刁蛮的小妮子，若再来一个白日宣淫、大被同眠之类的，这样的诱惑谁能受得鸟？”

可惜钟义的做个昏君的心思注定无法得逞，李锦石李大秘有些不合时宜的敲门声在殿门外响起，正闹在一起的秦映雪与武佳仪连忙各回其位，忙着收拾有些凌乱的衣衫。

南半球的九月，即是阳春。嗜爱短裙的武佳仪早已换了上薄衫粉裙，只是因为产下天赐之后，骤然渐大的双峰让女神多了许多熟女风范。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第443章百慕大空战

今天是李锦石在陛下身边任秘书的最后一天。

随陛下去出席印第安王国和美利坚民主主义共和国建国筹备会议之后，李锦石就将正式卸任最高统帅部秘书处副处长等多个职务，前往北美赴任国防部北美事务局副局长及帝国驻民主美国大使馆首席武官等职。

关于陛下专职秘书的接替人选，大小皇妃也早有安排。经常留宿在卫青阁不分日夜连续工作，陛下的身边没个女人照顾也的确不太适合。

海妮甚至都想亲自上阵，把天宁公主送到总参幼儿园……但这种想法刚一冒头就遭大家的极力反对。

“穷养儿，富养女，咱大汉堂堂长公主肿么能混幼儿园去？”

可陛下的话音未落，武佳仪就接过了话头，“那我去吧！反正……”俏脸微红，“我也想给天赐忌奶了！”

“我的天！”钟义仰天抚额，“你也太狠心了吧？天赐还没到一周岁呢！别听她们乱说，那里大小跟儿子吃多久奶是没关系的，再说科学证明，只有母乳最适合婴儿发育，你不会打算你让儿子输在起跑线上，比别人长的瘦小吧？”

“那……”武女神心有不甘，可又被钟义的话吓到，心疼儿子。

“好啦！你们不就是担心……”，说到自己的痛处，饶是厚黑如钟义也不禁老脸一红，“你们都老实带好我儿子和闺女，这次我保证，不会再出意外。”

“哼……”众女齐齐撇嘴，很明显，在这方面，陛下的节操实在是无底限。

同样的无节操的还有远在大西洋上的海军上将关沧海关司令。

“三角进攻”战役打响之后，这厮就在不停的念叨，“老金，出来，一定要出来，出来我请你喝酒……”

老金，是关沧海给美国大西洋舰队司令欧内斯特·约瑟夫·金上将的“昵称”。在美军海军内部，被称为“全能上帝”的欧内斯特·金，是一位极有个性的海军将领。

毕业于安娜波利斯海军学院的金，以四十八岁的“高龄”取得了飞行执照，生平勋绩不可胜数，包括把一艘在公海沉没的潜艇升上水面。他本来已经被安顿在军务会议里面终养天年，那是一个专门收容一个无处安排的海军老将的顾问小组。他生性冷酷，咄咄逼人，因而不得人心。自尊心被他损伤的，前程毁在他手里的，都大有人在。

吴淞口事件之后，美国海军太平洋舰队全军覆没，甚至还丢掉了夏威夷并失去了巴拿马运河的控制权。欧内斯特·金临危授命，被罗斯福任命为海军总司令，并兼任大西洋舰队司令。他的同学也是好友的尼米兹则奉命重建太平洋舰队。

金上将是美国海军中最先提出战列舰并非海战约定性舰种的人，也正是他奠定了美军大力发展航空母舰的基础。

面对这样一位对手，尤其是联合舰队组建之后，金上将提出的连环套防御方案，让关沧海知道，自己终于遇到了最强的对手。

地中海马耳他战役，皇家北部舰队击败美国大西洋舰一役，并非是金的指挥水平不行，而是那时的皇家海军无论是在航母和舰载机性能上，还是在海战的战术思想上，都远远领先于美军。

如今两人再次交手，当年只有一艘龙骑兵号航母的大西洋舰队，也算是鸟枪换炮。八艘埃塞克斯级航空母舰及二十余艘护航航母的超强实力，已经不逊于帝国皇家海军的任何一只舰队。

即便这样，在联合舰队远征而至之时，金上将依然谨慎采取了守势。也许是对大汉帝国恐怖的造舰能力心有余悸，也许是北美战场上的大形势迫使其不得不更加小心应对盟军的进攻。总之，庞大的盟军联合舰队气势汹汹而来，近三个月的时间，却没有在大西洋舰队身上占到任何便宜。

关沧海很清楚，“三角进攻”虽然针对美军的“连环套”战术而设计，但其中的致命短板却使这个战术根本谈不上完美。强行推行，也实在是没有办法的办法。

好在，给力的海豹突击队，给力的……谭上校完成了几乎不可能完成的任务，摧毁了百慕大45度角内的萨凡纳军港，迫使大西洋舰队退回了诺福克。

可是，这样也并不足以使“三角进攻”顺利实施，战役的关键仍在于美国大西洋舰队是否会弛援百慕大，是否会在盟军第一舰队发起攻击后主动出现在第二舰队的伏击圈内。

以关沧海对于欧内斯特·金的了解，“那是一个狐狸般狡猾的男人，偏执而又固执。只要他看穿了联合舰队的计划，他就未必会派出大西洋舰队！”

可是，若大西洋舰队真的不出击，依旧是避而不战，那百慕大……

相信以第一舰队的实力，以海军陆战队的战力，攻占百慕大群岛并非没有可能。距离百慕大群岛最近的美军本土空军机场，也至少要在一千公里以上，美军大多数战机的作战半径也不过是一千公里左右。飞到百慕大停留不了多长时间就得返航，战斗力将大打折扣。

“嗯，貌似美军将一款运输机改装成了加油机，kc-135，‘同温层油船’，可以为战斗机完成空中加油，延长战斗机的空中停留时间。”

空中加油机，还是个新生事物，在这方面美国走在了最前面，大汉空中加油技术还处于研发当中。关沧海所担心的也正是金上将在不能准确定位联合舰队的情况下，放弃航母出击，而改以陆基空军通过空中加油的方式对百慕大进行支援作战。

如果不能夺取百慕大，亦不能歼灭大西洋舰队，那就意味着“郑和”计划的失败。盟军登陆就必须执行第二计划。

关沧海望了望海图上，南、北美洲中间那片最杂乱的海域。墨西哥湾最南部的尤卡坦海峡，是墨西哥与岛国古巴的分界线，也是墨西湾进入加勒比海最重要的海上通道。在巴拿马运河未被皇家海军封锁之前，这里是美国东、西部海上运输最繁忙的海域之一。

盟军的第二计划正是以尤尼坦半岛为基地，派出空降军攻占古巴首都哈瓦那，推翻美国人支持的巴蒂斯塔政权，然后再派出盟军舰队进入加勒比海，与巴拿马运河另一侧的大汉皇家太平洋舰队两面夹攻，最终夺取巴拿马运河的控制权。

有了巴拿巴运河，盟军的调动就将会大大加速许多，无论是在佛罗里达半鸟还是选择其他地区登陆，盟军都将在战略上取得极大的优势。

可是这样，战争持续的时间将肯定会被延长，更何况真的被逼要执行第二计划，那岂不是表示欧洲盟军……不是，是欧洲地区的华盟海军在战略上已经彻底失败。

关沧海无法容忍这样的事情发生，“大风大浪都挺了过来，岂能在成神的最后一步翻了跟头？”

老友艾里指挥红盾海军击败德国公海舰队的战绩也深深刺激了关司令。虽然明知以自己的战绩，肩头的三颗金星换成小金龙是早晚的事，可艾里被晋升为犹大海军元帅，还是让关司令的心里有些不舒服，“尼玛，这不成了联合舰队司令是上将，副司令反而是元帅了吗？”

“参谋长有新的电报来吗？”高喊一声，关沧海努力将自己的注意力从乱七八糟的想法中转移到眼前的大战之中。

“报告司令，钟参谋长那里还没有新的电报，这是第二舰队闵镇海司令发来的电报！”大战在即，通讯参谋们都很是有些紧张。

“嗯，还是没有动静呗！”接过了电报夹，关沧海没有细看，每隔一小时，率主力舰队设伏的周向东都会派出侦察机，在远离舰队近百海里之外给仲谋号指挥舰发电。

第一舰队那边开打已经是第二天了，联合舰队参谋长钟倾国坐镇指挥，第一舰队司令卢翼宁率领公瑾号等四艘元帅级航母以及三十余艘护航舰只，对百慕大群岛轮番发起猛烈的攻击。

岛上唯一的肯德利费尔德机场早在盟军第一次试探性进攻时就已经遭受了较为严重的打击。而这次，盟军全力以赴，作为重点打击目标的机场更是在首轮空袭中就被彻底报废。精确制导的反跑道炸弹将肯德利费尔德机场炸出了几十个深达数米深的大坑。

驻扎在机场中的美军三角标枪中队，也在与皇家海军最新的“鹰”式j-15d的较量中败下阵来。无关性能，十几架的美军飞机面对扑天盖地的近百架“鹰”式，不要说是三角标枪，恐怕就算是把“猛禽”穿越，也未必能全身而退。

但消灭驻百慕大的美国空军中队，并不意味着最终的胜利，恰恰相反，争夺战略重地百慕大群岛的战斗才刚刚开始。

正如关沧海的猜想一样，老奸巨滑的大西洋舰队司令欧内斯特·金并没有在百慕大遭遇攻击的第一时间就出港迎战。美军启用了北卡罗莱纳州的费耶特维尔空军基地对百慕大实施空中支援，三十余架kc-13活跃在东海岸与百慕大群岛之间，为两百余架f-105和f-109加油续航。

“鹰”式对“雷公”和“终极佩刀”，“麻雀”对“响尾蛇”。

世界上最先进的战机，最强大的空空导弹，还有……战损后快速的补充能力。

百慕大空战的结果从某种程度上体现出了战争双方的实力对比。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第444章玩什么猫腻

“不会是缓兵之计吧？”

仲谋号指挥舰上，关沧海与钟倾国各执红黑，楚汉相隔。

棋盘上的厮杀没有任何硝烟，二人甚至是不经思考的随意移动着楠木棋子。

大西洋上也硝烟渐散，多日来美军紧守本土，根本没有对百慕大群岛发再起任何进攻。根据帝国最高统帅部的命令，联合舰队的行动也暂时停止。

但一直对美国人的请降动机有所怀疑的关沧海坚持将联合舰队的指挥部继续留在仲谋号上，用关司令的话讲，“百慕大那么点地方，把指挥部都搬上去，人家美国人几颗炸弹就能把咱们连窝端了！咱当海军的还是留在舰上心更安稳。”

“极有可能！但问题是陛下和最高统帅部的各位元帅们，好像都倾向于接受华盛顿的和谈提议。”钟倾国也并看好这次和谈，在他看来，“三分美利坚”肯定是帝国的最低底限，可一个完整而又强大的美利坚就这样的分裂，美国人能同意？

“凑的，老钟，要是真不打了，那啥算不算我赢？”

“什么算你赢？”举起手中士架炮，准备打向黑棋中宫的钟倾国，一时没有跟上关沧海的思维跳跃。

“靠，怎么滴？你想说话不算数呀！倾城姐呀，咱不是说好了，打赢美国大西洋舰队，你就带我去见倾城姐吗？”眼见已经快要到手的媳妇，小舅子居然要翻脸不承认！关司令眼珠子一立，立刻急了。[44414241444445

“啊？啊哈哈！”钟倾国手点关沧海，哈哈大笑，“不算不算，咱说的是打败大西洋舰队，可你连人家大西洋舰的一条小舢板都没碰到呢，你赢什么赢？”

“妈蛋的，就知道你会这么说！”关沧海一脸的晦气样，“我得给陛下发电，坚决不同意和谈！”

钟倾国：……

事实上，这次和谈计划并非出自于杜鲁门总统的本意，而是来自于议会反对党的压力。或者更准确的说，是美利坚各党派背后的势力为了各自的利益，而共同要促成这次和谈。

印第安王国可以不用理会，那无疑就是汉国在北美的代言人。可是工人党在大联盟的支持下，欲在南部成立社会主义整治体制的国家，却让这些资本的掌控者们无法再旁观视之。

美军的一败再败，丧土失地，给了在野的共和党以很多的理由攻击长期执政的民主党，杜鲁门的民众信任率也由接任罗斯福之初的举国支持变为如今的大幅下降。许多美国人认为以政f和军队的表现，他们根本看不到赢得战争的希望。

而以“山姆大叔”和德怀特艾森豪威尔为首的美利坚工人党则在南方所谓的“解放区”大肆宣扬资本主义制度的丑恶，艾森豪威尔更是大汉军情局特工的帮助下，爆出许多政f官员利用战争大发国难财的内幕。这大大降低了美国人对于工人党的仇视，相当一部分人产业工人开始相信，盟军并非是要侵略北美，他们登陆美洲发起战争只是因为华盛顿主动加入了欧洲战争，他们只是要“推翻万恶的资产阶级政f，为印第安人赢得最基本的人\/权。”

“他们尊重传统，崇尚自由，他们所解放的每一个国家，每一个地区，都充分的尊重当地人民的选择。恢复传统王室或是自由选择政治体制。大中华联盟的内部，有王权至高的传统国家，有无产阶级当家做主的社会主义国家，就连传统的殖民地区，也在大联盟的统治下，获得了更多的人\/权和尊重！你见过殖民区的上将吗？你见过农民当上国家元首吗？你……”

曾因为过度崇尚自由主义而被罗斯福撤换掉副总统职务的享利华莱士，在转而加入工人党并成为工人党宣传部长后，开始在南部“解放区”的各州游走奔说。

“加入大联盟，才是美国人民真正获得自由，获得人\/权，获得工作和养活家人的唯一机会……我们要再为那些万恶的资本家而工作，他们吸掉我们的血汗钱，还自命为社会上层而作威作福，享受着奢华淫\/靡的贵族生活，推翻资本主义，资产属于国家，财富属于人民……”

北美的无产阶级运动浪潮，以一种失控的状态在迅速漫延。盟军总指挥陈庶康亦在给陛下的电报中汇报：这股思想浪潮已并非盟军的军事命令就所能制止，其漫延最后的结果亦不是目前所能预料的，鉴于其诸多的未知性和鼓动性，有可能对于帝国的统治造成重大影响。建议我军及时调整军事行动之目标，将其扼杀于摇篮之中。

陛下在看完这份绝密电报后，在为陈庶康的远见卓识暗暗称赞的同时，又觉得十分的好笑。在另一个世界，陈庶康亦算是坚定无产阶级战士，即便是蒋校长百般拉拢，亦不为所动。甚至在被捕之后，还曾一心求死而不降。这样的人，在这一世居然在众多的帝国将领中，率先提出马恩主义对于帝国统治的威胁。

“陛下，陈上将所言并非危言耸听，更非是杞人忧天。在工人党中，已经出现了苏联人身影，还有……新华那面亦有动作。”

看过钟义递过来的电报，沐雨自沙发上站了起来。

对于这种思潮在北美广泛的传播，虽然一开始是由帝国的全力支持而起，但很明显，现在它已经越来越有要脱离帝国束缚的迹象。[44414241444445

“陛下，工人党那个政f……”

“没事，告诉李锦石，民主美国的筹建工作一切照常，咱大汉百义信为先，对于国家也同样适用，人无信而不立，国无信则不兴。咱不能出而反尔！”

“可是……”沐雨似有点迟疑。

“怎么？有话就说，这里又没有别人！”

最高统帅办公室，当然是绝对安全，可沐雨依然还是转过身来，轻轻的将办公室的多层防护门关紧。钟义看着有点好笑，这要是被外间的谭亚宁看到，沐雨指定又讨不得好！

不过……貌似的这样的动作也根本瞒不过谭上校，大虎妞听到了那细微似无的关门声，秀美的双眼微眯，陛下有什么事都不会瞒我的，嗯，肯定是那个可恶的死鱼脸！哼……”

浑然不知道已经被未央宫……应该是大汉第一悍妞惦记上的沐局上回到了沙发前，坐稳了身子才低声说道：“陛下，我所担心的并不是那些国家掺乎到民主美利坚建国事宜中，而是他们之间的相互走近，使我们不得不防。您知道的，最近老毛子那边又得到了一批先进战机，而这批战机并不在《哈尔滨军购条约》的范畴之内。陛下，我们不能任由他们这样继续勾连……”

沐雨的话，似是打动了钟义，而沐局长也没有再多说，二人几乎是同时捧起了自己的茶杯，唏溜溜的各喝了一大口。

前世的冷战，正是两大政体阵营之间的对抗，陈庶康的电报，再加上沐局长所说，还真的是有点掀动了陛下的心结。

灭掉美利坚合众国又如何？更何况，以华盛顿政f的实力，北美战争也绝非能在短期内结束。钟义甚至比其他人还更早的考虑北美停战的想法。

就算是那个华莱士如何口若悬河，舌籼莲花，但马恩主义所倡导无产阶级和全人类彻底解放以及辩证的唯物主义说，一定时期之后，对帝国的统治产生相当的冲击是可以预见的。

要打压……那岂不是和“杜鲁门主义”一样了？

如今的钟义已不是穿越之初的装甲少尉，他是披满神光的神之子，他是无上的汉皇陛下！他仍笃信“大汉中兴，大国崛起”，但不会再认为热血和忠诚就是一切。

国与国之间的利益，没有什么会是一层不变。不是说在抗战的年代并肩作战就会世代相好，不是说同祖同宗就会相扶万年。

前世的朝鲜又如何？雄纠纠气昂昂跨过鸭绿江的志愿军战士，有多少血洒半岛，这其中还要包括太子殿下。可以说，金家天下，是太祖一手打造。

可几十的时间，这份用鲜血铸就的情谊，到了三胖子那就变得一文不值。为了摆脱曾经的老大，连世仇都可以请过来做为手段。

这世上，本就没有什么是永远！******也好，家国大事也罢，套用一句老话那就是如果还没背叛，那也只是因为背叛的代价还不够！

摆了摆手，似是要挥出脑海中的胡思乱想，又似是在否定的沐雨刚才的建议。钟义轻声说了一句：“我相信，太祖是个聪明人！”

“陛下……”听到陛下这样说，沐雨显得很是焦急。

钟义淡淡一笑，“沐雨，如果一个外交官将个人的喜好和情感带入工作中，那他就不是一个合格的外交官！同样，我们如果在考虑国家策略时，太强调历史，亦不是一个好的决策者！给哈曼回电……呃，还是让兰妃去做吧！让海妮带着天宁去马尼拉住几天，她们娘俩好久没有回娘家了！”

沐雨一愣，但马上即反应过来，“是呀，哈曼殿下夫妇只有兰妃一女，兰妃是应该经常回娘家看看！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第445章什么是永远

“不会是缓兵之计吧？”

仲谋号指挥舰上，关沧海与钟倾国各执红黑，楚汉相隔。

棋盘上的厮杀没有任何硝烟，二人甚至是不经思考的随意移动着楠木棋子。

大西洋上也硝烟渐散，多日来美军紧守本土，根本没有对百慕大群岛发再起任何进攻。根据帝国最高统帅部的命令，联合舰队的行动也暂时停止。

但一直对美国人的请降动机有所怀疑的关沧海坚持将联合舰队的指挥部继续留在仲谋号上，用关司令的话讲，“百慕大那么点地方，把指挥部都搬上去，人家美国人几颗炸弹就能把咱们连窝端了！咱当海军的还是留在舰上心更安稳。”

“极有可能！但问题是陛下和最高统帅部的各位元帅们，好像都倾向于接受华盛顿的和谈提议。”钟倾国也并看好这次和谈，在他看来，“三分美利坚”肯定是帝国的最低底限，可一个完整而又强大的美利坚就这样的分裂，美国人能同意？

“凑的，老钟，要是真不打了，那啥算不算我赢？”

“什么算你赢？”举起手中士架炮，准备打向黑棋中宫的钟倾国，一时没有跟上关沧海的思维跳跃。

“靠，怎么滴？你想说话不算数呀！倾城姐呀，咱不是说好了，打赢美国大西洋舰队，你就带我去见倾城姐吗？”眼见已经快要到手的媳妇，小舅子居然要翻脸不承认！关司令眼珠子一立，立刻急了。

“啊？啊哈哈！”钟倾国手点关沧海，哈哈大笑，“不算不算，咱说的是打败大西洋舰队，可你连人家大西洋舰的一条小舢板都没碰到呢，你赢什么赢？”

“妈蛋的，就知道你会这么说！”关沧海一脸的晦气样，“我得给陛下发电，坚决不同意和谈！”

钟倾国：……

事实上，这次和谈计划并非出自于杜鲁门总统的本意，而是来自于议会反对党的压力。或者更准确的说，是美利坚各党派背后的势力为了各自的利益，而共同要促成这次和谈。

印第安王国可以不用理会，那无疑就是汉国在北美的代言人。可是工人党在大联盟的支持下，欲在南部成立社会主义整治体制的国家，却让这些资本的掌控者们无法再旁观视之。

美军的一败再败，丧土失地，给了在野的共和党以很多的理由攻击长期执政的民主党，杜鲁门的民众信任率也由接任罗斯福之初的举国支持变为如今的大幅下降。许多美国人认为以政府和军队的表现，他们根本看不到赢得战争的希望。

而以“山姆大叔”和德怀特·艾森豪威尔为首的美利坚工人党则在南方所谓的“解放区”大肆宣扬资本主义制度的丑恶，艾森豪威尔更是大汉军情局特工的帮助下，爆出许多政府官员利用战争大发国难财的内幕。这大大降低了美国人对于工人党的仇视，相当一部分人产业工人开始相信，盟军并非是要侵略北美，他们登陆美洲发起战争只是因为华盛顿主动加入了欧洲战争，他们只是要“推翻万恶的资产阶级政府，为印第安人赢得最基本的人/权。”

“他们尊重传统，崇尚自由，他们所解放的每一个国家，每一个地区，都充分的尊重当地人民的选择。恢复传统王室或是自由选择政治体制。大中华联盟的内部，有王权至高的传统国家，有无产阶级当家做主的社会主义国家，就连传统的殖民地区，也在大联盟的统治下，获得了更多的人/权和尊重！你见过殖民区的上将吗？你见过农民当上国家元首吗？你……”

曾因为过度崇尚自由主义而被罗斯福撤换掉副总统职务的享利·华莱士，在转而加入工人党并成为工人党宣传部长后，开始在南部“解放区”的各州游走奔说。

“加入大联盟，才是美国人民真正获得自由，获得人/权，获得工作和养活家人的唯一机会……我们要再为那些万恶的资本家而工作，他们吸掉我们的血汗钱，还自命为社会上层而作威作福，享受着奢华淫/靡的贵族生活，推翻资本主义，资产属于国家，财富属于人民……”

北美的无产阶级运动浪潮，以一种失控的状态在迅速漫延。盟军总指挥陈庶康亦在给陛下的电报中汇报：这股思想浪潮已并非盟军的军事命令就所能制止，其漫延最后的结果亦不是目前所能预料的，鉴于其诸多的未知性和鼓动性，有可能对于帝国的统治造成重大影响。建议我军及时调整军事行动之目标，将其扼杀于摇篮之中。

陛下在看完这份绝密电报后，在为陈庶康的远见卓识暗暗称赞的同时，又觉得十分的好笑。在另一个世界，陈庶康亦算是坚定无产阶级战士，即便是蒋校长百般拉拢，亦不为所动。甚至在被捕之后，还曾一心求死而不降。这样的人，在这一世居然在众多的帝国将领中，率先提出马恩主义对于帝国统治的威胁。

“陛下，陈上将所言并非危言耸听，更非是杞人忧天。在工人党中，已经出现了苏联人身影，还有……新华那面亦有动作。”

看过钟义递过来的电报，沐雨自沙发上站了起来。

对于这种思潮在北美广泛的传播，虽然一开始是由帝国的全力支持而起，但很明显，现在它已经越来越有要脱离帝国束缚的迹象。

“陛下，工人党那个政府……”

“没事，告诉李锦石，民主美国的筹建工作一切照常，咱大汉百义信为先，对于国家也同样适用，人无信而不立，国无信则不兴。咱不能出而反尔！”

“可是……”沐雨似有点迟疑。

“怎么？有话就说，这里又没有别人！”

最高统帅办公室，当然是绝对安全，可沐雨依然还是转过身来，轻轻的将办公室的多层防护门关紧。钟义看着有点好笑，这要是被外间的谭亚宁看到，沐雨指定又讨不得好！

不过……貌似的这样的动作也根本瞒不过谭上校，大虎妞听到了那细微似无的关门声，秀美的双眼微眯，陛下有什么事都不会瞒我的，嗯，肯定是那个可恶的死鱼脸！哼……”

浑然不知道已经被未央宫……应该是大汉第一悍妞惦记上的沐局上回到了沙发前，坐稳了身子才低声说道：“陛下，我所担心的并不是那些国家掺乎到民主美利坚建国事宜中，而是他们之间的相互走近，使我们不得不防。您知道的，最近老毛子那边又得到了一批先进战机，而这批战机并不在《哈尔滨军购条约》的范畴之内。陛下，我们不能任由他们这样继续勾连……”

沐雨的话，似是打动了钟义，而沐局长也没有再多说，二人几乎是同时捧起了自己的茶杯，唏溜溜的各喝了一大口。

前世的冷战，正是两大政体阵营之间的对抗，陈庶康的电报，再加上沐局长所说，还真的是有点掀动了陛下的心结。

灭掉美利坚合众国又如何？更何况，以华盛顿政府的实力，北美战争也绝非能在短期内结束。钟义甚至比其他人还更早的考虑北美停战的想法。

就算是那个华莱士如何口若悬河，舌籼莲花，但马恩主义所倡导无产阶级和全人类彻底解放以及辩证的唯物主义说，一定时期之后，对帝国的统治产生相当的冲击是可以预见的。

要打压……那岂不是和“杜鲁门主义”一样了？

如今的钟义已不是穿越之初的装甲少尉，他是披满神光的神之子，他是无上的汉皇陛下！他仍笃信“大汉中兴，大国崛起”，但不会再认为热血和忠诚就是一切。

国与国之间的利益，没有什么会是一层不变。不是说在抗战的年代并肩作战就会世代相好，不是说同祖同宗就会相扶万年。

前世的朝鲜又如何？雄纠纠气昂昂跨过鸭绿江的志愿军战士，有多少血洒半岛，这其中还要包括太子殿下。可以说，金家天下，是太祖一手打造。

可几十的时间，这份用鲜血铸就的情谊，到了三胖子那就变得一文不值。为了摆脱曾经的老大，连世仇都可以请过来做为手段。

这世上，本就没有什么是永远！****缠绵也好，家国大事也罢，套用一句老话那就是如果还没背叛，那也只是因为背叛的代价还不够！

摆了摆手，似是要挥出脑海中的胡思乱想，又似是在否定的沐雨刚才的建议。钟义轻声说了一句：“我相信，太祖是个聪明人！”

“陛下……”听到陛下这样说，沐雨显得很是焦急。

钟义淡淡一笑，“沐雨，如果一个外交官将个人的喜好和情感带入工作中，那他就不是一个合格的外交官！同样，我们如果在考虑国家策略时，太强调历史，亦不是一个好的决策者！给哈曼回电……呃，还是让兰妃去做吧！让海妮带着天宁去马尼拉住几天，她们娘俩好久没有回娘家了！”

沐雨一愣，但马上即反应过来，“是呀，哈曼殿下夫妇只有兰妃一女，兰妃是应该经常回娘家看看！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第446章又见副统帅

海妮回娘家，可并不是左手一只鸡、右手一只鸭的随意小事。

未央宫小皇妃的身份，在大联盟中亦是举足轻重。就算红盾王室中俱是海妮的亲人，可很多的外交礼节也不能省略。

皇家金龙专机2号在特勤联队四架“猛龙”的护卫下，降落在马尼拉的梅耶国际机场。哈曼太子偕夫人新临机场，迎接大汉兰妃，亦是接自己的女儿与外孙女回家。

梅耶机场以红盾家族创始人梅耶·罗斯柴尔德之名命名，位于马尼拉南郊，距离红盾王宫有大约二十公里的路程。

每一位成员都身份高贵的特殊家庭，祖孙三代共乘一车。犹大太子妃，那位巴伐利亚狮子女大公一把抢过了兰妞抱着的天宁公主，亲个没完，而哈曼太子与海妮父女俩则在回宫的路上聊起了正事。

没错，海妮回娘家，还肩负着一个重要任务。

对于美国白宫通过红盾王室转述的希望开启北美谈判的请求，帝国并没有明确回复。

北美战争是以大联盟的名义宣战的，虽然所有人都清楚大联盟与帝国的决策并不冲突，汉皇的意志通常就是大联盟最后的决定。可是钟义当然不会因为这件事而给其他国家诟病的机会，华盛顿政府提出单独与帝国谈判，也是醉翁之意不在酒，有镂草打兔子之嫌。

但是，对于帝国来说，这又是一个在实现战前战略的的前提下，结束战争的最好方式。不管白宫最终目的如何，都一试无妨。

兰妃在这个时候回娘家，即是表明了汉皇同意白宫停战谈判的请求，而这样的信息却又并非是帝国的正式外交途径表明。

这就给帝国随后的运作留下许多空间，凡如此类，夫人外交、体育外交等方式，在国际关系中并不少见。

白宫方面，对于未央宫这样的态度当然不是很满意。可“人为刀俎，我为鱼肉”，战争的主动权并不掌握在美国人手中。杜鲁门在共和党议员甚至是民主党内部的压力之下，被迫同意了大汉帝国一系列的不平等要求，派出“北美冲突会谈小组”，前往马尼拉，与汉国的“特别事务组”一起，对于结束北美战争事宜进行斡旋。

侍从室副主任宋雪少将出任“特别事务组”组长，这样的人员配置让美方人员大为不满。要知道，他们派出的主要会谈人员，可是以副国务卿海尔森为首的高级代表团，汉国只派出一名少将这算什么？污辱人吗？

宋四对于美国人的暴怒给予了坚决回击，“海尔森副国务卿，首先请你加想下。是你们白宫政府请求进行停战谈判，否则，我帝国在北美的军队已经发起了又一轮猛烈的进攻。其次，类似于这样有很强私人性质的非正式谈判，我大汉皇室未央宫侍从室完全可以为陛下分忧，如果你觉得我侍从室副主任的身份不够，那么就只有请出我们的侍从室主任……”

宋雪撩了下垂下来的发梢，柔美的淡淡一笑，“我们的侍从室主任一直是由大皇妃兼任，如果你觉得有必要，我可以现在就去打电话请示……又或者，我们的小皇妃殿下就在马尼拉……”

一句句如同尖刀一般插在了海尔森的心口上，悄悄溜了一眼坐在方桌最顶头的哈曼太子，果然，提到人家的皇妃闺女，犹太老帅哥已经面沉似水，有要发飙的迹象。

海尔森不敢再怠慢，连声说道：“没问题，宋少将担任谈判大使，当然没有问题。怎么可能去麻烦两位皇妃殿下呢！”

妈蛋，不得不认怂，要是再惹急了犹大王国，恐怕连愿在汉、美之间当和事佬的国家都不找到了。就是犹大，要不是美国还有很多犹太富豪从中穿线，恐怕也万难达成。

明知道红盾王室其实与汉皇就是一家人，可还是得伸头挨宰。想了想合众国现在的处境，海尔森默默坐了下来。未谈先输气势，白宫想要一个体面退出的结果，想来是不会太容易了。

接来的谈判果然如海尔森预料一般，宋四坚持白宫必须首先发出声明，承认印第安王国与美利坚民主主义共和国的合法地位，然后再由多国共同参与认定三国之间的国界线。这就是帝国同意北美停战的先提。

而且是最后的底线，一口价，没得商量。

“没商量，那还谈个屁了？”看着条桌对面秀美如花的年轻女少将，也算是外交老油子的海尔森差点被得吐血。若不是带着杜鲁门“必须达成初步意向”的任务，他真想甩袖而走。这样的场面，还哪是外交谈判，这分明就是低头乞怜。

战场上的失败，战略上的劣势，已经让美利坚合国的尊严被羞辱至极。弱国无外交，海尔森突然想起了鸦片战争前后，那位大清李中堂的无奈与羞愤。

盯着对面尖牙利齿与烈燃红唇的矛盾集合体，副国务卿阁下无力的靠了椅背上，“什么时候留着长辨子的黄皮猪已经变得这么强势，什么时候开始白人需要看汉人的眼色行事？”

眼见谈判桌上的双方进入僵局，作为中间人的哈曼太子想起了自己和事佬角色，“那啥，要不咱们先休息休息，我们红盾王室为各位远来的客人精心准备了午宴，咱们吃好、喝好，再午再谈！”

话说哈曼太子的汉语最初是跟港口上的中华移民学的，那一批移民中，农民和产业工人较多，说话比较粗俗在也是在所难免。

海尔森一组人听不懂汉语，依靠翻译倒也无所谓，但宋雪和随行的侍从室其他人员听得都有些好笑。这些市井之言，从身份尊贵的哈曼太子口中说出，倒也别有一番意趣。

抛开两拔人在马尼拉的扯皮推诿不提，张后群在旧金山，李锦石在休斯敦的建国筹备工作都已经进入后期排练阶段。

是的，就是排练！在盟军总指挥陈庶康看来，这不远就是两场闹剧，而且其剧情精彩度与福布斯公司的大片相差甚远。

话说自从嘉宝被沐局长收到金屋，而那个玛丽莲又因为陛下的一句话被打入冷宫，这《澳洲乱世情》的第三部续集就再也没信了！

陈庶康上将还有这个闲心在寻思大片的事，可对于二次出山美国陆军总参谋长马歇尔来说，这些日子过的实在是太艰难了。

盟军在和谈的消息放出之前，就先后发动了巴吞鲁日战役和博役西战役。王铁汉指挥的幽州军团和季有钱指挥的近卫装甲军，分别攻克密西西比河东岸的巴吞鲁日城和爱达荷州大部。

幽州军团兵围路易斯安娜州首府新奥尔良，而以大和号战列舰为首的东瀛舰队更是在美、加边界的胡安德富卡海峡展开了野蛮登陆——欺负美军在西海岸没有海军，日本人干脆就是以战列舰的主炮一路狂轰，拿下了西雅图和塔科马，华盛顿州落入盟军之手，已成定局。

可失去了华盛顿州，俄勒冈州就将面临被合围之势，在波特兰抵抗石垣莞尔指挥的东瀛部队进攻的美军，眼看就要被季有钱的近卫半甲军抄掉后路。

老马歇尔因为战局的糜烂已久数日未眠，但苦思无解。敌人越打越多，可美军能够控制的地盘却越来越少。西海岸无望，难道被突破了密密西比河防线的路易斯安娜州就有希望吗？甚至，整个墨西哥湾都将处于危险之中。

战争打到这份上，马歇尔坚信自己还没有丧失信心，坚信他可以指挥美军夺回沦丧的土地。可是，整个美利坚合众国，还有多少人有这样的信心？

总统？还是白宫的那些所谓智囊？和谈和西、南两地都有建国的消息，让老马歇尔瘦削的面容上又多了几条长纹。作为陆军的最高指挥官，无法在战场挽回颓势，他已经失去了在白宫中大部分的发言权，他只能尽自己之力，在总统还未将他解职之前，加速调整美军的部署，以期在一下会战之前，可以赢得一个更有利战略态势。

与其相反的是他曾经的下属，被他视为背叛者的德怀特·艾森豪威尔。盟军在南部风卷残云般的攻势，也让工人党武装获得了更快、更大的发展。

在巴鲁吞日战役结束之后，工人党领导的美军部队已经达到了三十个师，近五十万人的规模。身为名义上的副总司令，实际上却是工人党武装最高指挥官的艾森豪威尔如今正是意气风发之时。统率五十万多的部队，上一次还是在大不列颠岛上被盟军穷追猛打之前。而这次，他是胜利者。

“山姆大叔”已经明确表示，建国后，艾森豪威尔就是他的接班人，是工人党副统帅，是社会主义在北美能够延续下去的最重要人物。

这个评价或者说这种地位，让心怀大志的艾森豪威尔很是满意。当然，前提是汉皇钟义不会突然来了兴趣，告知他一般副统帅都没有啥好下场！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第447章印第安建国

1945年10月15日，在世界史上亦是一个值得特书一笔的日子。

在这一天，堪称最苦难人种的印第安人终于拥有了自己的国家。在他们远在大洋彼岸的汉人老表的帮助下，在旧金山，在印第安人用生命堆建起来的城市，印第安王国首任总理大臣攸兴安兴奋的在阿拉莫广场北侧的印第安王宫前，大声宣布“印第安人从此站起来了！”

随后，山呼海啸般的庆祝声响辙了整个西海岸，在萨拉门托，在奥斯汀，在弗雷斯诺，在克拉马斯福尔斯……在每一个印第安人的安居点，都响起同样的呼喊声。

几个世纪以来，饱受苦难的印第安人在纵情的呼喊，纵情的庆祝。

说实话，汉人对于印第安人的一些习俗也是相当的看不惯，什么穿耳割皮的，最让人难受的是印第安人一高兴就必跳的战舞……“那哪是跳舞呀，那根本就是群魔乱舞”。

在内华达战役结束之后，就一直在尽心操办印第安王国建国之事的张后群中将，很是不习惯与这帮印第安人混在一起，可是军令难违。而且印第安王国并没有推选出自己的国王，他们的国王就是汉皇陛下的另一个头衔。

换句话说，这印第安王国其实也是大汉的地盘，认真打理陛下的产业，身为近卫军军官的张后群当然是义不容辞。

当然，张后群也没白忙活，首任王国总理攸兴安请得陛下同意，任命张后群为印第安王国武装力量总司令……反正翻来覆去的就是这几个人玩，要不陈庶康就说这是一场闹剧呢！

也实在是印第安人中找不到几个堪用者，要么是不学无术的大老粗，要么不是奸滑馋懒的软骨头。这年头，在印第安人中找出几个像样的人物，还真是挺难。

干脆，陛下就直接在帝国本土调派了一些基层官员任职于印第安王国。至于军方，在战争初期组建的印第安部队也直接以张后群为首的禁卫军军官接手整编。

对于陛下的安排，大多数印第安人是举手欢迎，在他们看来，王国政府中有越多的汉人，就证明同祖同宗的传说越真实，也意味着危险到来之时，汉皇不会抛弃他们！

受了那么久的压迫和屠害，印第安人们的心中，极度的缺乏安全感，可以抱上大汉帝国这颗最粗壮的大树，他们打死也不想松手。连原定于10月10号的建国日，都因为帝国国庆是10月12日而推后了五天。

“怎么能抢在帝国之前呢？汉文化最讲究长幼有序，印第安人不能做不知礼仪、不知长幼之辈！”

王国总理攸兴安最近苦研汉语，但时日甚短，半调子的水准也没人笑话他。

但即使推迟了建国日，等待汉皇在南华本土参加完国庆仪式之后，最终陛下还是没有飞到北美参加印第安王国的开国大典。

没有国王出席的开国大典，这在印第安王国的历史上，是最大的遗憾之一，即便是在后世，印第安王国已经拥有绝对自主权，只是在名义尊汉皇为最高元首的年代，印第安人也一直对这个遗憾耿耿于怀。

钟义倒不是不对印第安人不尊重，他还真就想飞到北美去看一看，另外美利坚民主主义共和国的建国日也定在了11月1日，多留几天也可以顺便出席了！

但金华殿委员会以安全角度考虑，阻止了陛下的这个行程。

——金华殿委员会，帝国非官方组织，其主要职责就是协商处理未央宫东半部，皇家侍从室职权之处的一切事务。委员会成员有六人，委员会主席以轮值方式轮流担任。本月流值主席……是皇室长公主钟天宁殿下！

五位皇妃加天宁公主，就是委员会的全部成员。因为委员会拒收男人加入，薇薇安的女儿天馨公主又太小还不会表达自己的意见，所以海妮就赖皮的凭借自己的女儿和樱妃的委托代理权，一下子占去一半的主席时间。

北美那是什么地方？那敬仰甚至是信仰陛下的人的确不少，但绝对没有狠不得杀死陛下的人更多。在老娘们的暗示下，天宁公主霸气的否决了老爹的出行计划！

汉皇没有去成北美，有人欢喜有人忧。

如攸兴安之流，当然巴不得陛下可以去旧金山撑撑场面，哪怕是在万国博览会艺术宫基础上扩建的印第安王宫坐上一会，也代表印第安王国有了主心骨不是！

可是在工人党这边，山姆·韦伯等一干工人党高层，却是将钟义畏之如虎。如果大汉帝国也如印第安王国那样，将政府上下安插遍汉国的人，将工人党弄成摆设，那“山姆大叔”决心抗争到底。

“美利坚民主主义共和国，只能是美利坚无产阶级的，工人党决不做帝国统治的傀儡。想在民主美利坚的领土之上，再上演一出如印第安王国那般的皮影戏，他们一定要问问，七百万工人党的同志们会不会答应！”

“不答应，坚决不做帝国主义的傀儡！”

山姆·韦伯不惜与大联盟决裂，也要坚决捍卫自己的统治权，会议室中的筒子们当然是高呼赞同！马恩思想的发动力非同小可，其所造成的狂热信仰可以使人无惧生死。面对最强大的帝**事组织，面对一手将工人党扶植壮大的大汉帝国，这些坚定的**信仰者仍然义无反顾的选择了强硬反击。

主席台上，艾森豪威尔的脸上微不无见的抽动了一下，不只一次只识过汉军强大的他，不知道筒子们的表现是无畏还是无知。但在这样的场合中，他也只能起身与其他人一起高呼口号。工人党虽未立国，但却将斯大林内部肃反的那一套学了个十之**，已经有很多反对山姆激进思想的党内筒子们被秘密枪决，甚至于，签署命令的就是艾森豪威尔。

为了早日将自己头上副统帅的那个副字去掉，他别无选择。

在这样的氛围中，李锦石少将的工作开展得并不顺利。虽然民主美利坚建国事宜已经准备就续，但共产国际组织在阿瑟港和和科珀斯克里斯蒂等盟军不重视的城市中活跃，还是让李锦石大感挠头。

在这方面，帝国并没有将共产国际列为敌对势力，在大联盟内部，还有新华这样的存在。可是，这个共产国际明显掺杂了太多的苏维埃面孔。

因为新华，帝国不可能将所有的红色政权都视为敌人，作为曾在陛下身边工作过的帝**人，李锦石太清楚新华在陛下心目中的地位有多高！

不过份的说，那就是陛下心中一块不可触摸的领域。无论是援建项目，还是在民用科技方面的无限制开放，陛下对于新华的经济建设一直是不遗余力。

可……李锦石考虑了好久，还是将共产国际组织甚至是新华方面派来的人员，在北美不遗余力的扩大马恩思想影响力的情况，向陛下做以详细的汇报。

在这份报告的结尾部分，李锦石还加上了自己的分析。做为一名国防部外派武官，这么做他是有些逾越了，但作为陛下的前秘书，他有这个资格！

“陛下，锦石认为无论是苏维埃还是新华，都有在世界各地扩大马恩思想影响力的愿望，长久以往，有着共同信仰的他们，在大联盟之外，结成社会主义阵营，也不无可能……”

李锦石的报告，在距离美利坚民主主义共和国开国大典还有一周的时候，被放到了卫青阁最高统帅部会议室的跑道式环型会议桌上。

大家传阅完毕，除了叶为洵，都纷纷表态，认为李锦石的看法符合最近一段时期帝国各情报部门所提供的情报分析。

“北美的局势正处于失控的边缘，盟军的胜利果实极有可能被共产国际组织所窃取！所有的情报都在表明，我们亲手扶植起来的美利坚工人党，实际上是养虎为患！”

蒋云志罕有的没有抱着大茶杯数茶叶片，而是在陛下示意可以发言的第一时间就站了起来，其态度之坚决实为少见。

云九点头，汉斯点头，张峥想了想，也点头附议。向来在军委会议上一声不吭的沐局长亦站了起来，不用说，特务头子对所谓的共产国际从来就没有过好感，一直视其为帝国大敌。

钟义眉头紧蹙，把目光转向了唯一没有明确表态的叶为洵。让陛下有点失望，叶帅没有吱声，只是因为他和陈庶康一样，与新华有着更特殊的关系，或者说他本就来自于那里，更是新华解放军的创建者之一。

在钟义的追问下，叶帅躲开了陛下甚至有点期盼的目光，“我们在全面实施侯喜计划之前，就已经与墨西哥政府有过约定，在战争取得胜利后，归还墨西哥在本世纪初美、墨战争中失去的土地……”

钟义翻了个白眼，说的貌似与打压共产国际无关，可是要是将美利坚南部的那几个州都还给墨西哥，那“山姆大叔”还建个屁的国？连休斯敦都是人家墨西哥的。

不用表决了，除了钟义，最高统帅部军事委员会在帝都的委员，已经全员通过要打压共产国际在北美的活动。

可是……“搞来搞去，还是要与新华为敌吗？”

钟义不甘心，在他的思想中，也从来不认为社会主义或是红色政权就有那么的可怕。“生在新中华，长在红旗下”，那种从小就根深蒂固的教育在脑海中并不是王权霸业就可以轻易抹去。

“太祖是个明白人！”

没有更好的理由反驳众位军委大佬的表决，陛下只好再次说出心中的坚持！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第448章一叶知秋意

结束了军委会议的钟义，习惯性的回到了自己在卫青阁的办公室。

被秦映雪点名认可的新任最高统帅秘书谭亚宁上校已经驾驶着陛下的山鹰直升机返回了皇后区主基地，在陛下没有安排加班的情况下，大虎妞还是喜欢主基地中的三楼休息室。

虽然是个女秘书，但却是陛下惹不起的女秘书。谭亚宁入职卫青阁，完全符合各方面的要求。唯有陛下有些不情不愿，只是貌似在这个问题上，陛下并没有太多的决定权。

就如同今天的会议上，钟义完全可以一票否决，强行推行美利坚民主主义共和国的建国日程。纵然其他人全部反对，但对于陛下的命令，他们也只有执行和不打折扣的落实下去。

但钟义越来不喜欢动用汉皇权威强行推行决策，独裁会让人上瘾，更会让人犯下更多的错。无论怎样被人神化，可他时刻保持着清醒，他是人，不是神！

成神之路，要经历天雷地劫，钟义并不想灰飞烟灭，他只想陪在那几个女人身边，陪在孩子们身边，然后……努力让帝国更加强大，让“大汉中兴、大国崛起”的日子更早一点到来。

可是……王朝伟业就必须要六亲不认吗？雄霸天下就必须要割情断义吗？

“就算是命运的转折让我成为帝皇，我又怎可对新华舞戈举旗？我又怎可将屠刀挥向自己的同胞？”一丝决然，一丝坚毅，但钟义的脸上旋即又满是痛苦的表情。

思想或是体制上的差别有那么重要吗？难道还会超过同祖同宗的血脉相连吗？在华人圈出现的一些不利于帝国的言论，早就传到了钟义的耳中。

什么封建帝制、独裁专政，什么缺乏民主、文明倒退之类的，钟义始终是不以为意。什么样的制度重要吗？重要的是国家的强大，是民族的崛起，是人民的富庶和安康。

辛亥革命之后，中华大地上都是百花开放，各种思想纷拥而至。立宪也好，共和也罢，最后的结果却是国家更加的孱弱，民族更加的耻辱。丢了青岛，丢了山东；丢了沈阳，丢了东北；丢了唐努乌梁海，丢了二百多万平方公里的广阔草原。

而百姓呢，生灵涂炭不为过，满目沧夷视如常。

“妈蛋的，被人家外族番邦统治那么年，做惯了二鬼子，如今就要来跟老子提民主，提人/权，莫非是真以为爱哭的孩子的有奶喝吗？那也得看是不是自家的孩子吧！还尼玛跑到知秋市的中华街搞什么占中行动，玩什么游行抗议！”

早在几天前，南洋总督钱志豪就要求对“占中”人群采取行动，“尼玛还要求殖民区自选总督，这不是抢老子饭碗吗？”

执掌南洋多年，钱总督身上的杀气不减当初。cia给了几个臭钱，这帮香蕉人就开始蠢蠢欲动。或许帝国在其他地区的统治相对温和，但对于海外领地的殖民区，对于这种明显的分裂活动，帝国的政策从来都是不惜流血！

这一次，被北美问题困扰得心烦意燥的钟义顺手拿起了电话，将钱总督从睡梦中吵醒。还没等钱志豪光着脚丫在地上站稳，陛下就已经又放下了电话。

电话的内容只有几个字，“以叛国论处，杀无赦！”

简单的几个字，却透着无边的杀意。知秋市随即被笼罩在了一片血雨腥风之中。

在后世，有人称这次的事件为第二次知秋岛大屠杀，亦有人称其为“治室行动”。

——清代刘蓉《习惯说》：“一室之不治，何以天下家国为？

这句话更通俗的说法其实就是：一屋不扫，何以扫天下？自己身体上的疥癣都不除净，又怎么能去笔谈于世，剑指天下？

1945年10月30日，在美利坚民主主义共和国即将成立的前两天，国防部北美事务局副局长李锦石少将接到最高统帅部的命令：叫停民主美利坚建国仪式。

在“山姆大叔”和一干工人党高层还在惊愕诧异之时，北美盟军总指挥陈庶康上将已经与墨西哥军方开始探讨由墨西哥军队接管德克萨斯州、新墨西哥州和亚利桑那州防守的事宜。至于已经归属于印第安王国的加利福利亚州，墨、印之间国界线划定等问题暂时搁置，双方争议的洛杉矶大都市区将暂由北美盟军代管。

晴天霹雳般的消息，让正沉浸在建国喜悦中的美利坚工人党筒子们无比的愤怒。

“骗子！大联盟欺骗了北美无产阶级，在利用无产阶级强大的号召力取得了战争的主动之后，就无情的置曾经的许诺而不故……”

在休斯敦等地，工人党组织的游行活动中，口号还并不算激烈，没有针对汉皇的人身攻击，没有将帝国单列出来，工人党的组织者们巧妙的将怨气撒在了“大联盟”的身上。

已经被最高统帅部任命为与工人党谈判全权代表的龙啸天上将，对于工人党的“理智性”行为，当然是比较喜闻乐见。

而这个消息被发回帝都，又转到了正在知秋市巡视的陛下手中，钟义看罢只是轻轻咧了下嘴角。从外交部拒绝了工人党总书记山姆·韦伯来未央宫谒见汉皇之时，帝国对于工人党的态度就已经急转直下。用蒋云志的话就是：这尼玛还没等翅膀长出来，就露出白眼狼面目的货，有什么搭理的必要？

蒋帅的思维很有特点，不要说汉语一般的白人，就连云帅和张帅等人也没弄明白，长翅膀和白眼狼有什么逻辑上的关系！

陛下再次巡视知秋市，当然是因为占中闹剧和对“治室行动”效果的检查。钱志豪紧急动员人手，将污血遍地的中华大街重新铺上沥青和水泥，两侧步行路的彩砖当然也要换上新的。

为警示后人，钱总督还特意安排彩砖一律用红色！其寓意为：帝国不会回避这里曾流满鲜血，为维护帝国之统一，总督府亦不惜流再多的血——叛国者，杀无赦！

监狱人满为患，脚下的彩砖覆盖的亦是血迹斑斑。但钟义很满意，知秋市的所有店铺都正常营业，虽然购物的人很少，走在大街上的人们亦多少有些慌张。

牵着秦映雪的手，一身情侣短装打扮的陛下很是享受了一下普通人逛街的乐趣。倒是跟在陛下与大皇妃身边充当电灯炮的钱志豪在随身护卫的谭亚宁的注视下，没少冒汗！

赤道边上的知秋市，并没有特别明显的四季之分，一年常热。可钱志豪知道，这一身汗与天气无关，纯是因为陛下逛街时的担心和身边的这位女警卫的所给予的压力。

“陛下这是又从哪弄到一个这么牛叉的娘们呢？”暗暗腹诽，可钱总督如果知道大虎妞的真实本事，那么就一定不会这么紧张陛下的安全问题，还会离“牛叉的娘们”远远的。

在北美局势另类紧张的时机巡视知秋市，在“治室行动”刚刚结束时来到这风口浪尖之处，并非是陛下刻意选择。每年的这个时候，钟义都会在秦映雪的陪同下来到知秋岛祭拜叶知秋。

在知秋市中心的知秋广场，由未央宫出资修建了一座高达137米的纪念塔，在塔的顶端有一枚用41公斤黄金铸造的黄金树叶。

一叶知秋意，一树识菩提。

人是会走的树，树是站立的人，在这个世界上，树与人一起经历风雨，一起感悟炎凉，一起体验生命。可是“当大汉傲然屹立，知秋，你在哪里？”

不如逛街时的那般随意，陛下与雪妃都换上帝国近卫军的礼仪服。没有任何军衔标志，没有任何勋章授带，但知秋广场周围总督卫队如临大敌的架势，还有广场上三步一岗、五步一哨，警卫森严的皇室禁卫部队，都能让人猜到，肯定有皇室中人来到了知秋广场。

四位红衣白裤的禁卫抬着硕大的花圈迈正步跟随在陛下与雪妃的身后，慢慢的接近知秋市也是南洋殖民区最高建筑的知秋塔。

望着陛下缓缓的抚拭着白玉雕成的头像，钱志豪似乎突然明白为什么陛下会在深夜打来那个充满着杀气的电话。

知秋岛、知秋市、知秋广场、知秋塔，还有那黄金铸成的“一叶知秋意”。

这里是叶知秋元帅的安息之地，陛下不会允许任何人破坏这里的宁静。在这里实施分裂帝国的举动，那无异于在陛下的心头插刀。

捏了下鼻子，钱总督为监狱中的那些“占中人士”重新定好了去向，烈日下微眯着的双眼闪过了一丝冷酷的寒光。

喜欢捏鼻子这个动作的，在帝**将领中，有相当的数量。龙啸天上将无疑也是其中之一。

这是一个由陛下发明的，大家争相效仿的，在开心和愤怒里都能够充分表达出情绪的通用动作。看到长桌对面喋喋不休的工人党宣传部长华莱士与满脸通红的“山姆大叔”，嗯，还有一声不响面无情的艾森豪威尔，所有参与谈判的帝**官都明白，已经是第三次捏鼻子的龙上将，心中的愤怒即将到了爆发的边缘。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第449章漫天要价

“大中华联盟与墨西哥合众国在侯喜计划之前，就已经签署了归还其在战争中失去土地的协议。我想，这一点山姆·韦伯总书记与各位都应该很清楚。所以，盟军总指挥部与墨西哥宪制军就新墨西哥州、亚利桑那州和我们目前所在的德克萨斯州进行土地交接仪式，是符合大盟盟解放北美的最初战略的。请韦伯总书记和华莱士部长清楚，这里并不是美利坚的土地，自古以来，这里就是墨西哥人民生存的空间。美国人以大欺小，恃强凌弱，在墨西哥人手中夺取了这二百多万平方公里，那么在盟军解放北美之后，这里也理应归还给墨西哥合众国，一如我们曾经解放的远东、直布罗陀等地。”

本不想多说的龙啸天上将怒目而视，直到将“山姆大叔”和跳得最欢的华莱士逼视得低下了头。艾森豪威尔除外，那货在龙啸天开始发言后，就没把头抬起来过。

“帝国及大联盟所有盟国，对于贵党的建国计划一直是给予大力支持的。无论是人力还是物力，甚至是……”龙上将顿了一下，加重了语气，“军事支持！”

“山姆大叔”脸色瞬间变得苍白，华莱士更哆嗦了一下。龙啸天的语气无疑是表明了大汉帝国在这次表态后的坚定立场，甚至于不惜军事干涉。

而工人党怕的就是这个。讲道理没问题，无产阶级政治家历来在舌辩方面不输于人，而且还有苏联和……的支持。可是要论动武的话，在北美这场地盘，谁敢与盟军叫号？还用什么联盟呀，大汉帝**十三军团任意拉出一个军团来，都能将工人党武装妥妥的搞定。这一点，山姆·韦伯曾在艾森豪威尔那得到过极为肯定的答案，工人党的五十万赤卫队，在面对大汉正规军团时，不堪一击。

工人党并非没有底牌，大联盟军队一直是将自己置于解放者的身份，是正义的化身。工人党在赢得广泛的民众支持后，就算是汉皇也应该不会轻易翻脸，转而对工人党武装下手。

没想到汉皇宁可将地盘给墨西哥人，也不打算让工人党在南部立足。可德州已经算是工人党的根据地了，连总部都迁到了休斯敦，现在墨西哥的制宪军要进驻德州，得工人党的赤卫队去哪？一直以来的建国计划都是以休斯敦为首都的，现在……

“杀人不过头点地，盟军总不应该对我们赶尽杀绝呀！”华莱士还是挺有才的，被罗斯福扫地出门之后，也经过了深刻的反思，深知实力决定一切。面对已经强硬起来的盟军，低头认怂是比较好的原则，只恨总书记非要搞什么共产国际联盟，现在好，羊肉没吃着，倒沾了一身膻。

龙啸天笑了，“华盛顿派出的谈判团下与大联盟联合代表团在伦敦展开谈判，我在这里透露一下，白宫方面已经初步认同了以普拉特河、密苏里河和密西西比河为界划治方案，原则上来说，除了要归还墨西哥的三个州，还有印第安王国的领土之外，贵党可以统治的美利坚领土仍有近两百万平方公里，华盛顿政府之所余也不过是四百万而己。”

“可是……这样的话，我们不是仅有可怜的一小段出海口？”

华莱士就像是一个超级宠物般配合着龙啸天，低着头的艾森豪威尔恨不得跳起来一巴掌呼死他。“还看不出来吗？这是人家汉皇对工人党闹扯什么共产国际的惩罚。还出海口……没把你弄个内陆国，给留了一小段就不错了！”

山姆·韦伯仿佛一下子老了十岁，本来这些天与共产国际各国代表一同指点江山，真的以为自己可以改变世界，是个大人物了。可现在却认清，之前那是汉皇不愿搭理他，现在，人家略使手段自己被立马被打回原型。

甚至还不如在夏威夷时呢，至少那时，想见汉皇不是什么难事，可如今连续四次求见，都未得允许，“龙将军，我……想求见汉皇！”

声音越说越小，山姆·韦伯深怕自己再迟疑一下，都没有勇气说出来了！

没想到，这一次龙啸天的反应与之前的严词拒绝略有不同，“这个……韦伯总书记，我需要向未央宫请示！”

“好的好的！龙将军，我等您的消息！”

如逢赦令般，山姆大叔立刻恢复了精神。只要汉皇还愿见他，事情就未必没有转机。说到底，工人党在盟军攻入北美之后，也算是立下过大功。过于与共产国际走近，惹怒了汉皇，但完可以给汉皇讲清，共产国际联盟绝无与大联盟对抗之心。为全人类的解放事业而奋斗，这与大联盟的一直以来宗旨并不违背。

韦伯相信，只要他详细解释了共产国际联盟存在的意义，汉皇是一定会谅解并“申明大义”的。

龙啸天对工人党透露的消息，并非是空穴来风。在伦敦举行的，有大联盟主要国家代表，以及华盛顿和德国的代表参加的北美停战谈判已经举行了一个星期。

上次在马尼拉的会谈属于探风定调子，有很强的私下会谈的意味。

而这次，换成了英格兰做东，乔治六世备感有面子。结结巴巴的致完欢迎词，赶快回白金汉宫喝上几杯。看看这代表团的规格，再想想战争将因为这次会议结束，乔治六世就越想越觉得汉皇讲究。英、苏分家，英格兰缺的就是其他国家对昔日帝国的尊敬。“人家汉皇就知道哥们为啥闹心！”

可伦敦会议并没有因为英王乔治的开心就和和气气。

会议中间汉、德两国代表各有数次愤而离席，大汉近卫军团长，盟军欧洲总指挥肖国兴上将更是与德军总参谋长海因茨·古德里安大将火爆对喷，俩人相约去剑桥上以手枪互射的方式一决生死。让其他国家的一众代表哭笑不己。

你说你俩装甲部队出身的将军搞什么手枪互射？

当然这么说的人，立刻遭到了英格兰军官的怒目而视，“他俩要真是各一辆‘猛虎’和‘豹’式去决斗，那母们（东北方言：我们）那剑桥那要不要了？”

汉语很难学，主要就是汉人分布的面积太广，各地方言发音差别极大，会说“母们”这哥们指定是在幽州混过。

汉、德代表火气大，可以摔耙子就走人，可是美国代表受不了呀，用那位英格兰哥的话说就是：你们撤了，母们咋整呀！

副国务卿海尔森感觉自己这辈子都没这么憋屈过，看着汉、德两国代表在那谁也不服谁的顶牛，海尔森差点喊出来：要不你们两国单掐，母们美国退出成不？

憋屈是的确憋屈了点，可是谈判还得继续进行，分别找人哄好了那两位大爷，大家重新坐在谈判桌前，继续聊分治北美的问题。

承认印第安王国和美利民主共和国的合法性，是这次谈判的先决条件，急于结束战争的白宫已经同意。但似乎德国人对大联盟就这么在北美占到那么大的便宜仍然心有不甘，肖国兴直接就是一句，“你们躲在巴哈马那的公海舰还要不要了？”

决斗就是因此而起的。这次海尔森也学聪明了，根本不给古德里安插话的机会，直接就是谈起了三国分界线的问题。

按陛下的意思，是要把墨西哥也拉进来，在北美造成四国接壤的局面。可墨西哥总统曼努埃尔·卡马乔很有战略眼光，直接表明宁可永久放弃一些争议性土地的所有权，摆明了是不掺乎这滩泥潭。于是，汉、美两国代表就从“航渡三千年”聊到**战争、南北战争，再从印第安人刀耕火种再聊到人头换美元……把其他国家的代表都差点给睡了过去，只有古德里安顶着个秃头，一个字不落的认真倾听，不时再跟也是哈气连天的肖国兴蹬蹬斗鸡眼，倒也坚持得住。

废话连篇之后，终于议到正题，白宫方面坚持由南向北，以密西西比河、阿肯色河延伸至大盐湖和黄石河为界，即华盛顿政府要收回密苏里州和俄克拉荷马州大部。这个方案还算是比较靠谱的，除了俄克拉荷马，华盛顿基本放弃了停战前的盟军占领区。

而大联盟方面的则没有那么复杂，就一条，以密西西比河南北划界，东边归华盛顿政府，你叫美联邦也好，好意思继续叫合众国也好；西边没你事了，我们大联盟内部自行划分。

海尔森听完就立刻紧着捶胸——差点被气的一口气没上来。

以密西西比河划界？四分之三的领土划为盟军控制区？海尔森很想大声怒喝，你们敢更黑点吗？

这句话，古德里安替他问了，“我认为，大联盟方面明显没有谈判的诚意，难不成你们就只会军事恫吓？真的认为继续打下去，盟军就可以吃定联军了吗？”

盟军？联军？这个词挺新鲜！见古德里安发声了，肖国兴当然不能示弱，刚坐直了身子，就听着哈曼太子慢悠悠的说道：“买卖不成仁义在，你说我们大联盟漫天要价，那你就坐地还钱呗！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第450章北美停战

要不就说犹太人是这个世界上最适合做商人的民族。

哈曼殿下在关系能否结束第二次世界大战的伦敦会议上大喊“漫天要价、坐地还钱”之时，在长安的汉皇钟义却陷入极度的悲伤之中。

虽然早就有心理准备，但当这一刻真的来临之时，仍然无法控制自己的情绪。

当皇室专用的山鹰直升机降落在皇后区主基地，从直升机上一共跳下来三个身影，陛下的身边跟着两个女人。

未央宫的女人中，只有秦映雪出身基地，她也是唯一可以跟钟义分享基地这个惊世秘秘密的皇妃。而另一个……当然就是被陛下戏称为大虎妞的谭亚宁。

在主建筑的庭院内，听着耳机中基地智能体天涯鸟那柔媚的女主播声在跟最高指挥官说“再见”，还有那扇光滑的伸缩门慢慢关闭，两个女人都哭成了泪人般伏在了钟义的肩头。

这一次，钟义没有流泪，而是如第一次进入基地主建筑，刚穿上那身基地提供的07式军装时，敬了一个标准的军礼。

没有人回礼，也不会再有女主播的声音来向最高指挥官汇报基地的运行情况，慢慢的，秦映雪与谭亚宁也止住了伤心的泪水，站直了身躯，与钟义一样，以军礼向她们征召了她们的基地致敬！

钟义不知道，如秦映雪她们，在基地关闭之后，是否与自己心中的失落一样。也许，对于那些红警军团的士兵们，在离开基地之后，就适应这了另外一种生活，就如同长大的孩子总会离家出去闯荡。可是对于钟义，大中华基地从未远离过他。

在这个曾经陌生的世界，是基地在支撑着钟义为生存、为理想、为大义而不停的奋斗，直到基地关闭的最后那一刻，他还接到了天涯鸟最后一次的汇报：报告最高指挥官，基地完成了您下达的建造任务，天骄系列运载火箭第四枚宋祖号已经建造完毕。

“我本平凡，是基地给我披上了神的外衣；我本庸碌，是基地赐予为民族奋斗的机会。”在久久的凝视之后，钟义伸出手同时拥住了最为优秀的基地双姝，“基地只是暂时进入了休眠，但大汉中兴、大国崛起，都还远未实现。这是基地交给我们的任务，也是我们未尽的责任。不要再悲伤，你们还有我，还有我们的中兴之路，崛起之梦……”

似在劝慰女人，又似在告诫自己，汉皇钟义的雄心壮习没有因为基地的关闭而改变，有的只是他的更加勤勉。

皇后区开始向科研基地的方向转变，更多的高层建筑在拆掉了围墙的基地外围拔地而起。大中华基地车展开的那条峡谷被钢铁构架填平，而再往上，则是被修建成了一座体育场。

多年以后，在皇后球场绿茵地上奔跑的球员们不会知道，这里曾经是帝国第一要地，这里是帝国崛起真正的龙兴之地。

因为在很长时间之前就开始为基地关闭做准备，无论是电力供应还是军工生产方面，整个南华大陆都没有受到大的影响。

核电站的技术早已经成熟，一大批军工企业也在帝国的鼓励和支持下，如雨后春笋般迅速成熟起来。当然最核心的基地技术依然是由那些以皇家开头的工厂控制，诸如“猛龙”、“霸王龙”、“猛玛”以及元帅级航母等尖端武器的生产授权，依旧是民间企业所无法触及的。

可以说，在钟义的精心准备下，帝国在经济和军事方面都做好基地关闭的准备。只是钟义自己准备好了吗？

就像在基地关闭的那天，回到卫青阁后，谭亚宁一把抱住钟义失声痛哭，“呜……我忘了搬出那张大床了！”

钟义清楚，没有人比谭亚宁更留恋主基地的指挥室，只有那里对于她来说，才会真正的有归宿感。遗下的，那何只是那张大床？

基地的关闭，在表象上，没有对帝国造成太大的影响，甚至于其他国家和势力，都得到了一个情报：汉皇最近情绪低落，却无人知道是何原因。

但高效的美国中央情报局还是敏锐的抓住了这个机会：汉皇情绪的不稳定，极有可能会影响到伦敦的盟军谈判代表团。

cia的这个建议得到了杜鲁门总统的高度赞赏，甚至称其为“远超美军在战场上的表现。”也正是这个建议，让一直僵持的伦敦会议获得了很大的突破。

肖国兴得到未央宫的指令，可以在谈判底限的基础上，在三国分界线的问题上做出适当的让步，以结束战争。

一个星期以后，1945年12月23日，在西方最重要的节日圣诞节即将到来之前，伦敦会议终于在多方努力之下，达成一致，其协议的大致内容如下：

1、在所有战线上，两军以实际控制线后退两公里，以建立非军事缓冲区，防止发生可能导致敌对行为复发的事件。

2、自《北美停战协定》签署之日起，双方必须命令其所属武装力量停止敌对攻击行为，并在72小时内自非军事区撤出一切军事力量、供应和装备。

3、协定生效十天内，由“大联盟”与“欧联”分别派出代表团共同勘查非军事区的执行情况，并对双方的撤军行动实施监督、观察、视察与调查。

4、在停战协定生效后60天内，各方应将其收容下的一切坚持遣返的战俘分批直接遣返，交给他们被俘前所属的一方，不得加以任何阻难；双方成立“战俘遣返委员会“、“联合红十字会小组“和“协助失所平民返乡委员会“，分别负责协调双方有关遣返战俘的一切规定及有关平民返乡的具体计划。

5、向双方有关政府建议，为保证北美问题和平解决，将协定签字并生效的三个月内，召开双方更高一级的政治会议，协商北美各国驻军、国境线勘测及战争遗留的其他问题。

协定的具体条款共分两部分六十三条，分别以汉文、英文两种文字书写，并由肖国兴、海尔森分别代表双方谈判团签字。

因为拒绝再书写一份《协定》的德文版本，古德里安拒绝了在协定上签字，并提前退席了伦敦会议。基于汉、美双方高层都有意促成停战，所以伦敦会议得以继续并签署了《协定》。

“如果没有德国人的搅合，也许我们的谈判过程能更有效率，也会更愉快！”在签字之后，肖国兴握着海尔森的手，没忘了给德国人上点眼药。

海尔森没有说什么，但脸上的笑意被眼见的记者抓拍了正着。这张照片也辗转被刊登到了德国的报纸，虽然并不是《德意志日报》这样有影响的国家级报纸，可这逃不过盖世太保的眼目。

两天之后，海尔森与肖国兴握手言笑的照片还是摆到了元首在柏林的办公桌上。苏德无协议停战之后，小胡子也自东线的狼穴搬回了柏林的总理府公园。

与苏德战争时的极易暴怒相比，现在的德国元首显得理智了许多。或许是面对大联盟强大的压力，德国对于欧洲各地的统治也变得温和了许多。

可是海尔森的笑容，和那句传说中的“如果没有德国人，我们的谈判会更愉快”让元首再次扬起了标志的水洗头，“当日尔曼战车收起了獠牙，他们就真的以为我们是食草动物吗？”

没有人敢回应暴怒后元首的问话，除非点名。

“希姆莱，你说，汉人无礼的挑唆，我们应该怎样应对？”

妈蛋，这是外交部长里宾特洛甫该回答的问题好不？太受元首信任也未必全是好事，人红是非多呀！盖世太保头子希姆莱硬着头皮站了出来，“嘿！希特勒！元首，我认为没有人可以挑战德意声的尊严，我们应该给予汉国人最有力的还击！”

“那背叛了我们的美国人呢？”

希姆莱：……

秘密警察头子恨不得给自己个嘴巴子，这嘴太欠了。说什么？给美国人点教训吗？德国的核计划还指着美国给提供资料呢，盖世太保最近最主要的任务就是要在美国拿到足够的核研究资料。

似乎是意识到了自己说走了嘴，元首也没有再为难秘密警察头子。要说在苏德战争打成了夹生饭之后，德国本经济遭受极大的破坏之后，也只有希姆莱是最值得小胡子信任的人。就连元首的接班人戈林也表现的有些异常，似乎是有些迫不及待。

在德国面临重大危机的时候，有一些人总会蠢蠢欲动，越是这样，一个忠诚的希姆莱就显得更加重要。

话说每个上位者身边都得有个这样的人物，汉皇身边的是沐雨，大胡子身边的是叶若夫，蒋总统身边的是戴雨农，太祖身边的是……

他们或许没有在战场上挥戈统兵，夺城灭国的本事；他们或许很少在人前露面，总在活在阴暗之中；他们或许很难得到应有的尊敬，甚至是身边的战友也对他们厌恶不己。

但他们绝对是一个国家，一个政权绝不可少的人物。对于独裁者们，对领袖们，他们的重要或许要超过百万大军。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第451章北美司令部

不管怎样，战争结束的曙光终于还是出现。1945年的圣诞节，欧美西方世界中的各方势力过的是百味杂陈。自家人知自家事，又或是家家都有本难念的经，对于国家，亦是如此。美利坚民主主义共和国终于在1945年的最后一天宣告成立。首都的选址在历经波折之后，最后还是定在了俄克拉荷马。虽然在民主美国的境内，有更加繁华的堪萨斯、有里高城丹佛，甚至在谈判的最后关头，墨西哥方面宁可放弃对德州大部的领土诉求，也要坚持以布拉索斯河为民主美国与墨西哥的国境分界线，这使得休斯敦最终被划归了民主美国。但山姆大叔一遭被蛇咬，十年怕井绳。在遭汉皇冷遇，又苦求数次方终得谨见，被汉皇厉词训斥之后，再不敢妄想胡为。建都俄克拉荷马，是山姆大叔多次电请汉皇定址，陛下不耐烦之下，随意选定的。如果非要说原因的话，那就是前世钟义看球时很喜欢雷霆双少……当然，从地理位置考虑，俄城也是民主美国的上佳之选。北美划界勘测在各国代表一寸一寸的计较在缓慢的推进中，但大致上，民主美国的领土将包括原合众国的犹他州、堪萨斯州、科罗拉多州、密苏里州、阿肯色州、俄克拉荷马州以及德克萨斯州和路易斯安娜州的大部，总面积接近二百万平方公里，占原合众国领土的五分之一多一些。如是如果算上归还给墨西哥的新墨西哥州和亚利桑那州，还有德州和加州的部分土地，实际上民主美国在“北美三国”中的领土并不算小。印第安王国的面积与民主美国的大致相等，但优势是其占据了北美西海岸的绝大部分。白宫虽竭力抗争，最终还是失去了太平洋方面的全部出海口。西雅图及华盛顿州归属于印第安王国，同样被钟义列为了谈判底线之一。“大西洋海岸已经足够繁华，太平洋的事，就不劳他们操心了！”帝国外交大臣威尔森在最近一次的大联盟部长级会议中，对谈判的结果也有些小得意。连阿拉加斯都作价“卖”给了帝国，成为了北海总督府的属地，放眼太平洋，几成帝国内海。每逢帝国大典，太平洋诸岛国齐相道贺，帝都长安再现中央大国风范。伦敦会议之后，白宫几经权衡，将尼米兹的太平洋舰队撤出了加勒比海，皇家太平洋舰队文远（张辽）号导弹巡洋舰和墨尔本号补给运输舰组合的海军编队第一次驶过了巴拿马运河的船闸，进入美国海军传统势力范围的加勒比海。这标志着华盛顿政府基本放弃了巴拿马运河的控制权，也标志着地球上最重要的两条运河都落入了大汉帝国的掌控之中。“北美战争是一锅夹生饭，是一场不完整的战争。虽然，我们可以肯定杜鲁门会丢掉总统的职位；虽然，我们实现了侯喜计划中的全部战略目标。但有一点请大家注意，美利坚合众国的军事实力仍然保存相当的完整。他们的海军，仍然有两大舰队；他们的空军仍然具备研发和生产先进战机的能力，而且在飞机性能上，并不比我们的落后；他们的陆军……嗯，只有在这方面，我们的战果还可称辉煌。”卫青阁中，蒋帅的一番话让海军张峥元帅大翻白眼，火爆的空军云九元帅差点就伸中指了。“老/蒋你这还能更脸大些吗？我们承认帝国陆军在北美打的不错，王铁汉和张后群那俩小子也够牛气，可是要没有空军巨大的优势，你幽州军团敢嚣张的孤军挺进？你近卫装甲军敢以一军之力，横扫西北诸州？”老实人张峥也急了，“就是，云帅说的对呀！要是没我们海军两大洋舰队在西海岸的威慑，你陆军登陆那能那么顺利？要是没有联合舰队在百慕大的强势，白宫能那么快的认怂？”蒋云志黑脸一板，轰苍蝇似的摆了摆手，“汝二人如此争功之心，实不可取！此等斤斤计较，难称上乘！”“靠……”三位元帅戏闹，其余军衔略低者皆捂嘴偷笑。被三位元帅提及的几位，别管是陆海空哪个军种，都挺起了前胸，把头扬得高高的。这可是在同僚们之间大张威风的好时机呀。如关沧海、张后群等爱出风头之辈，都差点把鼻子仰上天了！龙洲有些看不惯这俩货的德性，老关是海军，不能自相残杀，“张上将，你说你一印第安王国的总司令，你跑这混啥来了？貌似你这个上将是印第安国王封的吧，在帝**中，你就是个两豆的吧？”张后群：“……关胖子，你妹的，印第安王国的上将咋的？就不顶上将了？印第安国王就是陛下，陛下册封的职务，咋？你敢不承认？”“妈蛋，失误了，忘了陛下就是印第安国王这一说了！”遭到张后群的反击，龙胖子讪笑连连，引得一旁的三军将帅们哈哈大笑。“陛下到！”会议室门口，禁卫军卫兵高亢的声音传来，无论是位高权重之铁血蒋帅，还是阴沉恐怖之宠臣沐雨，俱都收住笑意，正襟而坐。更别提那些长年征战在外，与陛下难得一见的统兵大将们了。钟义穿着一身没有任何军衔标志的朴素军装走进了会议室，身后的谭亚宁抱着厚厚的文件夹莲步轻移，与陛下保持着半米左右的距离，冷冷的目光让紫檀会议桌边的一干帝**大佬们都打了个寒颤，尤以沐局长为甚。那次因关上门与陛下密谈，被谭秘书记恨后，沐局长没少被穿小鞋。冷眼、怒视到凉茶、摞电话，最后是陛下帮着求情，沐雨才总算去最高统帅办公室，不用再提心吊胆。鉴于陛下的前几任女秘书，冰雪女王秦映雪、知性女神武佳仪都是在被陛下拿下之后，立马变得温婉可人，就连土著妞薇薇安也是变得更宽厚，所以沐雨及蒋云志都一直都在怂恿陛下尽快出手，拿下这目光能割肉、出手……能割命的悍妞，重现卫青阁之春暖花开的好时光。“尼玛，这绝对是本年度最损的建议了！”陛下缩了缩脖子，如果说前面那几位，陛下是主动加冲动的积极拿下的话，这个……“我已经答应几位皇妃，不再闹出办公室恋情，不再惹出ffice绯闻。从此修身养性，洁爱自好！”沐雨：……蒋云志：……1945年的最后一次卫青阁军委扩大会议，是历年来，人员最齐整的一次。结束北美征战的陈庶康、肖国兴、龙啸天、张后群、关沧海等都乘专机飞回了帝都长安，四大总督加两大海外驻军司令以及龙洲这个太平洋上的土皇帝亦回长安述职。还有不到一个月的时间就要过年了，“过年”当然是指汉人的传统节日——春节。这是钟义穿越到这个世界后的第十三个春节，亦是大汉帝国建国之后，第一个真正意义没有战争，没有硝烟的和谐春节。虽然，战争的硝烟刚刚散去，甚至仍清晰可见，但毕竟，战争结束了！欧洲的盟军已经解散，大联盟军队各回各家。除留守亚速尔群岛和马耳他等海外基地的驻军，一大批的汉军及其殖民区部队都被列入归国的计划当中北美的撤军计划要稍后一些，在关于北美三国划界方面，仍有争议，军事缓冲区两侧的双方军队依然在对峙当中，《北美停战协定》也只是一个“停战”的协定，并非是结束战争的最终决议。换句话说，北美地区仍处于战争状态，只是双方都打累了，或者为了各自利益都同意休战。这实际上是学自前世朝鲜的停战协议，板门店划定三八线，中、美撤军，但在其后的数十年前，朝鲜半岛一直处于战争状态，也给了美军常驻南朝鲜最理直气壮的理由。钟义也不无此想法，说到底海外驻军才是一个国家强大的最好展示。虽然印第安王国相当于变相划入帝国版图，但随着时间的变移，这种莫大的情谊能有多少会一直留存？慈不掌兵，国家与国家的利益面前，从来不会有私情和道义。卫青阁会议中，第三个海外驻军司令部被正式确定。大汉帝**北美司令所在地——洛杉矶，天使之城。全球科技、媒体、经济、和国际贸易中心的城市之一，亦是全球文化领域和体育运营的领头城市。在《墨、印第三次勘测划界协议》签署后，被正式确立为两国共管城市，长滩划归墨西哥合众国，圣安娜划归印第安王国。城市中心一分为二的国界路，并没有让洛杉矶人感到任何的不适。伦敦会议，华盛顿政府在《北美停战协定》上签字之后，虽然大联盟及印第安和墨西哥两国政府都多次发布“告民书”，宣称洛杉矶地区将不会实施任何种族区别政策，无论肤色，无论民族，无论男女老幼，都可以继续自由生活在这一区。但西海岸白人的移民潮仍不可控制的发生，无论是从生活习惯还是感情上，大多数白人都很难接受曾被他们视为动物的印安人可以与他们平起平做，甚至……在政治地位上，还要高于他们。超过百万的白人选择了移民东海岸，还有数十万产业工人和中产阶级选择了定居中部，成为号称无产阶级当家做主的美利坚民主主义共和国的公民。当然，有很多的富裕阶层选择了逃避注定不会平静的北美大陆。对于这一部分人来说，国家的概念在他们脑海中的地位，并不是很靠前。稳定、和谐、繁华而又商机无限的南华大陆，是这些人的首选。只是，十几年间，人口已经暴增到七千万的大汉帝国，在移民制度上管理得相当严格，能够拿到汉国公民身份标志的“金卡”，对于白人来讲，并不是件很容易的事。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第452章和谐过春节

帝国空军元帅奉命调用帝国境内几乎全部的军用“霸王龙”运输机，并征调民航的707、737大型宽体客机组成了史上最庞大的航空运输编队。　让士兵们回家过年！成为了空军及至整个帝国民航界在春节前最重要的任务。元月后，红盾航空、东瀛航空、华夏航空以及欧洲的意大利航空等多个国家都宣布停飞或缩减航线，各个航空公司全部加入运送盟军士兵“回家”的行动中。一时间，印度洋和太洋上的飞机密布，帝国本土的各个机场全部是满负荷运载。不单单是帝国的本土军团，就连各殖民区的部队也都将先后被运送至南华。在小年那一天，陛下与帝**各位元帅将分别飞临各地，检阅帝国所属的参战部队。对于四大总督府的殖民区部队，这将是何种荣耀？同时，因为殖民区部队在战争中的优异表现和做出的重大牺牲，帝国已经拟定了最新的海外领土施政计划。待这个计划全部落实之后，帝国将逐步缩减总督府职能，扩大各地的自治权限。很明显，这就是释放了一个信号，只有能为帝国做出特别巨大的贡献，殖民地获得自治并非是天方夜谭。不过，这个信息并没有如想像般那样得到各殖民地人民们拥护和支持。像日本那样的半殖民区半自治国家，闻得此讯，当然是欣喜万分。很多日本人甚至走上街头，高呼汉皇和女天皇万岁。虽然，在经济上，现在的日本已经严重依赖于帝国和大联盟经济共同体，但大多数日本人骨子里的狼性还是对于日本要隶属于东瀛总督府而耿耿于怀。他们希望日本能够获得与大联盟其他国家一样的地位，甚至……因为樱妃天皇的存在，日本人总觉得自己应该在大联盟应该给其他国家的地位高上那么一点点，嗯，至少应该和犹大王国一样吧？但是，像日本人这么想的地区并不多。在南洋，在西域，甚至是在北海，大多数地区的人对于帝国放宽殖民区自治区的作法都感到恐慌。“帝国要抛弃我们了吗？我们不再是汉皇的子民吗？”请愿书、纳谏书如雪片般被送到了各个总督府，当然，全国林那除外。这事让全大帅有点失落，“妈蛋的，这不成了人家那几个地方都一心向往帝，拥护帝国，只有咱老全这巴不得急着脱离帝国了？”全大喇叭越想越是这么一回事，最后连媳妇纪久子看着都不顺眼了，“你说你们日本人办的这叫什么事？一群养不熟的白眼狼？帝国对日本不好？又是供应新稻种，又是帮开发工业化暖棚，还对你们那什么……那个文化产业大力支持，嗯？你说，这些年帮你们日本培养了多少明星、名忧了？你们就那么着急自治？”“哈信……”全大帅发脾气，纪久子是从来不敢大声回话的，“夫君，请不要生气。妹妹……噢是女天皇不善于处理政事，等……下任由汉皇亲自教育的女天皇即位，就好了！汉日亲善，是永世不会变的！”“那倒也是，等陛下的闺女当了女天皇，自治不自治还有什么分别？你说湛子也真是，也没少往帝都跑呀？咋就没动静呢？你看未央宫其他那几位，哪个不是说种就种上？莫不是……你们姐妹这么面都弱了些？老子这几年也没少忙活呀，你才给老子生了两个娃。”纪久子：……这像是当臣子应该说的话吗？这像是姐夫应该说的话吗？这像是帝国元帅应该说的话吗？不过，凭良心说，除了粗旷些，全国林对纪久子还算是不错的。不说未央宫的五朵金花，就连钱志豪除了汉人正妻外，还娶了两个大洋马呢！可全国林这么多年，一直没有再带别的女人进家门，这让当初很是担心因为是不是汉族而难保正妻之位的纪久子相当的感动。虽说帝国在近年已经颁布了新的《婚姻法》和《妇女儿童保护法》，大幅的提度了女人在社会和家庭中的地位，但谁都知道，这法律刚刚推行，对于汉人中富庶阶层普遍的纳妾行为能有多大的约束力还未见可知，更何况是这帮子军中大佬和封疆大吏们？最主要的是陛下的例子在那摆着，每次皇室有活动，未央宫的莺莺燕燕都竞相露脸，争芳斗艳。所以对于在帝国范围内推行新的婚姻法，陛下也是眼不见心不烦，别整太出格，别闹出什么社会影响就那么着了。想想前世，就算在21世纪之后，一夫一妻制度已经被依法执行那么多年，二奶小三的不也是层出不穷？有钱人随便玩，有权的偷偷养。有些事，禁而不绝，就必须有它的需求性。存在即是道理！这句话虽不是什么正理，但也非就是歪理。当然，在表面上，陛下还是对于帝国一系列的法律完善进程表示大力支持，尤其是反腐倡廉方面，从重从严惩治了一批贪官，使得帝国的军、政机构展现出了一片新年新气象的良好面貌。各方势力的妥协，以及枪炮声的逝去，让1945年的春节过得异常的和谐。南华、新华、华夏以及其他华人聚居的地方，都进行了大规模的庆祝活动。舞龙狮、放鞭炮、贴春联、猜灯迷、闹元宵，华人的传统庆祝活动在今年更加的热烈，因为很多军人家庭中都能真正意义的吃上一顿团圆饭。帝**海外征战多年，有很多作战任务较重部队的军官和士兵，甚至已经数年没有在家过春节了，正如陛下在春节致词中所说：你们，牺牲了个人；你们，流血流汗；但你们，为国家、为民族赢来了尊重，赢来了强大，迎来了一个盛世中兴，迎来了我浩荡大中华！电视台中播放着华人三国联合主办的春节晚会。经历了共产国际在民主美国的风波之后，新华方面也迫切希望与大汉修复关系，蒋总统更是有着一颗思乡之心，愿意与新华，与大汉走的更近。过年了，钟义也变得很是和气，还特意请来了梅兰芳和刘喜奎两位戏曲界大神级的人物，来未央宫给孩子们普及中华传统文化精髓。当然陛下是没有时间听什么四郎探母、失街亭之类的，前世听惯了流行歌曲的钟义也对戏曲没有什么太大的兴趣，只是碍于汉皇的身份，不能跑出去与南华的年轻人们一起唱一起跳罢了！倒是有一首在南华各大歌曲榜占据榜首位置数周，在其他华人地区也广泛流行，甚至于还有英文版传唱欧洲和北美的《情不自禁想你》，引起了陛下的许多共鸣，演唱者玛丽莲正是陛下之前的那位甜心，有些拗口的汉语发音却无碍她亦诉亦泣却不乏热情如火的情感表达。钟义很清楚，这首歌的歌词应该很符合她的心境，或者说，她在录音时一定是在想着把这首歌唱给陛下听。前世关于这位影后的众多传说影响了钟义的判断，或许是生活环境的改变，这一世的玛丽莲在来到南华之后，甚至于在被陛下打入冷宫后，也洁爱自好，维持着自己金发玉女的形象。当然，这也跟玛丽莲早早也陛下交往有关。福克斯的高层都清楚，她是汉皇的女人，谁还敢轻易再生龌蹉之心？就算是据传已经失宠，也没人敢轻举禄山之手。汉皇碰过的女人，就算是陛下不要了，也不是随意就可招惹的。更何况，人家还有那位大明星嘉宝照应呢。大明星不可怕，可怕的是人家老公。也许沐雨在卫青阁中很低调，可是对于难以接触皇室的平民来说，军情局是多么高大上的存在呀？不要说贵为军情局长，帝国上将的沐雨，就是军情局随便出来个校级的小军官，也可以有一万种方法让福克斯公司立马关门。民不与官斗，更不与军情局那帮官民通吃的家伙斗。在汉人文化主流的南华，记住这一点，很重要。没有了战场上的牵挂，钟义终于感受到了一点和谐盛世的味道。金华殿的除夕团圆饭并没有设在未央宫，而是转移到了西部益州的天鹅河庄园。这还是当年钟义坐阿莫尔贡家族讹来的，赫巴尔数次想要收回，都没有得逞。喝着小酒，吃着火锅，带着一大群老婆孩子，还唱着歌，陛下的春节过的很是开心。“有这样的生活，真的不错！”只是，与汉皇的惬意相比，美利坚合众国总统哈里斯·杜鲁门就难过多了。伦敦会议的结果并不出白宫智囊们的意外，主动求降的结果就会是这样。两党派背后财阀势力对此也比较满意，可以结束战争，还能够维持他们的各自利益，再加上北美地区已成乱世，以后军火指定是好卖了。可是对于大多数的中下阶层美国人来说，他们并不理解为什么仗还没有打出结果，政府就已经投降了。当年日本侵略中华，中华被打到迁都数次，都依然还在抵抗，为什么合众国不可以？“**，总统下台”已经在某些别有用心之人的挑拔下，越喊越响。“尼玛，中华抗战有大汉出兵，我们呢？再打下去？我们连半壁江山都难保，难道这些蠢货们，不知道汉国人光用原子弹就能把我炸回原始社会吗？”白宫总统办公室中的饰物已经被杜鲁门摔个尽光，摔无再摔，最后一个遭殃的，是他的眼镜。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第453章联邦美国

军事上的失败，导致战略性的大溃败。在接替猝死的罗斯福出任美国总统之后，美军在战争中的地位急转直下。先是非洲战场因英国的内乱，艾森豪威尔指挥的多国部队灾难性的失控，虽然卡萨布兰卡奇迹挽救了垂败的多国部队，让美利坚合众国世界第一经济强国的地位得以延喘。可是，杜鲁门和白宫智库们过高的估计了美国的工业潜能对于战争的影响力，或者说是他们过于低估了以大汉帝国为首的大联盟的战争潜能。这并非是美利坚精英的错。在另一个世界，他们完全的操纵了战争的进程，使得美国成为了战争的最终受益者。但在这一世，没有人能想到红警基地的存在。那本来就是超出人类思维范畴的东西。卡萨布兰卡大撤退之后，美国因此而错过了退出战争的最好机会。等到邱吉尔身死，英、苏分家，帝国腾出手来执行“侯喜”计划，再然后，在美国人发现美军根本无抵御盟军的进攻，曼哈顿工程亦因为钟义的先知先觉而被彻底破坏，还捎带着被两次核爆之后，美国已经失去了所有的战略主动。与中华的抗战不同，即使没有大汉帝国的崛起，在前一世，中华国/民政府最终也坚持到太平洋战争的全面爆发。可美国呢？欧、美同盟的建立，根本无法阻止强势的盟军攻入北美大陆。德国没有与其陆军一样强大的海军，而戈林的空军，欺负下落后的苏联空军还可以，一旦遇到强势的大汉皇家空军，那么德国雄鹰们不会有任何的底气。博斯普鲁克海峡与达达尼尔海峡两次真刀实枪的试探，都证明了如果汉、德空军全面对撞，那么结果不会有太大的悬念。否则，以德国元首骄傲至极的性格，又怎会在伦敦会议上毫无作为？除了古德里安与肖国兴大眼瞪小眼的又差点发生两国上将决斗事件之外，伦敦会议德国真的可以说一无所获。甚至于，古德里安连一份德语版的《北美停战协定》都没能够带回柏林。这对于已经自诩为欧洲霸主的德国人来说，绝对是最大的羞辱。但元首并没有与大联盟一战的决心和勇气，美国人的妥协等于是给了德国人一个遮羞的借口。实际上就算是白宫不主动提出停战谈判，德国人对于远在大洋彼岸的战争也没有任何的办法。除非小胡子下定与大联盟全面开战的决心，在陆上进攻欧洲的意、西、土三国。元首很骄傲，甚至堪称狂妄，但小胡子绝缺乏战略眼光，否则也不会在开战之初，德军的装甲狂潮就席卷整个欧洲。白宫亦正是看到了这一点，自觉抵抗无望，才委屈求全，甘愿三分划治的屈辱《协定》。在这一点上，杜鲁门非但无过，反而有攻。正如帝国元帅蒋云志所说，“盟军在北美达成了‘侯喜’计划的全部目标，但是在战略上却是一锅夹生饭。”美军的实力得以大部保存，尤其是海、空军，东海岸和五大湖那些经济发达地区重要的造船厂、飞机制造厂以及其他方面的工业基础，保证了美利坚合众国在经济军事方面，仍然不失为世界强国。当然，汉人讲究胜者王候败者寇，美国人亦不例外，合众国被三分而治，领土从千万平方公里，缩小到三百多万，社会主义制度的民主美国占据了南方富饶的土地，牲畜一般的印第安人也开始建国立都，这样的失败，使得社会的各个阶层没有人理会杜鲁门“不投降，就被炸回原始社会的”苦心。民主党政府下台，以承担战争失败的责任，成了必然之势。加之共和党议员在国会中提出了合众国已不复存在，美利坚应当更改国名，以示与中部民主美国的区别。这一年似不甚科学的提议居然提到了大多数议员的赞成。最严重的是，有一半以上的民主党议员投了赞成票，这意味着，民主党内部已经发生严重的分岐，即将面对分裂。党内元老紧急召开民主党大会，一致同意杜鲁门总统解散政府，提前举行大选。这被认为是民主党唤回民心，重塑团结的唯一途径。战争失败，国家分裂，必须有人承担责任。这个承担者必须也只能是杜鲁门，但绝不可以是民主党。可一心进行内部整顿，抛离负债资产民主党党员们，根本没有想到，共和党所提出“美利坚联盟共和国”的国名，居然在国会中，依然以多数票赞成而通过。在经济危机前，由胡佛失去总统位置的共和党，竟然已经在民众甚至是国会议员当中，有了如此强大的号召力，而当军方守住了盐湖城的克拉克上将表示退役，并出任共和党总统候选人之后，在民意调查中，立刻出了一边倒的局势。民主党根本找不出一位可以在这个特殊时期与唯一没有打败仗克拉上将角逐总统宝座的人——马歇尔拒绝了民主党的邀请，正式退休。于是，民主党最后选择了退出大选，联邦美国历史上的第一位总统也在只有一位竞选者的情况下产生。都说法国人浪漫，可是在克拉克当选联邦美国总统之后，联邦美国人表现同样不亚于法国人的浪漫。他们把克拉克的当选，与合众国首任总统华盛顿相比……对于这件事，印第安王国总理大臣攸兴安曾说出了一句的回复：华盛顿貌似是我们印第安王国的人哈——华盛顿州的确是在协定之后，划归给了印第安王国。当然，在这一点上，联邦美国人表现出了大度的一面，就像前世棒子喜欢说屈原和孔子都是大韩民/国人，而中华则幽默的回答，“好吧，是你们的，都是你们的，连秦始皇都是你们韩国人祖宗的祖宗。”克拉克上台之后，迅速改变了杜鲁门时期的敌对外交策略，不仅维系了与德国的密切联系，还加强与大联盟国家之间的沟通和合作。直接与汉国建交？这多少有点拉不下脸来，南边和民主美国的红军、西边和印第安王国的山地部队，都还在荷枪实弹的对峙，这立马就找上门来攀亲戚也不是那个事。但美国人也攻得曲线救国，“没有办法与汉皇直接攀上亲戚，咱可以先与汉皇的亲戚套上关系呀！”其他国家不好弄，犹太总不存在着什么问题吧？何况克拉克政府中的国务卿托马斯·麦凯就是一位犹太裔人。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第454章德意志蘑菇

托马斯·麦凯，联邦美国共和党议员。

在克拉克赢得大选后组建的新一届政府中，出任国务卿一职。克拉克希望其犹太裔的身份能够帮助联邦政府走出目前的外交困境，赢得新的生存环境。

德国人在欧洲的称霸并不能给联邦美国带来足够的帮助。虽然德国陆军超强的战斗力已经得到证明，但欧洲占领地的各国抵抗运动此起彼伏，这大大牵制德意志帝国的战争能量。加之海军的短脚，至少在数年之前，小胡子并没有与汉皇直接掰手腕的能力。

当然，更重要的是经济。在发动战争之前，德国的经济就陷下崩溃的边缘。这也正是小胡子急于挑起战争的重要原因之一。欧战的胜利果实，在各个被占领国抢掠来的财富，亦大多转化为军费支出。“巴巴罗萨”计划最终没有打败苏联，迫使德军在东部吐出了绝大部分的土地。

而面对各地有组织的抵抗运动和大联盟的威胁，小胡子又不得不维持数量庞大的军队并持续在军事加大投入。无疑，这对于德国和欧洲的经济，是雪上加霜。

在这种背景下，联邦美国政府欲在经济和外交环境上取得突破，迅速摆脱战败和被分裂的阴影，就迫切的需要与大联盟改善敌对的关系。

可是……联邦美国的善意没有得到大联盟方面的回应，似乎汉皇也无意改变北美紧张的局势。即便是上托马斯·麦凯出任国务卿之后，也根本找不到打通双方关系的渠道。

倒是国土狭长的民主美国，在伦敦会议之后，积极展开活动，申请加入大联盟的举措，获得了汉皇钟义的赞赏。

1945年6月，在知秋市举行的大联盟元首会议中，刚刚建国还不到一年的印第安王国与民主美国，被各国元首全票批准其加入大联盟，成为了大联盟的第一百二十和一百二十一个成员国。

在本次元首会议中，另一项主要议题，就是对于法国戴高乐将军提出的法兰西光复计划进行审议。戴高乐得到机会，在一百二十一位大联盟成员国元首面前发表了“法兰西需要正义”的演讲。

坦白的讲，戴高光并不是一位合格的演员，在呼吁大联盟各国伸出正义之手，帮助法兰西复国的演讲中，并没有什么声情并茂，甚至连眼泪都没有流出来，只是列举出了德军在占领法国的残暴统治。

这让钟义有些失望，“妈蛋，昨晚白教了这家伙半宿。”

而其他大联盟主要国家的元首们亦对钟义搞出的这一出戏有些意外，“难不成汉皇要对德国人下手了？”

北美战争刚刚结束半年多，就连在美洲的盟军撤军行动也只是刚刚结束不久，汉皇怎么会选择在这个时候，这样急切的展开对欧洲作战呢？

小胡子最近又做出什么人神共愤的事惹怒陛下了？

不出意外的，在没有摸准汉皇的意思之前，各国元首对于戴高光的演讲表现的比较冷淡。这可不是乱表态的时候，说出兵帮法国人？万一汉皇不是想要与德国开战，那哪个国家敢跟德国单挑？可要是说不帮，万万一汉皇是真的下决心要重启欧战，那不就成了不跟上组织步伐吗？下次有好事时，还想不想让汉皇带你一起玩了？

嗯，这个时候还是先观望下好。就连太祖和蒋总统这对老冤家都是对望了一眼，又开始低头喝茶。

蒋总统心说，“尼玛这极品大红袍以前就是老子独用，娘西屁的，现在想喝点，还得求外甥女宋雪。”宋四如今是未央宫侍从室第一副主任，搞点茶还是不成问题的。

而太祖喝着极品大红袍，也有点郁闷，“好东西都让钟义这小子给弄去了，咱家产的东西，还得出口转内销才能喝到。”

戴高乐的脸色变得有些灰败，元首们的反应让他有些心凉。难不成在汉皇那苦苦求来的机会，就这样被浪费了吗？法兰西的复国之路，究竟何时才会有曙光出现？

空间巨大的圆型会场中，出现了“断篇”，在这个敏感话题上，没有人做那个出头鸟，或者说当钟义不表态时，也没有任何一个能够有决定权。

其实钟义也感觉拿捏的差不多了，“还是脸皮不够，修炼不到家呀！”感觉到大伙的目光都转移到他的身上，钟义无法像那些老油条一般视若无人。

轻轻咳嗽一声，按开了面前的话筒开关，“各位，法兰西人民的复国事业当然是正义的，没有任何一个国家可以将自己的意志强加给其他国家的人民。我们大联盟对于法兰西人民的正义诉求也是一直大力支持的，这在上一次全体会议时，我们已经表决通过。那么，这一次戴高乐将军代表法兰西人民来到这里，我想……”

钟义的目光突然扫到了会场的门口，出现了沐雨的身影。

最高级的大联盟成员国元首会议，当然不允许其他人打扰，在这样规格的会议中，在一百多位各国元首面前出点岔劈，那岂不是会成为全世界人的笑话？

明知这样，沐雨还时出现在了这里，钟义的心“咯噔”一下，“一定是有大事发生了，而且是万分紧急的事！”

钟义暂停了自己的发言，很多不明情况的元首也都诧异的摘下了翻译耳机，望向了已经走进会场的沐雨。

对于这位帝国红人，很多元首都并不陌生，“平生不识沐局长，便成元首也枉然。”这句话在大联盟的圈子内，并不过分。

看到沐局长脸上焦急的脸色，看到汉皇居然在这样的会议上暂停了发言，没有人认为他们这样是无礼的行为。大家和钟义想的一样，“一定是有大事发生了！”

沐雨停留在会场内的时间很短，只是将一张纸条送到了陛下手中，就又匆匆退了出去。这是元首会议，有资格留在会场内的，除了工作人员之外，就只有各国元首。心思慎密的沐雨当然不会留在会场中，那是会被人诟病的。

纸条上的字并不多，字迹也比较潦草。看得出，应该是沐雨在会场外临时写的。可是，坐得离钟义最近的犹大国王卡罗德·罗斯柴尔德却看到了钟义的身体，明显晃动了一下，手中的纸条居然有些微微颤动。

老爷子伸出手，用手指轻轻在会议桌上扣了几下，提醒钟义这是会场，有一百多位各国元首在盯着呢，不能失态。

以老爷子是海妮爷爷的身份，钟义还是人家孙女婿呢，红盾国王的动作倒也不算逾越。回过神来的钟义感激的点了点头，但脸上因为突然激动的红晕并没有消褪多少。

“很报歉，我**情部门刚刚收到了一份重要情报，所以我建议本次元首会议的其他议题暂停。我相信，我手中这张纸条上的内容，大家也都一定会很关注。我们是盟友，是联盟国家，我国的情报当然也会与诸位共享，下面我就来宣读这份情报：就在两个小时前，德国已经成功的秘密试爆一颗原子弹！”

“啊……”

会场内惊呼声一片。所有的元首都清楚这意味着什么，也终于明白沐雨会破例进入会场，因为这份情报对于大联盟来说，对于全世界来说，都绝对可以改变大多数国家的战略计划。

就如同戴高乐刚才的演讲之后，大家相信，汉皇的本意一定是要出兵欧洲。可现在……在核武器的威慑面前，没有人敢于去冒险尝试。

在此之前，唯一拥有核攻击能力的就只有大汉帝国。所以，在北美战争结束仅仅半年的时间，钟义就敢于将欧洲问题提到议事日程上来。可当德国也拥有了核武器之后……戴高乐的眼中已满是绝望，其他大国的元首亦在考虑怎样才能使汉皇放松核计划的管控，让自己的国家也尽快拥有核武器。

这年头，飞机大炮当然还是关键，可没有核武器，就意味着别人可以核讹诈你。有了核武器，就算是军事上的其他方面稍落后，也完全可以自保。

这一点，看看汉皇的脸色就知道了。

汉皇有意解决欧洲问题，大家早就清楚。可是一颗原子弹，足以将这个问题被无限拖后。大汉帝国本土在南太平洋上，德国即便有了原子弹，也很难攻击到帝国本土，可是如今的大联盟也算家大业大，托儿带口的。

德国无法攻击南华本土，不代表不能攻击其他大联盟国家，要是逼急了小胡子，德国空军在伦敦或是罗马、马德里扔上一颗原子弹，想想这事就让人有些毛骨悚然。

地中海周边几国元首的脸色亦都相当难看。乔治六世的嘴巴张了好几下，也没有发出任何声音来，不是知道是结巴的关系还是因为想到了其他，而没有发声。

会是没办法开下去了，因为消息来得突然，联盟主要大国之间没有任何的沟通，大伙的脑子都有些乱，包括钟义！

此前计划中的以小规模解决法兰西等国问题的想法，因为德国原子弹的试爆成功，没有了任何意义。小胡子那样的狂人，在拥有这等大杀器之后，钟义不认为他会如自己那样谨慎的使用原子弹。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第455章勇者无敌

欧洲上空的蘑菇云，震动的并不仅仅是万里之遥的知秋岛，还有大洋彼岸的联邦美国。

在橡树岭被核爆之后，美国的原子弹计划遭到了毁灭性摧毁。但芝加哥大学物理实验室等一大批技术成果并没有与橡树岭核工厂一同消失。甚至于在欧美结盟之后，还便宜了德国。

同样遭英国摧毁重水化工石，而惨遭重创的德国原子弹计划得以重新启动。有了联邦美国的技术和德国人原本就接近于成功的基础，“铀计划”在很断的时间内就走上了正确的轨道。

海森伯格领导的凯瑟威廉研究所建造新的原子反应装置，并将一部分联邦美国“曼哈顿”计划的研发成果融合到“铀”计划之中。

德国的第一颗原子弹就这样在大汉帝国忙于北美事务的时候悄悄的诞生了。吸取了三年前因为情报泄露“铀计划”被破坏的教训，这一次，阿道夫并没有急着宣布德国已经制造出了原子弹，而是命令继续建造更多的原子弹。直到第五颗原子弹被组装完成之后，海森伯格请示元首必须要实施一次试爆，才能确定“能把人从马上炸到两公里的炸弹”是否真正的制造成功。

所以，阿道夫选择在大联盟元首会议期间，试爆原子弹，当然巧妙的将试爆计划透露出去，让汉**情六处的特工们能够收集到这份情报，也是必须的。

事实上小胡子的计划，得到了完美的实现。

在波兰格丁尼亚的冻土荒原之上，代号为“酒鬼”的德国第一颗原子弹被成功引爆。大联盟元首会议被迫暂停，克拉克亦在白宫召开了紧急内阁会议，调整外交策略。

在后世，曾有人评价：“酒鬼”的出现，其影响力远超于帝国在日本和美军投下的数颗“淘气宝宝”。“淘气宝宝”只是加快了战争的进程，而“酒鬼”则是将人类的战争直接引入了核对抗之中。

从此以后，是否拥有核武器以及拥有核武器的数量，成为了大国之间比拼肌肉的一项重要指标。

“酒鬼”试爆成功之后，德国元首很快就面向世界宣布：德意志帝国已经拥有了制造原子弹的能力，并成功制造出了多枚原子。德国饱受他国核讹诈的日子一去不复返了，德意志有能力抗衡敌国的核攻击，一切侵犯德意志利益的敌人都将遭到都德军最严厉的报复。

钟义是一直阴沉着脸看完了小胡子的电视演讲。在元首会议休会期，墨索里尼和佛朗哥，还有爱德华和乔治兄弟先后联诀来到南洋总督府，并分别与汉皇进行了长达两小时的密谈。

很少有人知道具体的谈话内容，就连一直陪侍在侧的南洋总督钱志豪也是对此三缄其口，避而不谈。但外界人士一致认为，这两次密谈与汉军先后在大不列颠岛和亚平宁半岛上，部署具备核打击能力的远程隐身战略轰炸机h-41b二代虬龙有关。

以虬龙数千公里的作战半径，以及目前仍然无解的隐身能力，一旦大联盟决定对德国动手，几小时内h-41b就可以飞临柏林上空。

这是对小胡子公开发表“核对抗”讲话最有力的还击。

你不是说德国也有原子弹了吗？你不是说德意志有能力进行核报复吗？可是在虬龙的隐身打击能力面前，这样的狂言显得是如此的可笑。

无论是比核打击的手段，还是比核武器的性能和数量，没有人相信现阶段的德国可以与早在数年前就拥有原子弹和进行核开发的汉国相比。

其实钟义很想将核潜艇和已经进入技术攻关阶段的核动力航母计划拿出来，让狂妄的小胡子见识一下，核计划到底是应该怎么玩的。不是说有了原子弹，你就玩明白核技术了。虽然“核裂变”理论的确是德国人最先提出的，虽然如果没有大中华基地和钟义的出现，这个世界上最著名的核专家也的确大多是德国人。

可是因为有红警基地，因为钟义的先知先觉，人类的科技已经被大大提前。大汉帝国的核能应用技术对于现在德国人来说，绝对是外星科技级别的。

“几颗原子弹而己，又投不到南华来，有什么可值得狂的？”

卫青阁办公室内，谭亚宁抿着小嘴，一动不动的袅袅而立，看着陛下在那里驴拉磨般走来走去，还一边骂骂咧咧的发泄着心中的狂燥。

“要不，我去把他们的实验室炸了吧！”眼见陛下的狂燥劲没完没了，大虎妞突然说了句一下子让钟义就停下来的话。

看着平静如常的谭亚宁，就仿佛她要炸的是一座航道上暗礁一般。钟义嘿嘿一笑，“你知道你在说什么呢吗？”

“你自己刚才不都是说了吗，就几颗原子弹而己。炸了就完事了呗！”

钟义：……

无知者无畏，还是勇者无敌？自从那次成功的引爆萨凡纳港之后，大虎妞的人生信条就是炸弹可以解决一切。

钟义突然想起了前世网络上一句挺有名的个人签名挺适合大虎妞的：彪悍的人生无需解释。

用炸弹去炸原子弹……这样的想法也许只有大虎妞能有。严格地说原子弹也是一种炸弹，可是……得多少c4捆在一起，才能顶一颗原子弹呀！

就算是帝国的核弹头已经开始小型化，那恐怕也得顶得上近万吨贩tnt**吧。

可是，人在紧张的时候，很容易被问题困在其中。而一旦冷静下来，又往往会有一种拔云见日的感觉。正所谓不识庐山真面目，只缘身在此山中。大虎妞有些胡闹的建议，让钟义数日来狂燥的情绪找到宣泄的出处。

是呀，不就是几颗原子弹而己吗？明知道现在的德国人根本没有能力将它们投到帝国的核心区域。那又有什么可怕的？现在又不是后世的冷战时期，美、苏双方都拥有潜射、空袭以及洲际导弹的远程打击能力。

德国人制造出了原子弹又能怎样？从打击手段来说，帝国依然占据着绝对的主动。与其在这里懊悔注意力过于集中北美，而忽略了欧洲的核研发，还不如现在就开始制定出计划，将小胡子高扬的头再次打回到裤裆之中。

“呵呵！大虎妞，过来！”

“干吗？不许叫我大虎妞，你才是大虎妞，你全家都是大虎妞！”

钟义：“……从人类繁殖学来讲，你这种说法是不科学的。我们全家要都是在大虎妞，那我那些闺女儿子都是哪里来的？”

谭亚宁：“……臭流氓！”

“啊！松手，君子动口不动手！”

“哼，我不是君子，我是女人！”

……

男人与女人的战争，一般都是男人占得先机，而女人赢得最后的胜利。与武力值无关。

但很明显，自从谭亚宁成为卫青阁最高统帅办公室专职秘书之后，这种理论已经被彻底颠覆！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第456章地中海危机

一直滞留在北非阿尔及利亚的戴高乐很意外的，接到了汉军驻非洲司令王以哲元帅的邀请，一架皇家空军的军用运输机将其接到了埃及。

在开罗城东郊穆塔盖姆山上的萨拉丁城堡中，戴高乐更加意外的见到了汉皇，当然还有陪同在陛下身边的最高统帅专职秘书谭亚宁上校。

在雄俊的萨拉丁城堡内城中，汉皇率领着帝**中几位大佬级重要人物，与戴高乐秘密会晤的时间，长达一周之多。

帝**总参谋长叶为洵元帅详细询问了法兰西抵抗组织复国运动的情况，但戴高乐的回答并不能令人满意，甚至于还不如帝**情六处的情报更加细致。

钟义有些失望，以前世戴高乐执掌法国政权后的表现，与现在满脸颓废的戴高乐反差很大。也许是复国的希望越来越渺茫，严重损耗了这位高卢将军的斗志。

可对于帝国来说，也没有更好的选择。再扶植一个红色政权？那根本不符合帝国的利益。大汉帝国不是前世坚决反/共的美国，也不是一心扩张红色版图的苏联。

对于马恩主义，帝国的态度一直是不支持也不反对。甚至大联盟内部，已经加入了数个社会义制度的国家，很多时候，什么样的政治制度，与帝国的中兴路、大国梦并没有不可调合的冲突。

德国统治下的法兰西，有很多形形色色的抵抗组织。可影响力比较大，也获得了其他国家认可的就只有戴高乐领导的自由法兰西。

再加之戴高乐在前世，在西方国家中率先与新华建交，并拒绝美国的强权监护，退出“北约”等举动，还是深得钟义的赞赏。或者说，在西方的那些政治家中，戴高乐也是钟义比较欣赏的一位。“戴高乐义”的影响力与“大欧洲体系”的提出，可以说是欧盟最初的雏形理念。

当然还有他的那本著作，“让德国人赢得战争只花了十五法朗”的《建立职业军》，以及那句著名的“法国除非站在最前列，否则就不称其为法国；法国如果不伟大，就不称其为法国。”

想必，现在这种颓废状态下的戴高乐是绝对说不出这样的豪言壮语的。钟义有些感叹，却也没有再难为他，让一个有着一百九十八公分身高的大个子，让一个立志成为伟人的男人就那样偻佝在壁炉边，是不道德的行为。

“夏尔，在瓦莱塔，在伦敦我都向你承诺过，大汉帝国一定会帮助法兰西人民复国的正义事业，可是看你现在的样子，我感觉你污辱了我！”

为了能够戴高乐更正常些，钟义首先开了一个小玩笑。

“怎么可能，不管怎样，我都还是很尊重陛下您的，毕竟您和您的帝国，已经给了我……什么？陛下，您的意思是说……”戴高乐的声音突然变得高亢，身体也挺直了起来。

妈蛋，个子大是好！乔丹也不过是这么高吧！

戴高乐的激动，让钟义不得不抑起头来看他。但法国人很快就意识到了这一点，故意后退了一步，让双方的目光更容易在同一条水平线上。

这个小动作让钟义更加相信，自己的选择没有错。

“夏尔，绝望和仇恨已经蒙蔽了你的眼睛。难道你没有发现，今天参加这次会晤的有帝国海外驻军的两大司令吗？

王以哲微笑的点了点头，于学忠则是学着戴高乐的样子，做出一个西方人习惯的耸肩撇嘴的动作，以示对他忽略自己存在的抗议。

大家都已经见过多次，尤其是这次陛下与叶帅亲临开罗，调整地中海周围的帝**事力量部署，以应对德国成功试爆原子弹后所带来的第二次地中海危机。

身为中东驻军司令，于学忠很清楚自己以后少不了会和这位“自由法国”的领袖打交道。况且，在当年“打回老家小红旗”事件之后，相对前东北军的其他将领，相对淡出的于学忠能被陛下任命统领帝**中东司令部，在汉军内部，还是有很多人不服气的。要知道，同为两大海外司令的另一位，可是帝国元帅王以哲。虽然于学忠和王以哲有着几乎相同的出身，但无论是东北军移民南华之前，还是在正式加入帝**之后，王以哲在军中的威望都绝非于学忠所能比拟的。于司令迫切的希望自己可以为帝国建功，让陛下对自己的信任实至名归。

这无关权力，无关其他，只是军人的荣誉当然要在战场上获得。于学忠想用自己的战功让自己在军中同僚中更硬气一气，至少是那些东北军的老兄弟们中，一起喝酒的时候，可以嗓门更大些。

总不能让王铁汉这后起之秀都跑到自己前面去吧？

在皇家空军“虬龙”战略轰炸机进驻意大利北部重镇米兰的军用机场之后，小胡子立刻在阿尔卑斯山脉北侧开始部署更多的拦截力量。并扬言，如果汉军不撤走在米兰的“虬龙”隐身战略轰炸机，德国就将作出严厉的报复行动。

“没有人能将刺刀顶到德意志的胁下，汉国也不可以！英勇无敌的日耳曼人有信心也有能力，对任何敢于挑唆德意志尊严的敌人做出最有力的回应。”

德国元首一如即往的狂妄如斯。

当然，自认为欧洲霸主的德国人也很快用行动表示他的决心。射程可达到八百公里以上的v-5弹道导弹，被布置到了亚眠和阿姆斯特丹地区，这当然是针对英格兰和苏格兰两个大联盟国家。

同时，在法国的中央高原地区，号称可携带核弹头的中短程v-5弹道导弹移动发射装置也被大量部署，目标直指大联盟在欧洲另外俩个重要国家——意大利和西班牙。

这样的局势，让无论是德国领导的欧联国家，还是几个大联盟国家的人民，都被笼罩在恐惧之中。有人将这次因为德国试爆原子弹而引起的对恃称为欧洲核危机，亦有人称其为第二次地中海危机。

在战争之初，盟军在地中海一扫协约国多国部队势力之后，地中海的上空再次布满了战争的阴云。而这，距离北美停战还不到一年的时间。

正是在这样的背景之下，戴高乐被邀请到了萨拉丁城堡中。可是，不光是戴高乐，应该说所有人都不会认为汉皇会在很可能引发核大战的情况下，依然决定要对德国采取行动。

促使钟义下决心的，当然不是大虎妞的那句彪悍之语。而是这次军情局的表现相当不错，军情六处的情报最终确认德国只有制造出了数枚原子弹，而且根本就没有将核弹小型化以装载在导弹上的能力。这意味着德国的核打击只能是最原始的飞机空投的方式，那些在技术指标上，的确可以携带核弹头的v-5导弹只是吓唬人的。

当然，装载普通弹头的v-5的破坏力依然没可小视，以帝国现有的导弹拦截技术，也不可能将其全部拦截。只是没有核弹头的v-5还不就是无牙的老虎，即便是德军可以利用移动发射架对意大利和西班牙，甚至是大不列颠岛上进行攻击，那种程度的损失在钟义看来，都是可以承受的。

甚至于，相对于长期处在德国的核威慑下，连墨索里尼和佛朗哥也坚决的选择了“长痛不如短痛”，在德国的核力量还不足以形成毁灭性打击的时候，一劳永逸的解决这个身边的巨大的威胁，无疑才是最正确的选择。

在戴高乐离开之后，萨拉丁城堡中又先后迎来了数位客人。

英格兰国王乔治六世、意大利元首墨索里尼、西班牙元首佛朗哥以及犹大王国太子哈曼殿下，先后秘密入驻了萨拉丁城堡。

这座城堡是在11世纪，为了抵抗十字军入侵而修建的。具有讽刺意味的是，如果的它却成为了十字军国家元首们汇聚，合谋对付欧洲另外一个国家的根据地。

说服欧洲三国元首同意对德国进行打击，并没有浪费钟义太多的力气。况且，这次打击，三国只是提供机场等地勤支持。行动将由帝国皇家空军和红盾王室空军联合执行。

当然，欧洲三国的军队也必须要做好准备，随时应对德军可能的报复行动。

“一切都是值得的！”在英国分裂之后，重新掌权的乔治六世显得很有担当，“没有核能力的国家，就算不上大国，有核能力的敌对国家，值得我们付出一些代价摧毁他们。”

钟义：……

妈蛋，这明显是戴高乐在第二次当选法国总统，建立法兰西第五共和国后的台词，居然被结马国王抢先总结了出来。“时势造英雄”，老祖宗总结出来的话，果然是精辟无比。

为了避免引起德国人的警觉，欧洲三国元首在同意对皇家空军和红盾空军提供任何需要的支持之后，就离开了萨拉丁城堡。接下来，怎么攻击，怎么摧毁，那就是汉后的事了！

别看乔治说的光鲜，墨索里尼和佛朗哥答应的痛快，这几个货都回国的飞机上，暗暗盘算行动之后，可能会遭到德国何种程度的报复。

“一定要尽快拥有原子弹，拥有核反制能力”，这是三位国家元首共同的心声。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第457章“断刺”行动

攻击德国的导弹阵地，行动并不困难。甚至于摧毁德国的核研究基地，在钟义看来，亦有九层以上的把握。

在“虬龙”的隐身能力依然是无解的年代，在盟军的基地遍布世界各地的年代，皇家空军想要轰炸哪，都谈不上太困难。

只是相对于德国拥有的那几枚原子弹来说，更让人难以琢磨的反而是那位德国元首。

虽然，在苏德战争默契停战之后，在公海舰队再次被盟军重创之后，德国的综合军事实力已经远远不能与帝国相提并论，但狂人的想法绝不能以常人度之。

在帝国对发起手术刀式打击之后，小胡子是否会孤注一掷，为了他那所谓的“德意志的骄傲”，在明知不可敌的情况下，与盟军决一死战呢？

在之前，无论是军情六处的情报显示，还是总参推演的结果，都认为深陷经济危机和各地游击队抵抗泥潭中的德军，并没有做好与盟军全面开战的准备。甚至更有乐观者认为，现在的德军的战力已经远不是开战之初横扫欧洲大陆的那支无敌铁军，他们根本就没有帝**放手一战的能力。

当然，也有很多的反对意见。认为在遭到打击之后，小胡子肯定会殊死一搏的帝**将领亦不少。他们认为一旦打击行动开始，就意味着大联盟与欧联国家之间全面战争的爆发。

军情局的情报坚定了钟义对德国导弹阵地和核设施进行打击的决心。或者说，从一开始，钟义就打定了主意要解决欧洲问题。

欧洲绝对不能是德国唱独角戏，即便不能是前世的二战那样，彻底终结小胡子的统治，亦要给德国制造出几个足以牵制它继续扩张的对手。

为了防止小胡子可能的发疯，中东和非洲两大海外驻军司令部加紧了军队调动。装备猛玛坦克的近卫第30装甲师、近卫第6、第7装甲先后抵达了土耳其海峡北部领土上的小城埃迪尔内。在这里，大汉近卫装甲部的钢铁洪流可以在两个小时内就穿越保加利亚与土耳其的国境线，进入欧联成员国境内。

在另一侧，大汉近卫第十军，即帝国唯一的一支以山地训练为主的近卫部队，抵了亚平宁半岛北，与意大利的阿尔卑斯部队汇合，在意大利和奥地利的边境线上保持了足够的压力。

当然，更大的行动在地中海。帝国皇家海军印度洋舰队与犹大红盾舰队先后进入西地中海，在法国利翁湾外面的海域，形成了一道严密的海上封锁线。六艘航母上的侦察机几乎是不间歇的对于法国中央高原上的德军导弹阵地进行监控。

“如果需要，帝国及所有盟国，有能在两周之内，在地中海地区集结出一支规模近百万的地面部队，请不要低估大联盟支持法兰西人民正义的复国运动的决心！”

在法国的马塞港，汉、德两国外交部长进行了一次部长级会谈。这被认为是双方对于和平解决第二次地中海危险所做出的最后一丝努力。

但是，大汉外务大臣威尔森阁下强硬的话语，让德国外交部队里宾特洛甫愤怒不己，“他们（汉国）根本没有诚意解决这个问题！要知道，是汉国的轰炸部署德国的周围。进行核讹诈的是汉国，而不是德国。地球人都知道，我们没有能力在南华大陆的附近部署可携带原子弹的任何武器。”

德国外长在举世瞩目的情况下，以这样类似于服软认怂的语气回答记者的提问，这绝对是战争爆发之后的第一次。

不过这样的异常举动并没有引起大联盟方的注意，或者说钟义也根本没打算让谈判进行下去。自从日本入侵中华，德国入侵波兰，第二次世界大战全面爆发之后，谈判还有用吗？

在新的世界秩序还没有稳定的形成之前，任何谈判都只是拖延战争或是转移注意力的手段。再谈，德国可能在法国撤军吗？对于大联盟方面来说，这样的谈判，无非就是给德国以更多准备战争的时间。

以最快的速度，最准确的打击，摧毁德国部署在法国和荷兰的v-5弹道导弹，更重要的是要在第一时间摧毁位于柏林和莱比锡的核技术实验室，使德国推动在短时间继续制造原子弹的能力。这就是钟义在卫青阁统帅部会议中，对“断刺”行动提出的要求。

为此，在秘密的萨拉丁堡会晤之后，帝国总参制订出了详细的作战计划。不仅仅是首个阶段对德国的重点目标实施手术刀式打击的“断刺”行动，还包括了在打击之后，盟军部队如何应对极可能出现的德军疯狂反扑。

在会议后，叶为洵几人随着来到了陛下的办公室。在办公室中只剩下沐雨和蒋云志几个之后，叶帅表示：即便能够成功摧毁德国的导弹和核研究设施，但以德国空军的实力，亦完全有能力将已经制造出来的原子弹搞到周边的几个大联盟国家境内。

这样的结果似乎并不出钟义的意料，陛下的嘴角露出了一丝淡淡的邪笑，“为洵，记得满清时期的日俄战争吗？那战争哪国人死的最多？”

叶为洵：……

钟义没有理会无语的叶帅，转身继续问：“沐雨，你能确定德国只有五颗原子弹吗？”

“陛下，是四颗，已经试爆了一颗‘酒鬼’！”

钟义：……

这一次无语的换成了陛下，但随即，钟义又把头转向了蒋帅，“云志，如果欧洲几国每个家都挨一枚原子弹，结果会是什么？我们有损失吗？”

“他们更加疯狂的希望在帝国这里拿到制造核武器的技术。我们的损失……也许我们要发几封慰问信，再搭上一批援助物资！”

蒋帅的话，让其余的三个都无语了。沐雨突然发现，其实在这个房间中，自己绝对不是最阴险的那个，也许……只有叶帅是个厚诚君子，那俩个……

“有没有可能，德国的这几个颗原子弹都投向一个国家？比如说意大利？小胡子对于墨索里尼的‘背叛’，一直是耿耿于怀的！”陛下突然又提出了一个问题。

“那就算他倒霉，谁让他最能拉仇恨！顶多，我们把全部的援助物资，都给送去就成了！”

叶帅如刚想明白般，边说边喝了口茶水，其轻松的神态让沐局长顿时内牛满面，“妈蛋，我确认，我是这个办公室里，心里最阳光的一个！”

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第458章马赛六条

将战场设在他国的土地上，这是列强们最擅长玩弄的手段之一。

满清时，一场日俄大战，将中华的东北打的满目疮痍；二战时，美国把战场设在欧洲，设在太平洋，把北美经营成了世界第一繁华之地。

如果，德国的远程战略投放力量，可以将核弹威胁到南华本土，那么汉皇还会如此坚定的决意要解决欧洲问题吗？

这是个没有答案的问题，因为……根本也不会有人敢于这样质问汉皇。

在马赛，嚣张的帝国外务大臣威尔森阁下提出解决欧洲核危机的六个条件，这在后世被称为《马赛六条》。

第一、结束大联盟与欧联成员国的宣战状态，德军必须要退出在战争中侵占的法国等多个国家的领土，并尊重和承认当地人民的选择，恢复其**自主的统治权。

第二、与大汉、犹大、新华、英格兰、意大利等有核国家共同协商，成立国际原子能机构，以承担促进和管制核技术的双重责任。

第三、大汉帝国愿与德意志帝国一共承担组建联合国的工作，愿与世界各个主权国家一同建立一个拥有广泛普遍安全制度的新世界秩序。

第四、在联合国的范畴之内，解决各地区和各个国家之间的领土纷争，组建新的世界贸易组织，恢复各大洲之间的商业往来，以帮助各国迅速走出战后的经济危机。

第五、在稍后的德汉元首会晤中，将进一步商讨两国的裁军协定和导弹发展限制条约。

第六、欧联各成员国必须立即撤销对于犹太人和其他种族的歧视和迫害政策，开放移民限制。

不要说大汉帝国和大联盟没有诚意，威尔森的在外交场合的态度一惯嚣张，但《马赛六条》并没有一味的限制德国。

汉皇还是流露出了结束战争，结束对抗，重新构建新世界秩序的强烈愿望。并因此作出了相当的让步，组建联合国，邀请德国共同作为主要发起国；成立新的世界性贸易组织，同样没有将欧联成员国摒弃在外。

在《马赛六条》中，如果说钟义依然将大联盟视为一个整体，那么德国以及其他“欧联”国家已经成为了可合作对象，而并不是敌人。

但是，有大汉帝国的外务大臣率先提出这六条，不管内容如何，本身，就是将大汉置于其他国家之上。这对德国人来说，不是不能接受……而根本不可能接受。

德国外长里宾特洛甫在请示元首之后，并没有马上中断会谈，而针对汉国提出的《马赛六条》，逐条作出了回复。

第一、德军可以退出占领地，但这些地区的政府重建工作，则必须在德国的指导下进行

第二、原则上同意成立国际子能机构，但……有那么多有核国家吗？

第三、联合国，这个可以有。但是，联合国的总部必须在欧洲。

第四、做生意，没问题。你汉国先把地中海全面开放了再研究其他。

第五、汉、德元首会晤？欢迎汉皇来柏林。

第六、欧联各成员国的种族政策，属于国家内政，他国不宜干涉。至于说移民，你们不就是想要犹太人吗？拿钱来，一个移民证一万德国马克，没钱免谈。

“我xx个oo的！”威尔森暗骂了一句大汉国骂，“妈蛋的，老子感觉我就够狂了，还是比不了人家狂的丧心病狂。”

看里宾特洛甫的意思，六条挨个反驳，那就是一条没一条，根本没得谈了。这一次，威尔森没有再挥洒他已登峰造极，堪称炉火存青的演技，很绅士的微笑，“里宾特洛甫阁下，很高兴与您共事多日。要谢谢贵国元首的决定，终于让我们可以很快的结束这次谈判，噢！天气不错，看来我又可以休假了！我在益州有座酒庄，不仅可以喝到纯正的霞多丽，吃到美味的烤袋鼠排，还可以欣赏到美丽高贵的黑天鹅，阁下有兴趣和我一起组队去休假吗？阁下这次的谈判任务完成的这么出色，我相信贵国元首一定也会同意批准您一段假期的。”

里宾特洛甫：……

“妈蛋，这货还能更无耻点吗？”德国外长被气得差点当场失态。这就是赤/裸/裸的炫富吗？难道这货不知道他这么做，会很拉仇恨的吗？

“可是……貌似人家说的还真不是假话。南华地广人稀，这些贵族高官们，圈一些地，建个酒庄，是很正常的事。”

羡慕嫉妒恨，里宾特洛甫并没有发现，自己不知不觉中已经落入了威尔森的节奏。这在外交谈判中，本是大忌。可是一来双方都做好了谈崩的心里准备，二来在这种场合如威尔森这种公然炫富的极品表演，还是比较小众，极少见到的。

“南华的霞多丽不错，可是，在我看来，还是慕尼黑的黑啤酒更像是男人喝的东西！”

当然不甘心看威尔森在那里得瑟，里宾特洛甫忍不住打击了他一下。

“是吗？那一定找个机会去尝尝，可是我担心……哎，还是不说了，战争中的那些事情，不应该是我们这些外交官应该涉及的。”

“战争？”里宾特洛甫当时就瞪大了眼睛，难不成汉国还真准备与德意志再打一场世界大战吗？

“好吧，里宾特洛甫阁下，今天就到这里吧，我们都回宾馆休息下，也许明天早我就能接到陛下的休假通知了……”威尔森依然在那里卖弄着。

里宾特洛甫强忍着怒火，站起身来，与德国代表团的其他成员一起离开会场。

“老大，你说德国会上当吗？”

回到宾馆，一名大汉外交部年轻的参赞悄悄走到外务大臣身边。

威尔森皱了下眉，本想训斥一句，可一看是拉莫尔贡家族的子弟，是帝汶王室成员，赫巴尔的子侄，便耐下心解释了几句。

“德国人中不中计，都并不能为决定性的因素。外交官的任务，是把真话说成假话，把假话说成真话，说别人不愿说的话！小子，你如果想建功立业，让万千少女为你狂喊呼叫，那还得是去军队。作外交官，一辈子也没有那么风光的时候。”

……

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第459章重建和摧毁

姜是老的辣！

正如威尔森所说，在马赛的谈判桌上，外务大臣发出的战争恐吓，并没有能抵消德国元首的愤怒。

“这算什么？德意志军人牺牲无数才赢得的胜利成果，居然要在谈判中恭手让出？撤军，撤你妹呀！”

没有人知道在总理府公园的地下办公室中，元首是如何发泄自己愤怒的。是砸碎了办公桌，还是狠狠的蹂躏了一番他的情人爱娃？

上述那一句满是大汉帝国味的话语，是汉皇在卫青阁办公室内，学着小胡子昂着头的样子，表演给谭亚宁看的。在钟义看来，“马赛六条”，是符合世界发展局势的，是大势所趋。

但这不意味着德国元首就会心甘情愿的接受，不仅是因为“马赛六条”的内容，还因为这是汉皇率先提出，而并非是小胡子的“发明”。

“食素者”阿道夫在权利和尊严之争方面，绝不是吃素的。

如果整个世界维持现状，那么必将进入以汉国为首的大联盟和与德、美为首的“欧联”的“两极世界”，谁能够在这次欧洲核危机中占据主动，那就意味着谁将成为国际政/治中的主流，

无疑，抛却了种族之争，而纯是利益结合体的大联盟目前制霸世界的路上处于领跑位置。无论是经济还是军事，德美为主“欧联”并不占据任何上风。

可小胡子没准备就此认输，一旦在大汉帝国的主导下，形成新的国际秩序，那就意味着纳粹党几十年来的努力，付之东流。而自己也将成为汉皇之下的世界第二人。

对于其他人来说，老二这个位置已经相当不错。正如墨索里尼、佛朗哥之流，还一直在为此而努力。可对阿道夫，骨子里的狂热和性格中的狂妄，都决定了他不可能居于人下。

虽然，无念经是古德里安，还是戈林与邓尼茨，都明确表示德国的三军种，都没有一举战胜汉军的实力，唯今之计，只有潜心发展，利用占领区的众多资源，打造一支更强大的现代军队。

对于德国的科技水平，几乎所有的德国人都抱以乐观的态度。纵然在某些方面，德国的军工技术还落后于汉国，但差距并不是让人绝望的那种。

让人绝望的是双方的经济差距。1945年上半年，在战争结束后的这半年内，大汉帝国的gdp值是德国的五倍以上。而且，这还是只是对南华本土的统计数字。如果再加上帝国四大总督府的数据……估计那会吓死人的。

“我的元帅、将军们，我想知道，如何做才能够实施对南华本土的攻击？”

阿道夫语音刚落，地下会议室中，无论是功勋卓著的老帅元勋们，还是倍受恩宠的新晋豪贵，大家都做出了一个相同的动作——面面相觑。

元首这是间歇性妄想症又犯了吗？攻击南华本土？德国在印度洋上一个基地都没有，就连非洲也几乎全是大汉帝国的地盘？拿什么去攻击？

更有一些将领脸憋的通红，差点就喷了出来。“尼玛，咱们连地中海都越不过去，还去打南华本土？拿什么打，用嘴炮打吗？”

这就是差距。希姆莱领会了元首的意思，可是苦思无解，想不到什么办法可以元首爽一下。

虽然这两年来戈林在元首心中的地位已远不如之前，但对于元首心思的理解，仍然无人能出其左右。在其他将领或闭目或躲避的时候，戈林站了起来，“元首，如果有一种航程超过三万公里的飞行器，我们就可以实现对南华本土的直接打击。当然，这可能很难，更为现实的是我们自己建造和在联邦美国买来的航空母舰都已经快要下水了……”

“用航母舰队打击南华，没有可能！我们的海军在短时间内还无法与汉国的海军正面抗衡。但戈林你说的大航程飞机是个好主意，而且你的想法也提醒了我。盖世太保方面曾经向我汇报过，提及南华方面已经研发了一种新型潜艇，据称可以无限在海底续航，他们称之为核潜艇。”

“啊？核潜艇？”

会议室一片倒吸凉气的声音。这年头，只要提及核字，总会引起人们的恐慌。就算是德军的这些高层，也未必对“核”有太明确的认识。

核动力，在全世界，也是一个绝对超前的概念。在很多人的心目中，利用“核裂变”原理造成的原子弹，不就是一种破坏力超强的终极武器吗？

“和平利用核能”这个说法，在这个年代，依然还只是停留在科学家们的学术报告上。

即便是接受力超强的德国元首，也只在戈林提及超远程大飞机时，才想了盖世太保的情报中，曾提及“核动力潜艇”这个名词。

一旁的希姆莱点了点头，示意元首的记忆力很准确，而没有具体解释“核动力潜艇”的情况。不能在众多国防军将帅们的面前，抢元首的风头，更何况，他对“核动力潜艇”的概念，也只是停留在那是一种很先的潜艇的层次上。

特务头子不懂，不代表别人也都不懂。在座的人中，就有一位最顶级的潜艇专家。海军部长邓尼茨元帅就正坐在长条型的会议桌旁。

北美停战后，躲在巴哈马的公海舰队作为谈判条件之一，回到波罗的海的母港威廉军港。凯尔特海的惨败，并没有邓尼茨失去阿道夫的信任，小胡子并不糊涂，公海舰队的战力无法与盟军舰队相比，是不争的事实。反而因为邓尼茨的决断，保存了公海舰队的部分舰职，最主要是人员上为德国海军留下种子，使得元首更加的看重邓尼茨的指挥才华。

海军元帅在元首心目的地位不降反升，得益于德国上下一致决定大力发展海军，缩短与大联盟海军的差距。他们意识到了，没有海军的德国，再强也只能是称雄于欧洲，在涉及到世界其他地区利益的时候，没有强大的海军，没有现代化的航母编队，就意味着你没有太多的发言权，至少是没有实际的干涉能力。

德国正在建造的两艘齐柏林级航母已经下水总装，在联邦美国购来的四艘埃塞克斯级航母，也有两艘马上就要交付。很快，邓尼茨的公海航队，将不会再面对缺乏主战力量的尴尬境地。

但汉军已经研发出“核动力潜艇”这个情报，却犹如一盘凉水浇在海军元帅身上般，让邓尼茨立即变得目瞪口呆。

元首注意到了海军元帅有些异常的表情，“卡尔，有什么问题吗？”

“嘿！希特勒！”邓尼茨的纳粹军礼很标准，并不像其他国防军元帅那样，只是敷衍了事。“元首，如果您刚才说的是真的，我想我们有大麻烦了！”

“噢？”阿道夫的脸上也露出了一丝惊容，海军元帅不是戈林，也不是希姆莱，他不是一个喜欢夸大其词的人。

“我们的情报中，还并不清楚汉国的核潜艇已经发展到什么程度了。可是，如果他们的核潜艇已经开始服役，那么我们所有的军港都已经不在安全，甚至是时刻受到打击的威胁！”

……

“可如果汉国已经拥有了这么先进的武器，他们为什么不宣布呢？那样岂不是在谈判中占据更多的主动？”在听完邓尼茨对于核潜艇可怕的续航能力的介绍后，希姆莱扶了扶眼镜，问出了所有人的心声。

海军元帅惨然一笑，“元首，如果汉国公布了核潜艇的消息，您就会同意在《马赛六条》上签字吗？”

“当然不会！德意志不会惧怕任何人，更不会向任何强权低头认输！”虽然心中也极大的被震动，但阿道夫依然高昂着头，就如同1939年入侵波兰之后，他在国会激情演讲时的一样。

大多数人都明白了邓尼茨的意思，汉皇也很了解元首的性格，无论是汉国宣布拥有了多么强大的武器，元首都不会轻易低头认输，尤其是‘酒鬼’成功试爆之后。

既然宣布和不宣布的结果是一样的，那么……以汉皇的雄才大略，又怎会放弃核潜艇对德国突然打击的机会。

“戈林，如果将核动力装置缩小，并安装在飞机上，是不是就可以实现超远程飞行的能力？”

天才与精神病的区别，就是天才会为疯狂的想法而努力，而精神病是想完了，自己都忘了。

在前世二结末期，德国就涌现出了许多末日武器。可以说，如果德国可以再多坚持一年，那么战争的胜负也许会被改变。

这一世，元首依然疯狂。核动力飞机——多么先进，多么疯狂的想法。至少在前一世的二十一世纪，这个想法依然没有任何实现的迹象。

可戈林是什么人，肥大的身躯费力在椅子中站了起来，用力一磕皮靴，“嘿！希特勒，元首，我会尽力实现您的愿望。”

这才会说话，明明是戈林提出了超远程轰炸的计划，现在却成了首相的愿望。

只是，核动力飞机或是所谓的太空战机都只是遥远的梦想。德国人还并没有意识到，汉军频繁的调动，并非只是恐吓和武力威胁。早已下定决心要以最快的速度解决欧洲问题的钟义，已经将目光投向了欧洲的两大城市——巴黎和柏林。

一个是要重建，一个则是摧毁！

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第460章第三帝国之殇

德意志第三帝国狂想曲依然在热闹的演奏着。

并不是前世那样，因为生存空间的被压缩和双线战场的同时失利，德国的科学家们研发新武器也不得不最大程度的节省材料和减少工序的繁锁。

在这一世，元首可以拿出足够的支持力度，来让他的科学家们研发更先进、列富开创性的划时代武器。

核动力飞机的设想，最终还是被证实以现在的科技水平，是无法实现的。但德国飞机设计师的另一创意，同意引起了空军元帅戈林乃至元首的注意——daimler-benz-project-c&e空中航母。

不需要懂外语，前俩个单词对于后世的华人来讲，同样是鼎鼎大名。戴姆勒-奔驰，那个表盘式的车标即便中华经济已经开始腾飞的二十一世纪，亦是尊贵的象征。

在战争期间，戴姆勒-奔驰公司应元首的要求，转入军工生产之后，设计制造出了一大批性能优异的坦克和战机。空中航母概念正是在巴巴罗萨计划全面展开，德军在苏联的土地上长驱直入之时提出的。

因为苏联的领土纵深过于巨大，历来习惯以牺牲航程而增加战斗参数的德军战机，很难能够对苏军的大纵深后方构成威胁。为此，德国空军提出了研发重型远程战略轰炸机的计划，要求各飞机公司的设计参数不得低于大汉帝国当时正作为主要轰炸机机种的h-40地狱眼。

但是最后的结果却并不理想，受限于喷气式战机制造技术，德国几家大型飞机工厂设计出来的样机，都无法达到空军的要求。无论是ju-287四发的重型土拔鼠轰炸机还是福克沃尔夫fw-283，配载了宝马发动机的空中恶狼重型战略轰炸机，都与大汉的h-40地狱眼相差甚远。而戴姆勒-奔驰公司别具匠心提出的空中航母计划，也没有入得了戈林的法眼。

与漂亮且性能出色的“地狱眼”相比，那根本就是丑陋的地精才能设计出来的东西。

可是，当元首再次提出超远程轰炸的时候，戈林想起了那个“地精设计出来的东西”。在四年前，戴姆勒-奔驰公司的技术人员就声称，搭载五架子机的空中航母可以在距基地六千公里之外，放下子机对敌对目标发起攻击。

那么如果在喷气式战机已经成为主流的今天，有没有可能将这种空中航母的作战距离再次增加呢？戈林没有联系戴姆勒-奔驰公司就迫不及待的去向元首汇报，果然，阿道夫对此也很感兴趣。

因为南华的特殊位置，元首很清楚，海军的实力不济，使得德国并没有能力对大汉帝国的本土造成威胁。但是，汉国却可以将隐身轰炸机和航母战斗群部署到自己的眼皮子底下，这种不对称的打击能力，深深的刺伤了元首已经习惯高傲的内心。

想尽一切办法，攻击南华本土，让汉皇知道德意志第三帝国的决心，知道日尔曼雄鹰并不是其他国家，想欺负就可以欺负的。

不一定非得是要原子弹，哪怕只是一枚普通的炸弹，也一定要让德军的身影，出现在南太平洋，出现在汉皇的“视线”之内。

听完戈林的汇报，元首决定中断今天的所有行程，而是与空军元帅一起去视察戴姆勒-奔驰公司在慕尼黑的飞机制造厂。

八架mep。1101——梅塞施米特“银翼杀手”战斗机为元首专机提供护航。应该说，在个人生活方面，阿道夫还是比较节俭的，相对于大汉皇室由皇道-737金色梦想改装而成的豪华版金龙专机，德国的空军一号就显得寒酸了许多。

容克斯ju-ef232军用运输机改装成的元首专机，也凸显出德经济方面的窘境。作为世界上有数的军事大国，德国在战争时期居然没有拿的出手的民航客机，所有的飞机公司都被转为生产军用战机。而小胡子又是疑心永远多于信任的性格，他不能使用其他国家生产的飞机作为自己的专机，连盟友联邦美国的波音客机都不行，更不要说汉国的皇道客机了。

宁可用军用运输机，也不会乘坐他国生产的舒适的客机。在这一点上，小胡子绝对是支持国货和彰显民族气节的元首典范。但是，为什么元首专机不改变下涂装呢？为什么空军一号还依然沿用德**用运输机的迷彩绿色呢？

“尼玛，为什么视察个破汽车公司，跟搞得空袭攻击似的？还有，为什么哪天不去，偏偏选中俺们要实施‘断刺’计划的那一天呢？”

在得知皇家空军的天龙战机误击了德国空军一号，而且小胡子和戈林还都在机上时，钟义苦笑着问出了如上的问题。

在确定“断刺”行动计划之后，皇家空军在中东和非洲的四个飞行师以及原驻欧洲地区的三个飞行师，组成了皇家空军第41军，空军副参谋长桂文宽中将亲自兼任空41军军长。

桂文宽，男，44岁，皇家空军副参谋长，空军中将军衔。在无论是高级军官还是普通飞行员都是红警士兵占主流地位的皇家空军中，桂文宽是少有的非红警系出身的重要将领之一。

他亦是在九一八事变之后，少有没有加入南京政府空军东北藉飞行员之一。在东北军演武堂与张汉卿结识之后，作为少帅的亲信被派往法国接受新式战机，归国后成为了东北飞行大队的中队长，与高志航等抗战中著名的中华飞行员同属一军。

东北军奉行不抵抗命令入关之后，桂文宽舍不得与张汉卿亦兄亦友的恩情，依然留在了东北军中，并改行当了炮兵师长。

大移民时，随王以哲等来到南华，并在多位前东北军将领的力荐之下，经御下特批干回了老本行。只是那时，皇家空军已经换装了先进的喷气式飞机，三十几岁的桂文宽只得与年轻学员一样从头学起。

数年过后，在人才济济的皇家空军中，历任中队长、大队长和飞行团长，并成为皇家空军“双王牌”的桂文宽被调入空军司令部，晋升为空军少将，并成为了空军参谋部的作战局局长，直至在一年前又被晋升为中将军衔，出任皇家空军副参谋长。

由谁来指挥作战难度超高的“断刺”行动，云九对这个人选曾经犹豫很久，最后还是钟义表示应该大力使用非红警系军官，才使云帅最终决定，启用作战经验更丰富的桂永宽。

同时打击德国在不同方向部署的三个v-5导弹阵地，还要远程突袭德国首都柏林和莱比锡的实验室和核设施。这样的计划，就连在以胆大著称的云九在制定的初期也是不时的皱眉。如果没有陛下一直的打气，桂文宽相信，在空军内部就会早已经放弃这个看起来根本不可能实现的计划。

但勇挑重任的桂文宽更愿意相信陛下的那句话，“一支现代空军，就应该有同时扫行多线计划的能力。在经过严密计算之后，任务的各个环节，各个线程都要如同定时器般准时完成，环环相扣，丝线相连，精准如手术刀，打击如闪电霹雳。”

“断刺”行动正是这样的一个计划，五个敌占区内的目标，任务半径超千公里，而且更有深入敌国首都，摧毁最严密保护的核实验室这样几乎可以让人绝望的任务。

敢于制定并实施这样的计划，彰显了帝国强大的军事实力。杜文宽甚至在空军作战局计划的基础之上，规定了五个目标爆炸时间的误差，要在三分钟之内。这样，就可以完全避免因为某一目标提前遭袭，而使德军有时间转移其他目标。

飞行上千公里，还是在空军和防空实力并不弱小的德国境内……可这又是必须的。因为一旦“虬龙”隐形远程战略轰炸机飞抵柏林，并投下……威力更大的氢弹“傲娇女孩”，那么德军一定会疯一样的将v-5导弹全部射向它们所瞄准的大联盟国家。

不管v-5导弹群中，是否携带了核弹头，钟义都要求必须摧毁他们。尽可能的减小盟友国家的损失，爱护好自己的小弟，这也是当“老大”的责任。

“帝国，是一个负责任的大国！”这是陛下经常挂在嘴边的话。

只是，人算不如天算，即便桂文宽将“断刺”计划计算的再精细，细

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第461章坠落的字旗

所有的局势因为德国空军一号的被击落而发生了改变。

“断刺”计划在即将进入倒计时的那一刹被紧急叫停；大联盟主要国家的军队全部进行一级战备状态；英、苏、意、西、土等欧洲的大联盟国家开始疏散重要城市的人口，以应对德军接下来可能的疯狂报复。

钟义的脑子中也有点乱。

桂文宽命令皇家空军战机抢前出战，拦截可以携带原子弹的德军运输，这没有任何问题。谁知道本想捞一网大鱼，就掏出了鱼王？

德国方面，已经正式宣布了海军元帅邓尼茨出任武装部队最高统帅，以及戈培尔担任政f首脑的消息。但到目前为止，德军也只是提高了战备状态，并调动了法国境内大西洋沿岸的守军，向法、意边界集中。当然，在事发地慕尼黑，也聚集了大量的党卫军部队，但根据空军侦察机的情报来看，党卫军的装甲部队并没有越过奥地利国界，逼近意大利的意图。

钟义在犹豫，事情已经发生，阿道夫已死，再去讨论得失或是对错都没有什么意义。是否在德军的战争机器仍没有面启动的时刻，再次拿下先手，继续执行“断刺”计划？

甚至于，蒋云志元帅提出了增加核打击力度，扩大核爆地范围。

……

钟义有些无语，蒋帅一直对隆美尔之死耿耿于怀，视小胡子为杀兄仇人。德国元首被皇家空军干掉，最兴奋的就莫过于蒋黑脸了。[46114241461462

但是蒋帅的提议并非没有道理，趁着德国陷入混乱之际，“断刺”计划成功实施的可能性又大了许多。在这个时候同时核爆德国的重要城市，很有可能逼迫德国政f投降并接受“马赛”六条，但另一个可能就是这将更加激起德国人的仇恨，引起再一次的全面战争。

历史的抉择点，宿命般的交到了汉皇的手中。陛下的选择将决定历史的车轮，驶向哪一个方向。

卫青阁中，统帅部一干军方大佬在会议桌左侧顺序而坐，而右侧，则是以张嘉、赫巴尔为首的政f内阁成员。

这是一次帝国最高级别的内阁和军委联合会议，这证明“德国空军一号”事件，已经不单单是一场军事冲突，它更涉及到政\/治外交等方面。

虽然，汉、德之间，仍处于战争状态；虽然，以德国人的表现，奇耻大辱决不可忍。但两军对峙的前线传回来的消息，德军一直保持克制，在小胡子的死讯传出来后的第三天，两军并没有发生直接交火。

这很诡异，但对于大汉帝国来说，却是一个机会，一个和平解决欧洲危机的机会。

卫青阁会议室中，军方人员在这样的军政联席会议上，显得比较沉默。以蒋云志为首的元帅们，似乎秉持着“军人以服从为天职”的表现，并没有在会议上发表太多的意见。倒是政f方面，几位内阁大臣都提出了和平解决欧洲危机的建议，外交大臣威尔森更是表示，自己可以亲自去德国，参加德国元首的国葬，以示帝国的和平解决危机的诚意。

钟义抬起了头，直视了外务大臣好几秒，对威尔臣有这样的勇气深感意外。在1945年年初，张嘉总理大臣第二次重组内阁时，受邀加入大汉复兴党的张汉卿成为了内阁体育卫生大臣。陛下对于少帅从政，一支是持着不鼓励不打压，任其发挥的态度。

军情局方面，也表示张汉卿在最近几年中，表现得不再消沉，积极投身公益活动，为自己赚取政\/治资本。但与出身东北军的军中将领们过从甚少，看来他很明白陛下会忌惮他什么和支持他什么。

入阁，虽然仅仅是并没有多少发言权的体育卫生大臣，依然是张汉卿在政途上迈出的坚实的一步。四十多岁的他还正处于好时候，与已年近六十的总理大臣张嘉相比，他还有时间去努力。

当然，在独裁专政的大汉帝国，想要在政途上取得更大的成就，汉皇是绝对绕不过去的。张汉卿对于曾将他从委员长的囚禁中解救出来的汉皇，始终抱着一颗感恩的心。

识大势者方为俊杰，如今的“少帅”之称仅仅是一种怀旧的心情，张汉卿不认为“可以打败全世界”的汉皇是他可以挑战的。但东北军少帅的旧身份却绝对有利他在政途上发展，毕竟，在南华，有相当比例的汉人都是从中华移民而来。张家父子两代盛名在中华人的心中……毁誉参半，但很多时候，名气就代表了资历。

本次军、政联合会议，也是张汉卿第一次有机会进入卫青阁，进入这个实际上的帝国最高决策之地。威尔森表示可以以身探险，去德国吊唁的表现，赢得了陛下赞赏的目光。少帅也灵机一动，这未尝不是自己表现的机会。

他想起了当年黄姑屯事件，老爹被小鬼子暗算之后，日本驻奉天总领事吉田茂就曾假腥腥的来大帅府探望。那时，明知道是小鬼子干的，可张汉卿仍不得不与日本人虚与委蛇，打着哈哈却心里骂娘。这与现今汉、德之间的外交局势何其相似？

在卫青阁讲故事的，张汉卿不是第一个，但却是最成功的一个。“大败之，为城下之盟而还。”[46114241461462

“春秋楚国可以行此豪言、为此大事。我大汉帝**更强、器更利，何不为也？陛下，汉卿亦愿前往德意志，为陛下签回个‘城下之盟’来。”

钟义：……

敢情来南华几年，这哥们是戏没少看，书没少听呀！这家伙的，把玄武区那些曲艺馆的架式都搬卫青阁来了。

不过钟义对这番作态倒也不讨厌，云老九也经常去那混，与张峥逗嘴占到便宜得意时，时而哼上几句戏词，来上这么一段。

在“洋气”十足的卫青阁，不时添加一些汉之传统古韵遗风的气息，倒也不错。只是以张汉卿的这种心态去德国？你真当是十几年前的东北呢？那时的东北，日本人就是祖宗，连张大帅也得是万分注意的小心应付。

可德国就不一样，虽说有帝国的核威慑等战略优势，但惹毛了那帮家伙，他们会管什么后果？当然在西线战事未结束的情况下，小胡都敢挥军东进，挑战国土面积越过两千万平方公里的红色政权。张汉卿要是真敢去柏林装大爷……钟义嘿嘿一乐，“用脚后跟都能到他会受到什么样的待遇。”

直接枪毙算是轻的，盖世太保们解决人的手段虽然比不得锦衣卫、血滴子那般的花样众多，可也是蛮有创新精神的。

前世那些犹太人集中营，哪个不是被称为最效率的杀人机器？

“陛下，欧巴罗大陆上正流感盛行，包括德意志在内的欧洲各国，对此都束手无策。正巧，南华的万全堂制药公司研制出了一种中药冲剂，对治疗这种被称为‘变异西班牙流感’的疾病，有很好的特效。我想……”

钟义眼前一亮，看来张汉卿并非一时冲动，而是早有准备。打着治病救人的招牌，前往欧洲绝对是一个不会激起太多反感的好办法。

1918年的那场“世纪瘟疫”，夺去了数千万人的性命，连西班牙国王阿方索十三世都死于非命，所以才被称为“西班牙流感”。而这一次的疫情虽然没有三十年前的那次严重，但既然被冠以“变异西班牙流感”，那想必在各国政f官员的心中，一定会畏之如虎。

能够帮他们解决这个大麻烦，不单单是为人类造福，营造负责任大国的形象；还可以在很大的程度上赢得欧洲各国人民的好感，为帝国创造出更为有利的外交局面。

“汉卿，你确定那种药剂可以控制欧洲的疫情吗？”

“是的，陛下。有十几例自欧洲归来的患者，都已经被我们治愈。目前，在帝国及其所有的殖民区境内，再无一例已发现的‘变异西班牙流感’患者。”

“好！不管欧洲之行如何，汉卿你能控制住瘟疫在南华的传播，就当记首功！”比起其他人，对传染病的恐怖性，钟义有着更深刻的认识。

不要说**，就是那什么h1n1之类的……实际上，这种变异西班牙流感，就是一种禽流感。只不过在这个时代，还没有禽流感这个称呼。

中药对禽流感有奇效，万全堂的板兰根冲剂在1945年帮助人类避免另一场惨剧。“如果没有中药，也许，这场灾难给人类带来的伤害，甚至会超过战争！感谢大汉帝国，感谢中药这种神奇的医术，更要感谢的是汉皇，陛下无私的将这种特效药剂奉献给了全人类，相信这是神的旨意，是天神派神之子来挽救苍生……”

一个月后，张汉卿成功出访欧洲各国，大量的板兰根冲剂免费提供了各个疫区，数以百万计的欧洲人因为这种冲剂而得以痊愈。有二十余万德国患者因此受益，这其中还包括了一位大人物，那就是德国国防军元帅，瓦尔特冯布劳希奇。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第462章板兰根药剂

瓦尔特·冯·布劳希奇，1938年被晋升为德国陆军总司令，战争爆发之后，相继指挥进攻波兰、荷兰、比利时和法国等诸战役，连战连捷，因而在1940年被元首授予元帅军衔。

在战争的初期，布劳希奇是元首绝对的左膀右臂，只是在1941年莫斯科战役失败之后，因为健康状况而向阿道夫提出了辞职申请，得到获准后转入预备役隐名度日。

这一次的流感肆虐，六十岁的老帅也没逃得掉，被传染后即入院治疗，属于濒于放弃的重症患者。邓尼茨与戈培尔联合签署命令，同意大汉帝国体育卫生大臣张汉卿入境，多少也与国防军方面施加的压力有关。一位功勋卓著的老帅在等药救命，你们却还在那因为面子问题而迟迟不准人家入境！人家是来救人的，不是来杀人的，人家是体育卫生大臣，不是大汉帝**总参谋长。

——叶帅泪牛流面，“妈蛋，这绝对是躺着也中枪呀！”

七位陆军元帅的联合签名上书，是邓尼茨与戈培尔无法漠视的。虽然在党卫军系统中，以希姆莱为首的ss军官们，为元首复仇的呼声一直高涨，不绝于耳。可阿道夫不会想到，如果他在生前，没有更改接班人的人选，那么自大并与他一样的狂妄的戈林还真就有可能以复仇的名义，全面向大联盟宣战。

可是，正是因为他将接班人改为了海军元帅邓尼茨，才使得他死后的德军内部矛盾重重。而最清楚汉、德两军实力差距的邓尼茨对是否开战更是游移不定。

没有人比曾经的海军司令更明白，德国海军与大汉皇家海军究竟是一种什么样的差距！“也许，根本不用大汉的皇家舰队出手，光是意大利和西班人就能将公海舰队收拾了。还有大不列颠岛上那哥俩，在大汉的皇家造船厂购得多艘主力舰只之后，昔日的世界第一海军大有重整旗鼓之势。”

拉开墙上的世界地图，邓尼茨悲哀的发现，德国海军已经被紧紧的困在了波罗的海。网大联盟的链式封锁，像是一道道紧箍圈般，牢牢勒在了德国海军的脖颈之上。

战，必败无疑；和，倒可为德意志留得东山再起之机。即使再困难，日尔曼民族也是有这样的能力的。一战失败后距二战时的崛起，德国也只不过用了二十多年而己。

从接到元首遇难的那一刻起，邓尼茨的心中，就没有“宁为玉碎、不为瓦全”的想法。稍微理智些的人都可以看出，现在，不是德国与大联盟决战的恰当时机。

“变异西班牙流感”的爆发，给了邓尼茨最好的借口。“我也想为元首报仇，可是我们不能置更多的德意志公民的生命而不顾，我们不能让士兵们带着病去扛枪！”

邓尼茨在国会在演讲，得到了大多数议员和国防军将领的支持。张汉卿所率领的人道主义医疗队顺利的进入德国，并迅速在德国国防军的协助下，展开防治疫情传播的工作。

一时间，德意志境内最多的“卐”字标志被同样是红白色的“红十字”所取代，黄皮肤黑眼珠的大汉医疗队人员，成为了日尔曼人心中的天使。

虽然，那些可怕的ss队员们仍在努力宣传着，“汉人是敌人，是杀害元首的凶手！”可对平民来说，“慕尼黑空战”离他们有些过于遥远，让被传染的亲人早日康复，才是他们更大的心愿。

重症室中的布罗希奇元帅奇迹般的康复，让大汉医疗队的声望在欧洲各国中的声誉被抬至了顶点。与二十多年前的“西班牙流感”死亡了数千万人相比，这次“变异西班牙流感”只是死亡了十几万人，汉国万全堂制药公司的板兰根冲剂功不可没，帝国体育卫生大臣张汉卿亲率医疗队深入疫区，不惧被传染的危险，不辞辛苦的挽救了无数人的性命，其大无畏的人道主义精神在全世界范围广为传颂。

因为德国核试验引起的，并因元首遇害而推至**的欧洲危机，因为“变异西班牙流感”的爆发而得到了缓解。

势必开战的紧张局势在那些带着红十字标志白衣天使们的努力下，变成了全人类共同抵抗传染病恶魔的大团结景象。这样被笼罩在战争阴云下的西班牙、意大利等国的高层都长舒了一口气，德意志新任最高统帅同样亦是轻松了许多。

虽然在边境地区，各**队依然在紧张对峙，但情况与几个月前已不可同日而语。疫情爆发之后，汉军相继撤离了欧洲，德、意甚至还曾联手焚烧边境线上的垃圾区，以防止病毒传播。

在人类共同的敌人面前，无论是哪个国家的军队，都表现理智和人道的一面。

“这些都证明，没有哪一个国家的人民喜欢战争。热爱和平，共促发展是全人类共同的心愿。大汉帝国愿与全世界所有国家一道，共同抵御天灾，共同应对自然界的恶魔。为了地球能够更加美丽，为了人类能够更加和谐，汉国人民愿意付出，甘心奉献……”

钟义出席了在西班牙马德里举行的“消灭变异西班牙流感庆祝大会”，并发表了热情洋溢的讲话。在各国元首和国际红十字会工作人员们如雷的掌声中，可以看得出在这次人类共同御敌的“消灭恶魔之战”中，大汉帝国获取的是比赢得战争还要更多的尊敬。

“打败一个国家容易，可征服人心却绝非战争可以实现！”

庆祝大会的**，是与会的元首们为各国医疗队立功人员颁发证书和勋章的时刻，主办国家西班牙方面，别有深意的将钟义和邓尼茨当排在了一组，汉皇负责颁发证书，德军最高统帅负责给白衣天使佩戴红十字勋章。

这场面在众人意料之中，又难以避免的有些尴尬。钟义表现出了大国君主的风范，率先微笑着伸出右手。邓尼茨则显得有些被动，或许是欧洲人不太习惯握手礼，但两位可以决定人类命运的手最终还是握在了起。无数闪光灯闪起，如果连这样经典的镜头都抓不住，想必那样的摄影记者也应该会被主编毫不留情的卷铺盖滚蛋。

可随着相机的拍照声连续响起，一声突兀的枪声让热烈的场面立刻陷入了混乱。一位穿德军党卫队军装的军官不知是如何避过了安检，将一支党卫军部队制式的绍尔m38h手枪带入了会场之内。

没有会质疑一位党卫军军官的枪法，但在这样的会场中，他也不可能有再射出第二枪的机会，在西班牙的护卫们冲上来之前，身边穿着白色医疗服的各国医护人员就已经将其扑倒。

再严格的军事训练，也比不上人民群众的叠罗汉**；再强的党卫军军官，也无法在几十人的身下还能做出其他动作。

随着枪声倒下的是钟义，这并不让人意外。德国刺客的目标是汉皇，所有人都可以想到，可是还是有太多的人不敢相信自己的眼睛。

那颗子弹并不是射向汉皇的，它的目标居然是……邓尼茨。汉皇被击中，居然是……为邓尼茨挡枪。

这个世界太疯狂了有木有？这剧情……太刺激了有木有？

当汉皇中弹，却是躺在德军最高统帅的怀里，这是否会是本世纪最让人惊愕的镜头？拍下具有历史性意义这一幕的，是一位意大利记者。当然枪响之后，其他的记者们都被冲进来的西班牙王宫警卫们控制住的时候，只有这位叫做奥莉娅娜的女记者机灵的躲在了巴奔堡王宫的柱子后摄下了让其瞬间成神的一幕。

只因这一张照片，奥莉娅娜就成为了全世界最有名的记者，没有之一。

参加红十会庆祝大会的一个好处是如果发生意外，现场最不缺的就是医生。西班牙王宫警卫控制场面的能力堪称一流，几十秒后，汉皇就已经被转移到了巴奔堡王宫的贵宾室中，周围就已经只剩下廖廖数人，佛朗哥与邓尼茨拒绝了警卫们的劝阻，坚持陪在了汉皇的身边。

中枪的部位是左肩，血出了很多，可是并没有生命危险。张汉卿指定的几位汉国医生在做着紧急处置，钟义甚至还微笑着安慰有些过度紧张的白衣天使，“不要慌，就把我当成一个普通的患者。”

一旁的邓尼茨脸色铁青，笔挺的海军元帅服，难掩其过于愤怒而微微的颤抖。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第463章党卫军枪声

“才怪！”

金华殿雪妃的大**上，钟义如大爷般躺在那，嘴里含着小妖精喂的参汤，腿上享受着薇薇安的按摩。。23us。樱妃天皇化身为漂亮的小护士，半蹲在**边，小心翼翼的为钟义换药。

武佳仪很生气，天赐这小子关键时候就哭闹，害得他老娘只能眼睁睁看着其他人在陛下身边献殷勤。听到陛下说，如果是他和邓尼茨换个位置，德国人也会为他挡枪。眼镜女神撇了撇了嘴，“他巴不得……他会为你挡枪才怪！说不定，那刺客就是他派来的。否则他又不傻，怎么会将一个可能刺杀他的护卫带在身边？你不是说那个……嗯，就是那个跟沐雨一样的德国的特务头子，和邓尼茨不是一伙的吗？那怎么还会刺杀他呢？”

帝**情局总部，沐雨“阿嚏……妈蛋，怎么还感冒了？”

这几天沐局长的心情很是不爽。虽然陛下遇刺是在西班牙，虽然陛下是主动为邓尼茨挡枪，虽然……在红十字会庆祝大会之前，沐局长与陛下就曾策划过在会场上演一出苦情计，以推动大联盟和欧联之间的谈判，但是……“尼玛，那个刺客是哪冒出来的呀？太不讲游戏规则了，演戏咋还用真家伙呢？”

党卫队军官行刺邓尼茨，打乱了帝**情局的布置，也将本就纷乱的德国政坛搅了个天翻地覆。虽然经过审讯之后证实，巴奔堡王宫行刺案与党卫队头子希姆莱没有任何关系，是党卫队内部忠于元首的军官对邓尼茨迟迟不向大联盟宣战而心生不满，ss党徒们认为作为元首的的接班人，怯懦惧战的邓尼茨已经背叛了元首，背叛了纳粹党的宗旨。

“清除掉海军的那个胆小鬼，让像元首一样勇敢无畏的人来领导德意志，为此，我们不惜献出生命的代价。”这是在审讯过程，被捕的党卫队军官们说的最多的一句话。

事实似乎就是这样。但傻子才会相信，这么大的事件，这么周密的策划和执行能力，居然就仅仅是几个校级的ss军官就能做出来的。

离开马德里的邓尼茨并没有回到柏林，而是直飞狼穴——苏德战争时期，那座德军最高指挥部所在的要塞。在狼穴，邓尼茨会召开了德军最高统帅部会议，在数位德高望重的德国国防军元帅的支持，党卫军及盖世太堡头目海因里希·希姆莱、骷髅师师长马克思·西蒙以及ss一级上将、党卫队实际创始人约瑟夫·迪特里希等在狼穴中被当场逮捕。

随即，在全德意志第三帝国境内，数十万的党卫队遭到国防军包围并缴械。前德军总司令，陆军元帅布劳希奇与现任国防军代总参谋长克雷布斯携多数陆军元帅联合发表声明，支持最高统帅邓尼茨的平叛行动。

“德意志国防军为保卫国家，保护人民而战，并不是某个人私人所有。四百万德意志国防军支持并服从邓尼茨总司令的命令，坚决打击一切不利于国家、背叛最高统帅的组织和个人。”

平叛行动进行得并不顺利。抛开德国本土境内，在波兰、在法国、在荷兰和比利时，甚至是在挪威，党队军的力量还都很强大，坚定的纳粹党徒依然拥有着极大的影响力和广泛的支持者。

并没有到狼穴开会，并在事发后及时逃出柏林的ss武装一级上将兼党卫军总指挥保罗·豪塞尔，在布鲁塞尔发表电视讲话，称真正的叛国者正是邓尼茨和那些陆军元帅，并号召所有纳粹党员和党卫军成员，以及所有忠于元首，忠于德意志伟大复兴事业的筒子们团结起来，诛杀叛国者，继承元首的未尽遗志，让德国回到正确的路上来。

不到两周的时间，在比利时境内，就汇聚了党卫队、盖世太保等各种武装人员越过十万人。他们呼喊着“嘿！希特勒”的口号，举着为元首复仇的旗帜，占据了比利时和荷兰等地。

但在德国本土境内，邓尼茨和国防军基本清除了党卫军和盖世太保的势力，国防军成为了德国唯一合法的军队，新的警察系统也在重新组建。

当然，更让人兴奋的戈培尔为首的德国政府在马赛，与大联盟代表团恢复了双边谈判。欧联和华盟的代表再次坐在了谈判桌前，标志着已经濒于战争边源的欧洲危机重现和平曙光。

当然，这样的机会来之不易。无论是“变异西班牙病毒”的大爆发还是汉皇喋血马德里，都让世人的目光集中在了战争之外。在利翁湾外面庞大的大联盟联合舰队、在西欧开始恢复空中侦察的皇家空军、在北美正式挂牌的汉军北美司令部、甚至于在各大洋开始常态巡逻的皇家海军核潜艇都不再是头条新闻的有力争夺者。

对于汉军在全世界范围履行霸权的行动，人们变得习以为常，变得可以接受。“那有什么呀？人家汉军够强大，人家帝国够富有，保护地球安全的责任当然得由汉国来承担。汉人不是有句俗语：能者多劳吗？”

“人家汉皇都说了，汉国在军费上维持了庞大的支出，就是为了捍卫全世界的安全，捍卫来之不易的和平。人家建造了庞大的核武库，是为拯救地球，而不是为了摧毁地球。妈蛋的，人家汉皇为了救德国人，都可以不惜九五至尊，以身挡枪，换你你能行吗？这等人物你都信不过？你心里能阳光点行不？”

人心向背，神光无限！在这样的舆论背景下，在德国的内忧外患下，在帝国强大军事实力的持续施压下，马赛谈判进展喜人。

欧联与大联盟主要国家相继就大汉帝国外务大臣威尔森提出来的马赛六条达成共同意向。

德国退出在战争中非法占领的一切土地，双方支持法国、比利时、荷兰、挪威等国复国，支持各国王室恢复对国家的统治。

德军的撤军计划将在三个月内完成，介时，除波兰、德国、苏联三国争议地区另立项谈判，其他在战争中沦陷的国家都可以进入复国程序。

撤军的具体事宜以及成立联合国等国际性组织等其他意向，将于1945年10月在知秋市举办的1+1元首会议上正式确定。

所谓的1+1是指大联盟（亦称华盟）加欧联的主要成员国。

在马赛隆尚宫的吹笛儿童雕像下，与会的各国外长宣布了这一协议，并就会议进程回答了各国记者的提问。当得知三个月内德军就将完成各占领区的撤军行动之后，欧洲各沦陷国的记者们都疯了，场面一度有些失控。

情绪失控的还有自由法兰西的领袖戴高乐将军，收到德军即将撤军的消息后，将军立刻拔通了汉皇办公室的电话，得知汉皇近期一直在金华殿养伤，又连忙将电话打到了陛下的寝宫。

兴奋过度的戴高乐没顾得考虑时差的问题，他在阿尔及利亚，地中海地区正是下午时光，可在南华，在帝都长安，正是凌晨五时。在粉色的梅妃阁留宿的钟义昨晚睡的比较晚，经医生复检查后，好容易得到了“伤势已近痊愈，可以适当做些活动”的通知，因枪伤被禁欲许久的陛下那还不得好好操练一番？

大被**是不用想了，不过折腾完体力不支的秦映雪，再轻松搞定勉力承君恩的土著妞，最后悄悄的溜进武女神的粉色房间，胡天胡地至天色渐亮才力尽入睡。

在这方面，陛下还是很讲究策略的。五个老婆，当然要分而攻之。田忌赛马……那什么有点不对路哈，大致就是那意思吧，最厉害的小妖精和最弱的湛子放在一组，其余两个汉人女子和土著妞放一组，战力平均，适合持久作战。

只是遇上戴高乐这种兴奋过度，胡乱搅局者，刚刚心满意足躺下休息的钟义当时就后悔了，“妈蛋，早知道就去小妖精那睡了。电话打到眼镜女神这，被无数次教育‘国事为重’的武佳仪马上就将陛下喊醒，当然还会贴心的将话筒送到被窝里来。要是换成刁蛮的小妖精，敢这时把电话打进来，海妮绝对立马将电话线拔掉。为了让陛下多睡会，她才不会管什么国事不国事！”

揉了揉惺忪的睡眼，再看看梅妃娇憨的笑脸，钟义无奈的在**/上坐了起来，“这是哪个魂淡，这么早打电话！有什么急事呀，难不成小胡子复活了吗？”

最后一句，话筒已经被武佳

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第464章彰显霸权(大结局)

“才怪！”

金华殿雪妃的大床上，钟义如大爷般躺在那，嘴里含着小妖精喂的参汤，腿上享受着薇薇安的按摩。。23us。樱妃天皇化身为漂亮的小护士，半蹲在床边，小心翼翼的为钟义换药。

武佳仪很生气，天赐这小子关键时候就哭闹，害得他老娘只能眼睁睁看着其他人在陛下身边献殷勤。听到陛下说，如果是他和邓尼茨换个位置，德国人也会为他挡枪。眼镜女神撇了撇了嘴，“他巴不得……他会为你挡枪才怪！说不定，那刺客就是他派来的。否则他又不傻，怎么会将一个可能刺杀他的护卫带在身边？你不是说那个……嗯，就是那个跟沐雨一样的德国的特务头子，和邓尼茨不是一伙的吗？那怎么还会刺杀他呢？”

帝**情局总部，沐雨“阿嚏……妈蛋，怎么还感冒了？”

这几天沐局长的心情很是不爽。虽然陛下遇刺是在西班牙，虽然陛下是主动为邓尼茨挡枪，虽然……在红十字会庆祝大会之前，沐局长与陛下就曾策划过在会场上演一出苦情计，以推动大联盟和欧联之间的谈判，但是……“尼玛，那个刺客是哪冒出来的呀？太不讲游戏规则了，演戏咋还用真家伙呢？”

党卫队军官行刺邓尼茨，打乱了帝**情局的布置，也将本就纷乱的德国政坛搅了个天翻地覆。虽然经过审讯之后证实，巴奔堡王宫行刺案与党卫队头子希姆莱没有任何关系，是党卫队内部忠于元首的军官对邓尼茨迟迟不向大联盟宣战而心生不满，ss党徒们认为作为元首的的接班人，怯懦惧战的邓尼茨已经背叛了元首，背叛了纳粹党的宗旨。

“清除掉海军的那个胆小鬼，让像元首一样勇敢无畏的人来领导德意志，为此，我们不惜献出生命的代价。”这是在审讯过程，被捕的党卫队军官们说的最多的一句话。

事实似乎就是这样。但傻子才会相信，这么大的事件，这么周密的策划和执行能力，居然就仅仅是几个校级的ss军官就能做出来的。

离开马德里的邓尼茨并没有回到柏林，而是直飞狼穴——苏德战争时期，那座德军最高指挥部所在的要塞。在狼穴，邓尼茨会召开了德军最高统帅部会议，在数位德高望重的德国国防军元帅的支持，党卫军及盖世太堡头目海因里希·希姆莱、骷髅师师长马克思·西蒙以及ss一级上将、党卫队实际创始人约瑟夫·迪特里希等在狼穴中被当场逮捕。

随即，在全德意志第三帝国境内，数十万的党卫队遭到国防军包围并缴械。前德军总司令，陆军元帅布劳希奇与现任国防军代总参谋长克雷布斯携多数陆军元帅联合发表声明，支持最高统帅邓尼茨的平叛行动。

“德意志国防军为保卫国家，保护人民而战，并不是某个人私人所有。四百万德意志国防军支持并服从邓尼茨总司令的命令，坚决打击一切不利于国家、背叛最高统帅的组织和个人。”

平叛行动进行得并不顺利。抛开德国本土境内，在波兰、在法国、在荷兰和比利时，甚至是在挪威，党队军的力量还都很强大，坚定的纳粹党徒依然拥有着极大的影响力和广泛的支持者。

并没有到狼穴开会，并在事发后及时逃出柏林的ss武装一级上将兼党卫军总指挥保罗·豪塞尔，在布鲁塞尔发表电视讲话，称真正的叛国者正是邓尼茨和那些陆军元帅，并号召所有纳粹党员和党卫军成员，以及所有忠于元首，忠于德意志伟大复兴事业的筒子们团结起来，诛杀叛国者，继承元首的未尽遗志，让德国回到正确的路上来。

不到两周的时间，在比利时境内，就汇聚了党卫队、盖世太保等各种武装人员越过十万人。他们呼喊着“嘿！希特勒”的口号，举着为元首复仇的旗帜，占据了比利时和荷兰等地。

但在德国本土境内，邓尼茨和国防军基本清除了党卫军和盖世太保的势力，国防军成为了德国唯一合法的军队，新的警察系统也在重新组建。

当然，更让人兴奋的戈培尔为首的德国政府在马赛，与大联盟代表团恢复了双边谈判。欧联和华盟的代表再次坐在了谈判桌前，标志着已经濒于战争边源的欧洲危机重现和平曙光。

当然，这样的机会来之不易。无论是“变异西班牙病毒”的大爆发还是汉皇喋血马德里，都让世人的目光集中在了战争之外。在利翁湾外面庞大的大联盟联合舰队、在西欧开始恢复空中侦察的皇家空军、在北美正式挂牌的汉军北美司令部、甚至于在各大洋开始常态巡逻的皇家海军核潜艇都不再是头条新闻的有力争夺者。

对于汉军在全世界范围履行霸权的行动，人们变得习以为常，变得可以接受。“那有什么呀？人家汉军够强大，人家帝国够富有，保护地球安全的责任当然得由汉国来承担。汉人不是有句俗语：能者多劳吗？”

“人家汉皇都说了，汉国在军费上维持了庞大的支出，就是为了捍卫全世界的安全，捍卫来之不易的和平。人家建造了庞大的核武库，是为拯救地球，而不是为了摧毁地球。妈蛋的，人家汉皇为了救德国人，都可以不惜九五至尊，以身挡枪，换你你能行吗？这等人物你都信不过？你心里能阳光点行不？”

人心向背，神光无限！在这样的舆论背景下，在德国的内忧外患下，在帝国强大军事实力的持续施压下，马赛谈判进展喜人。

欧联与大联盟主要国家相继就大汉帝国外务大臣威尔森提出来的马赛六条达成共同意向。

德国退出在战争中非法占领的一切土地，双方支持法国、比利时、荷兰、挪威等国复国，支持各国王室恢复对国家的统治。

德军的撤军计划将在三个月内完成，介时，除波兰、德国、苏联三国争议地区另立项谈判，其他在战争中沦陷的国家都可以进入复国程序。

撤军的具体事宜以及成立联合国等国际性组织等其他意向，将于1945年10月在知秋市举办的1+1元首会议上正式确定。

所谓的1+1是指大联盟（亦称华盟）加欧联的主要成员国。

在马赛隆尚宫的吹笛儿童雕像下，与会的各国外长宣布了这一协议，并就会议进程回答了各国记者的提问。当得知三个月内德军就将完成各占领区的撤军行动之后，欧洲各沦陷国的记者们都疯了，场面一度有些失控。

情绪失控的还有自由法兰西的领袖戴高乐将军，收到德军即将撤军的消息后，将军立刻拔通了汉皇办公室的电话，得知汉皇近期一直在金华殿养伤，又连忙将电话打到了陛下的寝宫。

兴奋过度的戴高乐没顾得考虑时差的问题，他在阿尔及利亚，地中海地区正是下午时光，可在南华，在帝都长安，正是凌晨五时。在粉色的梅妃阁留宿的钟义昨晚睡的比较晚，经医生复检查后，好容易得到了“伤势已近痊愈，可以适当做些活动”的通知，因枪伤被禁欲许久的陛下那还不得好好操练一番？

大被同眠是不用想了，不过折腾完体力不支的秦映雪，再轻松搞定勉力承君恩的土著妞，最后悄悄的溜进武女神的粉色房间，胡天胡地至天色渐亮才力尽入睡。

在这方面，陛下还是很讲究策略的。五个老婆，当然要分而攻之。田忌赛马……那什么有点不对路哈，大致就是那意思吧，最厉害的小妖精和最弱的湛子放在一组，其余两个汉人女子和土著妞放一组，战力平均，适合持久作战。

只是遇上戴高乐这种兴奋过度，胡乱搅局者，刚刚心满意足躺下休息的钟义当时就后悔了，“妈蛋，早知道就去小妖精那睡了。电话打到眼镜女神这，被无数次教育‘国事为重’的武佳仪马上就将陛下喊醒，当然还会贴心的将话筒送到被窝里来。要是换成刁蛮的小妖精，敢这时把电话打进来，海妮绝对立马将电话线拔掉。为了让陛下多睡会，她才不会管什么国事不国事！”

揉了揉惺忪的睡眼，再看看梅妃娇憨的笑脸，钟义无奈的在床/上坐了起来，“这是哪个魂淡，这么早打电话！有什么急事呀，难不成小胡子复活了吗？”

最后一句，话筒已经被武佳仪送到了耳边，苦等半天的戴高乐终于听到了陛下的声音，大喜之下没听太清，外加这货的汉语也一直不太好，只听明白了一个“复”字，“哈哈，是呀陛下，终于要复国了！谢谢……”

“啥？”钟义一个机灵，立刻清醒许多，“真……要复活了？”

“是呀！陛下，再过三个月，就可以复国了！”

“靠……”

马赛谈判结束，法国人开心了，戴高乐更是高兴的要跳地中海游回法国。可是几家欢乐几家愁，荷兰的威廉明娜女王、比利时的利奥波德三世，以及卢森堡大公等都哭了。

德军是要撤了，可是德国的反政/府武装党卫军你也带走呀，你把这些人留在我们的国土，我们还复啥国呀？

很快，刚刚身体康复恢复到卫青阁办公的钟义，相继收到了多个论陷国王室的觐见请求。在大办公室中，陛下与沐雨相视苦笑，“妈蛋，当初就寻思挑起德国内战了，没成想把党军挤出了德国，留在西欧成了麻烦。”这帮人可不比德国的正规军，虽然他们也曾在苏德战场上冲锋陷阵，可是到如今的地步，那就是一群土匪似的组织。

邓尼茨和戈培尔为啥不管？管不了呀！德国国防军不是没出动部队清剿以保罗·豪塞尔为首的这支杂牌武装。可豪塞尔一改党卫队时期的猛打猛冲，根本就不与国防军正面做战。人多就打，人少就跑，敌进我退，敌退我进。当年中华抗战结束过快，太祖还没有来得及总结的游击战精髓，被豪塞尔发挥得是淋漓尽致。

出动空军打击吧，人家四散一分，跑进山区，跑进林地，甚至跑时居民区。

接替戈林成为空军司令的冯·格莱姆元帅对此也很是懊恼，他在向邓尼茨汇报时很沮丧的表示：近一周的空中打击计划，不仅没有能消灭太多的叛军，还造成了大量的平民伤亡。这将大大增加当地的民众对德国的敌意。

邓尼茨对此也深以为然，在撤军在即的时候，在国际秩序即将全面恢复正常的时候，德国空军的行动造成大量他国平民伤亡，肯定会给德国带来不利的影响。而现在正是德国要在欧洲各国恢复影响力，以求在未来的联合国中获得足够发言权的重要时刻。

“空军停止轰炸，命令陆军暂停行动！”

邓尼茨下达了一个让人意外，并在后世被认为是助涨了叛军肆虐的关键命令。这在邓尼茨数年的最高统帅生涯中，一直被人诟病的主要原因之一。

毕竟，豪赛尔的**武装，在今年的一段时间内，发展成了“欧洲之癣”，邓尼茨偏软甚至是放纵的政策难脱其咎。

不过，在邓尼茨看来，这样做的好处就是将这块难啃的骨头，在德军大规模撤军之后，留给了大联盟。“虽然汉皇为我挡过枪，从个人角度的恩情涌泉难报。但在国家和民族的利益面前，我必须要履行我的职责。”

邓尼茨的这个说法，赢得了布劳希奇元帅的赞赏，“汉皇的医生也救过我的命，但首先我是一名德意志军人。统帅的作法没有问题，而且这恰恰证明了他是一位合格的统帅，是一位优秀的德意志元帅。”

事实上，德国人这次是真的给大汉设置了一个很大的麻烦。用沐局长的话说就是：千里打鸟，终被鹰啄。这事咱的确是搬起石头砸自己脚了。

钟义也很头疼，“用后世美帝发明的话来讲，这尼玛就是一恐怖组织了！派兵？人德国前脚刚走，你汉军后脚就登陆欧罗巴？这是打脸呢还是打脸呢；不管？那几个小国的王室成天在未央宫哭天抹泪的不说，连几个小国都解放不了，你大汉帝国还何谈世界老大呀？这是打脸呢还是……妈蛋，正反都是打脸，就是打自己的还是打德国的问题。”

德国也不能打呀，好容易谈判通过，立马就将人家抽得啪啪的，那也太不仗义了！

沐雨的嘴角抽动了一下，没想到中了枪后，陛下性情大改，连跟德国人都开始讲仗义了，当初把人小胡子坑得够呛时，咋……

“陛下，要我说，大军不能派，咱可以以毒攻毒呀！”

“噢？”沐局长的话引起了钟义的兴趣，“说来听听，何谓以毒攻毒？”

“嘿嘿！”死鱼脸也得意了一把，“陛下，那帮德国人不用正规军的打法，咱也不派正规军，咱派出一些特战部队，以小规模战斗清剿他们的同时，再训练当地的民众组成王室军，既给了各国王室面子，还能有一大批冲在前面送死的，哪怕十个换一个咱也不怕，反正不是咱们的人。那帮德国人再多能有多少，顶天十万，还不是死一个少一个？用不了几年，也就死光了！”

钟义笑眯眯的盯着死鱼脸，看得沐局长有些发毛的时候，陛下发话了，还竖起了大拇指，“够损，也够坏！”

沐雨：……

走进办公室来给陛下填水的谭亚宁将沐雨的话听得一清二楚，这次大虎妞没针对沐局长讽刺他，而是也为其点赞。加之陛下龙体康复之后，旧态萌发，对女秘书之骚扰行为日渐频繁。

饶是强如虎妞，也有些吃不消，芳心暗动，情愫渐增。再这么下去，估计陛下拿下再一任女秘书的日子也不会太远。

但虎妞是何心高气傲之人？巾帼不让须眉那都是小意思，人家根本就是比须眉还要更厉害的说。为情所困，被情所累，情深之时，甘愿雌伏，那不是虎妞的性格。

“陛下，沐局长所言甚是，欧洲的局面已不是正规战争手段所能解决的，我愿去欧洲，负责训练各**队以及清剿恐怖武装之任务。沐局长，您看亚宁的能力能够担得此责吗？”

谭上校话风一转，笑语嫣然的面向了特务头了。

沐雨突的一哆嗦，顶着陛下那仿佛要杀人的目光，讪笑两声，“担得，必须担得。帝国上下，哪还有比谭秘书更适合担此重任的人选？”

谭亚宁笑的更甜了，“陛下，你看沐局长都这么说，你就让我去呗！我跟你保证，用不了几年，我就能将那些恐怖武装收拾得干干净净的，我还保证，那些小国的王室一定都会在联合国上乖乖的支持咱们大汉帝国，比……你的天皇小情还乖。”

钟义：……

(全书完）

更多精彩，更多好书，尽在奇书网—http://Www.qinkan.net

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net