《终极女保镖》

作者：梅贝尔

申明:本书由奇书网(Www.qinkan.net)自网络收集整理制作,仅供预览交流学习使用,版权归原作者和出版社所有,如果喜欢,请支持订阅购买正版.

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第一章

位于纽约市区一栋不是很起眼的大楼内，很少有人知道，里面竟有一家全美国办事效率最高、行动最迅速、但收费也是最昂贵的秘密组织。

“灰狼”是它的代号，象征它就像狼一样，又狠又准，它的外来就跟普通公司行号一样，一位漂亮的金发女郎坐在柜台上，笑容可掬的面对每一个客户，当然客户并没有真正的上门，通常都已经过其他的管道联络过。

这时，电梯在八楼停了下来，门才打开，令人眼睛为之一亮，一名东方女郎走了出来，她一身盛装打扮出现在这里，显然有些突兀，但她仍非常引人注目，黑色曳地的长礼服，勾勒出她完美的曲线，裙侧的开叉，展现出的大腿和细致的脚踝，再加上那张典雅动人的五官，她的每一寸都能令任何一个男人发狂。

她优雅的走向柜台，金发女郎向她打招呼，替她惋借的说：“又是临时任务？”

她两手一推。无奈的说：“他可真会找时间，我的晚餐约会全完了。”

“黛妮，只要想想这是一笔大生意就会好过一点了，我反而为你的男伴可惜，他可是错过了大饱眼福的机会。”

那即被称为“黛妮”的中国女郎对她眨一下眼，便往里面的办公室走去，她没有敲门，就直接推门进去。

“好了，我已经来了，是什么任务非要在我休假时把我挖出来？她不是很客气的劈头就问。

屋里坐着两个男人都对她的打扮抱以欣赏的眼光，黛妮不悦的看着他们，说：“看够了吗？最好有重要的事，否则你们得赔我一个月的假期。”

“黛妮，先别生气，当然有需要用到你的地方，要不然老板怎么敢叫你回来。”说话的是一个约三十岁的棕发男子，一副热情、健康的模样，像个长不大的大男孩。

“哦，是吗？乔治叔，真的吗？”她转向坐在办公桌后的男人，他有着一头银灰色的头发，虽然已经快六十岁了，但仍然十分硬朗，双眼绽出睿智的光芒。

“你先坐下来，黛妮，我知道不该把你叫回来，可是你也知道，公司的人手全都出任务去了，而我又不想错过这次的生意，所以只好紧急把你召回来了。”

她颓丧的往沙发上一坐，心想，为什么她每次休假都落得这样的下场？下次她得记住，找一个无人的小岛，没有人找得到她的地方度假才行。

“好吧！乔治叔，这次要我保护什么东西？”

乔治向麦奇使了个眼色，似乎在示意由他来说，而麦奇微微摇摇头，又把问题扔了回去。

“你们推来推去的做什么？她这下可明白他们要她接下的任务了。“不！我绝不接受，绝不！”

“黛妮，亲爱的，这笔生意能为公司解决不少问题，它会让我们购买更完备的仪器，聘用更好的人员放弃了实在很可惜。乔治在一旁游说着。

麦奇也接得很顺，说：“是啊，黛妮，你也希望公司业务意做愈大吧9在这一行的竞争愈来愈强，如果我们不接受，被别家公司抢走了，这对公司可是一场伤害，你不会希望有这样的结果吧？”

“那由你去就好了，麦奇保护‘人’是你最拿手的，这任务由你来接最适合了，根本不必找我回来。”

“黛妮，这是工作。”乔治语气重了些，他知道不这样，她绝不会心甘情愿服从。

她深吸口气，不再作声。

“我知道经过上次的事件，你发誓不再接保护‘人’的工作，可是这次的工作不同，黛妮，我不想用强硬的手段逼你，我给你一天的时间考虑，明天再来答复我。”

麦奇伸手盖在她的手背上，安抚着她说：“黛妮，事情已经过了两年了，你应该勇敢的重新面对它，一味的逃避不是办法，我希望你能早日恢复成以前的你。”

“这些我都知道，可是做起来好难，因为一次小小的失误，害我的当事人受伤，这责任我是永远没办法卸下来的，乔治叔，让我考虑一下。”

“好吧，我先让你看一下这次任务的对象，也许会让你改变主意。”

他递给她一个牛皮纸袋，份量不轻，显见这人来头不小，黛妮摊开纸袋，抽出里面的资料，映入眼帘的是一张男人的特写镜头。

“是他？！”

她很惊讶的认出他，心想要不认识他还真难，理查&#8226；道格拉斯，全美国公认最性感的男人之一，也是一名家喻户晓的电影明星，更传说他有着贵族的血统。每个女人都对他趋之若骛，恨不得能嫁给他，从此这辈子就像王子与公主般过着幸福美满的生活。

黛妮扬起头，看他们正专注地研究她的神情，期待着她改变主意，那他们可打错算盘了。

乔治叔，我可不想守在一个花花公子的身边，那只会令我恶心搞不好会弄砸任务，我还是别接受的好。”

“等一等，黛妮，别那么早下决定先把它看完也不迟。”

她低下头继续看，他今年三十八岁，未婚，可见得世上没有女人能套得住这匹野马，他是剑桥大学毕业，拥有硕士的学位，这倒令人讲异，不过这证明他满有脑筋，而不完全只是卖弄他的外表而已。

接下来是一些他出席宴会的照片，身旁总是围绕着不同的女人，他究竟有什么迷人之处呢？黛妮承认他的眼睛是最吸引她的地方，像天空般的蓝、像蓝宝石般的蓝都不足以形容它，它有一股磁铁般的吸力，充满着诱惑：再来就是他深刻的五官，尖挺的鼻梁，薄而性感的双眉，尤其其中一张他在大笑的照片那眼角的笑纹使他充满了男人味，哪个女人看了无不怦然心动的，黛妮止住心中的骚动，问：“一个这样的男人，需要劳师动众的为他找保镖，会不会是他招惹了太多的女人，才引起对方的丈夫想报复？”

麦奇跷起二郎腿，说：“他不仅是女人的克星，更是值得我们男人看齐的对象，唉，我就没那么吃香，现在一个女朋友也没有，他却都是女人自动找上门的。”

“你跟他也快差不多了，真是天下乌鸦一般黑，女人可以一个换过一个，把我们女人当白痴啊！”

“开开玩笑嘛别那么认真。”他举双手投降，陪笑着说。

“黛妮，我希望这次任务由你和麦奇合作，他暂时担任他的司机工作，而你必须改装扮另一个面貌，因为道格拉斯先生不喜欢保镖跟他太近，所以，他的经纪人建议我们用其他的方式，只要能待在他身旁就好，我想来想去，只有你最擅长了，你肯帮我这个忙吗？”

“我……”她犹豫着。

我不希望用老板的身份来命令你，但是我希望你能接受这项任务，因为，你不去做，你心里的结永远也打不开。”

她沉默了半晌，叹了一口气，说：“我可以看一下那些威胁信吗？”

这表示她同意了，两个男人这时才松了口气。乔治拿出另一份牛皮纸袋，她抽出来仔细研究，它们全都是用同一种信封信纸所写，粉红色的纸张还带点香味，这些信纸哪里都可以买得到，很平常并无特殊之处。

她照着纸上的字念着：“你是属于我的，我们是天生一对！、‘你若变心，我就杀了你！……这威胁信可是一点创意也没有，而且这笔迹--看情形并不是成年人写的，也就是说这些井不是凶手写的。”

“没错，警方在纸上找不到任何的指纹，所以毫无线索可寻，因此他的经纪人特别找上我们，希望我们保护这位大明星。”

黛妮不以为然的说：“我倒觉得他的经纪人太大惊小怪了，身为一个公众人物，受瞩目是难免的，仅仅是收到这些信就小题大作，是不是太神经过敏了？”

乔治指指纸袋内其他的信，说：“你再看看其他的，那些是近两个月跟道格拉斯先生交往过的女人所收到的信，等你看过，你就不能否认它的危险性了。那些女士供称常常接到无声电话，甚至有人跟踪过她们。”

她一张张将那些包含着辱骂，甚至刻意在信纸上沾上血迹的信看了一遍，她见过比这更恶心一百倍的威胁信，显而易见的这人对这种事没什么经验，纯属女人的嫉妒心而已。

“到目前为止没人受伤吧？”她问。

麦奇将他所调查的结果告诉她，说“没有，但吓坏了的是有，恐怕这阵子这位大情人会无聊一点，也许那些女士觉得自己的生命比跟他来段罗曼史来得重要。”

黛妮噗哧的笑了出来，说：“麦奇，没想到你还真幽默。”

“哪里，我的幽默可是适时而发的。”他也不禁自我调侃一下。

“好啦你们两个，谈谈正事吧！麦奇，下星期一开始，威尔逊先生会安排你进去，至于黛妮，我要你在礼拜六就设法进去，至于用什么方法，我相信你会想到的在里面你们是完全的陌生人，不要让人怀疑到你们的身份，懂了吗？”

黛妮有气无力的说：“是的老板，我可以问一下这次的任务服要多久？”

“多则三个月少则半个月，警方已经在密切调查当中，等凶手一找到，你们的任务也就结束了。”

麦奇打趣着说：“黛妮，你想想，跟一个伟大的情人朝夕相处是多么浪漫的一件事，也许你会舍不得它结束也不一定哦！”

她投给他一个大白眼，说：“闭上你的乌鸦嘴，我希望那个混蛋赶快被抓到，我好去度我的假。”

乔治向他们挥挥手，说：“你们可以走了，其他的麦奇会把资料给你，黛妮，不要让我失望。”

她在他脸颊上印下一个吻，娇声的说：“我不会再犯第二次的错误了，相信我！”

是的，两年前的错误她绝不能再让它重演，当时她才满n岁第一次接下一件大任务，由于经验不足，再加上场面混乱，她没有尽到保护的责任，致使她的当事人中枪，虽然救回了性命，但仍使她自责万分，两年来，她不计任务的大小，无一不是能为力去达成，现在，她成熟、果断的足以面对各种突发状况，也已不再同往日可语，但她不再单独接保护某人的工作，那事件在她心灵造成了阴影，这次她下定决心非突破这层障碍不可。

-※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

黛妮站在理查道格拉斯的豪华巨宅前，望着挡在她眼前的铁门，她记得曾读过中国的一句古诗：一入侯门深似海，不知是不是就是这个感觉。

她低头再一次看自己滑稽的打扮，真可用“乡老”这俩字来形容，她将原本乌黑的长发编成两条发辫垂在肩上，过长的刘海盖住她的眉毛，再配上一副大近视眼镜，将她姣好无暇的面容遮盖住，身上这套衣服则是小碎花滚花边的上衣和长及膝盖的裙子，将她美妙的身材隐藏起来，脚上一双白布鞋使她像极了乡下来的土包子，在家里她看见镜中的自己不知笑过几回，不知别人见到她的打扮会是什么样的表情。

她收起一脸的无奈，自己已在这里站了那么久居然没人发现到，那大门上的摄影机是装假的吗？她进去后的第一件事，就是加强大门的安全警备，他们请的那些安全人员都是请来撑场面的吧！

她按下了对讲机立刻有了回音，“哈罗！”

黛妮装作可怜的抖音，小声的说：“我……我找罗伯&#8226；威尔逊先生。”

对方停了几秒钟，又问：“你是哪位？”

她知道跟她对话的人去找罗伯威尔逊证实她的身份，她给他一分钟的时间，终于又听见对方说：“进来吧！”

铁门‘喀！一声自动打开了黛妮跨进大门，一双明眸早将里面的情形全部映入脑海当中，从大门到主屋有一段不算短的距离，车道的两旁有几名仆佣正在整理着树木，有黑人也有白人，他们不时转头过来看她，对她的打扮十分好奇，也许是因为她是中国人才引起他们的兴趣吧！

移开目光，她注意到四周的围墙比一般的围墙高了些，显然他们已做了防御措施，但只是要肯动一下脑筋，要越过那些高墙并不是很困难，她必须再想些方法加强防备。

再往前走，她见到那些安全人员牵着几只狼犬在四处巡查，东嗅西嗅，她倒想见识一下它们有多厉害，她走上前拍拍它的头，它在她手上嗅嗅，便认定她是好人，立刻撒娇的往她怀里钻。

“好狗狗，它好可爱。”她抱着大狼犬不放，偷瞄一下它的主人，他的脸色可不好看，硬将大浪犬从她怀中拖走。

“哼。”她朝他背后皱皱鼻子，以后你就知道光靠那些是没用的啦。

总算走到这栋白色的主屋，这房子若比作“白宫可一点也不差，三层楼的建筑给人气势雄伟的感觉，每一砖一瓦都是精心堆砌而成的，以职业的眼光，她打量了一下四周，她觉得这房子太开放了，每个窗户、每个入口都使人有机可乘，简直可以来去自如。

一位红发女郎开门出来黛妮一眼就认出她来，苏珊娜&#8226；维克，她是理查&#8226；道格拉斯的私人秘书兼女管家，今年三十岁跟在他身边将近六年，单身，目前没有男友，她给人一种冷傲的美，黛妮知道遇上这类型的女人应该采取什么态度，你绝不能比她强，于是她双手抱着她的小行李，挤出一些泪水在眼眶打转。

“请问……罗伯&#8226；威尔逊先生在吗？”

苏珊娜冷淡的扫地一眼，说：“跟我进来吧！”

好个冰山美人！黛妮心想，往后恐怕还得小心别招惹了她。

进了主屋，大厅华丽的让她眼睛都睁不开了，每一件家具不是来自名家之手，就是价值不凡的古董，这住起来会舒服吗？她实在弄不懂这些有钱人的想法，单想这些东西的价格，就足以令人觊觎。

“我的中国娃娃来了！”一个宏亮的声音响起，黛妮没有时间再作考虑，因为表演的时间到了。

“罗伯叔叔，我好想你哦！”她哽咽的奔进他敞开的怀里，迅速的在他耳朵旁说：“叫我黛儿，不要再叫我中国娃娃！”

“黛儿，我也想你！”罗伯&#8226；威尔逊也满情况的，只是纳闷“灰狼”怎会派一个娇弱的小女孩来，看这女孩年纪大概不超过廿岁，她真能胜任这工作吗？

黛妮从他眼中看出他的疑问，已知道这外貌温和、慈祥的男人可能正纳闷着“灰狼”怎么会派一个小女孩来，要不是有别人在场，她真想回地一句“人不可貌相”。

“罗伯叔叔，爸妈都死了只剩下我一个人，我该怎么办、我只剩罗伯叔叔一个人了。她扁着嘴，说着又要哭了起来。

黛儿，你放心，叔叔答应你一定会照顾你的，我会请道格拉斯先生让你留在这里工作。”

在旁边的苏珊娜一听，秀眉一扬，说：“罗伯，你怎么可以自作主张？宅子里已经有太多佣人了，不需要雇用一个乡下来的小女孩，理查不会同意的。”

听她的口气，反倒像个女主人，而理查也会听她的意见似的，在她的感觉，苏珊娜对理查有某种程度的占有欲这是可以理解的，这种占有欲有可能变为……黛妮静静的将她列入嫌犯当中。

“苏珊娜，我已经跟理查说过了，你若不信，我们可以再一起去问他一次。”

“当然。”她扭头往屋内走，罗伯示意一起进去。

黛妮走过一道长廊，一边的墙壁是一大片透明的落地窗，她听到‘扑通’一声，有人跃下水地的声音，果然窗外是一座游泳池，她知道理查有游泳的习惯，他热爱各种运动。

三人在游泳池旁站定，激她刻意保持一点距离，方便于观察她将见到的人。

平静的泳池冒出了一个黑色的头颅湿发出在他俊美理查，这太危险了，我们又不认识她，就这样把她留下来，万一发生什么事……”

黛妮不等她说完，走到理查的面前，孩子气的用手背抹去泪水，正经八百的说：“请让我留下来，我会扫地、煮饭、拖地，我会做很多很多事，我已经无家可归了，请不要赶我走，求求你……”

罗伯也一脸同情的说：“黛儿的父母全死在一场车祸，她一个人在美国无亲无故，就算将她送回她的国家，她小小年纪也无法生存下去，如果因此误入歧途，岂不是我害了她。”

黛妮忍住笑，这位好好先生表演起来真是生动逼真，可以考虑转行当演员了。

理查啜了口酒，朝苏珊娜说：“把她安排到厨房去。”语气中有不容反驳的意味。”

她让步了，跟了他六年，她知道他的脾气，惹恼了他，吃亏的是自己。

“等一下，理查，我是希望把黛儿留在你身边，她很乖也很聪明一定会把你交代的事情办妥。”

这下不得了了，只见苏珊地跳了起来，双眼燃着怒火瞪着他，说：“罗伯，你是在心跟我过不去，是不是你明知道理查一切的生活都是我照料的，你却偏偏找来这个小女孩，是不是想要顶替我的位置。”

我没有这个意思，我只是觉得多个人帮忙比较好，黛儿不会惹麻烦的，你有任何时都可以叫她做，她不会拒绝你的要求的。”

“你说得好听，理查，我不同意，我一个人就可以做的很好了。”在苏珊娜心里，没有人可以抢走她现在的位置，她会不顾一切的保有它。

“苏珊娜，罗伯也是一番好意，我也觉得你这阵子太累了，多一个帮手也很好，不要再跟我吵，到此为止，我已经够烦了不要再为这种小事来烦我！”理查脾气终于按捺不住的爆发开来，杯子用力往桌上一放人已经上楼去了。

无故被凶了一顿，苏珊娜狠狠的瞪了肇事者一眼，头也不回的跟着上楼去。

“他们的关系很亲密吗？”黛妮尽可能客观的问。

罗伯用保证的口吻说：“我敢打赌他们没有上过床，我知道苏珊娜的用心，可是显然理查对她只有朋友之情”

“哦？那她的嫌疑可又多加了几分。别用那种口吻，在这屋里每个人都有嫌疑，包括你在内。”

他问出他的疑惑。“你确定你可以吗？”

她嫣然一笑，使那张平凡的脸散发出锐利的光芒。

“我们拭目以待，不就知道了吗？”

＆》＆深夜里，黛妮脱下她的伪装，坐在镜前梳理她的长发，好静静得必须让她用心去倾听四周的声音，这房子太大了，即使有状况发生，她如何在最短的时间内赶到？

她在纸上列出需要改进的地方，明天她再找机会给罗伯，等星期一麦奇来了之后，由他负责外援工作，而她只要守在理查身边，负责他的安全。

实在太静了，所以，车子驶进来的声音比白天更加明显，黛妮掀起窗帘的一角，见到一辆黑色的劳斯莱斯停在门口由车上步下的是穿着黑色燕尾眼的理查，在月光下，他犹如黑色的恶魔般，握住了她的视线。

“理查……明天开始，我会寸步不离的守在你身边，天知道，我是不是该拒绝这项任务。”她喃喃的说着。

作为一名秘密安全人员，不和当事人有任何的感情纠葛是第一要件，因为那会蒙蔽她的眼睛、她的心智，导致严重的后果，她便记这项规则她必须牢记他只是个人，一个她必须用生命保护的人。

-----

楼下传来断断续续的吵闹声，黛妮披上外衣，悄悄的走出房门，来到楼梯旁的阴影处，幸好地的房间在二楼，可以清楚的看见楼下的情形。

理查一脸暴怒，扯下颈子上的领结往桌上一扔，就为自己倒了杯酒，一仰而尽。

“理查，你知道我是为你好，让那些人跟在你身边我才放心。”罗伯试着安抚他不安的情绪。

“我不怕什么威胁、恐吓，我也不是一个胆小的人，你让那些人从早到晚跟着我，我迟早会疯掉！罗伯，明天立刻把那些人撤掉，我不要再看见那些人！”

“那怎么行凶手还没有捉到实在大危险了，理查，你先冷静下来听我说……”

“不！”他怒吼着，“有本事叫他来找我，你以为我连自己都没办法保护吗？会乖乖的任他宰割吗？”

苏珊娜端了杯浓茶出来，放在他面前的桌上。轻轻的将他接回沙发上坐好，就像以往他大发脾气时一样，在他的太阳穴上按摩着，再轻揉他僵硬的脖子，直到他的心情放松下来。

“理查，别那么固执，大家都是为你好，你就听这么一次，我知道你一向对安全人员很反感，我叫他们尽量不要大靠近你就好了。”

他终于平静下来，脸色也缓和多了，向苏珊娜道了谢，便准备上楼去。

“罗伯，记得明天让他们保持一些距离，我受够了他们给我的压迫感。”

黛妮匆匆的奔回房间，听到他沉稳的脚步声经过她的门口，然后停在她的隔壁，原来他的房间离她如此近，想来一定是罗伯安排的否则一个佣人怎会睡在如此高级的卧室？

等一切都恢复原先的静谧，黛妮知道她必须利用这个机会，好好去勘查一下地形，熟悉环境对她的工作很有帮助，现在屋里所有的人大概全都睡了。

她将头发用成马尾，戴上那副掩人耳目的眼镜，穿上一件粗布衣服和长裤，以防万一被人撞见时，才不至于穿帮。

走到游泳池边她呼吸一口夜晚清凉的空气池面上映着一轮明月。

黛妮绕着泳池走了一圈，这地方虽然四周都点着灯，可围墙周围的树本太高，容易让人隐藏在里面，她必须再列在表上。而刚才她听听到的，理查是十足厌恶所谓的安全人员，难保哪天他真的把那些人赶走，她必须尽早作好准备，才这样想，不料一转身却撞上一堵墙，她本能地倒退了一步，一抬头即望进一双阴郁的眸子里。

他怎会出现在这里，而自己却没发现到他的来到？她警觉的着一下自己有没有露出什么破绽。

“我……”一时之间，她舌头也打结了。

他一脸心事重重的表情，根本不在意她在这里做什么。“你也睡不着吗？”

她高兴他替她找了理由。“嗯，我刚到一个新地方下太习惯，你呢？有心事吗？”

黛妮以为他不会回答她的话，他看着地面发呆，紧锁的眉头看了令人心疼。

“我睡不着，因为我老是作噩梦它总是让我睡不好，我试过很多方法都没有用。”他像个深受困扰的小男孩一般抱怨着。

她了解他的感受，因为有一段时间她也常作噩梦，梦到那件失败的任务，一次又一次的在她梦中重演，简直快把她逼疯了可是她还是将它赶跑了，现在她几乎已经不再作那个梦了。

“噩梦是很讨厌，我小时候也常作噩梦我妈妈每天都会在我作跟梦的时候来陪我，然后说一个故事给我听，我听着听着就睡着了渐渐的我就不再作噩梦了。”黛妮说。

他带着一丝苦涩的笑容，定定的看着天上的月亮。

“我母亲从来没有讲过一次故事给我听过，她甚至很少抱我，听起来很可实是不是？我小时候并不怎么讨人喜欢，我常想，她到底爱不爱我？”

黛妮感受得到他语气中的悲伤，谁能料到他有一个那样不幸的童年呢y她清清喉咙、鼓起勇气说：那你现在想不想听故事我可以说故事给你听，希望对你有帮助。”

理查有些惊讶的看她，他不知道今晚是怎么回事，他居然把埋藏在内心的痛苦跟这个小女孩说，这可一点不像他自己，他大可不睬她，回他的房间大醉一场，可是，他还是站在那里，一动也不动。

“过来，过来坐在这里。”黛妮将他拉到泳池边的躺椅上躺好，“现在闭上眼睛，放松，放松，深呼吸，好！”

他认为自己大概疯了，居然会任由一个小女孩摆布，可是耳边听着她轻柔的声音，他不觉放松了心憎。

“什么都不要想，只要想着你还是个小男孩，有一天你跑到一个好大好大的牧场里，有蓝蓝的天空，绿绿的草地，还有好几百头绵羊在那里，是不是很美？你看见了吗？”

他努力地想像那种情景，他一直想拥有一座牧场，远离繁华的都市和人群，过着遗世独立的生活。

“我看到了，的确是很美。”

黛妮无法克制自己不去碰他，她柔软的手指缓缓的抚平他紧张的眉头，听到他叹了口气，继续说下去。

“那些绵羊一看到小男孩来了，都很高兴的围过来，小男孩也兴奋的摸摸绵羊的头，绵羊摸起来、好软哦！小男孩抱住一只绵羊，感觉好温暖，就好像在妈妈的怀里一样……”

原本已经完全松懈下来的理查，突然睁开眼睛跳起来，把黛妮吓了一跳。

“你怎么了？她问。

“我不需要任何人的同情，别以为我告诉你这些事，你就可以控制我，记住你自己的身份，你只是我请的佣人而已。”

对他莫名其妙的指控，黛妮硬生生的把反驳的话再回去，今晚发生的事是一个错误，想到自己一片好心却换来他的侮辱，除了怪自己还能怪谁？

“我很抱歉，我先回房了。”

她不等他的反应便走了开来，他真是一个难以捉摸的男人，想了解他恐怕比登天还难。

度过一个失眠的夜晚，黛妮等天一亮便起床，她手上有罗伯给她的行事历，她知道今天一整天理查的时间安排得十分密集，早上九点参加电视访问，十一点到他与另一位知名男星合伙开的餐厅的彩，中午有一个小时的用餐时间，下午两点以后在片场排戏，而晚上八点在饭店有场宴会，而他今晚的女伴，也就是他这部新片的女主角--玉女红星蒂芬妮。

她拿出皮包内一个状似粉盒的黑色铁盒，打开盒盖，即是有数字按键的通话器，她按下一组号码，立刻有了回音。

----------

“都没问题了吗？OK，辛苦你们了。”

黛妮收好东西，预备下楼与他们会合，她才走下楼梯，就感觉到理查投过来的视线，她装作没看见，礼貌的问“苏珊娜小姐。我该做什么？”

苏珊娜将化妆箱递给她，说：“你只要把这东西顾好就可以了。”

“是。”她顺从的接过箱子，头不需要抬起来，依然能感受到他还在注视她，是自己露出了马脚吗？要不然他究竟在看什么？

车子一停在电视台门口大门外已有不少的影迷在等候他的来临，而其中以女性最多，一看到他本人，纷纷尖叫的冲了过来，所幸，随后而到的安全人员将人群挡了下来，黛妮警觉的扫视一十个陌生的脸孔，直到他们都走进去。

“外面的影迷实在太热情了我还怕你们进不来。”罗伯&#8226；威尔逊迎了出来，他是先来这里做一些沟通工作的。”

好几名记者围了上来，不是拿着相机猛拍，就是想趁机访问他，黛妮不时注意着四周，并巧妙的闪躲，做这行的人最忌讳的就是上镜头。

理查简单的回答他们一些问题，便在众人的簇拥下摄影棚，此时她才真正见识到，他在荧光幕前一举手一投足所燃起的致命吸引力那低沉又带带风趣的嗓音，让所有女人的心沉醉，而那带着几许邪气的笑容，更是他掳获人心的拿手绝活，现在的他只是在表演吗？昨晚的他是真正的他吗？

录完影，他一刻也没有停留的赶往他与朋友合资的餐厅，那是他另一项专长，他懂得如何赚更多的钱，知道哪个行业最吃香，仗着他的名气，这家餐厅想不赚钱也难。

黛妮望看那群只为了看他而来的影迷，他的号召力可真不小！才下车安全人员便护卫着他们冲过人群，理查早已习惯这种场面，因此面不改色，挂着他一贯的笑容，倒是苏珊娜脸色苍白，黛妮没有多想就走到她身后，替她推掉挤上来的人群。

台上，理查与他的合伙人发表了一段小小的感谢词便在欢呼和掌声中完成仪式。

剪彩顺利的完成了，他们由后门悄悄的离开，车子行驶在路上，苏珊娜倒了杯冰水喝，并稍稍整理一下被风吹乱的头发。

“我不知道会有那么多人，真是吓死人了！”她大发娇嗲的抱怨着。

理查轻松的靠在真皮的椅背上，解开衬衫的第一颗扣子，并将领带稍稍拉ｗωｗ奇Qisuu書com网低，笑着问：“我还以为你已经习惯了。”

“谁知道现在的影迷是愈来愈大胆，好几次连我也快被拉走了，以后还是保持点距离比较安全。”

苏珊娜还在念着，而理查的注意力又集中在坐在对面闷不吭声的黛妮身上，他不明白自己为何特别在意她，一个十七、八岁的小女孩对他来说还只是个小孩子，可是他的脑海里却不断重复放着她昨晚说的故事，她的声音轻柔舒缓，在一瞬间使他暴躁的情绪平静下来，有那么一会儿他感到从未有过的平静，直到他那该死的自我保护砸碎了它。

“你还好吧？”他忍不住的开口。

黛妮匆匆的看他一眼，随即又垂下头，说：“我很好，谢谢你，先生。”

听见她有礼的称呼，他知道她没有忘记昨晚他说的话，她只是他雇的佣人，所以，她以沉默反击他。

“冰箱里有果汁，你要不要喝一点？”他听到自已这样说，什么时候他曾对一个女人口气如此过，像在乞求她的谅解似的。

她不领情的说：“我不渴，谢谢！”

理查绷着脸，将头转开看向窗外，心里很不是滋味，自己犯不着去讨好地，她只是一个为他工作的小女孩，他更可以随时叫她走路，任她自生自灭，这一向是他的人生哲学，他不随意付出他的感情，就连关心也一样。

黛妮并不是存心让他下不了台，因为她心里有一个声音在警告她，要她小心这个男人？他会毁了她所有一切的努力，这是最令她恐惧的，她只是一个女人，当她面对一个如此令人动心的男人，她是不可能无动于衷的，所以她只有采取这个方法，希望这次的任务尽早完成。

“理查，待会用完餐之后，罗伯会在片场等我们，因为合约上有些问题要跟你商量。”苏珊娜眼光扫过他们两人，察觉到其中有她不知道的事发生，赶紧想将理查的心挽回。“理查，今晚你想穿哪套衣服？我可以先帮你准备好。”

“你决定就好。”他闭上眼睛假寐，苏珊娜碰了一鼻子灰，很不高兴的开始猜测究竟他们之间出了什么她不知道的事呢？

＆》《黛妮站在柱子后面望着理查，他正跟他的女伴翩然起舞，两人不知在说什么，只见地仰头大笑，黛妮几乎可以听见他的笑声。

“他不可能会喜欢你的，你死了这条心吧。”说话的人正是苏珊娜，她满含着护意的眼光瞪着黛妮。

黛妮想笑，这女人居然在嫉妒她。

“你放心，苏珊娜，我只是把他当父亲一般的崇拜，以他的年纪都可以做我父亲了，所以你没必要介意我，我不会阻碍你们的。”

她半信半疑的问：“真的吗？”

“当然是真的，苏珊娜，我只想做你的朋友，并不想做你的敌人，相信我。”

苏珊娜似乎决定相信她，眼中的敌意也消失了大半，她有些灰心的说：“就算不是你，我也必须跟许多女人争夺，认识地六年，他始终没有碰我一下，是不是我没有吸引力呢？”

“苏珊娜，你对他要有耐心，他是个很保护自已的男人。不是每个人都能在他心中占有一席之地的，要有信心才行！”黛妮对她说。

黛妮每次看见她的笑容，那包含着一种真诚，她知道她已经不再排斥她了。

“黛儿，你究竟是几岁？有时候你看起来只有十五、六岁，有时候又像个廿岁的成年女人，你究竟是个怎样的人呢？”

黛妮绽出一朵神秘的微笑，注意力又回到理查身上，他正跟一群商界名流在一起，在人群中他依旧是耀眼、醒目的，一眼就可以让人注意到他。

麦奇？她发现一个熟悉的面孔出现在宾客之中，他身着服务生的制服，大概是乔治叔有消息来了。

她走上前放在去拿他手上名的鸡尾酒，悄声问：“什么事？”

“又接到一封信，在昨夜的女郎家里。”说完，他人一闪就消失在走廊尽头。

黛妮知道昨晚理查去参加一场慈善晚会，而女伴是一位知名的眼装模特儿，这证明了她的猜测，凡是跟他出去的女人都逃不过，而今晚收到信的人会是那名新崛起的女星吗？凶手难道又针对那些女人吗？

“你在想什么？”

“没……什么，对了，苏珊娜，我可不可以出去走走，你想道格拉斯会生气吗？”

“你去吧！理查不是那种不通情理的老板，不要太晚回来。”她交代着说。

“我知道。她回头又看一眼在舞池中的理查，脚步没有停止的往外走去。

门外，麦奇坐在机车上等她出来，一见她出来，就将安全帽丢给她，黛妮坐上车，机车便加速冲了出去。

直到凌晨一点，黛妮才疲倦的回到宅子，一名安全人员牵着狼犬从她面前走过，她见屋子里灯都熄了，只留下走廊的小灯，就准备上楼去，却听见游泳池边有声音，她全身神经都竖了起来，快速的移动脚步，等她见到理查的背影她才停了下来。

“你还没睡？”她没有忽略桌上的酒，他几乎每晚都会喝酒，就因为要赶走噩梦吗？

理查回过头，朝着她走过来，他喝醉了，脚步有些不稳，他脸上落寞的神情使她不由自主退了两步，她为自己的反应不解，她在害怕吗？

“你去哪里？你知道现在几点了吗？和你的男朋友难分难舍吗？”

黛妮又退一步，说：“道格拉斯先生，你喝醉了，我扶你回房间休息。”

“不，告诉我，你去哪里了？说！”

她在他逼迫下只得说：”我只是去找个朋友，虽然我是你扈的佣人，但我还有自己私人时间吧。”

他捉住她的手腕，眼神像火炬般灼热的瞪视地。

“不准你去见你朋友，你必须廿四小时跟在我身边，不准离开我，听到了没有！”

“放手，道格拉斯！你没有权力这样要求我，放开我，别人会看到的。”她急着低喊着，拼命的想挣脱他的束缚，但协挣扎地抱得愈紧。“道格拉斯，你疯了！”

“我该死的是疯了！”他，俯下头摆住她的小嘴，黛妮轻呼一声，正巧让他的舌尖便探进她口中，强索其中的芳香。

不她不能让非情变成这样，绝不能？她用尽所学到的每一种招式，无非就是想打开他，可是为什么一点也没有用处，他就像铜墙铁壁一般包裹住她，任她如何挣扎都没有用。

“不……”她趁他换气时叫出声，却立刻又被堵住--

当他终于停止了吻，黛妮的双颊一片红晕，意识还有些恍惚，那娇羞模样竟使她更美，理查轻抚她的出颇，带着些爱怜。

“黛儿，跟我回房去，让我好好爱你。”

他在说什么、跟他去他的房间？他把她当什么了？做他的佣人还不够，还得陪他上床吗？

黛妮仲手用力一甩，五个手指印清晰的呈现在他的脸上，她气得直发抖。

“理查，别以为每个女人见到你都想跟你上床，不要把女人都看扁了！好好去冲洗一下你的脑袋，以后你再对我毛乎毛脚的，小心我把你的手剁了，晚安。”

“黛儿等一下！”他追上前抓住她有此歉意的说：“对不起，我喝醉了，我不知道自己在做什么，我不是故意的。”

黛妮望见他酒意已退，显然刚才的吻只是因为他喝醉了，并不是因为她有魅力才吻她的，顿时她心中有种受伤的感觉，但还是振作起精神，说：“这次我可以原谅你，希望没有下次了。”

“谢谢你，我也不知道今晚是怎么回事，可能是天气太热的关系吧。”

她累了，不想在这里跟他聊天气，明天她还得应付很多事。“对不起，没事的话我先回房了。”

“黛儿。”他叫住她。

“什么事？”

理查也有说话吞吞吐吐的时候，这倒使她讶异。

“你-一你喜欢刚才那个吻吗？”

黛妮脸一红，这是什么问题？只为了满足他大男人的虚荣心吗？很遗憾她不能顺他的心。

她刻意的想了一下，像在考虑似的最后才说，“你的技巧是不错，但比我男朋友可差了一大截，晚安。”

她很快的溜回房间，庆幸没有让他发觉这是她的初吻，可恶！他居然就这样夺走它，让她连一点心理准备也没有，她在她房里自怨自艾，不知道站在泳池边的男人为了她那一句话，竟惹得他整晚未眠，内心懊恼不已。

隔天一早，黛妮一下楼就看到她的搭档已经成功的混进来了罗伯正在帮他们介绍。

“理查，从今天开始就由麦奇来开车，他的驾车技术是一流的，虽然年轻了点，可是是个好青年。”

“我当然相信你的眼光。”他伸手表示接纳，说“我是理查道格拉斯，这位小姐是苏珊娜&#8226；维克，我的私人秘书，嗯--这位是黛儿小姐，是我的助理小姐。”

黛妮加入他们，也伸出她的手。麦奇爽快的和她一握，说：“请叫我麦奇，我可以称呼你黛儿吗？”

“当然可以，很高兴认识你。”

两人仅极有默契的伙伴，心中也都想着，现在开始他们作战的时间到了，然而看在另一个人眼中却完全是另外一回事。理查有股想将这年轻人轰出去的冲动，他年轻有活力又如何？眼黛儿双眼闪闪发光，盯着他眨也不眨一下，他难论会比他差吗？而黛儿不是已经有男朋友了，难道她想一箭双雕？！他压抑住想将她抢过来的。

苏珊娜为他和罗伯倒了杯咖啡，自己便坐到理查身边，黛儿和麦奇则站到一旁。

罗伯特一封信送到他面前，说：“这是前天晚上收到的威胁信，你该清楚是由谁收到的吧。”“他为什么不直接寄给我呢？为什么们们寄给那些跟我出去的女人，把她们吓得半死地就高兴吗？”他怒气腾腾的吼着。

“你不要那么激动，昨夜警方已经在密切监视蒂芬妮的住处，至今没有发现可疑的人，或许他只想吓她们。”

黛妮和麦苛互望一眼，对他的结论不以为然。

“罗伯，那你认为我该怎么做？既然他专门想吓那些女人，我暂时还是别参加任何活动的好，我不想因为我而伤害到无辜。”

“我也是这么想，但电影的拍摄还是不能停，其他的我会尽量帮你推掉，只希望能赶快抓到那个人。”

不用说，这也是在场的人的希望。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第二章

黛妮从熟睡中惊醒，她已经练就即使睡得再沉，只要一有任何离响，她便马上清醒过来的本事。

是什么声音唤醒了她？她倾听着外面的声音，一下子又完全没有了，她不放心的穿上睡施，打开房门，她就站在走廊上，等到一声声响起，她立刻辨出方向，声音是从理查的房间传来，他出事了吗？

她背靠在门上，才想到她的枪还放在房里，可是现在去拿又怕耽误时间，如今只有动手一搏了。

‘喀！’她推开门，房里一片黑暗，她让眼睛在很短的时间内适应了黑暗。当她跨进一步，被右侧的大床上出现的动静定住脚步，原来并非有人闯入，而是他在噩梦中，她想了想便要退回去。

“别走坏要离开我，为什么我爱的人都要离开我？”

她被他痛苦的哀鸣叫住，黛妮在内心挣扎着，她该过去吗？

“求求你，别走，留下来陪我，求求你！”他在梦中伸出手，渴望抓住某个人。

黛妮关上门上前握住他的手，一旦被他抓住，他有力的手腕便将她纤细的身子往他怀里一带再也不放开她了。

“嘘，没事了，只是一个噩梦罢了，别怕，我不是在这里吗，我不会走了，我会一直陪着你。”

“不要走，不要走。”他没有醒来，口中仍说着梦话。

“理查，好好的睡一觉，明天醒来就没事了乖，噩梦已经离开你了，你不会有事的，睡吧！”

她抚着他的头，感觉到他已平静下来，黑暗中她看不清他的脸，听到他呼吸平顺下来，她想她该走，免得破人误会了，才刚要伸回手，一只大手又将她拉回来。

“黛儿，别走！”他心急的叫着，黛妮全身一震，她被骗了。

“你是清醒的！你混蛋！放开我，放手！”她死命的要抽回手，她气坏了，她最痛恨人家欺骗她。

“黛儿，别气我！我只是想单独跟你见一面，不得巳才出此下策，黛儿，先听我说……”

“不要，我不要听，放手，放手！”这次她可卯足了全力抵抗他她真的怕了，怕自己会屈服在他手上。

理查铁臂一伸抱牢她，将她压倒在他的床上，一只手很快的按亮桌上的灯，他得好好跟她谈谈，可是在他看清楚她的真面目后，不觉惊愕的看傻了眼。

“老天！为什么要把自已隐藏起来？”

黛妮身子轻颤不已她知道他着到的是什么模样，一头黑发散在黑色丝缎的床上，慌乱的双眸有着我见犹怜的气质，微张的朱隆欲己又止的，单单那张脸就够让任何男人血脉债张，更何况她衣衫不整，丝绸的睡衣难掩她诱人的娇美。

“黛儿……”

她吓坏了，从来没有用男人如此接近过，何况是在这样的情形下，她在知道他是全裸时更是不知所措。

“不要，不要碰我。”她伸手推拒他。

理查收摄住心神，虽然很难，但他不想把他怀中的可人儿吓晕。

“看着我，黛儿，张开眼睛看着我。”他命令的说。

她轻轻张开眼睛，接触到他那双蓝眸，此时变得好深好深“让我回去，求求你！”

“告诉我，为什么把自己打扮成那样？为什么要把你的美貌掩盖住，是怕我吗？”

她当然不会把真相告诉他，可是他至少说对了一部分，她打扮成很丑的样子，的确是不想惹来他太多的注意，结果还是失败了。

“我-一我不想让人家误会，我只想找份工作，不是故意要接近你的。”她困难的说完话，他那么近的看她，教她怎么把话说完。“现在你可以放我走了吧。”

“不行，等我把话问完。”他无法不去注意她微露的酥胸，和她身上的香味，他整个人都快烧成灰烬了，这折磨可不是任何男人承受得了的。“黛儿，我要你和你的男朋友断绝来往，以后不准再见他。”

黛妮疑惑的看着他。她哪来的男朋友？霎时，她想到那天在泳池发生的事，原来他一直误会她有男朋友。

“为什么？”她还会意不过来的问。

他口气专横的回答她，说：“因为你将会是我的，我不允许其他男人接近你。”

她是他的？她怎么一点都不知道，笑话！她又不是东西，说是谁的就是谁的。

“我不是任何人的，更不会是你的！走开！”她握着粉拳捶打着他的胸膛，怎奈却动不了他半分。

理查可不是那么容易被拒绝的男人，他抓住她挥动的小手，狂野的唇盖住她的，黛妮紧闭着唇，打定主意这次绝不再让他得逞，但在他熟练、性感的撩拨下，她轻叹一声，无奈的迎接他灵活的舌尖，她实在痛恨自己如此软弱。

她的双手动弹不得，他强壮的躯体将她钉在床上，她可以明显的感到两人是如此的接近，每一寸肌肤完全熨贴在一起，就算是隔着一件薄薄的睡衣，黛妮发觉自己在他的点燃之下，全身也跟着燃烧起失。

她的理智正一点一与的消失，他的唇、他的手在她身上游移，燃起一道道炙热的火焰，她无助的在他怀里娇吟着，那是她的声音吗，她身子一僵，天呀，她在做什么？黛妮惊恐的将压在她身上的男人推升，掩住自己半裸的身子。

“我的工作难道也包括陪你上床吗？”她气愤的拉好衣服，一步步地退向门边。

他克制住自已的冲动，今晚他本只想跟她谈谈，没想到会演变成这种情况，他从来没有如此强烈的想要得到一个女人，唯独对她，他渴望地全身都痛了起来。

“黛儿，我没有这个意思，我承认我要你，但我不会用强迫的手段占有你，我要你心甘情愿的把自己给我。”

黛妮涨红了粉颊，她从没见过这么厚脸皮的男人，要她心甘情愿，除非天塌下来，可是一想到刚才若不是靠她仅在的理智阻止了他，这时她早已--

“如果你要女人，我相信有不少人乐意对你投怀送抱，我对你一点兴趣也没有。”

天晓得这句话对男人而言是多大的挑战，果然，只见他邪邪的一笑，那神情有说不出的挑逗，她在他的电影里看过太多次他这种笑容，通常都发生在地勾引女主角上床的时候，才想着就见他作势要掀开丝被下床。

她一惊，霎时花容失色的低呼，便想夺门而出。可是她连门都还没摸到，就被霸道地榄进他赤裸的怀里。

“你-一你为什么要这样逼我？”她噙着泪，被困在他和墙壁之间，黛妮绝望的快哭出来了。

理查怜惜的轻吻她的眼皮，将上面的泪珠-一舔去，盯着她微叹的朱唇，他一声，嘶哑的低语，“让我爱你，黛儿，我会让你快乐。”

他的活像魔咒一般，几乎快催眠了她，她的身心正在交战，她的身体渴求着他，但他的心已在尖叫着他不会爱你的，他有太多的女人，你只是他发泄的玩物，抵抗他！否则你会输得很惨。

“我不能--”

她的时间只够吐出这三个字、立刻就被他的唇堵住，因为他不想再听她的拒绝。如果说他的吻使她忘了身在何处，那如今紧贴着她的肌肤，完全亢奋的男性躯体则使她的武装全卸了下来，她发觉自己四肢无力的靠在他身上，要不是他抱住她，她早已跌在地板上。

“不要抗拒我--”他的头埋在她雪白的颈项里，吮吸着那片细嫩的肌肤，一双大手捧住的圆臀，使两人之间不再存有一丝空隙，他低住她的下身，诱人的蠕动着，两人之间产生的火花眼看要一触即发。

黛妮紧攀着他，此时的她早已忘了抗拒是什么，为什么她能无惧的面对黑暗中的敌人，却对这男人无计可施？在他面前，她只是一个女人，一个美丽的女人。

叩！叩！突然的敲门声使两人的身子一僵。

“理查，你还没睡吗？你还好吧？”是苏珊娜，可能是听到房里有声音，所以过来看看。

黛妮庆幸她的闯入，黛妮迅速的推开他，将睡衣重新调整好，若不是见到自已这副模样--睡衣的下摆被拉到大腿处，肩带也滑了下来。酥胸半露的在一个男人面前--她不知道自己也有如此放荡的一面，简直不像她了。

理查挫败的诅咒，套上黑色丝质睡地，便走到房门口他知道苏珊娜万一开门进来，黛妮会更无法谅解他，他极欲需要黛妮的信任，他非打破这个距离不可。

黛妮在理查和苏珊娜在门口谈话时不留痕迹的闪进阳台跃到隔壁的阳台房里，再无声无息的溜回她的卧室，在她关上门时，除了听到理查的房里传来特别用力的关门声，也看到麦奇正坐在她的房里。

“我是不是该问你去哪里了？”麦奇坐在沙发上，自以为很幽默的问。

黛妮瞪他一眼说：“闭上你的嘴。”

“不问就不问，只是我们的大情人火气正旺着，想必有人惹他生气了，还好不是我，否则日子可不好过了。”

她在浴室内换了另一套较保守的睡衣出来，多此一举的说：”什么事情都没有发生，麦奇，别在哪里幸灾乐祸，小心我K你一顿。”

他啧啧称奇，说：“真的吗，遇见你这样的美女，他居然什么也没做，他可真是浪得虚名。”

“麦奇！”她警告的看他敢不敢再消遣她。

“好，好，言归正传，警方在信封上查到一枚指纹，证实是苏珊娜的。明天一早他们就会上门来，你认为怎么样？”

“老板的意思是苏珊娜只是有嫌疑而已，除非她坦承一切，此次的任务才算结束，黛妮，再忍耐几天吧！”

她除了认了还能怎样，但一想起若教她再面临一次今晚的情况她不知道自己还能如此幸运吗？

----------------

“好莱坞？！”

黛妮一脸指责的看着罗伯，他非常抱歉的说：“我知道事情太过突然，但这是导演临时决定的，就算抗议也没有用。”

“而你现在才来告诉我，我们待会儿要坐飞机到好莱坞？威尔逊先生，如果你再这样临时变更计划，万一途中出了差错，我可无法负责。”

“我明白！我明白！下次我一定注意，你也知道这部新片耗资千万，准备角逐明年的奥斯卡金像奖，理查很在乎这部戏的成果，为了讲究完美，导演决定将片场移到好莱坞，那里有最好的工作人员，最好的摄影器材，最好的--”

她伸出手阻止他再说下去。“够了，我不管那里有什么，下次再有这种事发生，你就准备另请高明吧！通知麦奇了吗？”

“通知了。”他说。

她知道麦奇会先联络好该办的事，便稍稍放松心情；这几天她感到自己才是被紧迫盯人的人，只要她一出现，理查约视线总是停留在她身上，那双蓝眸所传达出来的，使她像逃避瘟疫一般，恨不得躲得远远的，再这样下去是不行为，她的工作是必须守在他身边，以防临时有事，她才能适时的保护他。她是一名优秀的保镖，这男人却使她破坏了全行的规矩，她一定要摒除掉对他的所有感觉。

“剩下来的由我来安排，到了好莱坞，一切的行程我全如要知道，每一分每一秒我必须全都掌握到。”

“当然，我现在知道他们为什么派你来了，没想到我也有看错人的时候。”

“威尔逊先生，我想要的并不是赞美，只要任务能顺利完成就足够了，我不喜欢失败，相信你也不喜欢。”

他猛点头，说“当然，当然。”

结束和罗伯的谈话，黛妮才想回房作一些联络，就见苏珊娜表情哀伤的走上楼来。

“你怎么了？”黛妮不否认很同情她，只可惜她爱错了人。

苏珊娜不发一言，脸颊上留着泪痕，她显然已经哭过了，是谁惹她流泪的并不难猜。

“把眼泪擦干，你应该准备一下，待会儿要跟道格拉斯先生去好莱坞，眼睛哭肿了就不好看了。”

她听了哭得更凶，素性就趴在床上，任泪水浸湿床单。

黛妮不解的问：“究竟怎么了？”

“理查不准备带我去，他说要你陪他去就好，我跟了他六年，他从来没有这样对我过。”

黛妮轻咬着下唇，咽下决出口的咒骂声，她当然明白他的企图他要将所有会干扰到他的计划的人-一赶走，这样他就能稳操胜券，不怕她临阵脱逃、无奈她根本无法拒绝。天啊！请赐给她足够抗拒他的勇气。

“他或许有他的理由。”

“他根本不明白我对他的感情，我爱他爱了六年，天天陪伴在他身边，结果他连想碰我的都没有，只是每天跟不同的女人出去，陪她们吃饭、跳舞、约会，甚至带她们--上床，我一次又一次的忍耐，拼命的告诉自已，他总有一天会发现这世上只有我是真心爱他的，现在--我再也忍不下去了，我--”

“所以，你就写信威胁她们，警告她们不要再接近道格拉斯先生，打无声电话给她们，并跟踪她们，让她们心里害怕，我说的对不对？”黛妮沉静的说完。由她震惊的表情推断，她真是被嫉妒冲昏了脑袋，才胡涂地做下傻事。

“我-一你-一怎么知道？”她早就后悔了她千不该万不该写那些信，当她一知道事情的严重性，已经来不及挽回，她更不能让理查知道，她不要看到他唾弃的眼光。

黛妮握住她的手，说：“我已经跟警方交涉过，他们同意给你一个自首的机会，苏珊娜，听我的话，趁一切都还不晚，去自首吧！我相信法官会从轻发落，你还有美好的未来，从头再来并不晚。”

“你到底是什么人、为什么-一”

“我只是一个朋友，答应我，你会去自首。”

苏珊娜像将千斤重担放下来，所有的烦恼一下子都抛开了，她感激的回握住她的手说：“我一定会去，谢谢你，黛儿，我终于明白理查为什么对你着迷了。”

“我？我跟他之间没有任何关系，他只不过是我的雇主罢了。”她避重就轻的逃避着。

“是吗？”苏珊娜怀疑的说。“就算你是这么想，他可不把你当佣人看，他看你的眼光，是以一个男人的眼光，这是我第一次看到他用如此带感情的目光看一个女人，他真的对你动了心。”

她不想扯到那个男人身上，便顾左右而言他，说：我该去整理一下行李，不知道这次要待多久？”

“他要你先去见他，他的脾气可是很固执的恐怕你不得不去一趟。”

他还以为他是什么王公民族，他要见她，她就得马上去见他，要不是为了任务，她可不想有一个这样的老板，老早就自动辞职，绝不恋栈。

敲了他的书房门里面没有回音，她开门走进去，屋内没半个人影，不由得心头一惊，同时间她便感觉到身后有人，她不知道该喜还是该忧。

“你是逃不开我的。”他的双管从身后抱住她，将她往后拉靠在他的身上。

黛妮苦恼的由他抱着，在他怀里她毫无反抗的余力。

“为什么不放过我？你究竟想从我身上得到什么？”

“你！我只要你！”他坦白的承认自己的想法，温热的呼吸徐缓的喷在她敏感的耳后，激得她娇躯轻颤。

她痛恨自己的反应，这男人知道她每一个弱点，他正在善加运用它们。

“你要的根本不是我，你以用因为我拒绝作，这伤害到你高贵的自尊心，所以你想报复我；我才不会上你的当！”

她挣脱地，回头正视他，看他有何话说。

而他居然大笑起来，好像她做了一件让地高兴的事那笑声充满磁性。

“我的自尊心没那么容易受伤，这点你不用操心，黛儿，我的中国娃娃！”

她尖叫。“不要叫我中国娃娃，我讨厌人家这样叫我！”

“那宝贝、甜心、亲爱的如何？黛儿，你为什么要那么费劲的抗拒我？我会照顾你的。”

他总算说出重点了，照顾？作他的大头梦！

“道格拉斯先生，你可真是好心，你会照顾我，那等有天你厌倦我了，我是不是该自己卷铺盖走路？很遗憾，我对这种关系没兴趣！”

他对被她彻底的拒绝有些不可思议，多少女人会被他的提议感动得痛哭流涕，而这女人却不留情的把他的好意扔在地上，她是不是在故意耍诡计？

“黛儿，以我的经济能力，我能让你享受到一流的生活，衣食无缺，更可以到世界各国旅游采购，没有人会拒绝这样好的条件。”

她一脸假笑，故作感动的说：“我真是太幸运了，让我遇见了我的白马王子，只可惜我不是公主，白马王子对我来说太遥不可及了。”

“你的意思还是拒绝？”他真的发火了，男性的尊严不容他再去讨好她。

黛妮昂起尖尖的下巴，说：“没错！”

“你会后悔的！”

“很不幸，我从不做后悔的事情，这一次也不例外！”她斩钉截铁的回答。

他开始变成一个冷面的男人，原先燃着火的双眸此刻象铺上一层冰块，浇灭了他所有的热情，黛妮知道她成功了，只有这样才能使他们度过接下来的这段日子。

那群安全人员在理查不留情的拒绝下走了，黛妮早就料到会有这一天，幸好麦奇这次随他们而行，虽然任务可说已大功告成，但还是得做得有头有尾，等回来以后，她再找借口辞职。

飞机一抵达目的地，便在饭店的安排下搭车到饭店作息。

理查每次到好莱坞拍片，一向都住在这饭店的总统套房，当然这次饭店仍为他做同样的安排。

黛妮和麦奇仍谨慎的观察了一番，虽然已做过安排，但他们仍旧再确定一次，直到没有问题才罢休。

“我已经确定苏珊娜去自首了。”

“太好了，我希望她没事，老板有交代下来吗？”

他们从安全门的楼梯下来，饭店出他们安排在接下的房间。

麦奇先作了一个稍安勿躁的动作，才说：“黛妮，你先别急着生气我才说。”

她翻了个白眼，娇美的脸蛋溢满愤慨之色。

“我就猜到他不会放过我的，麦奇，说什么我也不接，不管他有什么理由，我--不--要。”

“黛妮，还记得一年前你保护的那颗”天使泪的钻石吗？上个月它差点被抢，钻石的主人吓得来跟老板求救，没办法，老板接下来了，指名你做这个案子的总策划。”

她不顾形象的骂了几句不文雅的话。“我又不会术，他当我是女超人啊！”随即想到何不拖某人下水，于是摆出她自信最诱人的神态，纤手搭上他的项颈，吃声的说：“麦奇，我知道你最好了，你一定会帮我的，你是最富有同情心的男人啊！”

麦奇憋住笑，跟着唱和。“唉，我也希望能帮你，无奈有一个性感娇娃正在等我，好不容易有美女相伴，我只有让你失望了。”

“你真是见色忘友，见到美女连朋友有难都不帮了。”她对他又捶又踹的。

“我是心有余而力不足，这可是老板下的命令，我只有听从的份。”他捏捏她的鼻子，关爱的说：“有任何需要，我是随传随到。”

她像个缠着哥哥的小妹，不依的抱着他不放。

“我不管，我不管！人家要你嘛！”

“嗯-一黛妮，你最好放手。”

她听出他口气有异，循着他的眼光往后一看--

理查已换上便服，此刻就站在电梯口，像ｗωｗ奇Qisuu書com网准备找某人厮杀般的怒视他们，她和麦奇亲热的模样，任谁看了都会误会他们之间的关系。

她想就让他误会到底吧。她没放开她绕在麦奇颈子上的手臂，刻意的说：“现在是休息时间，我可以做我想做的事。”

黛妮听到电梯下去的声音，他走了，她不敢去想他的脸此时有多难看，他会放弃吗？

该死的女人！他哪点比不上那个叫麦奇的男人，她可以主动的抱住他，口口声声的说要他，却有啬给自己一句动听的活，更不用说那股媚劲了。

理查咽下一大口酒，苦涩地催促服务生再帮他倒一杯，今晚酒吧里没有多少客人，所以也没人去注意到他，即使有人想请他签名，见他怒气腾腾的模样也不敢过去打扰他。

“可恶！她是很美又如何？多的是美女让我挑，我干嘛在乎她，我是中了什么邪了？”他自言自语的念着，又将刚出的酒喝干。

“先生，你旁边有人坐吗？”一个女人的声音在他耳边响起，理查斜着头看她一眼。

红发美女没有一地回答便坐下来，这时才看清他的脸，又惊又喜的叫：“理查！你是理查？老天！我没想到会在这里遇到你，我好崇拜你哦！”

“哦？”他抬起一边眉毛，醉眼怪论的问：“有多崇拜我？”

红发美女当然听懂他的暗示，一只玉指在他手臂上轻划着，眸子闪着允诺的光芒。

“我可以表现给你看。”她大胆的表示。

理查马上掏出钞票付了帐，在红发女郎半倚半拉的进了电梯，她迫不及待的献上她的唇，全身后往他身上贴。

这种机会不利用更待何时，黛妮跟在他们后面，进了隔壁的电梯，她命令自已，不要对这一切有任何感觉，但她明白自己现在最想做的是一脚踢开那女人。

见他们在门口吻得浑然忘我，黛妮索性走过去，问：需不需要帮你们开门？里面会舒服一点。”

他似乎很享受这个吻，意犹未尽的说：“这才是真正的吻，不像其人表现得像一块木头，一点反应也没有。”

黛妮像被甩了一巴掌，摇晃一下身子，一张俏脸顿时失去血色，这就是他对她的报复吗？

“很好，道尽情享受。”她帮他们开了门，“请进，祝你们今晚有个迷人的夜晚。”

她不想再待在那里看他们亲热下去，进了电梯回到自己的卧室，镜子里的女人是她吗？那是一张充满醋意的脸，她在嫉妒？不可能。她不会那么笨的爱上他，是自己看错了。

一定是的。

哗哗！她皮包内的通话器响了，她接起来，问：“我是黛妮，什么事？”

“他们来的目的查到了吗？嗯，好，我明白了，我会多加注意，如果查到他们的行踪，随时通知我，完毕！”

她又打了一通出去，一接通便说：“麦奇‘狮子’在这里出现了，不知道有什么目的，最好小心一点，好，完毕。”

黛妮拉开落地窗，俯视下面的夜景，心中却无暇去欣赏它，“狮子”是他们给它的称呼，它代表一个杀手组织，根据地在意大利。

她之所以特别注意，是因为理查有一半意大利的血统，他的亲生父亲来自一个意大利的贵族，所以外界才说他拥有贵族的血统，他尚有一名大哥在这世上，可惜是个标准的败家子，早把大笔的家产耗费用尽，只空留一个伯爵的爵位罢了。

这突来的消息使她不安，她曾跟他们有过接触，他们是出出名的心狠手辣为达目的不择手段，不管其中的过程如何，但通常都是以血腥收场。

今晚她反常的反应，令自己也觉得厌恶，枉费这二十年来她所接受的训练，竟被一个男人不费吹灰之力的破坏了。在她十岁那年，她的父母双双死于一场车祸中，幸亏乔治和收留了他当时他刚离开联邦调查局，自己成立了“灰狼，为了报答他的恩情，她投入了严苛的训练中，其间她也曾参与过不少的任务，直到她满廿岁，她才真正的成为‘灰狼’的一员。

撇开她第一次接手的案子，她的确于得有声有色，许多在国际间赫赫有名的公司，一有需要都指定她来担任保镖工作，现在已经不流行剽悍魁梧的保缥，而她既美丽功夫又了得，不会有人猜到她的身份。

谁知道两年后，她却碰到这么难缠的案子，工作性质并不难应付，难的是这次连她的心也快迷失了；她的工作让她不能像普通的女人一样谈恋爱，她从不认为那是她需要的，直到遇上理查，她承认她的自信动摇了。

现在他在做什么？

回忆起他的热情，想来大概跟那位红发小妞正忙着呢！她甩甩头，甩掉脑海里浮起的画面，他跟那个女人上床不干她的事，可是她疏忽了一件事，不该随便让陌生人接近他，万一她是他们之一呢？！

她穿过走廊，直接走安全门上去，一看麦奇守在门口，她愧疚的说：“对不起。”

他给她一个明了的微笑，说：“你去休息吧，这里有我在。”

“他们--”她打住不想再问下去。

“他把那女人送走了，你前脚刚走，他就把人赶走了。黛妮，我看得出他故意带那女人上来，大概是想气气你吧，没想到他也有这么一天。”

“麦奇，我不能让它发展下去，它不会有任何结果的，任务一结束，我跟他之间就没有任何关系了所以，不要再提起他。”

“好吧！”也只能这样。他耸耸肩，说：“明天你留在片场，我先到分公司查一下资料，狮子’不会无缘无故到好莱坞，我去查一下原因再说。”

她点头。“嗯，那我先回房去，晚安！”

“晚安。”麦奇在她额上吻了一下，拍拍她的背以示鼓励。

第二天在片场里，黛妮终于见识到大牌明星是什么样：有人递茶水、拭汗，不时有人过去嘘寒问暖，深怕他有何不满，招呼的无微不至，把他捧得像国王一样。

这里的确比纽约的片场大多了，单单穿梭在其中的工作人员就有五十多人，导演是个秃头的男人，气派十足的坐在导演椅上指挥，人时的扯着喉咙大叫，所有的人忙进忙出，好不热闹。

“很壮观，不是吗？”罗伯在她身旁得意的问。

“我很高兴事情结束了，只是很讶异苏珊娜就是那个神秘人，她这么做真是不值得。”他惋惜的说。

黛妮盯着在理查身边围绕的人，说：“爱情通常都会使人失去理智，不是吗？他知道这件事了吗？”

“我今早跟他说了，他已经委派律师去帮她，他心里对她很内疚，他认为如果早一点把事情说清楚，苏珊娜或许就不会犯下这个错误。”

“也许吧。”她不置可否的回答。

“黛儿，这次真的很感激作的帮忙，等回到纽约，我会将余款汇给你们。”

她心里想的是另一个问题。“罗伯，理查和他的大哥有常联络吗？”

他们有好几年没见面了，你们真是神通广大，连这些都调查出来了。”

她收回视线，问“近几年来，他人哥把所有家产全输在赌上，如今只剩下一个空壳子，我想知道他来过找理查借钱吗？”

罗伯确定的说：“没有，我怎么可能让他们见面，他们虽然是同父异母的兄弟，可是他们之间并没有一丝亲情存在，他大哥艾略特把理查当仇人一样，深怕理查抢走了他长子的地位，没想到他会沦落到这地步。”

“罗伯，我希望先让你心理上有个准备，昨夜我接到消息，有一些职业杀手来到好莱坞，我还没查出他们的目的，但可以证明的是，他们在意大利是恶名昭章的杀手集团能聘请他们的绝非泛泛之辈。”

他大惊失色，口吃的说不出话来。

“怎-一么可-一能？他们……是兄……弟啊！”

“你也说过他们之间没有兄弟之情，他如果真想杀他，可以毫不考虑的派人下手，罗伯，别紧张成这个样子，我说的还不一定是对的啊。”

他用手帕猛拭着冷汗，一时坐立难安。

“你这个样子会使人起疑的，你不希望理查知道吧？”她半消遣半威胁的说。

他赶紧打起精神，说：“那当然，现在是他最重要的时刻。身为他的经纪人，有责任帮他解决困难。”

黛妮又将眼光调回去，只见男女主角站在一间美轮美英的卧室中，这具摆设全是真品。

“今天这场戏可是全球女性等待已待已久的你知道吗？曾经有个女影迷愿意出五百万美金，只为了和他共度一夜，所以这场床戏将会迷死不少女人。”

她逼自己不移开目光，她现在是名保镖不是女人，她有她的职责所在，她交叉手臂，尽量不带任何感情去面对。

导演一声令下，男女主角相拥而吻，倒进松软的床榻，男主角开始一件件卸下女主角的衣物--黛妮死命的抱住自已的手臂，想起那双大手也曾经那样爱抚过她，原来他只是把电影上的那一套用在她身上，她并不是唯-一个，自己真傻！

灯闪了一下，黛妮本能地扫视全场，忽然，所有的灯在一秒之内全黑了，黑暗中，导演高八度的诅咒声及人们的惊呼声四起。

“怎么回事？停电了吗？”有人叫着。

“快去检查开关，该死的。”这是导演的大吼声。

“灯不可能一下全没的呀！”又有人奇怪的说着。

黛妮巧妙的避开奔跑的人群，“卧室革，在黑暗中她仍能辨出他的体型，他正和女士用站在床边。

“你没事吧？”她不知道她的声音在发抖。

那黑影移了过来，没给她犹豫的时间，便将她拦腰抱起来，黛妮还弄不清楚状况，他居然可以在黑暗中视物，并大步走进他的化妆间，这男人还有什么她不知道的？

“把我放下来，你以为你还在演戏吗？你抱用人了，放开我！”她晃动四肢，如同以往，他还是不为所动。

“我让你一伙又一次的溜走，不会再有下一次。我发誓没有得到你，我不会放你走的。”

沙哑的声音在黑暗中更加有一股说不出的魔力，他将她横放在沙发上．黛妮趁机想逃开，但还是被他庞大坚决的身躯压制住，更令她恐惧的是自己的双腿何时竟已分开来，他火热而傲人的下身正抵在她大腿间。

“不，你不能这样强暴我．你不能这样对我！”她无助的泪眼婆娑，她难道就在这一片吵杂的片场里失去她的贞操？

“别哭，黛儿，我要你．难道用我发生关系令你如此害怕吗？我说过绝不强迫你．但我的耐心早就被你磨光了，我会说服你，让你把自己交给我。”

她相信他终会说服她同意的，但她不能就这样任他为所欲为．等他占有了她，她的价值也就消失了，他可能连看也不会再看她一眼。

“不，我不答应，我不会给你的。”

他开始解她上衣的扣子，满是妒意的口气说：“你能把自已给麦奇，为什么不能给我？我会比他更能满足你，当我看到你们抱在一起的情形．我真想立刻杀了他，我不准其他男人碰你！”

他那该死的大男人主义．真以为自己比别的男人强，黛妮慌乱的想拉住敞开的衣襟．她不要因为这样才屈服在他手里．她要的是一个温柔的男人．而他现在已经变成一头野兽，他会撕裂她的。

“他没有，麦奇没有碰过我！从来没有任何男人碰过我！求求你不要，不要这样对我！”

她的哭喊震醒了他，他急促的呼吸说明他在克制自己。

“黛儿？宝贝，你是说--你是--”他的身躯移开一些，他必须问个明白。

她泣不成声，将身子缩成一团，受了惊吓般的哭泣不已。

“你-一你不信仅管-一强暴我，那只会-一使我恨你！”

理查第一次感到自己是个恶棍，看他把她吓成什么样子，自己真是一个色欲熏心的混蛋。

“黛儿，原谅我！老天，我一直以为--我是个笨蛋、白痴，我早该看出来你的纯洁，求你别哭，你可以可以我、骂我，但求你别再哭了，哭得我的心都痛了。”

他温柔的搂着她，只是单纯的安慰她，不带一丝，他不能再吓她一次，说不定她会因此逃走，那他不就永远失去她了。

“嘘，我保证我会等你接受我，绝不再逼迫你，黛儿，宝贝，相信我，再相信我一次。”

她的心乱了，有谁能告诉她答案？

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第三章

接下来的日子，黛妮发觉他真的不再给她压力，他表现得亲切有礼，就像朋友一般，但这反而让她的心里有些怅然若失。

那天的停电事件并非人为因素造成，所以黛妮排除了有人蓄意的可能性，她刚得到进一步的消息，狮子果然是怀有目的而来的，但对象究竟是什么人呢？她调查过最近到好莱坞较具影响力的人，除了理查以外，‘天使泪’？！可恶，她怎么没想到‘天使泪’前两天已被送到好莱坞来展览，麦奇曾提过有人想抢走这颗罕世巨钻，可是他们什么时候开始兼作‘小偷”的工作了？

她拨通电话，间：我是黛妮，‘天使泪’都安排妥当了吗？“她想得到答案。“目前有‘狮子’的行踪吗、嗯，嗯，好，你们多加注意，有消息联络我。”

挂断电话后，她总觉得遗漏了什么，这两件事看起来毫无关连，可是又好像在不知不觉中扯在一起，她得好好理出个头绪。

‘铃’房外有人按门铃。

“哪位？”她的职业本能使她时时刻刻保持警觉状态。

年轻男人的声音响起：“我是饭店的服务生，有您的包裹。”

黛妮开门接过他手上的包裹，那年轻的男服务生服务周到的说：“是道格拉斯先生送的，他在餐厅等你。”

“谢谢。”她关上门。

他为什么送我东西？看它包装得如此精致，她反而舍不得拆开它，想了一会儿。她才小心的拆开缎带和银色的包装纸，当她打开纸盒，里面是一件真丝的黑色礼服，衣服上放着一张卡片--

要你、想你、念你！

她怎么会以为他放弃了呢？他只是在用追求的方式赢得她的心，但他卡片上的字完全没有她想要的她眨眨迷蒙的眼睛，他不会爱上任何一个女人的，有那么多女人让他予取予求，他何必为一个女人放弃这么多机会？而她更了解自己绝无法忍受跟其他女人共享一个男人，所以他们之间永远也无法划上等号。

但何不让这一晚留下美好的回忆？心想，再过几天他们就可以回纽约，在理查的生命里，黛儿这名字也将消失，他们再相见的机会微乎其世，何不放纵自己去享受呢？她对着镜中的自己绽出一朵美得出奇的微笑。

一个小时后，她像个高贵的女王写临饭店的餐厅，从她一跨进大门、不管男女的目光全被她所吸引，黛妮做惯了幕后的工作，有些不习惯成为众人的目标。

理查在第一声骚动时就看见她，他后悔买下那件衣服，看那些男人直对她流口水，他冲动的想用自己的西装外套掩住她。他虽看过她本来的面貌，却从没像现在一样，眼睛快凸出来似的，痴恋的目光直盯着她瞧。

黛妮在门口停住，向里头张望了一下，她没料到用餐的人那么多。忽然一名看起来像英国人的中年绅士伸出手臂，邀请的问：“我有这份荣幸请小姐一起入座吗？”

“我-一”

“抱歉，这位小姐跟人有约了。”理查低沉的声音插进来，那名英国绅士见此人一脸怒容便知难而退。

“你不该那么无礼，他只是好心想邀请我。”她抗议的嘟起小嘴。

“男人见了你，没有一个是好心的，不要随便相信任何男人，但除了我以外。”他不忘加了一句。

“我很怀疑。”她也不是那么好哄骗的。

他真心的赞美，说：“你好美。会不会觉得冷，我的外套借你披一下。”

她白他一眼，心里是喜悦的但仍故意板着脸朝他的座位走去，走在她身后的理查倒吸了一口气，更加后悔自己发什么神经买这件衣服，他不是早该猜到她穿起来的效果，可是一见她背后一整片雪白滑嫩的肌肤，他开始觉得餐厅里冷气不够强，否则他为什么全身都热了起来？他不是十七。八岁的毛头小伙子，怎么一见女人就兴奋难底在位于上坐定，服务生点好莱，成妮端起酒杯小吸了一口要不是她够镇定，杯子里的酒早就没出来了。

“不要这样看我。”她垂下眸子，小声的说。

理查炽热的目光搜寻她羞怯的小脸，低哑的问，“不要告诉我你没有穿内衣。”

黛妮双颊一红，说：“你送我这件衣眼就该想到这点，它没办法穿内衣。”

他挫折的声使她纳闷不已。

“真是自作自受，到头来害的还是自己，我该拿你怎么办呢？黛儿，你告诉我！”

她侧头故作考虑状，笑着说“我们吃完饭各自回房，当作什么事也没有发生，好下好？”

“不好，好不容易能跟你单独相处说什么我也不能这么轻易就放过你。”他握住她柔软的小手，放在自己唇边，-一吻遍。我要追求你，直到你答应成为我的人，我一定会得到你的心甘情愿。”

她一颗心跳得好快，她知道自己的脸一定红透了，这简直是在当众求爱，或许他习以为常，但她可不然。

“那你得再更努力追求我，一顿饭不算什么，我不会那么简单就认输了。”她是存心挑战的，她才不想一直居于弱势。

他的一双蓝眸变深了，嘴角勾起蛊惑人的笑意，那势在必得的神情使她转换话题。

“你怎么知道我的尺寸？还是我碰巧穿了你的某位女友的衣服？”她装作不在乎的问。

他邪气的笑容又出现了。“你忘了吗？黛儿，我的手曾经爱抚过你全身每一寸肌肤，它全都在我的脑海里，想忘也忘不掉。”

“你……嘘！小声点，你想让别人误会吗？”

她掩嘴紧张的俏模样使他胸口一柔，没有一个女人能给他如此特殊的情感，而她是如此奇怪的小东西。

“黛儿，你今年几岁？”

黛妮等服务生上完苹，据实回答：“廿二。”

他明显的松了口气，说：“幸好，我还以为我会被冠上诱拐未成年少女的罪名。”

“如果我真的未成年，你会放过我吗？”

他不假思索的说：“不会，我会将你锁在我身边，直到等你长大，我再让你成为我的人。”

“你真专制。”她嘀咕着。

两人默默的用餐，在他亲密的注视下，她根本食不知味，她切下一块牛肉，牙齿一咬，肉汁沾在唇上，她小巧的舌尖伸出将它舔去，浑然不知那举动足以震碎男人的自制力。

“黛儿，如果你想折磨我，我可以跟你说你成功了要不是我答应你不逼你，现在的你应该是躺在我床上而不是坐在这里。”他从牙缝中进出话，心里忍受着痛楚。

她做了什么惹了他？“我不怕你，你威胁我也没有用，这里人那么多，你不会担登上明天的头版新闻吧？”

“或许我该冒险一下。”他放下刀叉，真的像要有所行动。

“你敢！你敢站起来，我就马上回房间。”那赌气的娇颜使他心软。

“唉！我从没对一个女人低声下气过，偏偏遇上你，这大概是老天爷在惩罚我，我完了，我的完了。”

黛妮被地夸张的表情逗笑了，咯咯的笑声轻脆的引起附近男士的注意力想仔细的欣赏她绝美的容颜，却被她对面的男人--瞪了回去。

“大明星，吃饭吧！我饿死了。”她指指他未动的牛排。

“我也饿死了但我想吃的不是牛排，而是个迷人的小东西，你想她今晚会愿意吗外地试探的问。”

“她可能会考虑一下。”她粉脸潮红，低着头专心的吃有沙拉。

“你是认真的吗？黛儿。”他轻抬起她的下巴，期待的盯着她，就等她点头同意。

她蹑嚅的说：“我……还需要一点时间，我……还没完全准备好。”

他捧住她火烫的小脸，连声说：“我等，我等，但别让我等太久，好吗？”

她答应了，尽管心中早已打定主意，今晚结束以前，她会将自已给他，可是她喜欢他此刻的温柔，她宁愿多沉浸其中久一点。

理查搂着她不盈一握的纤腰滑入舞池，两人随着浪漫的爵士音乐移动着脚步，根本不去理会周围的人认出他来的惊讶声。

他好高，她一百六十八公分的身高才到他的肩膀而已，跟他一比，自己简直可以称为娇小，她有点畏惧他的力量，并努力跟他维持一些空间。

“不准逃开我。”他察觉她的想法，大手按着她赤裸的背背，将她拉进他怀里。

她轻倚着他，不承认的说：“我没有。”

“没有最好。”他她细致的耳垂，黛妮一颤，很快的躲开。

“别人会看到的作正经一点嘛。”她红着脸娇斥着。

他在她耳畔轻笑着，放在她腰际上的手不安份的摩搓着她裸露的肌肤。

“道格拉斯！”她气愤的叫着。

“抱歉，宝贝，我控制不了自己不去碰你，今晚真是一个难熬的夜晚。”他的声音浊重，呼吸也不均匀。

她陶醉在乐声中轻叹一声。

“我好久没有这样跳过舞了好怀念哦！”她想起小时候，爸爸总会在家里放着音乐，拥着妈妈翩翩起舞，有时候爸爸也会抱着小小的她一起跳。那段日子是她一生中最美好的记忆。

他轻吻她的头发，嗅着她身上清淡的香味，她不像别的女人总是喷着呛死人的香水，身上只有洗完决后残留沐浴精的香味和她自然的体香，这反而使他拉连忘返。

“告诉我你的事。”

“我？”她被他一问，不得不将思绪集中。“我是一个可怜的小孤女，你已经知道了啊？”

他认真的低头看她，说：“我要了解有关你的一切，你的喜好、兴趣，只要是你的事我全都要知道。

黛妮狡狯的一笑，说：“我的兴趣是勾引一个很有名的大明星，可惜象我如此平凡的小女孩恐伯勾引不了他，你能提供一些建议吗？”

“也许你该试着挑逗他，通常是从吻开始。”

“哦！像这样吗？”她垫起脚尖，小口小口的轻啄他薄薄的双唇。

他垂着眼看她，“你知道你在玩火吗？”

她无辜的表情既可爱又天真，“我只是想试试看有没有效，你认为勾引得了他吗？”

理查用力的将她往自已身上按，在他封住她的唇以前，说：“比我想象的有效极了。”

就这样在众目睽睽之下，美国最有价值的单身汉在舞池中吻了一名美丽的中国女人，她将成为他下一个猎物吗？这是现场目睹的人心中所想的，没有人知道最后真正的胜利者其实是那位看似娇弱的美女。

“你还要我等下去吗？”他放开她被吻肿的双唇，爱怜的问。

“你为什么那么执着的想要我、我不知道怎么玩这种游戏，我更不懂怎么取悦你，你该找那些有经验的女人，她们才能满足你。”

他的眸子闪闪发光，她已沉溺在他眼中展现的柔情中。

“黛儿，我下是那种只顾自己的混帐，我只想取悦你，让你快乐，我会慢慢教你，教你如何取悦我，别再让我等下去。”他从来没有这样乞求女人过，但怀中的可人儿值得他这么做。

“好。”她的声音好轻，几乎快听不见了。

可是他仍旧听见她的回答，立刻搂着她便往门口走，那迫不及待的样子使她羞得恨不得挖个洞躲起来。

“你不要走那么快，别人看了会怎么想，我--”

他干脆把她抱起来，一脚跨进电梯内，她蒙住脸叫：“你害我没脸见人了，你这个超级大色狼。”

“我不会再让你有反悔的余地，我要把你关在我的房里一晚，这辈子你就只能跟着我，别想再离开我半步。”

“我都答应了，你还怕什么？先把我放下来，我可不想这样出了名。”她软言相劝着。

他这次可是铁了心说什么也不放。“等进了房间我就放你下来，你最好别轻举妄动，免得我又当众吻你。”

黛妮欲哭无泪的将脸藏在他的外套里，天呀！乔治叔会为此杀了她，‘灰狼’的首席保镖躺在大明星的怀里，她相信那张照片会比当年月安娜王妃嫁给英国王子来得轰动。

他踢开房门并上锁，将她轻放在大床上。

“你可以睁开眼睛了，已经到了。”

她局促不安的瞄他一眼，情况似乎改变了，他现在的身份是猎人，而她只是一只小绵羊，正等着猎人宰割可是她不想逃，今晚她居他的，命运等已注定好了。

“黛儿。”他唤着她。

他已经脱下一身的衣物，强健壮硕的身躯朗她走来，黛妮的所有同事全都是男的，她跟他们一起工作，男人的身体她早就看过，但只有他能让她产生回应。

“别怕。”他吻住她，去尖探进她口中与她相缠，她喜欢他吻她的方式，温柔的仿佛她是他唯一的爱人。

她伸臂勾住他的颈项，无言的回吻他，她感激他给她时间，而不是仓促的占有她，等到他扯下她身上的礼服，她只是微喘的更偎依他，等待着。

理查不断告诉自己，必须慢慢来，他从未和处女做过爱，而她又是他在乎的女人，他不能草率的强占她的身子，所以他一遍又一遍的深吻她，等她真正的准备好。

黛妮轻唤着他的名字，一双玉手缓缓的、好奇的探索他的身躯，他的皮肤用她不一样，她一寸一寸的往下移--直到他挺住她的手，阻止她继续下去。

“你想通我发狂吗？小东西。”他的双眸又变为深蓝色，黑发盖住他的以头，使他有些看起来狂野不问。

她羞愧的说：“对不起！”

“别道歉，我喜欢你摸我，但是等下一次我怕我会控制不住的伤害你。”

“我相信你，你不会伤害我的。”

面对她的信任，他胸中柔情荡漾，这中国娃娃真的抓住他的心了，他自信没有女人驯服得了他，可是在她那对黑幽幽的美眸下，他只得俯首称臣。

他将她推倒在床上，扯下她最后的遮蔽物，他贪婪的将她那柔美的胴体映入眼底，她并非他以、欣赏丰满的那一型，但她却散发出引人想深入探掘的神秘色彩，他着迷的抚摸她的娇躯，双唇跟着开始它的旅程，经过之处无不留下他吮吸的痕迹，他要在她身上留下记号，她将是属于他一个人的。

黛妮在他的爱抚下迷失了她从不知道单单只是触摸就使她抛却了保守的一面，她无言的排起身子回应他，直到他突然吻住她，盖住她痛楚的轻喊。

“不-一”她本能的想推他，虽她已有心理准备，但她的身体仍在抗拒他的侵入。

“黛儿，放松，信任我！”他在她口中城老汗水沿着他的额头流了下来，片刻占有了她清白的身子-一卧房里弥漫着令人脸红的喘息声，房门外的麦奇不得不叹口气，他早就猜到会有这种结果，只是希望不会涉响到他们的工作。

黛儿被一阵怒骂声吵醒，她从床上坐起来，才想到自己一丝不挂，赶忙用被褥遮掩住，桌上的时针指着十点整，天呀！她早该起床的，怎会留在这里一整晚？

她随手拿起他的睡袍套上，正准备走出房门，在听到客厅里响起罗伯的质问声中停住脚步。

“你怎么可以就这样带她上床？你这次做得太过分了！”

理查的声音也立即响起。“我们都已经是成年人了，不需要经过你的同意，罗伯，你只管做好你的工作，我的私事你少管！”

“她是我的侄女，我不管谁管？理查，你要怎么对我交代，你可别把她当成你其他的女人，随随便便打发就行了。”

“我会照顾她的一切生活，这还不够吗？她本来什么都没有，现在却什么都拥有了，你不为她高兴吗？”

听到他如此无情的话，她不禁自嘲，这不是你早猜到的吗、你是个大笨蛋，自以为能抓住一名浪子的心，结果却换来羞辱。

她昂起头，傲气十足的走出卧室，两个男人见到她，有着不同的表情，一个是布满同情，另一个则是一脸不耐烦的神色。

“各位早，对不起我睡过头了，先让我回房梳洗一下，我再到楼下跟你们会合。”她不能哭，绝不要在他面前。

理查上前一步，说：“黛儿，我--”

他想说什么话，却在她冰冷的视线下僵住。

“道格拉斯先生，我自信还养得起自己，没错，我是一无所有，但是我还不必下随到做某人的情妇，麻烦收回你的建议，我会很感激你。”

她不等他的回答，在瞥见罗伯赞赏的眼光后，带着一颗支离破碎的心回房。

黛妮逼自己不要再去感觉，现在她终于知道心碎的滋味是什么，她简单的梳洗一番，换上T恤、牛仔裤，不需要再伪装了。

哔！哔！她打开通话器问：“什么事？”

她的声音平静的像无波的水面，但熟识她的人都知道那是暴风雨将来的前兆。

“克鲁。”哪是新加入”灰狼’的伙伴，年轻且过于狂妄。

“我郑重的提醒你，你虽然身为领队，团队精神你总该知道，不要把它当作你个人的舞台秀，你们只要好好守着‘天使泪’，其他的事不用管，‘狮子’自然有人去对付，听清楚了吗？”

她又按了另外一通说：“我是黛妮，‘天使泪今天公开展览，我要你们密切注意狮子的行动，有必要的话跟警方联络，这次任务不能失败，完毕。”

她迅速的在外套内佩好枪，她有预感狮子’此次的目标不单只有‘天使泪’，唯今之计只有尽快将理查平安送回纽约，她便可以专心去驯狮了。

准备就绪，黛妮来到饭店大厅，麦奇偷偷的对她挤剧目眼，而理查和罗伯之间气氛凝重。她知道罗伯一直很维护地把他当亲侄女一样看待，她不惜因为她的缘故，伤害了他和理查之间的情谊。

“我们可以走了。”

理查从沙发上站起来，握住她的手腕，说：“跟我走，我有话问你。”

“放手，你到底想怎样？”她被推进一间会客室对他蛮横的态度厌烦透了。

他松开手，转而抓住她的肩，通她正视他的眼睛。

“罗伯说你打算辞职，为什么？”

她实在可笑他的问题。“我不想为你工作不可以吗、法律没有规定我终生只能伺候一个老板吧，道格拉斯先生，以你的号召力我想很快就会有人来替代我的位置。”

他自负的微笑，使她想一拳打掉它。

“黛儿，你不可能找到比我更好的老板，相反的，你可以获得比别人更多的东西，只要你留下来，我可以供给你一还所需，为什么你偏偏要拒绝它？”

“很遗憾，我要的东西你给不起，你所提供的我也不屑，道格拉斯先生，昨晚是我心甘情，但一切都已经过去，回到纽约之后，我和你不再有任何牵连，你大可不必担心我会对你纠缠不清。”

他揉着眉心像被困住的野兽般踱着步，俊脸郁结在一起，像在思考某个重要问题，终于他又再度开口说话，那结论使黛妮整个人顿时愣住。

“如果只有娶你才可以留下你，那我愿意娶你。”

黛妮眼眶一红，他真的这么说吗？他想娶她，不是她听错了。

“为什么？”她迫切的想听到那三个字从他口中说出。

理查顿了一下，这答案也是他想知道的，她让他动心，她的柔、她的纯使他升起一种从未有的占有欲，没有一个女人触动他这份感情，说什么他也不能让她在这时候离开。

“因为--因为我要你，经过昨夜以后，我更加肯定这一点，再也没有人能像你一样满足我，我们是很相配的一对。”

她一巴掌挥了下来，泪水在眼中打滚，她恨他！所有的爱意此刻只剩下恨。

“你这个自大的混蛋，我恨你！我死也不会跟着你，请你再去找另一个女人来满足你。”

他冷酷的笑着，抚着稍红的脸颊，出奇不意的一个箭步，伸手就将她带进怀里，惩罚似的吻住她的叫嚷，他的舌尖无畏的探入其中，强取她唇内的甘美，直到她软化下来，发出微弱的娇喘。

他几乎是残忍的又划上一刀“你也要我不是吗？为什么要去否认它！只要你同意，我马上就去办手续，我们一定可以处得很好。”

“哈-一很抱歉，我怕我又得拒绝你的建议，我从来也没有想过要嫁给你。”这是她的违心之论，可是只有这样才能保住她的尊严。

“什么意思？你不想嫁给我？”他错愕的问她疯了吗？这是他第一次向女人求婚，而他竟然拒绝。

此时，她真想为自己仍能如此心平气和人声喝采。

“因为我很遗憾你不够资格做我的丈夫、我不相信婚后你足个绝对忠实的丈夫，而我可不想做一个独守空闺，只会猜测丈夫在跟哪个女人上床的妻子，这理由足够吗？”

他的眼睛危险的半眯，胸膛因呼吸急促而高低起伏。

“我不会再求你第二次，你最好想清楚！”

他瞪着她一会儿，便大步的走回大厅，麦奇去开车过来，其他人在门口等待，黛妮情绪稳定后，注意一下四周的动静。

黑色劳斯莱斯在门口停妥，麦奇为他们开了车门黛妮绕到另外一边准备上车，突然她感到背背一凉，眼角发觉右侧某种亮光一闪，她头一侧，赫然在对面街上，一辆黑色跑车的车窗内伸出一支装了灭音器手枪，直立的对着站在车门边的理查。

她来不及赶过去，便扬声叫：“麦奇！”

麦奇立即的连锁反应扑倒理查和罗伯两人，子弹无声的擦过车顶，刮出一遭弹痕。

周围的人惊慌得逃窜，顿时尖叫声四起，也惊动了饭店的警卫，黛妮奔上前，见他们平安，听见车子发动的引擎声，她开始一连串动作。

“麦奇，先让他们上车！”她命令的喊，人已经了追了出去。

她跑了一段路，在马路上她无法开枪，但已把车号看清楚了，她很快的折回来，坐进车内。

“你以为你在做什么，你不知道那很危险吗？”

黛妮见到一丝害怕在理查眼里一闪而过，她知道他在为自己的安危担忧。

她没有时间回答他，将手枪收回外套内按下座位旁的一个钮，隔在驾驶座和后座的玻璃放了下来。

“麦奇，直接开到机场，罗伯，麻烦你先陪道格拉斯先生回纽约。”

“理查，你先别生气，我慢慢再跟你解释--”罗伯接着说。

黛妮轻描淡写的代他回答，说：“我们是罗伯雇来保护你的保镖，明白了吧？”

她不想知道他有什么感觉，取出通话器接上。

“我是黛妮，帮我查车号XxXX，如果我猜得没错，刚才狙击我们的就是‘狮子’。‘天使泪’被抢是意料中的事--不！你们别追，他们在一个小时之内就可以把它送出美国，你们是追不上的，把所有人全部撤回来，叫大卫和克鲁到分部等我。”

她拍拍前座，说：“麦奇，你护送他们回纽约，我会跟你保持联络。”

麦奇朝后面比了个OK的手势。

“你又想逃吗？既然你身为我的保镖就该寸步不离的在我身边，难道你忘了你的工作？”

理查凶狠的抓住她的臂膀，手劲之大足以证明他正在控制他的脾气，从没有女人把他像猴子一样耍得团团转。

“道格拉斯先生，你不用担心你的安全，我的手下会保证你的安全，麦子会暂时代替我的位置，有任何麻烦他会帮你解决，你可以继续过你逍遥的日子。”

“我不准你走，你以为你一个女人能做什么？跟我回纽约，其他的事就交给警方去处理。”他明白他在恐惧什么，只要一想到她把自己暴而在那么危险的环境中，想到她可能中枪身亡，他感到血液一阵冰冷。

黛妮被他的话激怒了，猛油回手，冷冷的说：“这是我的工作，就算它再有危险我也必须去完成，你无权来干涉我的行动。”

这女人真想气死他吗？他为她担心，她居然还挤命的想去送死。

“我不管那天杀的任务，黛儿，对方放在光天化日之下开枪杀人，他们绝对心根手辣，我绝不会让你冒险去送死，你非跟我走不可！”

“你以为你是谁？你有什么资格命令我--你做什么？放开我！”她惊叫。

她被他一扯，整个人跌在他的大腿上，待她坐稳，她的双手连上身都落入他坚固不可破的双臂中，黛妮不知该羞还是该气，他竞当着他们的面这么抱她，她一张俏脸涨得红通通的想努力挣脱，理查更加卯足了力不放，要不是有别人在，他真想延续昨夜大和的，他要她再次融化在他怀里，听着她在他耳边的低吟。

“黛儿，你连我都对付不了，你怎么去对付那些杀手？你挣扎也没用我不会放开你的。”

“你这个可低自以为是、风流成性、自命不凡的混蛋，你放手，听到没有！”

他不痛不痒的表情让她恨得牙痒痒的，天底下怎会有这种男人。被人这样咒骂竟然无动于衷，她只得开始求救。

“你们见到我的困难也不帮我吗？罗伯叔叔，你看他嘛地欺负我！”她耍赖的娇唤着，那女性的媚态使再刚强的男人都会软化。

理查扬起一边眉毛，想听听着他怎么说。

罗伯终究是旁观者清，他早就看出端倪，理查对她的态度不同，虽然他不承认。但她在他心中已占了极重的地位。

罗伯耸耸肩说：“我能说什么呢？他是我的老板，我怎敢表示意见？”

失去一个帮手不要紧，她又转向另一个，他铁定会帮她的。

“麦奇，你别净在那儿笑，我们的关系不同，你非得帮我对付他不可。”

麦奇也是个聪明人，由后照镜看着她说：“嘿，别把我扯进你们的战争中，我可是无辜的。想想，跟强森比起来，你还是选择他吧，我可不想再率大批人马去把你从他的魔掌中救回来。”他是故意的，于公于私，他都不希望她只身进狮栏。

黛妮本想回他干你屁事，却被麦奇刻意的打断。

“强森就是那些杀手的头子，自从第一次见到黛妮以后，他连作梦都想将她占为己有，上一次要不是我们把她救了回来，现在地可变成士匪婆子了。”

“麦奇，你是故意捣蛋是不是？事才没有那么夸张，他只不过--”她被他气炸了世上为什么要有男人呢？

“只不过什么？”理查的声音冷静得让人害怕。“那个男人曾经想侵犯你，而你居然还要自投罗网？”

她别开脸，赌气的说：“这是我的事不用你管，我爱跟谁就跟谁，你管不着！”

“你敢！你敢让别的男人碰你，我就--”

“你就怎样？打我还是杀了我吗？你以为我那么笨吗？笨蛋！”她白了他一眼，那眼神撒娇多于责怪，看得理查心落神迷他爱极了她的一嗔一怒。

坐在前面的麦奇看不下去了，便喊：“喂你们别再打情骂俏了，把我们当隐形人啊”

黛妮拍开他的手，总算离开他的大腿。

到了机场，她送走了他们，唇上仍留着方才理查的吻那是个包含着、忧虑不舍的吻。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第四章

纽约

灰狼的总部里正坐着四个人，三男一女，灰狼的幕后老板乔治望着眼前他的三名爱将。

黛妮像朵黑玫瑰，神秘而多刺，一身黑色裤装，衬得她更形娇艳，她坐在他的右前方，一张小脸严肃得要命，乔治知道她一旦有这类表情出现，代表她真的发火了。

另一位是灰狼的智囊中枢--大卫，从外表看来，他斯文儒雅的像极了一名教授或者是律师，一套品味十足的西装很难让人联想到他的工作，他负责任务中的联络、监视工作。

左前方坐的则是一位手臂上吊着绷带的克鲁，他有一头红发，使他更像一名脾气急躁的大男孩，他也是他们这次聚会讨论的对象。

“我想尽快把‘天使泪’追回来并没有错，为什么我好像犯了滔天大罪似的。”克鲁首先表达意见，他的话引起很大的反应。

黛妮站起来，双青在胸前交叉。

“你敢说你没有错？第一，你罔顾我的命令擅自去追那些人；第二，你有顾虑到你组员的安全吗？我跟你说过，你的工作只是保护‘天使泪’它被抢了会有人去应付他们，你显然没有把我的话听进去，你只是一味的逞能，我不知道你在别家公司的做法，但‘灰狼’有‘灰狼’做事的原则。”

他不服的气地说：“保护‘天使泪’是我的责任，弄丢了它，我得负责找它回来，我不觉得我错了，再说我们武装齐全，不怕抢不回它。”

“你以为这是在拍电影？双方开枪看谁赢就好了吗？你下次再这样莽撞行事，不只是受这点伤而已。”

乔治示意他们都坐下，说：“好了，事情出发生了，吵架也于事无补，克鲁，我做事一向很开通，也相当信任你们，所以我也不过问细节，但有一个原则你必须把优我的手下必须团结合作，你们各有各的才能，只有团结才能发挥效力。”

“可是我们怎么把‘天使泪’追回来？他们恐怕已经逃回意大利，再不追就迟了。”

乔治大了解坐在中间悠哉悠哉闭目养神的男人，他问：“大卫，把真相说出来吧。”

大卫伸伸懒腰，像刚睡醒一样，推推鼻梁上的金边眼镜，清清喉咙说：‘天使泪’并没有被抢，狮子抢走的是赝品，一个几可乱真的赝品。”

克鲁的睑一阵红一阵白，气愤的喊：“你们居然没有告诉我，你们根本没有把我当一伙的。”

大卫眼镜后的眸子寒光一闪他给人感觉外表温和，内在却是有如钢铁般强切。

“我只是想给你一个教训，让你知道不合群的后果，做我们这一行，随时都有生命危险，如果你对组织没有向心力，我可以不用顾虑你！另外一个用意也是想考验你是否够格成为我们真正的伙伴，结果如何你心里应该清楚。”

克鲁无言以对，知道是自己理亏，因为太急着求表现，擅作主张想将失物追回，没想到连累了别人，自己也受了伤。

“我很抱歉，我太冲动了，请再给我一次机会。”

乔治打着圆场虽然他是老板，有时候他也得放下身份充当和事佬，包括麦奇，他们四个是他的得力助手，有了他们，不管再困难的任务都能迎刃而解，他可不想失去他们其中任何一位。

“你们就接受他的道歉吧，大卫，你是用什么办法骗过他们的？‘天使泪’可不是那么容易假冒的，以他们专业的眼光怎会看不出来呢？”

大卫修长的十指在眼前晃了晃、得意的说：“只不过是用了一点障眼法，有时候人太相信自己的眼睛，反而容易被愚弄，还记得我的朋友考伯菲吗，我只是向他学了一些小魔术，就这样骗了他们。”

“原来是这样，只是这骗不了他们太久，难保他们不会冉下手。”

大卫这才有些难堪的扬扬头发，说：“老板，任务已经取消了，‘天使泪’的主人这次被吓到了决定不再到处炫耀，要把它锁在金库里，免得下次真的被抢。”

“都是我的错，老板，这次的失误我该负全责。”

乔治为克国的勇于负责而赞许，说：“这不怪你，幸好任务有惊无险，只是‘狮子这次的行动相当怪异，既想枪天使泪”又一面想暗杀理查，这不像他们以往的作风，黛妮，你的意见呢？”

“我怀疑他们其中一定有所关连，所有的箭头全都指向意大利，‘狮子’这次的行动几乎倾巢而出，可见得出钱雇用他们的人给了他们不少好处，否则，以他们的视钱如命很难请得动他们。”

乔治看着他从小带大的女孩，她眼中多了一层属于女人的忧郁，从麦奇给他的报告中，他大概能猜得到出了什么问题。

他不动声色的问：“你要继续理查的任务吗？你不要的话，我可以派别人去。”

“不用了，有麦奇在那边就够了，我想去确定一下‘狮子’的真正目的，一旦证实他没有危险，任务就可以消取。”

乔治支走另外两人，关心的问“你爱上他了吗？”

“不，我不爱他，乔治权，你不要误会，我绝不会为了私事而误到公事，他是个怎样的男人我太清楚了我不会让自己笨得受上他。”

她在自欺欺人，乔治心想，一个魅力十足的男人很难让女人不动心。何况是在感情上十分单纯的黛妮，她若对他没有丝毫感觉，为何她的眼神有一股痛楚和无奈？

“黛妮，我并没有责备你的意思，你长大了，对异性心动是正常的，别把自己逼得太紧，你只是个普通的女孩，我很希望你将来嫁的是一个真心爱你的男人，我对你死去的父母才能交代。”

她像小女儿般偎着他，她从小一直把他当父亲一样看待，她娇憨的说：“我要永远在乔治叔身边，我才不要嫁给那些臭男人，他们只会把女人摆在家里，以为她们只会做家事、生孩子，我才懒得理他们。”

“傻丫头，有男人爱你、疼你还不好，我可不希望你在这一行待太久，当初是迫于情势所逼，否则我才不愿意你进这一行呢。”

她踩着脚，叫：“我不嫁，我不嫁！你别想赶我走，我要一辈子留在你身边，‘灰狼’少了我可不行。”

“好，好，你呀，愈大愈会撒娇，难怪那个擅长采花的蜜蜂也被你迷得晕头转向。”

“一定是麦奇跟你打小报告，看我怎么对付他。”

“他是关心你，黛妮，真爱来的时候不要轻易让它溜走，要不然你会后悔一辈子的。”他想起年轻时的一段往事，霎时不胜麻嘘。

“我明白，乔治叔，我跟他之间不像你想的那样，他对我只是一时迷恋，或许我引起他征服的本性，根本和爱情没有关系，别想得那么严重。”

她口头这么说，其实也是在安慰自己，他只是一个只知攫取的男人，而她只不过是陪他上床的女人之一，一个不具任何意义的名字。

---------

回到自己的房子，黛妮竟觉得不大适应，好像那不是她真正的家，她是很少住在这里，可是却是头一次有这种感觉。

她住在一间守卫严密的大楼里，因为这栋高级大楼出入的人全都是白领阶级，特别要求住户的品质所以不会有一些三姑六婆到处嚼筇舌根，因此黛妮即使难得回家，也不会意来太多注意。

屋里放着萧邦的钢琴曲，黛妮刚沐花完毕，仅着一件白色浴袍，沐浴后的肌肤晶莹动人，未施胭脂的脸蛋脆弱的令人想保护她。

她帮自已冲了杯咖啡，坐在角落的吧台细细品尝着，他睡了吗？此刻她才允许自己去想他，这几天她都跟麦奇保持联络，他照往常的录影、拍戏、跟美女出席各种公开场合，一切都回复他以前的生活方式，想想，自己只是他生命中的一个过客，过不久他便会忘了她这个人。

“铃……”电话响了，她纳闷的看表，半夜两点半，这时候谁会打电话来。

“喂？”

对方发出几声笑声，说：“嗨！美儿！”

黛妮感觉到自己全身的毛发都竖了起来，她一下子辨出他的声音，她稳住自己的声音，说：“强森？”

“真想不到你还记得我，亲爱的黛妮，再听到你的声音真好，你可知道自从上次一别，这一年来我有多想你，我希望能再见你一面。”

她全身有些战栗，说：“你怎么知道我的行踪？”

他大笑。“我对于我想要的女人，可是一点也不会轻易放过，尤其是你，我真是佩服你的聪明用一颗仿造的‘天使泪来诱我上当；等你落入我的手里，我会让你尝尝骗我的滋味。”

“你永远不会有这个机会，强森，是什么原因让你改行当小偷了？杀人已经不能满足你了吗？”

“只要是付我钱，我什么都可以做，亲爱的，只要你跟我并肩合作，这世上没有难得倒我们的事。”

“我不是你的亲爱的，强森，多行不义必自弊，迟早你的下场会很凄惨的，你满手的血腥会得到报应的。”

他简直不把她的威胁当一回事，淫笑的说：总有一天吧！但在这之前，我会让你知道真正的男人是什么样子，我要亲眼目睹你那股劲，哈-一”

“你-一”她气得手都发抖了。

“别挂，你以为我会相信那个大明星会放过你吗？恐伯他早就带你上床了，不过那也好，我喜欢有经验的女人，至于你那位大明星，透露一点给你知道，有人付了不少钱要杀他。”

“所以，在好莱坞你才派人要杀他？”她问。“那人是不是艾略特，理查同父异母的哥哥？”

“你猜呢？”他戏要着她。

她沉着的说：“我不会让你得逞的，下次见面的时候也是我们分出胜负的时候。！”

“好，我等着，哈-一”在笑家中他挂断了电话。

他的话使她有不祥的预兆，她笑自己太神经质，理查有麦奇保护着不会出事，可是她还是想亲耳听到他的声音她才放心。

拨通了他房内的专属电话，响了好几声，才被一个睡意正浓的男声接起来。

“喂？”他没听到回音又问了一次。“喂？”

黛妮吁了口气，他没事。

“对不起，吵醒你了。”

“黛儿？真的是你吗？我没料到你会打来。”她听不出他话中的意思，他没料到。或者她打扰了什么？

她抚去心中的刺痛，公事化的说：“我只是打来确定一切都没事，道格拉斯先生，很晚了，我不打搅你的‘好事’了。”

“不准挂断。”他大喝，整个人清醒过来。“黛儿，我不知道你那小脑袋在想什么，我的床上没有别的女人，自从那一晚起我就没有再因其他女大上床，不准你胡思乱想的！”

她掩住嘴角的笑意，明知他不可能看到，但还是怕他听到。“我只是你的保镖，又怎能干涉你的私生活呢？”你曾说过你是有正常需求的男人，女入只是你发泄的对象，我有何资格要你放弃？”

“你在逼我生气，这样你就可以找理由不回来了是不是？”他想到有这种可能性，便想立刻冲过去将她捉回来。

“你现在在哪里？”

她想了一秒钟，还是老实跟他说。

“我人在纽约。”

“你在纽约？而你尽然只是打电话来而已？(奇*书*网.整*理*提*供)告诉我你的地址，我马上过去接你。”

“别胡闹，我还有事情要办，你要听麦奇的活，不要自己单独外出我刚得到消息有人想对你不利，你一定要干万小心知道吗？”她千叮咛万嘱咐阶深恐他有了不测。

理查放柔了嗓音，她是真的关心他的安危，不单只是工作的缘故，这使他兴奋的想马上抱住她。

“黛儿，我想你，明天就回到我身边好吗？只要你在我身边，我保证我不会乱跑，一定乖乖的躲在房间里，连房门也不出一步。”

他浑厚的声音在引诱她，她被他所编织出的种种幻想所惑。

她娇斥的说：“你满嘴胡说八道，你再乱说，我就把你一个人锁在房间里，罚你廿四小时不准吃东西，看你还有力气说话吗？”

“如果我赢了呢？我能够得到什么呢？黛儿，如果奖品是你的话，我愿意试试看。”他仿若在她耳畔呢喃一般，她几乎可以感受到他温热的鼻息吹在她的颈窝。

“还记得那晚吗？你的身子跟我是如此的契合，你的唇、你的胸、你的腰、你的臀全是我一个人的，你在我身下狂野的回应我，害我失去所有的自制力--”

“你--一闭嘴！”她羞得恨不得用手捂住他的嘴。

“你可知道我再见不到你，我恐怕得进精神病院了，你忍心不来见我吗？”他在催眠她，黛妮发觉，差一点就答应他了。

“我-一不能，别逼我，我的工作--”

他在那端大吼，他的忍耐已到了极限。

“又是那该死的工作，你的心里只有工作吗？黛儿，我限你三天之内回到我身边，要不然我马上叫麦奇走，我可不怕那些人，想杀我的话尽管过来，听清楚了吗？”

“你疯啦！你不能这样威胁我，他真的自杀你，至少他不会骗我，他有自信能杀得了你。”她慌乱的喊，为他竟不顾自己的安全而心惊。

“你怎么知道？你跟那个叫‘强森’的男人见过面了吗？黛儿，你跟他碰面了是不是？说！他对你做了什么？他会把这事告诉你，你究竟给了他什么好处？你让他吻你、碰你了是不是？”

查理在嫉妒的怒吼，想到另一个男人摸过她丝般的娇躯，享受过她臣服的滋味，他愤怒的想杀人！

“住口！你没有权力要我回答你，反正你早认定我是什么样的女人，我再解释也没用，我在你心里是那么不堪，跟一个男人和跟许多男人有什么差别，你收不收回委托，对我来说都无关紧要。”她挂上电话，泪水才无声的淌下来。

“黛儿--他妈的！”他将话筒仍在地上，系上睡袍的带子，赤着脚走下楼，他想大醉一场。

楼下吧台边亮着小灯，早已有人捷足先登坐在那里，理查看也不看他一眼，通自倒了一杯酒一饮而尽。

“你不该那样误会她的。”麦奇中肯的说，屋里的电话全经过监听，所以他知道他们的谈话内容。

“你少管闲事，否则你也滚蛋！我受够你们了！她把我的生活搅得一团乱，而她居然还敢挂我电话。”

麦奇摇着头，说：“爱情这东四实在太可怕了它可以把人给逼疯，我庆幸我还没陷进去过。”

“这跟‘爱情’有什么关系”我对她只有，我可以给她最好的，而她怎么回报我？我想杀了那个叫强森的男人，他休想从我手中把黛儿抢走。”他又饮了一杯酒，接着又一杯。

“你会喝醉的。”麦奇夺下他手中的杯子说。

“她干嘛去做那种工作，麦奇，这工作那么好吗？既危险又没有保障，难保有一天连命也会送掉，为什么她就舍不得这个工作，为什么？”他激动的问。

麦奇拍拍他的肩膀，说：“你该多了解她，她跟你交往的女人不同，她美丽、勇敢、坚强，但她也是最柔弱的，你知道她十岁就知道怎么打斗，怎么用枪了吗？”

“十岁？老天，她还是个孩子啊！”他为仍是孩子时的黛地感到怜惜。

“没错，那时她的父母刚死，留下她一个人，我的老板收养了她，为了让她忘记丧亲之痛，他教她所有技能，不管射击、骑术、驾车、擒拿术、空手道-一送她上一流大学，她是个令人骄傲的小女孩，她以最高分毕业，你该看看我的老板多么以她为荣。”

理查可以想象得到他也为她的努力骄傲，可是他还是不想答她做这份工作，他想用层层的保护将她裹住，让她安稳的待在他怀里，他想一辈子守护着她，一辈子？他迷惘的想着他要怎样才能留住她一辈子呢？

----

今夜，在饭店里星光闪烁，全美国不少的男女明星都来为这一场慈善舞会参加募款活动，宴会厅里来宾个个戴着面具，装扮着不同的角色，就像一场化妆舞会，唯一与众不同的是谢绝记者采访，那是主办单位的一片苦心，却也苦了必须跟在理查身边的麦奇，他被硬生生的挡在门外。

理查只是在左眼的部位戴上眼罩，白衫黑裤，外罩一件长风衣，衬衫的领口敞开，露出性感的胸肌，那男性的原始魅力像极了古代的海盗，只差腰间的一把剑。

主持人上台，说：“欢迎各位来参与这个活动，今晚的募款所得将捐给纽约所有的孤儿院以及慈善机构，好，废话少说，开始我们的第一件义卖。”

一支镶满钻石的手表呈现在每个人的眼睛，一些女明星开始竞标，理查不感兴趣的端着酒四处晃，途中不断的有一些极欲成名的女星挡住他，不是明白的表示对他有兴趣，就是想诱惑他，以前他或许会稍为应付毕竟她们自己送上门来，到嘴的肉不吃太可惜了，可是今晚他实在对她们没有胃口。

不只今晚，而且是连续好几晚，自从碰见那个小女巫后，他满脑子只有她，对别的女人他一点反应也没有，这事万一传出去，简直对他是一大耻辱。

他跟一些认识的女星跳了几段舞，今晚他没有买下任何东西，本想结束后开张支票给主办单位即可，这时主持人又上台了。

“各位来宾，今晚的压轴正式上场了，我将介绍一位美丽的女士，如果在场的男士想跟她共舞，那就必须出最高的价钱标下她，现在我们欢迎潘黛妮小姐上台。”

理查两眼瞪着台上，不敢置信的望着一位黑发佳人走了出来。

理查希望这是个噩梦，但她明明就在眼前。他耳朵听着在场的男士忍不住的赞美声，他气愤地想将他们全部敲昏，只有他一个人能用那种眼光看她。她含羞带怯的微笑，扯动了他奔腾的心，那头又黑又直的长发结成一个挽在脑后，插上一核雕刻细致的金步摇，走路时便跟着晃动着，煞是好看。她一身质料轻柔、色泽鲜艳的中国古代宫廷服饰，烘托着她绯红的双颊，宛如古代美女从画中走出来。

“十万。”有人已经迫不及待的喊。

理查咬牙切齿的怒视着黛妮，她该死的竟朝那男人微笑，她简直在卖弄风情。

“还有人再高一点吗？”主持人喊着。

理查想开口、又有人喊：“五十万。”

他气炸了，出那么高的价钱，想也知道那人在想什么，理查粗声的出价：“六十万。”

众人一阵喧哗，纷纷转头看他，而黛妮却只淡淡的瞄他一眼，不太高兴地加入似的。理查努力克制着上台把她扛走的冲动。

“七十万。”又有人出价了。

这次是个影坛的长青树演员，虽已五十多岁，仍老当益壮，黛妮很欣赏他的演技，向他点头致意。

那个老色狼？他竟敢--“八十万。”理查紧接着喊。

又是一阵骚动，主持人见出价愈来愈高，鼓吹着说：“还有人出更高吗？”

“一百万。”仍是那名老演员，他向台上的黛妮眨眨眼，她仿效古代中国美女轻掩朱唇，以眼角传话。

理查双眼喷出--怒火，她竟然无视他的存在，公然和别的男人调情，他就是倾家荡产也不准别人标下她。

“一百五十万。”他说。

这可真是出人意外，一百五十万只为了共舞一曲，电影中有出一百万而共度一夜，而他的大手简直让在场的人不可思议。

理查等待着有人再出价，反正他打定主意，只要有人敢出，他可以再提高价钱，今晚他不会让其他男人沾到她的衣角一下。

主持人终于敲下结果，得标者自然是理查这位全美国最炙手可热的男人，也是今晚最有爱心的男士。

“潘小姐，感谢你为我们募得如此高额的款项，祝你今晚玩得愉快。”主持人深表感谢的说。

黛妮浅笑盈盈的一揖，便轻移莲步的缓缓步下台阶，灯光映照在她身上，一她就像个发光体，照亮了每个人的眼睛，众人让出了一条通道，她便直直地朝他走过去。

为免中途有变，理查迎上前去，见她笑非笑的唇角，他眩惑地望着她出神，忘了方才想惩罚她的念头。

“你是想继续发呆还是陪我跳舞？”她极轻声的问。

理查一愣，气恼的拥她入怀，那为道稍为大了些，引起她的抗议。“你真粗鲁你如果不情愿的话，可以把我让给别人。”

音乐响起，他带着她闪避别人的注意力，舞至一角，俯在她耳边问：“你到底来做什么？”

她天真的眨着长长的睫毛，说：“我只是来做一些事帮助那些孤儿啊！这有什么大惊小怪的。”

“那也得看你用的方式啊！到底是哪个混蛋想出的方法？要是今晚标下你的是那个老色狼我看你怎么应付他。”

那老演员可是她的偶像，怎可以让他批评得一文不值，她不禁顶他一句说：“如果他是老色狼，而你呢？你标下我的用意何在？”

“你是我的女人，谁都体想碰你一下！”他说得理直气壮，一付已成定局的模样。

盯着脚上的绣花鞋，怕自己不善于说说而被他识破。

“他老得可以做你爸爸了。”他醋味十足的说。

她挑衅的昂起头，说：“我比较欣赏年纪大一点的男人。”

“他根本不能满足你，这世上只有我能，你敢再说你喜欢他，后果你自己承担。”他的手放在她腰际加重了手劲，将她按在自己身上，黛妮被他炽热的反应羞窘了脸。

“你-一这是公共场所也，别人会怎么想？放手啦！”

他决定死缠到底，好不容易又见到她，岂可再任她溜走了。他说：“今晚留下来！”那语气是命令不是恳求。

“这是命令吗？”她跟他卯上了，她可不是他的那些女人，只要他一声令下，简直是感激涕零的躺在床上等他的临幸。

理查叹了口气，妥协的问：“黛儿，今晚你能留下来吗？求求你，好吗？”

黛妮努力地不使自己嘴角往上扬，仍旧板着脸说：“我不要，我只不过是一个到处跟人睡觉的妓女，怎么配以大明星在一起。”

“你还在气我那天说的话吗？黛儿，对不起，我完全是无心的，我被嫉妒冲昏了头，所以才回不择言，原谅我这一次，好吗？我保证下次绝不再犯。”

她为他的道歉心软，以他的心高气傲，能得到他如此真诚的歉意还真不简单，黛妮不禁想着，他是否真的有点在乎她，所以他才愿意低头认错？

“我原谅你可以不过有一个条件。”

他傻气的笑开脸，使他像个急欲得到赞赏的孩子般，急切的问：“好，什么条件我都答应，但是除了你不跟我走以外，其他我都答应。”

原以为可以逃过这一劫，但显然他太聪明的识破她的计谋，黛妮故意的踩一下他的脚，他却像座山一样文风不动。

“那我们就没什么好谈的了。”

他实在困惑极了，自已真是那么讨人厌吗？为什么她老是想逃开他的身边？

他不再让步，一直以来，他的原则是坚持他所想要的不论任何手段，而他也一向能轻易得到他想要的而这女人是他非要不可，即使强迫也在所不惜。

“我却有话要说。”他顿了一下欣赏她微张的红唇，他好久没有吻她了。“我要见你的老板，只要他肯放了你，什么代价我都愿意付，我不要你再做这份工作。”

她倒吸了一口气，这男人不只脸皮厚还不要脸，他竟想买下她！

“我--不--卖！”

“我不是那个意思，我只是要你辞去这份工作，那对你太危险了，黛儿，我关心你，我不要老是担心你哪天会挨子弹，我是为你好啊。”

“为我好？”她提高产量，两人几乎都停下脚步，周遭的人投来好奇的眼光，“你是个标准的大男人主义者，准规定女人不能做保镖？我可以做得比任何男人都好，你敢再说一句污辱我的工作能力的话，我就--”

“你就怎样？黛儿，你这个小顽固，我要怎么解释你才明白我害怕--真的时害怕失去你。”

她被他眼中流出出来的恐惧震撼了，她想起他曾说过他爱的人全都离开了他，他爱他的生父可是从小就难得见到他一次面，直到他的生父去世，他连他最后一面也没见到；他也爱他的母亲，一个骄纵自私的富家女，只想利用他作为伯爵夫人的工具，眼看目的达到，便由他自生自灭，他是在没有父母的爱中长大的。

“我会活得好好的，理查，我不会有事的。”她心痛他无助的一面，围住他的项颈，在他的耳畔一遍又一遍的保证，只要能抹去他的伤痛，要她做什么都可以。

她小巧的舌尖轻舔着他的耳廓，她意于能挑起他的，随着她身子似有似无的磨蹭，他的身体僵硬得不敢乱动。

“你再继续下去，有人可免费观赏一场好戏了，不要再动来动去，我可还没有开放到当众表演。”他低声警告着，将她绕在他脖子上的手拉下来改环住他的腰。

“那电影上那些床戏怎么说？全世界多少人都看到了，那不算当众表演吗？”她不高兴被打断的问。

“那些全是假的，只不过是搂抱、亲吻，制造一些假使人以为是真的，你以为任何女人都可以占我便宜啊？”他忍不住逗着她。

她皱皱鼻子，说：“是吗？你可真挑剔哦。”

“那当然。我是专门为你而生的我的身体可以任你蹂躏、摧残，我对你够好了吧！？”

“哼，谁稀罕，你尽管去找别的女人。”

他捏住她的小下巴，将她从他怀里抬起来，满脸可惜的问：“你真的不介意？实在太遗憾了，这样吧，我再给你一次机会，包准让你欲仙欲死--”

黛妮捂住他下面的话，脸颊一片火热的直嚷：“你想让别人全都听见吗？你讲话老没正经，也不怕把人吓死。”

他趁机在她的手掌心中偷吻一下，黛妮赏了一个粉拳给他。

“咳，咳，”一个咳嗽声使他们意识到有别人存在。

理查一看是那个跟他竞标的对手，脸色马上沉下来，他还想来跟他争吗？

黛妮对他灿烂一笑，说：“嗨！霍克。”

“我有幸能适潘小姐跳一曲吗？”他故意无视理查投过来的冷光，曲起手臂等着她--。

她早料到理查准会干涉，二话不说，玉手一抬伸进他的臂弯，跟着他走开。

“请叫我黛妮，我很喜欢你演的那些片子，你把他们诠释得淋漓尽致。”

他的舞技一流，黛妮在他的带领之下。也觉得自己舞姿曼妙，跟着旋律融成一体。

“谢谢，”他愉快的凝视这名异国女子，如果他年轻个廿岁，或许他会追求她也不一定。“你跟理查认识很久了吗？”

“不，我们不很熟。”她含糊的说，是不是刚才他们的举动全被地瞧见了？

“哦？既然不熟，他的反应倒是太激烈了一点，我没看过他那种吃人的眼光，还真新鲜！”他若有所指的说。

黛妮不用看也知道理查有什么表情，他对她的占有欲与日俱增，她实在不知该如何应付。

“别理他，他一会儿就好了，有时候我真不知道该拿他怎么办才好。”她像是在跟自己讲话似的，听的人倒是旁观者清。

“认识理查的时候他才刚出道，没两年他就红透半边天，身价也暴涨了好几倍，女人对他而言并不重要，他就跟我年轻时一模一样，自认为天底下没有一个女人能使自己心甘情愿跳进婚姻里，所以在我碰到我妻子时，你可想而知把我吓坏了，即使我逃得再远，最后还是乖乖为的回到她身边，所以我能了解他现在的心情，他爱上你了，只是自己不知道罢了。”

她心底升起一些希望，他有可能会爱上她吗？即使只是一点点，她也心满意足。

“他说他对我只有，那不是爱情，他只想要一个便利的婚姻，既可以满足他的需要又不会妨碍他的私生活。”

她诉说着她心中的不平，就像对一名可依赖的长者说话一样。

霍克带着她旋转，这女孩是个矛盾的综合体，既坚强又柔弱这下过不了多久，全世界的女人都得为自己的偶像终被掳获而尖叫。

“不要气馁，他早晚会想通的等他想通了，我相信他一定是个好丈夫，给他一些时间，他终究会是你的。”

------

他们在谈些什么那么开心？而他却只能在这里生闷气，他真想不顾风度去把她抢回来，该死！他什么时候对一个女人有那么强的占有欲，甚至使他兴起了结婚的念头？仔细想想，娶她，这个主意并不赖，想着每天一早醒来，身边依偎着温暖的身子，和她甜美的睡脸，那种感觉真的很不错。

“嗨！真巧，我们又碰面了。”

理查把注意力集中在出现他面前的红发美女身上，她穿着一件上围低的不能再低的礼服，仿佛一不小心衣服就会滑下来似的。

“你是-一”他对她有些似曾相识，但记不得在哪里见过她。

“理查，你真健忘，把人家都忘了！”她噘着鲜红的唇，双手贴往他的胸前，放荡的恨不得能叹他一口。

他扯开她的手，这女人是不是神经有问题？竟然在大庭厂众之下对男人性骚扰，“很抱歉，恐怕我不记得认识小姐你了。”

“讨厌，我们前一阵子才在好莱坞见过面，我们差一点就上床了，你怎么可以那么快就把我忘了？”她有意无意的碰碰他的衣袖，借此表示他们的关系。

理查淡漠的扫过她，他想起他确实见过她，当时他喝醉了，但幸好没有醉到去招惹她，一旦被这种黑寡妇型的女人沾上只怕他永世不得超生。

“你怎么进来的？”他心想，她并非这圈子的人，怎么会出现在这里？

她得寸进尺的靠上前，水蛇般的腰柱轻摆，理查只是厌恶的皱眉，不想当众给她难堪。

“够了，你再靠过来，不要怪我对你不客气。”

红发美女笑得花枝乱颤。“啊-一天底下的男人还没有我凯莎琳得不到的，只可借一个快死的人还是比不上几百万的钞票，劝你别轻举妄动，我可不想看到你这张俊俏的脸被打坏了。”

她放荡的往他的脸摸去，却被他一手挥开，他脸上鄙夷的神色激怒了她，说：“你最好别把我惹火了，否则你死得更快，看看你四周，就明白我的意思。”

理查冷静自若的看向他的周围，不知何时出现了几个陌生的脸孔，均都将眼光朝向他这边，他们混在其中伺机而动，他终于明白她接近他的目的，究竟是谁想要他的命？接着他想到黛妮，这是他的战役，他不要她为他涉险，他不要让她有一丝一毫的损伤。

“如果我跟你走，你保证不伤害到别人？”

那名叫凯莎琳的女杀手挽住他，说：“我可以保证，包括你那位女保镖。下次你还是别雇用她，瞧她跟别的男人跳得多快乐，连你有了危险都不知道。”

他庆幸此时她不是跟他在一起，只要她平安就够了。

“你要带我去哪里、请你们来杀我的人究竟是谁？”

“跟我走你不是就知道了吗？”她挽着他不惊动任何人的往门口走去。

在另一头的黛妮早在那名红发美女过去搭讪理查开始就注意到她，她立即认出她，当初她并不知道她真实的身份，等到她接到最新的情报，才知道她就是狮子这半年新加入的美女杀手，一位外表艳丽、内心阴狠的女人，听说她还是强森最新一任的情妇。

“要不要过去打扰他们一下？”霍克随着她的目光过去，也见到理查已跟一名女人纠缠不清，那女人像条八爪鱼死缠不放。

黛妮命令自己要沉住气，她该待在他身边的，如果他出了事，她水远也无法原谅自己。

“霍克，不管待会儿发生什么事，请帮我联络警方，还有请当作从没见过我这个人。”

留下错愕的霍克，黛妮熟悉的闪进与厨房相连的小门她已将此地的地形摸得透彻，这是她的工作之一。

她在他们还未走到大门时就赶上，两人看到她突然的出现都是一惊，只是心里想得完全不同。黛妮迅雷不及掩耳的掌往凯莎琳身上袭去，她拜过一位中国武术大师为师，深知中国武术能在近距离之下掉倒对方，目比用枪弹来得更有用。

凯莎琳连退几步，杀手的本能令她从裙侧的大腿处拔枪相对，黛妮早防到她这一招，她握住她持枪的手腕一个劈掌，手枪应声而落，手时顺势往她脸上挥去，再以一个闪拿手缚住她的双手，在她的叫声中已被黛妮一掌打晕在地上，这些动作几乎在一眨眼的时间内就结束了。

黛妮马上将理查推至门边，避开前后而来的子弹，屋内群起激动，在一连串的攻击中，尖叫、碰撞声四起。

“理查，你有没有受伤？”她拉住他往安全门的方向跑，不忘关心的问。

“我没事，你怎么知道的？”他不禁佩服她的能力刚才地露的那一手真让他刮目相看。

“他们不会这么轻易放过我们的，我们先离开这里再说。”这短短的一条路此时她却感觉如此漫长。

走道上人人慌乱奔走，四、五名杀手尾随手后，不顾可能伤及无辜的就朝他们开枪，黛妮放慢脚步掩护他的背后。

“黛儿！”理查觉查到她的用意，心慌的喊。

“走！”她大喊，此刻不容他有片刻停留。

她转身，从抽口取出一把体积虽小却足以致命的手枪，她有足够的自信能在这混乱的一刻百发百中，在接连两人被她射倒后，其余人在警方接报赶来时已悄悄撤退。

黛妮整理一下微乱的鬓发，在远处看着警方将被她打伤的杀手及那名刚清醒过来的女杀手带走，她装作若无其事的穿梭在人群中离开，没有人认出她。

黛妮回到理查的住处时已换上普通的衬衫、长裙，麦奇见她终于回来，才如释重负的喘了一大口气。

“你对我那么没信心吗？”她假装责备的问。

麦奇做一个被勒死的模样，说：“你再不来，有人可会把我碎尸万段，我当然担心啊。”

“他呢？”

麦奇指指楼上，说：“在他的书房里，当时我差点就没办法把他拖走，他发疯的说要去救你，我没把他当场打昏就不错了，没想到他那么关心你，连命都不要了。”

“我上去看看他，麦奇，‘狮子’已经开始急了他不达到目的是绝不会伸手的，帮我查一下艾略情的行踪，或许可以从他身上下手。”

黛妮走上楼，罗伯刚好从他书房走出来，一见是她，表情才轻松下来。

“还好你没事，理查担心死了，你快进去吧。”他为她开门推她进去，知道只有她才能平息他的怒火。

她听到身后的门关起来，黛妮向前一步，凝望着背对她的身影，他的双肩垮了下来，头半垂着像在承受着极大的折磨，她不要见到他这个样子。

他缓缓的转过身，他的身躯震了一下，不敢置信的看着面前的佳人。

“老天，你没事你真的没事。”

他捧住她的脸一阵细碎的吻着，最后深深吻进地的唇，黛妮纵容自己陶醉在他怀里，如排山倒海的席卷着他们。

“黛儿，我必须感觉到你，我需要知道你平安的躺在我怀里。”他的舌舔过她饱满的下唇，蓝眸在下变深，一双大手钻进她裙内抚过她光滑的大腿但这次他没有强迫她，他在征求她的同意。

她不再骗自己她也需要他，更因地的态度而愿意奉献自己的所有。

她的回答是开始轻解罗衫，在他双眸的紧盯不放下，她的娇躯微颤，等到她全身只剩下一头长发垂在胸前外，她羞涩的连身子都红透了。

“你是真的愿意吗？我不要你有一点勉强。”他拨开她的长发，恋慕的眼光-一将她每一寸看遍。

黛妮说不出话来，便以行动表示，主动送上来后，那意思已经够明显了理查从喉咙里发出一声欢呼，不再克制自己蓬勃的欲火，忘情的狂吻她，她被举高身子，锁进他壮硕的身体，由着他粗糙的大手搓着她细嫩的肌肤。

“我的，你是我的，我的！”他狂烈的喊，两个大步就将她放倒在沙发上，自己也快速的解下衣物。

她痴痴的凝视他的躯体，想起上次他是如何带她一种还妙的境界，她十分不愿多想跟其他女人分享。

“理查。”她伸出手，本来只是想挥开他额上的散发，他以为她又要拒绝他。

“不要阻止我，黛儿，我是如此需要你。”

她能感受到他的压抑，那脸上的每一个线条像紧绷的弦，全身的肌肉也硬得像石壁一样。

“爱我，只要爱我就够了。”她心疼他的自制，此时此刻她只想奉献自己使他快乐。

他的理智崩溃了，不顾一切的迎向那拱向他的身子，她、润湿的身子完美的将他整个包裹住，他满足的，直到完全填满她。

那火焰般的热情迅速点燃了两人，黛妮忘我的叫着他的名字。

他一次又一次的将她的灵魂引导至极度愉悦的颠峰，看着她泛红的小脸布满的红晕。

当她从晕眩中醒来，理查已经将她抱回卧室，他吻着她微湿的鬓角。

“你醒了？”他察觉她动了一下。

黛妮一脸红晕未褪羞赧的躲进被子里，最后理查为免地无法呼吸才把她拉出来。

“我把你累坏了，是不是？”他促狭的问，他爱极了她脸红的俏模样，东方女人都那么害羞吗？

她用力的捶他一下，半嗔半怒的说：“你少得意忘形了，也不想想自己的年纪，也该稍稍节制一下，你可不是那些年轻小伙子。”J他支起身子瞪着她，一副深受污辱的模样。

他捏捏她的下巴，警告的说：“你休想去找别人，你是属于我一个入的。”

黛妮听烦了他那种沙猪论调，他老这么说也不觉得腻，“谁说的，搞不好以后我会碰到一个非常爱我的男人，真心的对我好，我们会有自已的家，自己的孩子也不一定。”

“你可以嫁给我啊！我曾经向你求过婚，不是吗？”他急急的问，她提到孩子，理查不由自主的在心里勾勒出她腹中怀着他的孩子的情景，一个酷似她的黑发女娃娃，他承认他从来没有想过要有孩子，但这想法此刻却变得格外重要。

她懒得再跟他抬杠，她打了个呵欠，缩在他怀里说：“我想睡了，晚安。”

理查无奈的帮她盖好被子，又被她逃掉了，等她醒了以后，他非得跟她好好谈谈不可。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第五章

在有名的精品街上，通常出现的景象是女士走在前头，男士则捧着大包小包走在后头，但现在出现的情况却完全相反，一位高大英挺的男人半拉半拖着一位东方美女，两人都穿着简单的牛仔服饰，男的更戴了副墨镜，但他们出色的外形仍引起路人相当的注目。

黛妮在无奈和紧张的状态之下，一双大眼睛滴溜溜的在四周瞄着，今天实在不该答应他在没有防备下出门。她自己已经违反了太多项工作的禁忌，连麦奇都提出了警告，她也清楚她不该被他说服，毕竟他的安全才是最重要的。

“理查，你不能这么霸道，我又不缺衣服，你不能连这种事也要管，我们回去吧！”

他回过头，递给她一个她无法抗拒的笑容，她恨透了他这种笑容。“黛儿，难得我今天没事，你就不能好心陪陪我吗，我保证我会很乖，绝不乱跑！”

她翻翻白眼，被他故作乞怜的口吻弄得又好气又好笑，她用一种不太信任的眼睛看他。

“我不知道该不该信任你耶！你这些日子太我行我素了。我觉得好累哦！恐怕我得请假休息一阵子了。”

这叫一物克一物，别以为这样就吃定我了没想到我还可以反将你一军吧？心想着。

他赶紧讨好她，说：“好黛儿，我完全是为你好，你想想看，你要常常跟在我身边保护我，有些场合必须要有一些较正式的衣服，所以买衣服是必须的。”

“那也用不着到这里来，它们的价钱贵得吓死人了，我的薪水也付不起。”

“谁要你付了？只要你喜欢的我全都买下来。”

又来了，她不知道跟他说了多少次--她不要用他的钱，这让她觉得自己很低贱，好像真的是他的情妇一样。而她的表情泄漏了她的想法。

“停止你再那样想，我只是要你快乐，只要能让你开心，我可以为你做任何事，我没有其他的想法。”

这是他最近“爱”的告白。这一个星期，是她有生以来渡过最幸福的日子，虽然他从未开口跟她说过‘我爱你’这三个字，但她相信他对她是有情的。

她向他扮了个鬼脸，说：“你又知道我心里在想什么了？你又不是我肚子里的蛔虫”

他点一下她嘟着的嘴唇，宠爱的说：“那可不一定，搞不好我们真的是心有灵犀一点通，只要你一个眼神，一个小动作，我就能马上猜到你在想什么了。”

“哇！那太可怕了！什么都被你看透了就不好玩，我看还是保持一点神秘感比较好，免得你太早厌倦我，把我一脚踢出门去。”

他惯常出现在邪恶微笑又冒了出来，低哑的说：“想要我厌倦你还早的很。”

她真是不想脸红都不行，尴尬的左顾右盼，深怕别人听到他这段伤风败俗的话。

“嘘！你就不能稍微自制一点吗？”

他仰头大笑，伸臂将她揽入怀里，那愉快的笑声一直维持到他们一家装模潢高雅的精品店，店内的女店员们本来准备过来招呼，一见摘下墨镜的理查后，个个像极了女学生遇见心仪的偶像地手足无措，双眼直愣愣盯着他瞧，也忘了她们的工作，黛妮逮到机会瞪他一眼，他只是耸耸肩表示他也没办法。

“对不起，请问琼安在不在？”他发挥他职业化的魅力，声音温柔的像蜜糖一样，那些女店员像突然失去说话的能力，只是痴呆的望着他。

黛妮悲哀的摇摇头，他的简力真是无远弗届！

“理查？！”屋内走出一名气质高贵的女士，年纪大约六十岁左右，但体态仍保持相当好，有种风韵犹存的味道，从她的眼中，威纳看到温暖，原来理查是要带她来见她。

“琼安。”理查过去给她一个大大的拥抱，并在她颊上印上一个吻，他们之间的感情可见不一般。

那妇人微笑的拧拧他的脸，慈爱的说：“你这个小色狼每天有忙不完的约会，怎么还有空来看我？”

一旁的黛妮迸出笑声，没想到这妇人说话如此风趣，她大概是唯一敢这样说的人了。

理查狼狈的瞪着黛妮，说：“你再笑，看我回去怎么对付你。”

黛妮连忙收敛住笑意，但越想越是想笑，即使捂起嘴也阻挡不了，一连串的笑声硬是从她扬起的唇角迸了出来。

“对不起，我再笑一下就好了嘛！”黛妮笑得上气不接下气的说。

“你这下真的完蛋了。”他语自警告的说，但表情、眼神却尽是溺爱。

琼安看得出来这位东方女孩在理查心中的地位很重，从小看他长大，曾几何时见过他用那种眼神看一个女人，显然她这个外甥陷入情网了，终于有人能捉住这匹野马了。

“琼安，我为你介绍一下，这位是潘黛妮小姐；黛儿，这位是琼安，我在世上唯一的亲人，她是我母亲的妹妹。”

两人和善的打了招呼，黛妮知道她在猜测自己和理查之间的关系。她的关心是正常的，依所得的资料显示，理查几乎是由她带大的，等于是他的半个母亲，黛妮在等她开口。

果然琼安直接了当的问：“你不介意我叫你黛妮吧？”

“当然。”她点头。

“理查很少带女人来我这里，虽然我知道他有不少女人，可是他一个也没有带来给我看过。”

黛妮偷偷的在他手臂上掐了一下，一脸甜蜜的说：“是啊，他太有女人缘了。”

她吃醋的模样简直让他乐歪了，这证明她的心里还是在乎他的，只要他再下点功夫游说，不难诱她嫁给他。

琼安察言观色之下，看出两人对彼此都有情，只是少了个推动的力量，而她这个外甥的脾气她太了解了，他太一意孤行了，要他说出内心话是门儿都没有，到最后或许会弄巧成拙，她可不能坐视不管，非得下一帖猛药不可。

“别怪我太宠他了所以才造成他如此不负责任，为了阻止他面继续下去，我已经托人介绍了几位名门淑媛，准备找一个时间让大家认识认识。理查，你年纪也不小了也该定下心来成家，事情就这么说定了。”

理查被这突如其来的消息吓得愣住了，他没听错吧？她的意思是要为他安排相亲，这分明是奇耻大辱，他这个黄金单身汉还需要相亲来择偶，传出去他怎么见人？

“琼安，我真的不需要，老实说，我已经向某人求婚了只是她至今还不答应，但是我不会放弃，一定努力到底。”他瞟了黛妮一眼，暗示他不会轻易放过她的。

黛妮东张西望，装作没看到他的样子。

“既然下定决心就该收收心，否则哪个女人受得了自己的丈夫在外面风流？逢场作戏也该适可而止，否则姨妈可是第一个不放过你。”琼安的话分明是代黛妮说的，听得她十分窝心。

理查举双手投降，苦着一张脸说：“饶了我吧，有你们两个联合起来对付我，我还能要出什么花样出来。”

黛妮伸出食指戳着他的胸口，说：“哼，现在我分分秒秒盯着你，你当然不敢喽！以后难保你不会原形毕露，又去找你那些旧情人了。”

他捉住她的手压在他的唇上。“那你就永远跟在我身边，这一辈子都跟我在一起。”

“你少臭美！”她扮了个鬼脸，不理他的胡言乱语，他讲话总是那么百无禁忌。

那女儿娇态使他情难自禁，他飞快的在她唇上香了一个，惹得她又一阵捶打。

琼安见自己的计策生效，真是高兴得快哭了。

他们在店里选了几套家居服和几件礼服，黛妮不得不佩服他的眼光，每件衣服都能衬托出她的特色，尤其她最钟爱一件贴身的晚礼服，犹如第二层肌肤一般紧着她每一道曲线，她不顾理查强烈反对而买下它。

回家途中，他的气还持续着。

“你到底要气到什么时候？你不觉得那衣服很适合我吗？”

“它太暴露了。”他简短的说。

“暴露？它哪有暴露，它把我包得密不透风，我想露都露不出来。”她惊讶的喊。

“就是这样才糟，还记得我上次送你的那件衣服吗？你连内衣都没办法穿，这件恐怕你全身一件衣服都没办法穿，只要想到有多少好色的眼光直盯着你看，你要我怎么笑得出来？”

她取笑地，说：“原来你是个大醋桶，真是小气，分别人看一点有什么关系？又不会少一块肉。”

他松开一只握住方向盘的手，将她揽在自己肩头，硬声说：“我不准，绝对不准，只有我们两人在的时候你才准穿那件衣服，听到没有！”

“是的，暴君。”她认命的回答，看来他这种爱命令人的毛病是一辈子也改不了了。

--------

“理查，把车了驶慢一点。”他有些疑惑，但还是照做，黛妮警戒的盯着后机镜，靠在他胳膊里的身子不再柔软的倚着。

“怎么了？”他被她的情绪感染。

她坐直身子，异常冷静的说：“有一辆车子跟了我们好久，不知道是什么来历。”

她不慌不忙的按下通话器，便说：“大卫，跟在我们后面的是谁？你少跟我装糊涂，别以为我不知道麦奇已经跟你联络过，要你派人暗中接应--”

“如果不是他们又会是谁？”她说：“大卫，麻烦你查一下他们的底，我知道你最能干了，天底下没有作用不了的难题，不是吗？谢啦！”她赶紧关掉通话器，免得他又开始叨个没完，最近这两个大男人简直比女人还罗唆。

“又是上次那些杀手吗？我到现在还搞不懂究竟是谁想杀我？到底是谁跟我有深仇大恨，非置我于死地不可。”

黛妮明白他激动的心情，任谁被莫名其妙的追杀都会受不了的。

“你真的想不出有谁想杀你吗？会不会跟你父亲那边的人有关？”她旁敲侧击的问。

他有些讶异她会提到这点，说：“我跟他们已经完全没有关系，自从我母亲去世，我父亲的家族早就把我摒除在外，连我父亲过世也不通知我，艾略待没有理由杀我才对。”

“或许其中还有我们不知道的事，我的人一直在追查他的行踪，可是他突然失踪实在令人怀疑。”

“艾略特向来喜欢四处旅行，当然很难掌握他的行踪，你别多虑了。”

哔！通话器响了。

“我是黛妮，麦奇什么事？真的？这真是出乎意料之外，我们马上就到了。完毕。”

她注意到那辆车子已经不见了，才说：“理查，恐怕家里有客人来了。”

“谁？”他记不起来有邀请谁。

“就是你刚才提的那位行踪不定的艾略特，麦奇说他刚到。”

“我没想到他会来美国，更没想到他会来找我，你知道我们感情或许并不亲，可是毕竟我们身上流有一半相同的血源。”

黛妮了解理查的意思，她也不希望艾略特牵涉其中，那对理查伤害会很大。可是就目前而言，艾略将的嫌疑是最大的他突然的出现代表什么呢？是用来证明自己的清白吗？或是别有居心？或者纯粹是巧合？

车子驶进大门内，周围的气氛凝重了起来，黛妮跟在理查身后进屋，一进客厅就见到麦奇和罗伯俩人严肃的表情，而那位不速之客则一副怡然自得的模样。黛妮仔细的打量他，他比照片迷人多了，身材跟理查差不多，肤色则比他深一些，唇上蓄了小胡子，有点像“乱世佳人中的白瑞德，有些亦正亦邪，吊儿郎当的味道。

“那不是我亲爱的小弟吗？”他操着意大利腔调的英文，热情的从沙发上跳起来，张开手臂给理查一个大大的拥抱。

理查在一愣之下，也迅速的感染到他的热情而回拥说：“艾略特，好久不见。”

艾略特发出笑声，说：“是啊，大概有八年了，你没想到我会来看你吧。”

“我是有点意外，这次来美国只是观光吗？”

“理查，你也知道我闲不住，就是喜欢到处走走，前些日子心血来潮，突然想来看看你，结果说来就来，你可别怪我不事先通知你。”

理查拍拍他的肩，说：“怎么会？欢迎都来不及。”他张望了一下，问。“你一个人来吗？”

艾略特的表情好像在笑他多此一问说：“那还用说，我从小就讨厌身边多一个人跟着，做什么事都不方便，偏偏父亲老爱说我是伯爵家的长子，身边一定要有人服侍，所以我只要有机会，一定逃得让所有人都找不到，最后总是被父亲罚关在房里不准出来。”

理查因回忆而笑开来，说：“我记得有一次你被罚不准吃晚饭，我就偷偷带一块面包去给你，结果也被父亲打了一顿屁股，现在想起来真好玩。”

“是啊！童年真是最无忧无虑的时候。可是现在瞧瞧你，已经是扬名国际的巨星，你知道吗，只要我一到某个国家，正好有你的片子上映，我就会到处跟人家说，那个男主角是我弟弟。理查，我更是以你为荣。”

他这番话果然真的感动了理查，理查的双眸不再有任何防备，而是完全的动容，黛妮在一旁观察，他真的太能言善道，三言两语就勾起理查对他深藏已久的手足之情。

“艾略特，你这次要在美国待多久？我可以陪你四处参观。”

“我旅行一向随兴而至，但最少会待一星期，我不想太麻烦你，你的工作不是很忙吗？”

“没关系，我现在这部片子快杀青了，会有一段休息时间，我们可以好好聚聚。”

“那真是大好了。”艾略持转向黛妮，惊奇的问，“理查，这就是你不对了，怎么可以不为我们介绍呢？我看我自我介绍比较快，我是艾略特，理查同父异母的哥哥，在此听候你的差遣。”他夸张的行了个礼，模仿宫廷贵族的动作。

黛妮碍于礼貌，只得伸出手说：“潘黛妮。”

艾略特接过她的手放至唇边一吻，黛妮本能地差点甩他一巴掌，因为在他亲吻她的手背时，他凝视她的眸子闪了一下，那光芒让她的心为之一凛，她说不出那种感觉。

理查接口说：“黛儿是我的秘书，没有她我真不知道该怎么办。”

黛妮为他的双关语给了他一个白眼。

“有没有搞错？理查，这么美的女人请来当秘书，你的眼光有待改进，黛儿，请容许我这样叫你，如果你愿意的话，我可以让你成为人人羡慕的伯爵夫人。”艾略将像在表演一般，跪着一只脚状似求婚的说着。

理查赶紧将她拉至身后，半开玩笑的警告说：“喂，艾略特，你谁都可以娶，只有她不行，你还是另外再找一个吧。”

“真可惜。黛儿，如果你后悔了，可以来找我。”他揉揉僵硬的脖子，说：“我真有点坐怕了飞机，坐得我腰酸背痛。理查，我先回房去躺一下，晚点我们再聊。”

“好，用晚餐的时候我再上去叫你，有缺什么的，跟仆人说一下就好了。”

“没问题，待会儿见。”他走上楼梯往客房走去。

待他一上楼，罗伯首先沉不住气的问：“你真的要让他在这里住下来吗？”

“是啊，有什么不对吗？”理查不解的问。

罗伯搔搔头，不知该怎么说，求助的望向黛妮。

黛妮避重就轻的问：“你不觉得他对你的态度变了很多吗？你也说过你们之间并没有那么感情。”

理查反倒乐观的说。“也许是他终于明白我们终究是兄弟，或者是他年纪念大了，才知道亲情的可贵，你们就别想太多，黛儿，如果艾略特真的是想杀我，他就不会单枪匹马的前来，由此可见一定是别人。”

她知道此刻跟理查辩什么都没用，原本理查就不是很相信艾略持是主谋，在再被他一说动，理查根本听不进任何怀疑他的话；再说她也还未掌握真凭实据，如今只有小心行事了。

她朝麦奇使个眼色，他静静的退出去，准备到屋外重新部署。

“也希望是我猜错了，但凡事还是小心一点，那些杀手不会放弃任何杀你的机会，理查，我需要你跟我合作，答应我，好不好？”她知道跟他硬碰硬是不行的，古人说柔能克刚，这一招对他来说倒挺管用的。

“当然，你现在是我的主人，你要我做什么我就做什么，我才不敢有异议。”他搂搂她，在她的太阳穴亲了一下，讨好的说。

“讨厌，我才不像你那样霸道。”她娇嗔的顶他一句。

“我们是天生一对，怎么会不像？”他作势欲亲吻她的后，被她推开。

“别闹嘛，有人在旁边偷笑。”

罗伯忙摇手说，“我没笑，我没笑。”那要笑不笑的表情却是相当滑稽。

“罗伯，你不是有公事要找理查吗？你们先聊聊。我去换一下衣服。”

罗伯一经她明示，赶紧说：“是，是，理查，我有事想跟你谈谈。”

趁他们在谈话，黛妮回房即刻打开通话器。

“大卫，麻烦你将屋里所有的监视系统打开，我要廿四小时监视艾略特的行动，好，谢谢，还有跟踪我们车于的人查到了吗？只是一些混混坏会那么凑巧吧！大卫，先不管那些，我相信艾略特一定会跟某些人联络，我希望他外出时你能派人跟着他，我怀疑他的动机-一不要不相信直觉，女人的直觉往往满灵的就这样了完毕。”

-------

清晨五点刚过，黛妮已将屋子四周巡了一遍，昨夜她几乎都没睡，因为理查和艾略特在书房聊了整晚，她不放心的守了一夜，直到他们各自回房，她才小憩了一会儿。

为自己冲了杯咖啡，她惯常喝不加糖及奶精的黑咖啡，因为工作的需要，她常常需要连着好几天不能合眼。看着镜中自己略显苍白的双颊，她稍稍补点妆才步出房门。

她在理查的房外停了一下，从门缝中看他仍沉睡着才关上门。

经过大厅来到庭院，仆人们正在打扫工作，轮班的警卫也在交接，她看一眼腕上的表恰好六点正。

黛妮站着花圃往屋后走，才经过一处转弯，毫无预警的何一只手搭上她的肩，她几乎是反射动作的双手一抓，腰一弯将身后的人掉了个四脚朝天。

“哎哟！妈妈咪呀！”那人大声惨叫，躺在地上一时爬不起来。

“艾略特！”他怎么会在这？“对不起，我不知道是你，你怎么那么早起来？”

他不好意思的在她的搀扶下站起来，说：“我已经习惯早起，所以想来晨泳，却看到你也来了。本来想打声招呼，想不到--你这个肩摔可真不赖真看不出来你还身怀武功。”

“那只是防身术而已，没什么了不起。”她一语带过，心想他是故意想拭探她吗？“我还以为你仍在睡，昨晚你们不是聊到很晚吗？”

“我一向睡得不多时间一到自然就醒了。”

“我有工作要做，秘书这工作要管的事可多着，刚才没摔伤你吧？”

他不自然的笑笑，说：“只有自尊心受伤而已，可别让理查知道，否则我连面子也没了。”

她同意了。“我听理查说你继承家业，我很好奇在现在的社会，一名意大利的伯爵都做些什么？”

“还不是跟普通人一样、也是要工作赚钱，伯爵的称呼只是好听罢了，说穿了也只是外表风光，你不知道为了这个爵位要付出多少代价。”

他义愤填膺的表示他心中的不满，才说完，他脸色激变，立刻换上一副笑脸说：“不谈那种扫兴的事，黛妮，有没有兴趣到我公司来，有时候还可以跟我四处旅行，如何？”

她回以一笑，说：“抱歉，我不大喜欢常换工作，况且在这里我已经很适应了。”

“我看得出来理查对你另眼相看，他似乎很重视你的存在，从他昨天的举动看得出来他没有把你当秘书，而是他的女人，很遗憾我没有早点认识你，否则才轮不到他。”

她客气的说：“我没有你说的那么好，而且我跟理查只是雇主与员工的关系罢了。”

“不管你们是什么关系，我希望能够跟你交个朋友，是真心诚意的，绝对不要怀疑哦！”

黛妮只得点头接受他的友谊，沉思了两秒钟；说：“艾略特，你在意大利可曾听过狮子这个名字？它在意大利是个很有名的杀人组织，听说干下不少案子。”

“当然听过，据说警方想抓他们，结果到现在还没能将他们一网打尽，怎么？你也听过他们的事？”

她紧盯他脸部每一细微的表情，一字一字的说：“你或许不知道有人出钱请他们暗杀理查。

艾略特震惊得哑口无言，随即开始咒骂。

“他们疯了不成？理查跟他们无冤无仇，他们干嘛要杀他？到底是谁想杀他？让我查出来我绝不放过他，敢对付我弟弟，除非先杀了我！”

黛妮找不出他一点破绽，或者是他的表演太过精湛，令人很难相信他不是真心的。

“结果你们报警了吗？不，报警恐怕没用，他们怕警方的话就不会杀了那么多人了，黛妮，你看这儿要聘请多少保镖？我出钱请一流的保全公司派人过来保护理查，耶些人休想动他一根毫毛。”他握紧拳头，活像要找人拼命不可似的。

“你别激动，我们已经作了些必要措施，短时间内大概不会有什么，现在最要紧的，是找出那名主使者。”

“没错，到底是谁呢？理查的名气太大，也许是一些心理不正常的影迷也不一定，这种事不是也常有吗？”

她承认他分析的也有道理，说：“也有这种可能性，所以这阵子理查不太能随心所欲的到处走，希望你能谅解我这样的安排。”

“当然没问题，反正我以后方的是机会再来美国，也不急在这一时，待会儿见了他，我得好好说说他，自己的生命自己要注意，不要老让人操心。”

“那我不打扰你了，我回屋里去了。”

离开了游泳池边，黛妮边走边推敲方才跟他谈话的内容，是不是有哪些地方漏掉了？迎面理查站在原地不动，就见她头低低的不知道在想什么，也不看路的朝他走来，他好笑的想知道她什么时候才会发现他站在前面。

“啊！”她撞到墙了吗？“原来是你，想吓死人啊！”

他双手环住她的腰，额头轻低着她的额头，问“在想什么？最好是在想我，说！”

“谁在想你，你少往自已脸上贴金了。”

他吻上她的唇，黛妮轻启朱唇，这次是她主动出击，粉红的舌尖灵巧的滑入他口中，听到他倒吸了一口气，女性的优越感使她更具煽情的撩拨他。

一吻过后，他粗喘的气息仍带着些残存的。

“昨晚为什么不到我房里？”他语气不稳的问。

她眸子微转，说：“家里有客人在嘛！我才不想让他误以为我是--”

“你又来了，艾略特并不是外人，何况他一看也知道你对我很重要，绝不会认为你是随随便便的女人。”

“人家不太习惯嘛！或许是我的观念太保守了，你得给我一些时间适应才行。”她勾住他的颈子，极尽撒娇之能事，事实上是她不想让他知道她派人监视艾略特的事。

理查叹了口气，说：“你总有办法说服我，黛儿，如果你嫁给我就不会有这么多的顾忌了，对不对？”

“这种求婚的理由根本不能成立，性在婚姻里所占的地位是最少的，我才不要因为这个理由嫁给你。”

她伸手推开他，自顾自的往前走。

“黛儿，那你到底要我做什么你才愿意嫁给我？我已经习惯有你睡在我身边，你不在，我就好像少了什么似的，你不要再固执，好不好？”

她脚步猛一煞车回头怒气腾腾的说：“理查，我不会因为你睡不着觉而嫁给你，而且我一点都不固执，固执的人是你。”

见她又继续走，他双手在头发上乱扯，他的表情简直是快抓狂了他两三个大步追上她，说：“好，我喜欢你，这样够不够？”

黛妮头一扭，回他说：“不够。”

“该死，潘黛妮，你到底想要什么？我们是成年人了难道你还作兴‘我爱你’那一套吗？它是世上最虚伪的字眼，天底下根本没有真正的爱情，那些全是狗屎！”

“不要以为你不相信爱情就否定它的存在，你既然不能给我爱，那就请别再来打扰我，oK？”

她像在对牛弹琴似的，黛妮心里嘀咕着，她都跟他挑明了，而他竟然还执迷不悟？真不知道他脑袋里装的是什么，她确定他对自己有感情，可是偏偏他还在抗拒，反正地打定主意，除非他承认他爱她，要不然她永远不会嫁给他，尽管她深爱着他。

进了大屋，跨进餐厅往桌上一坐，开始吃着仆人送上来的早点，理查也跟进来坐在她面对，黛妮啃着面包不理他。

“黛儿，我发誓我们结了婚，我一定做个忠实的丈夫，这一点你可以信任我，难道这样还不能令你回心转意吗？”他沮丧的作最后妥协。

她吞下一口牛奶，说：“我还记得小时候，我爸爸和妈妈感情非常好，且常表达出对彼此的爱意，虽然当时我还小，但是我向往将来找到一个真正爱我的男人，也许你不是说不出来，而是你根本不爱我，对不对？”

“老天，你不要无理取闹好不好？每个人都看得出来我怎么对你，而你却老是要跟我谈‘爱情’，是哪个疯子发明了这两个字，他妈的。”

黛妮将刀叉往盘子里一放，压低音量的说：“你非得讲那么大声不可吗？”

他往桌子用力一捶，提高声音的喊：“这是我的房子，我要怎么大声就怎么大声，有谁敢说我什么！”

她马上眼眶一红，委屈的冲出餐厅门口，理查恨不得咬掉自己的舌头，丢下餐巾立刻追了出去。

“黛儿，听我说--”他拦住她，双臂箍紧她，任她拚命挣扎，一刻也不放松。“黛儿--”

“走开，这是你的房子，我没有权利在这里说话，你还拉住我做什么？放开我，我讨厌你！你听到了没有！”

不争气的泪水沾湿了她的脸庞，这是理查头一次见到她如此伤心，那泪水使他心清，更使他不知所措，他慌了手脚却更加不放开她，他不想看到她流泪。

“对不起，是我不该那么大吼大叫，是我脾气太坏了，我并不是有意要骂你，黛儿，别哭！求你别再掉眼泪，我不逼你，好不好？别再哭了。”

他的唇缓缓的在她的脸庞上移动，吻干了滚落下来的泪珠，直到她渐渐停止了哭泣。

“不要再生我的气了，好不好？你这一哭，可把我的三魂七魄全吓跑了，原来女人的眼泪威力这么大，不知道用来阻止战争有没有用。”他捏捏她红通通的鼻子异想天开的问。

她经他一逗也破涕为笑，白了他一眼，笑骂的说：“神经病！”

“你骂我是神经病，那你就是小傻瓜、又哭又笑的，羞羞脸！”他刮一下她的脸，忍不住嘲笑她一番。

“讨厌啦，都怪你不好。”她抓起他的衬衫擦眼泪。

“是我不好，是我的错，不气了吧？”他揉揉她的头发，怜惜的问。

“再气下去我很快就变成满脸皱纹的老婆婆了，顶多以后不理你，不要再跟你说话不就没事了。”

他像只饿狼般扑向她，说：“不动口那就干脆动手，那可是我最擅长的了。”

“啊--理查，这是大白天耶！不要，会有人看见的，停一下嘛。”她连连避开他伸过来的魔手嚷着。

不只有人会看见，只要想到屋里的监视系统，不知道是个是有人已经笑破肚皮，倒在地上喘气了。

“咳，咳！”果然有人刻意的暗示了一下。

黛妮躲到理查身后，听着两人的对话。

“艾略特，我还以为你还没醒呢。”

“我很早就起来了刚才去游了一下泳，想过来吃早餐，不小心打扰了你们吧？”

“没有，我们只是闹着玩。”理查将她拉出来，搂搂她的肩，神情再自然不过。“要不要一起进去用餐，我饿死了。”

黛妮在嘴里咕哝了几句，便跟着他们进主，在用餐途中她仍不忘研究艾略特，他的谈吐、气质、言行有着贵族般的魅力，莫非是她猜错了？从他的表现看来，并不象是有杀戾之气，或者另有所怀恨的人，他真的是无辜的吗？

------

摄影棚内，众人聚精会神的专注这最后一场戏，男主角终于克服万难赢得美人归，这对理查来说是驾轻就熟，他似乎天生就是吃这行饭的，演起来毫不费劲，但对其他人而生还是可得战战兢兢，深怕再多耗费一张底片，导演可就又要暴跳如雷。

“被人捧得快飞上天的感觉一定很棒。”在远处观管的艾略特心有所感的说。

黛妮不明白他活中的意思，是羡慕还是嫉妒？

他失笑的说：“我没有其他的意思，理查有今天的成就是靠他自己努力得来的，只是我还真羡慕他，永远是别人眼中的焦点，唉，同样是兄弟，我就没他那么吃香。”

“你现在看到的只是表面，当你失去你的隐私权时你就不会这么想了。”

“别小看人类的虚荣心，有时候它会让同意想不到它的力量。”他深思的说，脸上有种诡异的表情使黛妮感到迷惑。

将近一星期的相处，黛妮始终摸不透他的心，有时他热情得像好朋友般，告诉你他旅行中有趣的事；有时候他神情恍惚得陷入沉思中，就像两种不同性格的人同住在一个躯壳中，个性的转变极快也极大。

“这是你的经验谈吗？”她小心的问。

他纵声大笑，那样子跟理查有些神似。

“我不否认每个人心中或多或少都有些虚荣心作祟，只是在于你能不能控制它而已，我自信还可以驾驭它，不会任它扩散成无限大，如果这是你担心的。”

“你--”她想问清楚他说这些话的意思。

“我的意思很清楚，聪明的你大概也猜出来，我知道你怀疑我的企图，为什么这些年来对理查不闻不问，却在这节骨眼来找他；甚至你猜想我是不是那个出钱雇请杀手的人，我说的对不对？”

“你早就看出来了不是吗？那么你会告诉我(奇*书*网.整*理*提*供)答案吗？”她反问他。

他也反问她，说：“那以你这几天的观察呢？我有可能杀得了他吗？”

黛妮老实的说：“有很多机会，毕竟他现在非常信任你，你随时有机会杀他。”

他双手一摊，问，“那我还等什么？我大可杀了他一走了之，他根本不可能防我。”

“因为如果你杀了它，你根本逃不掉，更出不了美国，所以你不会来到亲自动手，你只是在等待机会。”

他赞赏的鼓掌，说：“你真该去做一名女侦探，这推理真是太妙了，把我心里的想法全说出来了。你是个很特殊的女人。”

他在耍她，这个念头使她不安，他比她想象的危险多了，面对她的质疑他反而不慌乱，还反过来取笑她。

“你还没告诉我你的回答。”她说。

棚内导演一声‘卡’，全场一阵欢呼声，工作人员开始走动收拾，一时人和鼎沸，大伙忙着自已手上的工作，黛妮没机会听他的回答，就被理查搂进怀里又亲又吻，他显然很开心这长达七、八个月的戏终于杀青了。

“恭喜，这部戏一定会帮你得到奥斯卡金像奖，到时候别忘了在上台的时候也提我一下，让我也沾沾光。”

“没问题。”理查一手拥着黛妮，另一手绕过他的肩，那十足亲爱的表现使她秀眉微蹙。“艾略特，今晚的杀青酒会你也一起来，我介绍几个朋友给你认识。”

“不了，我不喜欢人多的地方，你们好好玩吧！我不想让人误解我的用意。”他有意无意的暗示，黛妮当然听得出来他的明嘲暗讽。

“误解什么？”理查看看两人，狐疑的问。

“没事，你别乱猜，我想一个人四处走走，也许会晚一点回去，今晚你们好好玩，拜拜！”

目送他离开，理查转向她，问：“他说的是什么意思？你又对他做了什么？”

她该告诉理查刚才他们的对话吗？也许理查又会说她大小题大作了。只不过开了个无伤大雅的玩笑罢了，现在他在理查心中的地位一天比一大重要，说了理查未必肯肯相信。

她气馁的说：“我什么也没做，你别那么紧张兮兮的，我又不会把他给吃了。”

“天知道你就是有这种本事，我都已经被你吃得连骨头都不剩，而你一点怜悯之心都没有，连我仅有的灵魂也要夺走，我是天底下最可怜的男人了。”

黛妮往他脚背上一踩，痛得他缩起脚直喊疼，还煞有越喊越起劲。

“你喊够了没有？你存心要让别人看笑话是不是？这里有一些杂志社的记者在，他们随便一写，你就一世英名毁于一旦了。”

他在她唇上回了一下，说，“你值得啊，或许我该清他们写一篇声明‘名演员理查将于近日与保镖潘黛妮结婚，从此退出影坛，归隐山林，你觉得怎么样？”

“无聊！”她对他的话不感兴趣。

“唉！你还要折磨我多久？每天看着你却不能抱你，那滋味一点也不好受，我可不可以判缓刑？”

她腻在他怀里，抚着他出长的发尾，那是为了这部戏才留的，只为了表达男主角的粗犷。

“你再忍耐一阵子好不好？等任务结束我一定好好补偿你，绝不食言。”

他咬牙切齿，恨恨的说：“那个混蛋把我害惨了，等捉到他以后，我也要让他尝尝禁欲是如何难受。”

她轻笑着推着他，说，“好了，大情人，快出去吧！那些记者大人们已在等着访问你呢。”

他拍拍她娇柔的粉颊，说，“在这等我，我马上回来。”

黛妮催促他快过去，他再不去那些人可就找过来了，她可不想引起那些人的好奇。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第六章

日子又过了两天，黛妮一直想找机会再跟艾略特谈谈，但他似乎有意逃避她。

他听过大卫给她的报告，艾略特这段时间并未跟任何人有过接触，甚至外出时也是独自一人，实在找不出可疑的地方，那他的目的究竟在哪里？

晚餐用过后，理查便和罗伯到书房谈论公事，黛妮心想趁这机会去找他，便去敲了他的房门。

“哪位？”艾略特打开门问。

“对--对不起。”她看一眼他微湿的头发和身上的浴袍，知道自己挑错了时间。“嗯--等你有空时我再来找你好了。”

他倒不以为意的说：“没关系进来吧，找我有事吗？”

她进退两难，犹豫了几秒才走进去。

“也没什么，只是想来找你聊聊天。”

他露齿一笑，说：“要不是因为你是理查的女人，我会以为你想引诱我。”

“不，我--只是想知道你几天前还没回答我的话。”她赶紧表明来找他的用意。

他睁大眼睛，吃惊的问，“原来你把那天的话当真了，我的天，我还以为那些只是开开玩笑，好玩而已。”

她一本正经的说：“我不会把一个人的生命拿来开玩笑，艾略特，不管你对理查抱持着什么样的感情，我绝不允许你伤害他。”

他往额头拍了一下，说，“老天，我杀他做什么？杀人可要偿命，我可还不想那么快死。”

“或者有什么理由吸引你去杀他，你父亲去世时是不是有遗嘱交代？他留给理查什么东西？”她每说一句，他的脸色就愈晦暗。

他平板的说：“我不知道你在胡扯什么？我是我父亲的继承人，理应得到他所有的财产，你不信的话可以去问律师，他会告诉你我父亲遗嘱的内容。”

他的话倒没骗她，她早就暗中查过了，那篇遗嘱是没有提到理查半个字，想到理查的父亲竟没有留给理查任何可纪念的东西，甚至只字片语，她不禁为理查难过。

她本想诱他露出马脚，但他口风甚紧，他是只狡诈的狐狸，似乎早就拍到她一定会来找他。

“你这下相信我了吧！我杀他对我一点好处也没有。我干嘛花那些钱找那些杀手来？”

黛妮找不出话来反驳他。

“你对理查的关心实在令我感动，如果他没有好好对你就大对不起你了，上帝真不公平，为什么不让我早一点认识你，作一定会比他更珍视你，更爱护你。”

在她有所警觉时，他已环住她的肩，他的脸距离她只剩一寸，黛妮终于做了她一直想做的事，一掌挥在地玩世不恭的脸上，指尖的抓痕在他皮肤上留下血迹。

“臭婊子！”他啐了一口，不屑的瞪着她，他像完全变了一个人，野蛮得令人畏惧。

“你敢碰我一下，理查不会放过你的。”她倒退了一步，此时她必须冷静应对，这才是他的真面目吗？

他冷笑的问：“你想他会相信谁？是他的大哥、还是他请来的女保镖？”

他知道她的身分。她心想。

“没错，理查已经跟我说了你真正的身分，他相当的相信我，我想他不会介意我跟他共享一个女人的，所以你也别在那边故作清高，你不是也陪他上床吗？也许会很快的抛弃他，投向我的怀抱。”

黛妮吞下内心的厌恶，说：“如果他知道你是这个混蛋，他绝不会袒护你的。”

“别太高估自己的魅力，女人对他而言是唾手可得的，等他玩腻你了你可别来求我要你。”他自负的口气令她恶心透顶。

“住口，你这只肮脏的猪，你休想我会跟你，我奉劝你马上离开这里，我不想破坏你在理查心目中的印象。”

“哈-一你继续骂，等我满足你以后，你就是跪在地上求我，我也不想碰你！”

“你……等着瞧。”她被他激得方寸大乱，转身便要走。

她才开打开门，门立刻被人用力按上，黛妮退回房内，盯着站在门边的艾略特，他疯了吗？

遍不得已的只有对他动武了，她右手一挥被他低头闪过，她再一个踢腿也被他轻松挡掉，看来他这次是有备而来，只怪自己太大意，竟没料到他这一招，那天他挨了她过肩摔也是装出来的了。

“你会武术？”她摆好架式问。

他嘴角一扬，自大的说：“对付你绰绰有余。”

黛妮欺身向前，运用她最拿手的擒拿术，但才一眨眼，她发现被扣住的是自己，他的武术在自己之上，不费吹灰之力就制服她了。

“可恶，放开我。”她扭身想摆脱地，但他扣住她的双手，将她压倒在床上，“住手！你想干什么！”

“你认为呢？”他揪住她上衣的领口一扯，布料嘶一声望开来，伴随着她的惊叫声u“不！住手，理查，理查！”她开始尖叫甩着头想避开他潮湿的唇碰她一下，她快吐出来了。

他反而鼓励着的，说：“再叫大声一点，最好把他叫来，让他亲眼目睹你现在的样子，他就会知道你是什么样的女人了。”

“你这个畜牲！禽兽！”

“骂得好！反正每个人都这样骂我，也不差你这一个，你最好不要抵抗，强暴可一点乐趣也没有。”

“你作梦！”她嘶喊着，麦奇，你跑到哪里去了？我需要你。

“那我们来看看我是不是在作梦。”

他的唇贴上她裸露的胸口，黛妮全身起了一阵鸡皮疙瘩，她紧闭着唇，努力地咽下喉间的苦味，地的胃在翻滚，好难受哦！理查！

“这该死的是怎么回事！房门被用力的撞开，理查愤怒的看向床上的两人，那眸中的怒火可以烧尽整个屋子。

黛妮泪水这才淌下来，他来了他听到她的呼救来救她了。

艾略将神色愧疚的站起来，重新将浴袍的带子绑好，用手梳了梳紊乱的头发。

“理查，对不起，事情就这样自然的发生了，都怪我抗拒不了她的诱惑，我是男人，我应该制止自己的冲动的，别怪她。”

他在胡说些什么！黛妮将胸口的衣服抓紧挣扎的坐起来，他是故意的，他故意安排这场戏，主要是要让理查产生误会，不，她不能让他得逞。

她朝理直走去，余悸犹存的说：“理查，你先听我解释。”

“你跑到艾略特房里做什么？”理查看着她凌乱的衣服，雪白的颈项有着另一个男人的吻痕，他愈看心意寒，脸色也更冷酷，他想起母亲怎么背叛父亲，在外面跟男人厮混。

“你就这么不甘寂寞吗？”

黛妮在他残酷的攻击下，身子轻晃了一下。

本来站在房外的罗伯走进来，他必须说句公道话，他自始至终就信任艾略特，而他相信黛妮绝不会和那种男人在一起。

“理查，你先听黛妮的解释，你不能单凭片面之词就认为她背叛你。”

一旁的艾哈特也帮着说情，将错全往自己身上描。

“错全在我，理查，我不该让她进来的，但她说有关你的生命安全，想跟我讨论，我才让她进房间，找也不知道怎么会变成这样。”

“你胡说！你胡说！”她对他大吼，“你是个卑鄙的小人！”

“不准这样叫他！”理查抓住她的手臂，那力气大得她必须咬牙忍住痛楚。“不准你再这样骂他，听到了没有！”

“为什么你不相信我？理查，我爱你！”她不想在这种情况下说出这三个字，但她需要地的信任、他的支持。

他同时抓住她另一支手臂，摇晃她已脆弱不堪的身子，吼道：“你爱我？你爱我什么？我的身体还是我的钱？如果你真的爱我，为什么要跟我大哥上床？这就是你要的表现吗？”

泪水再也表达不出地内心的悲痛，他对她的不信任深深的伤害了她，她多希望她从来不认识地，从来没有爱上他。

“你可以不信任我，但我有证据可证明我的清白，这房间里装了摄影机，录影带可以作证。”

艾略特知道绝不能让理查看到录相带，没想到他百密一疏，遗漏了这重要的部分。

他深表痛心的说：“原来你一直以为我就是想杀害理查的人，所以才派人监视我，难怪我老觉得有人跟踪我，我早说过我这次来美国主要的目的是来看望我弟弟，弥补过去的光阴，你不信任我，我也没办法证明。”

“你是有目的，我现在全都明白了。”她明白她中了他的计谋。“理查，求你看看录影带你就明白了。”

理查不想再看一次他们在床上的情形，那会逼疯他的。“不必，我相信我眼睛看到的一切，那足够证明你是一个什么样的女人，现在你立刻给我回房，我现在不想听你再说一个字，听见了吗！”

罗伯不忍见她绝望的神情，说：理查--”

“不用再说了，否则我就开除你。”他冷硬的态度表示他说到做到。

黛妮闭一下眼睛，再拭去最后一滴泪水，跨着不稳的脚步走出房间，她的脑子里有千百种声音在吼着、叫着，她不能倒下来，她不能在他们面前倒下来，她在心中不断的告诉自己，但晕眩来得太猛、太快，她来不及走回她居里，黑暗已迅速的侵袭了她--

--------

当黛妮张开眼睛，眼前一张熟悉、关心的脸庞，使她胸口一阵酸楚。

“麦奇，你去哪里了？”她有些怨怼的问。

他摸摸她的额头，感觉热度下降了些才说：“我急忙的赶回来，但已经来不及了，你还有哪里不舒服吗？”

她伏在他肩头上哭了起来，呜咽的呗着说，“我想回家，麦奇，你带我回家好不好？我好累、好累哦！”

他哄着她，此刻的她已无力再承受任何打击，他明白理查对她的不信任造成无法弥补的伤害。要不是当时大卫临时通知要和他见面，他绝不会让这种事发生。

“好，等你身子好一点，我就带你回家去，乖，先躺着休息一下，你的烧刚退，需要充足的休息，想要吃些什么东西吗？”

她摇头。

“不要再想耶些不愉快的事了，乖乖的睡一觉。”他细心的为地盖上被子，忍不住劝着。

黛妮吸吸气，幽幽的说：“他不信任我，为什么？麦奇，我那么爱他，可是他为什么以为我会背叛他跟艾略特上床，连解释的机会都不给我？”

“我没办法帮他解释什么，或许他爱你爱得不够多到信任你，黛妮，坚强点，你可以熬得过去的。”

她想到自己的初恋竟落到如此下场，她但愿她从来没有爱过，那份苦地教她怎么吞咽得下去。

“或许一切是我太自作多情，自以为了解他的心，原来他从来没爱过我，全是我自取其辱。”

“不要这样想，黛妮，你理智一点，难道你看不出这一切都是经过安排的吗？这全是艾哈特一手导演的目的就是要离间你们，将你们分开，这样他才有下手的机会。”

“我也有这样想过，麦奇，艾略特是个城府极深的人，他更是个可怕的敌人，我们想对付他不容易。”

“这事已经用不着你操心了你以为老板知道你出了这种事，他还会把你放在这里？黛妮，我奉命来传达他的指令，明天开始你就调离这个任务，由克鲁来接替你的位置。”

她不放心放手给别人，说：“麦奇，我不能在这个时候离开--”

她忘了刚才是谁吵若要回家的。

麦奇一脸不可抗辩的表情，说：“这是老板的命令，他早就猜到你会抗议，他说如果你违抗他的命令，你就不再是‘灰狼’的一员了。”

“乔治权不能这样对我，麦奇，你要帮我。”

“我赞成他的决定，你也知道做这一行的禁忌，你对他的感情陷得太深，你留下来并没有多大帮助，明天我就送你走，除非你决定放弃这份工作。”

她咬着唇，徘徊在两者之间。

“我没有办法选择，麦奇，我不要理查受到一丝伤害，但我也爱这份工作。”

“你别担心，我和克鲁会负大地的安全，倒是你这一昏倒，把老板的头发全急白了，要不是碍于身份不便，他现在就坐在你床边了。”

她吐了吐舌头，说：“对不起，我也不知道自己会昏倒，这对我来说还是头一次。”

“第一次就不得了，要是常常昏倒的话，老板还会让你随便乱跑吗？你可是他的心肝宝贝！刚刚才跟他通过话，他干叮万嘱的交代，明天一定要送你去医院。”

“他就是这样，小时候我只要一生病，他就急得好像我生了什么重病似的，急忙的把我往医院里送，结果只是小感冒，打一针就没事了，那时真的好糗哦！”

麦奇想象得出那时的情况，笑着说：“他把你当自己亲生的女儿一样看待，不过真的是有点太夸张了。”

“真的没有转圜的余地了吗？你帮我求求他嘛！”她拉着他的袖子哀求着。

他这次可是铁了心，不吃她这一套。“不行，事情就这么决定，有问题你明天见到老板再跟他说。”

她垂头丧气的用被子蒙住脸，不甘心的说：“好嘛。”

他佯装听不到，拉低被子又问一次，说：“你说什么？”

黛妮用两手作成喇叭状，放在嘴前，大声的说，“我说‘好’可以了吧！”

他满意的点点头，在她额上亲了一下，说：“现在闭上眼睛睡吧！”

她还是不很放心的问：“麦奇，如果我走了，那不正中艾略特的计了吗？那理查就有危险了。”

“这个我们会安排好，我数三下，你立刻给我睡着。”

她瞟他一眼，说：“我又不是小娃娃，说唤就睡。”

“反正你闭上眼睛就是了，快！”

“你们男人就是爱命令人，闭就闭嘛！”她发完牢骚，乖乖的闭上眼睛，等一合上眼，她才发觉自已真的困了，她已经好多天没有好好睡一觉，她舒服的打了个呵欠就梦乡。

麦奇见她睡熟了才接熄灯，起身走出房门，他倒想听听看理查心中真正的想法，原本他一直以为他和黛妮是理想的一对，他也有意从中撮合，可是现在看来他是错了。

--------

书房内，理查坐在沙发上，脸朝向天花板失神的呆坐着。

艾略特倒了杯酒递给他说：“理查，我真的感到很抱歉，我承认她太吸引人了但是如果我能把持得住的话，这一切都不会发生的，你要怪就怪我好了。”

理查接过酒杯一仰而尽，心底五味杂陈，脑子里像有两个声音都在要求他信任他们，他茫然的摇摇头，他不知道该信任谁。

“这样吧，为了不破坏你们之间的感情，明天我就搬到饭店里去住，只有如此对大家都好。”

理查站起来面对他，说：“不，我们好不容易才见了面，不能因为这一件事，影响到我们兄弟之间的亲情，事情过去就算了，我不会怪你的。至于黛儿，我会找她谈一谈。”

“你别太责怪她，她只是想做好她的工作，或许她有理由相信我有杀你的嫌疑，所以才派人监视我，这是她的职责所在，虽然我讨厌那样，但为了证明我只好忍耐了。”

他的话无疑是想引起理查的罪恶感，他抓住理查渴望拥有属于自己的亲人，才大胆的布下这个骗局，挑拨理查和黛妮之间的感情，这步用显然下对了。

“艾略特，他们只是太谨慎小心了，我绝没有那个意思，明天我立刻要他们取消对你的监视行动。你安心的住在这里，我真的希望你多住些日子，我们兄弟俩应该多见见，我想多知道爸爸的事情，我跟他相处的时间不多，只记得他是个很严肃的人，其他的我都忘了。”

“我记得你小时候很怕爸爸只要爸爸眼睛一瞪，你就跑得不知去向，我带笑你是个胆小鬼，如果爸爸还在世的话，我会说服他让你常常回家住，那时候家坚一定很热闹。”

理查眼眶发红，艾略特说的不就是他的愿望，一家人住在一起，就跟平凡的家庭一样，不再有寂寞、孤单，他很透了一个人在家的感觉，他想要有许多亲人围绕在身边。

“谢谢你，艾略特，那一直是我的梦想，虽然他过世了，但我还有你不是吗？”

艾略特给他一个友爱的拥抱，拍拍他的背，说：“当然你不会失去我的，我想你该回房去睡了，以后我们多的是时间慢慢聊。”

“你先去睡吧，我想再多坐一会儿，晚安。”

“晚安。”

艾略将才开门，麦奇正走过来，两人在门口对峙了几秒，艾略特那嘴角隐约可见的得意之色，使麦奇心中的警铃大作，他退开一步让艾略特通过才进去。

“我想你应该有话要说？”麦子单刀直入的问。

理查看他一眼，也不想绕圈子，直接的说：“我要你们从明天开始不准再跟踪、监视艾略特，他不是那个出钱雇用杀手来杀我的人你听清楚了吗？”

“你相信他是不是？换而言之，你也相信黛妮勾引他，主动对他投怀送抱？麦奇心想只要他敢说是，自己绝对会一拳将他的脑子打烂。

“我设这么说。”可是语气并不很坚决。

麦奇早料到他已经被完全洗脑了，现在他的心里只有他的大哥。

“那你到底是怎么想的？黛妮不是随随便便就跟人发生关系的女孩，她爱你，唯有你才使她不顾其他人的反对跟你，而你居然不分青红皂白的冤枉她，你还有没有良心！”

“你没有权利对我说这些话，我需要时间来想清楚，我想相信她，可是艾略特没有必要骗我才对。”

“现在他说什么你都会相信，理查，虽然我很不愿意为你工作，但既然我们接下了就必须负责到底，我们的做法是不放过每一个有嫌疑的人，即使他是你的亲人也不行。”

“很好。”理查眼中闪着怒火，硬声的说：“那我只有直接找黛儿谈。”

麦奇伸手挡住地，就像两头猛兽彼此敌视着对方，等待扑杀对方，他知道是自己不能将私人的情绪带入工作中，但他一向把黛妮当作是自已的妹妹般，见理查如如此寡情，教他如何能坐视不管？

“你不用去问她，从明天开始，这件工作由我全权处理，黛妮必须退出这项任务。”

理查一把揪住他的衣领，呼吸急促而沉重，问：“你说什么？黛儿要退出？不，不可能，她不能这么做！”

麦奇欣赏着理查慌张的表情，他知道艾略特是整件事的始作甬者，但如果理查能够信任黛妮的话，让艾略特知难而退并不难，他已有七、八成把握艾略特脱不了干系。

“为什么不能？她被你伤害得还不够吗？难道还要留下来让你继续羞辱吗？她已经同意退出任务，当初我们的合约可没的定要派谁担任，所以你没有权利阻止。”

理查跌坐在沙发上，喃喃的说：“她同意了？她要离开我？要离开我？”

要不是麦专实在气理查气得要命，否则他看到理查现在的样子，他真的会同情理查。他敢打赌理查是爱黛妮的，希望让他们分开一阵子会让理查正视自己的感情；顺便让艾略特以为他的计谋得逞，等到他采取行动时，将他逮个正着，这样他想不承认都不行。

“不错，她已经对你失望透了，有哪个女人能承受自己所爱的人把自己看得如此下贱，很遗憾你们的结果是这样，我要说的话都说完了，晚安。”

当麦克站在走廊上，屋里传出东西撞落的巨响，和发泄的吼声，他反而眉飞色舞的吹着口哨往自己的卧室走去。

------

翌日，黛妮理好行李下楼，麦奇接过她手上的行李箱，见她自始至终就是不往理查站的方向望一眼，而理查则恨不得能用双眼将她定住不动，他大叹，这恋爱可真一点也不能沾上，而这年头做好人心肠也得要狠一点，要不然看到这情形，谁忍心拆散他们。

罗伯头一个上前用她话别，依依不舍的说：“你自己要多保重，我会想念你的。”

黛妮忍住别离的悲伤，她这次对所认识的人用了太多感情，退出这次任务是正确的做法。

“我也会想念你，再见。”她靠向他怀里，拥抱他一下。

麦奇在一旁催促着说：“黛妮，车子已经在外面等候，老板还有事要交代。”

她像终于准备好去面对她最后一个道别的对象，双眸落在站在另一头的男人身上他萧瑟的神情令她举步艰难。留我，只要你开口留我，我一定会为你留下，她的心在呐喊。

理查将双手插在口袋里，阻止自己伸手去拦住她。那必须耗尽他多少力量才达得到，她根本不在乎你的感受，你还留她干什么？她就跟其他人一样要离你而去，你为什么要苦苦哀求她留下来？她说她爱你是骗你的！瞧！她说走就走，连考虑的时间都不用。你别傻了，人们爱你只是因为你的外表、你的名誉地位，谁真正的爱过你了？

“我……很抱歉临时不能执行这次的任务，克鲁是个很优秀的人才，我相信他一定会善尽他的职责，请务必充分跟他合作。”她竭尽所能的将话完整的说出，心里还抱着一丝希望，理查，说话啊！你相信我的，对不对？

“我会用他合作得很愉快的，毕竟男人之间最讲义气，我不用担心他会背叛我。”他冷漠的回她。

黛妮脸上刷一声惨白，片刻之间失去血色，要不是站在她身旁的麦奇眼尖扶住她，恐怕她又要再度晕倒。

“黛妮，你脸色好难看，还是先送你到医院去看看。”

她强振作精神，深吸口气说：“我没事，只是太累了，回家休息几天就好了。”

理查向前跨两步，突然他又停顿下来，气自己忍不住要过去安慰她、去碰地，他刻意的掩饰自己的举动，口气听起来有些刺耳。

“你老实告诉我，昨晚究竟是不是你主动去找艾略特的？我要你说实话。”

她困难的吞咽一下，嘲讽的问：“如果是呢？那就代表我去找他上床吗？”

“那你们在床上作何解释？不要告诉我是碰巧跌在一起罢了，我不会相信的。”

“你的心里早就不相信我，我还有什么好解释的；如果你有兴趣的话，麦奇会把录影带拿给你看，至于其他的我已经无活可说，我只希望你不会后悔。”

“这算什么解释？黛儿，为什么？”

“理查，够了，不要太过份了。”麦奇隔开他伸过来的手，将她拉到一边。

“这是我和黛儿两个人的事，你不要管！”他警告的说，他就像只受了伤的狮子，对每个人张牙舞爪。

“那可不一定，除非你把我们全都撂倒才行。”

门口赫然站着两个男人，出声的是一个红头发的年轻男人，他身边站着是一个衣冠楚楚，斯文化俊秀的男人。

黛妮一见在他们也来凑热闹，她都快尖叫了。

“你们又是谁？我要告你们私闯民宅。”理查火爆的咆哮，眼前这三个男人全围在黛妮身边，摆明了他若动她一根寒毛他就死定了，这情景快让他发疯。

那穿白西装的男人慢条斯理的说：“别冲动，我接了人就走，黛妮宝贝，我们可以走了吧？””

她不是你的宝贝！”理查失去理智的对那个男人大叫，他凭什么？她是他一个人的，“不准这样叫她！”

罗伯费了九牛二虎之力才拉住他往前冲猛说：“理查，你冷静一点！理查，他们是黛妮的同事，理查--”

“放开我，潘黛妮，你走你给我走得远远的，我受够你了！你到底还有多少男人我不知道？你说！”

她咬紧牙关，表现得异常镇定，其实她的心有早就千疮百孔，修也修不回来了，再伤一次又何妨呢？

“太多了，恐怕我无法-一细数，等我列好名单，我会影印一份给你，大卫，我们走吧。”

她昂首阔步的走出屋子，没有再看他一眼。

车子慢慢的意离越远，她的情绪才放了开，泪水犹如无声的雨滴了下来。

大卫递上手帕，说：“别哭了，眼睛哭肿了，老饭见了又要唠叨了。”

黛妮拭干了泪，整顿一下自己的心情才问：“大卫，有查到艾略特的事吗？”

“嗯！他这次欠下的赌债比我们猜测的还要多，他们家族留下来的一座古堡也被他抵押出去，可见得他真的是走投无路才来投奔他弟弟。”

“可是他想杀理查，为什么呢？既然他们之间并没有利益冲突，他何必千里迢迢的跑来美国？以他的野心应该不只如此，大卫，这其中必定有阴谋，可是到底是什么呢？”她实在猜不出原因。

“这就是我建议老板把你调走的原因。他处心积虑的想赶走你，就是因为有你在他无从下手，你一走他就方便行动，迟早会露出马脚的。”

“那太危险了，万---”那结果大可怕了她无法忍受那种情况发生。

他给她一个安心的微笑，说：“你放心，我们有万全的准备，只是希望理查会跟我们合作了。”

这也是她担心的，她希望这个里间计有用。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第七章

“黛妮！”乔治喊了她好几声，她才有反应。

“什么？对不起。乔治权，我在想事情。”她抱歉的牵动一丝微笑。

他不需点破也知道她在想什么，他关心的问：“你还好吗？最近你瘦多了，脸色也不大好，要多注意自己的身体，知它吗？”

“我知道，乔治叔，我没事，你别那么紧张。”她反过来安慰他，她只是太累了再加上食欲不好，身体有些虚弱而已，如果失恋也算是病的话，那全世界的人类大都得过。

“你不用替理查担心，有他们跟在他身边不会有事的，过了半个月，连一点状况也没有，或许真是我们太紧张了。”

“不，乔治叔，你不认为这是暴风雨前的宁静吗？他们是故意让我们以为一切都很好，等我们一松懈，他们才采取行动，让我们防不胜防。”

他不想跟她争论，说：“好把我会要他们更小心谨慎，黛妮，要不要出国在渡个假？那对你有好处。”

“什么时候变得那么慷慨？老板，你确定我这时候可以休假吗？”她淘气的对他眨眨眼，像个顽皮的小女孩。

他佯装生气的说：“我是那种不通人情的老板吗？你尽管去休假，多久都可以，薪水我照付。”她明白他是为她好，可是这时候她又怎能安心去度假呢？她的心还是在那人身上，除非能确定他平安才行。

“谢谢你，乔治叔，我还是暂时保留好了。”

“好吧，别太勉强自已，你先回去吧。”

“乔治叔，我--我明天可以去首映电影院会场吗、只要一下下就好了，我不会让任何人看到我的，我只想去看他一眼就走，可以吗？”她恳求的说。

她眼中的坚决使他不忍拒绝。“你保证绝不打扰他们的工作？”

“我保证。”她举手发誓。

“好吧！记住你的承诺，那已经不是你的工作了。”

“是的老板，我先回去了，拜拜！”她全身活力充沛的跳着出门，跟没多久前的模样完全不同。

他大摇其头，一般做父亲的遇到这种事都会怎么做？他是不是该去问一些专家，请他们来教他怎么做？

哔哔！机器的声响打断了他的思绪，他按下桌面底下的按键，他身后的墙壁便往上升高，原来那片墙后别有洞天，一台精密、现代比的电脑已在运作，中央部分是荧幕，大卫的脸孔出现在其中。

“嗨！老板。”大卫总是那副悠哉的样子，好像天塌下来也不关他的事一样。

“事情都安排好了吗？”

“我全搞定了。”大卫对自己的计划一向胸有成竹。

“那就好，大卫，既然已经证实艾略特已经回意大利，他的嫌疑自然也就减轻了，现在只等狮子再度露面，他们该出来觅食了，明天是个关键时刻，你们要特别注意。”

“是的，老板、”

荧幕消失，墙又缓缓降下来，一切就只等待明天了。

------

黛妮站在对街隔着人群望向对面，夜晚有些凉意，但却丝毫阻挡不了热情的影迷前来一睹巨星风采。

几乎所有的人都预测这部戏绝对是叫好又叫座，许多媒体记者都在等待今晚众所瞩目的主角出现，纷纷找到最佳的位置准备待命。

哗！群众一阵兴奋的尖叫声响起，大家等待的人已经出现在门口，理查风度翩翩的挽着最近传说为新任的女伴站在门口接受欢呼，白色的礼服在灯光的映照下特别明显，他不该穿白色的礼服的，黛妮心里为他捏一把冷汗，他难道不知道这样会使自己更容易成为目标吗？显然他不在乎，他亲切的在记者要求下和他身边的女伴作出亲密的动作，他倒是乐在其中，而他身旁负责他安全的表奇和克鲁则战战兢兢的站在他两侧。

“黛妮？真巧，怎么会遇到你？”

她讶异的回头，惊喜的说：“琼安，原来是你！”

“怎么回事？你不是应该是他身旁的那个女人吗？你们吵架了吗？”琼安问。

她淡淡的说：“我们没有吵架，只是分手了。”

“是你变心了，还是他？”琼安执意要间清楚。

“都不是，只是爱得不够，琼安，请你别再问了，我们已经结束了。”

“这孩子拥有幸福却不懂得珍惜，我会要他给你一个交代的，除非他说出能说服我的理由，否则我不会同意你们分手的，你在这里等我，我过去跟他说。”

“不用了，琼安！琼安！”黛妮要拉她回来，她向黛妮挥挥手，要黛妮别担心。

黛妮见她努力地挤进人群内，围观的群众太多了，终于，她突破那些人，但还是被警卫拦了下来，她向正在接受访问的理查挥手企图吸引他的注意，直到她喊得声嘶力竭才罢手。

“没有用的，琼安，我不会有事的。”黛妮等人群全散了才走过去找她。

琼安心底可认定理查这辈子只能娶黛妮，别的女人她可不同意。“那怎么行呢？黛妮，我了解那孩子，他对你有感情，只是他自己不承认，你对自己要有信心，绝不能为一点小事就放弃他，去找他。跟他谈谈。”

“我-一好吧！我试试看。”琼安是她见过最顽固的女人，她感激琼安为她做的一切。

-------

而理查在今晚的庆功宴上有些心事重重，他多希望有人来和他共同分享快乐，而不是现在陪他跳舞的女人，天知道他怎么会选上她？也许是她黑色的头发吧。她跟黛妮完全不同，他的黛妮是独一无二的。

原本他还希望奇迹出现，期待今晚黛妮会出现在他面前，他们之间的误会也可烟消云散，两人再度回到那段美好的日子，但是幸运之神并没有眷顾他。

“理查，你在想什么？”那位挂在他身上的女人开口问。

“没有。”他索然无味的说，将她拉离自己身上一些，他一向厌恶想利用地提高自己知名度的女人，而今晚却还是找她当自己的女伴，他变得都快不认识自己了。

这栋巨宅是这部戏的导演所住的别墅，特地将它挪出来招待这部戏所有的工作人员，另外还聘请五星级饭店的回师烹调食物，服务生在席间穿梭，递送饮料、点心。

理安顺势将女伴推给一位灯光师的工作人员，自己落得轻松，他正要从一名服务生手中取过香槟。

“道格拉斯先生，你别说话，听我说！”那服务生倾向他，非常小声的说。

理查身子微微一僵，脸上没有任何表情。

“有一位潘小姐要我传话给你，她在外面的水池边等你，她想见你，可是她不想让她的同事知道，让你想办法过去。”他快速地说完就又走向下一个客人。

她来了，她想见他，这消息令他振奋不已，他迫不及待的想见她一面，可是又不能让其他人发现，这倒是挺棘手的。

“理查，你好坏哦！怎么把我推给别人嘛。”他的女伴使他灵机一动。

他眼送秋波，电得她春心荡漾。

“那我该如何补偿你呢？”他卯足了全力挑逗她，这样他的计划才会成功。

“随机你想怎样就怎佯。”她的暗示是再明显不过了，理查就等她这句话。

他勾住她的腰，在她耳畔吐气，说：“那我们何不上楼去，我想没人会注意的。”

这是天大的好机会，她哪肯放过，她本来想用由他的关系进人演艺圈，但现在一想，如果嫁给这样一个不凡的男人也不错。

“你真坏，那你那两个保镖呢？总不会一起带去吧？”

他知还她一定会这么问，于是建议说：“那我们何不演出戏把他们骗走，他们就不会来打扰我们了。”

“太好了，还是你聪明，他们老跟着真讨厌，你快说是什么办法？”

理查把他的计划告诉她，她当然乐意配合，于是两人开始朝楼梯方向走去，果不其然他那两位如影随形的保镖也跟了上来。

“老天，我难道这要求一点点隐私都不行吗？”他从他的女伴的热吻中回过头，有眼人看了也知道他们想上接做些什么。

两人异门同声的说“不行！”

他骂了一问粗话，知道争辩没有用，便拉着女伴上楼，到了楼上客房门口，他转头警告的说：“你们最好离这门远一点，我可不希望有听众在旁听，值我的意思了吗？”

他显然是等不及，将那女人推进房便甩上门，留下门外的两人对看一眼。

克鲁舒了口气，说，“幸好黛妮不在这里，否则她可能会杀了那个女人。”

岂只杀了那个女人，搞不好会把理查阉了也不一定。麦奇也有同感的表达自己的想法。

两人在门外的谈话，屋里的人听得一清二楚，理查转向已躺在床上衣衫尽褪的女人交代，说：你要演得像一点，半个小时后我再回来接你，记住，廿分钟后你跑去跟他们说我溜走了，等他们出去找我时，我再回来带你去一个清静的地方，只有我们两个。”

“你要快一点回来哦，我等你。”

理查她一个飞吻给她，便走到阳合，听见屋内传出略嫌夸张的声，他手脚俐落的奇+shu$网收集整理攀住墙上的水管爬下来，所幸他在电影中有多次经验，现在地满脑子只想见黛妮一面，任何危险他都愿意试一试。

他往喷水池边走去，大厅内传出笑声和音乐声，庭院里倒是很安睁，一个人影背对着他站着。

“黛儿，我以为你再也不想见到我了。”

“怎么可能？我每天都在想你。”

那不是黛妮的声音。“你是谁？”

她回过身子，摘下头上的假发，甜甜的一笑，说：“好久不见，帅哥。”

”

你……”他只说了一个字，即被一块布堵住了口鼻，他挣扎一下，人随后便失去意识的倒在两名大汉的身上。

凯莎琳低声命令着说：“快把他抬走，你们这两个笨蛋！”

理查在昏迷的状态下被秘密的送走，几名安全警卫的尸体也在不久后被发现。

--------

他的头好痛，他怎么了？理查按着额头拼命的想睁开眼睛，视线慢慢的由模糊变为清晰，他记得他昏迷前的最后一个记忆，那个曾经想杀他的女杀手冒充黛儿来诱他中计，那么这里是哪里？

他坐在石地上，四周的墙是光秃秃的石头砌成的，正正方方，坪数不大，屋里空无一物，只有一扇厚重的本门，他知道这是什么地方，他父亲的城堡里有好几间这样的牢房，他断定这里不是美国。

他扶着地站起来，麻醉药的效力来全退，他还有些头晕目眩，好不容易撑到门前，便透过门上的小窗向外吼。

“附有没有人在外面？听见了没有？”

外面一点声响都没有，他退回原来坐的地方，知道自己太大意了才上当，但他反倒不担心自己的安危，只是想知道究竟是谁恨他入骨，非置他于死地不可。

哐当！有人开锁正准备进来，理查站起身等待着。

“没想到你这么快就醒了，真可惜！”凯莎琳甚感惋惜的说，一装火红的紧身洋劳将她包裹得格外非凡，她向来标榜世上没有她得不到的男人，而面前这男人却是她想得到手却难达到的目标，她偏不信这个邪。

“这里是什么地方？”对这心如蛇蝎的女人他不需要和颜悦色。

她笑得花校乱颤，丰满的胸脯都快从领口蹦出来了。

“呵-一你认为呢？如果我说它可以是你的天堂，也可以是你的地狱，你会选择哪一样？”

理查思索她的话。“什么意思？”

她像是施恩惠一般的说：“只要听我的话，或许还有活命的机会，你是个聪明人，应该听懂我的意思。”

“如果我听呢？”他巧妙的问。

凯莎琳双眼一亮，一双玉手不知羞耻的溜进他敞开的衬衫内深入衣内摸索着他坚实的胸膛。----

“只要你满足我，我哪舍得你死，这就要看你的表现了是不是？”说着她一只手使朝他的胯摸去，眼见即将得手，却被他一把抓住手腕，她轻叫一声，“你？！”

对理查而言打女人不是他的行径，可是现在他却想教训这女人一顿。

“你以为我是那种为了活命，而会跟你做爱的男人吗？我要见你上面的人。”

“你会后悔的，强森会让你生不如死，你会死得很凄惨！”她眼露凶光不甘心的诅咒着。

他动了动嘴角，心想既然人都被抓来了，怕也无济于事，便说：“谢谢你的提醒，我什么时候可以见到那个叫“强森”的男人？”

“你那么急着想见他的活，我立刻就带你去，你真的不后悔？”她知道他将会有什么下场，让他就这么死掉真是太暴殓天物了。

他一派从容的说：“我迟早总会见到他的不是吗？早见晚见有什么区别？”

他洒不羁的神情仿佛看透了一切，而举止之间的贵族气息即使在牢房内仍充分表露无遗。

凯莎琳不再试图说服他，打开本门让他出去。

两人经过一条通往地面的石阶，沿途都插着火把，这地牢恐伯有好几百年历史，石阶蜿蜒而上。他的脑中对这地方有种熟悉的感觉，好像他曾经来过一样。

她打开一扇铁门，门外有两名面貌狰狞的大汉把守，他们看他一眼又继续他们的工作。

一路上是长长的走廊，地板上销曹略为陈旧的地毯，天花板上的蜘蛛丝四处可见，而墙上框者的画像被灰尘蒙住，理查每走一步心就意往下沉，他心里本能地在抗拒他的记忆。

不样的预感从他的心底用起，他强压住自己害怕知道真相的恐惧感。

他已经个需要她带路他知道他们正前往大厅，果然被他料中了，这座城堡是他小时候曾经住过的地方，曾是同于他父亲所有，而现在--则属于艾略特。

“看来是我们的贵宾醒过来了。”

大厅上坐着一个约四十出头的男人，平头，双目炯炯有神，那杀气布满他的全身，只要是有头脑的人都会识趣的躲得远远的，但理查不同，他主动地走上前。毫无畏惧之色。

“你就是强森？”理查问道，感觉到那男人身旁的手下动了一下，似乎都在等待一声令下，他们好一拥而上。

那男人做个手势，他身后的手下向后退了一步。

“不错，希望你这趟旅行并没有让你不舒服。”

“我只能说我没有什么感觉。”理查盯着他说，看地坐在那原属于他父亲坐的位子，理查除了气愤他玷污了它却什么也不能做，“小不忍则乱大谋”这句话他一直道记在心。

强森甩动一下手上的皮鞭走向他，说：“我不用说你应该搞到这里是哪里，又是谁想杀你了是不是？”

“那你为什么没有马上杀了我，而把我老远的带到意大利，你不怕他们报警吗？”

强森狂笑，笑得好猖狂，似乎在笑他太天真。

“他们不会报警，你以为他们敢拿你的性命开玩笑？我留着你的命是因为我还有别的用途，要不然你这条命早就没了，想想即将有多少女人为你哭泣，那场面一定很壮观。”

“你到底有什么目的就说出来，不必在那里描哭耗子假慈悲。”

“爽快！我一向欣赏说话不拐弯抹角的人，我何不找人来解释一下呢？”他向一名手下点一头，那人便转身朝另一条走廊进去。

不多久，便传来脚步声和耳熟的声音。

“搞什么？我才刚睡着就叫我起来，到底搞什么？”

那人正是艾略特，他打着阿欠，边抱怨边套上外套出现在众人的眼前，理查双拳一紧，脸上青筋暴凸，双眸射出冷冽的寒光，看得艾略特心中一凛，一时也呆住了。

“你不是答应我会杀了他吗？他怎么会在这里？”艾略特不相信他的眼睛，伸手揉一揉以为看错了，等确定没错，他指责的朝强森骂着。

理查已经证实了他想知道的事，虽然真相是残酷的他还是勇敢的去接受它，他真是个大傻瓜，一个没有头脑的白痴，一个思不可及的笨蛋。

“为什么？艾略特，告诉我为什么呼？”他还是想知道原因。

“你不知道原因？哈-一你当然不知道，你没有待在他身边，听他骄傲的指着报纸称赞比，说他多么以你为荣，说他多想把你留在他身边，说他多爱你，你什么都不知道，而我只能忍受他冷落我，无视我的存在，你不知道我有多恨你，恨你存在在这个世界上。”

“因为父亲爱我，你就派人来杀我？”理查无法理解他为什么这样想。“艾略特，父亲把你当成他的继承人，他当然也爱你。”

“不！”他的脸扭曲在一起。“不！他一点也不爱我，我只是碰巧身为他的长于，他不得不依照传统将爵位、财产传给我，我知道他一直想修改遗嘱，将一切都留给你，我不能让地这么做，那全是我的，任何人也不能夺走。”

“艾略特，你错了，我从来不想跟你争什么，我也不要爵位和父亲的财产，我根本不需要那些。”

“你说谎，你休想骗我，你以为你这么说我就会相信你，我并不笨，而且我恨透了他临终前还叫着你的名字，但是我不会让他见到你，我才是他唯一名正言顺的继承人，他的一切全是我的！”

他像发疯一般又是叫嚣又是呐喊，眼神有结错乱，“我那么爱他，他为什么不爱我！”

理查明白地的感受，他也曾嫉妒艾略将能待在父亲身边，知道父亲对自已的爱使艾略特激动，他只希望能唤醒艾略特的理智，免得艾略特受人利用。

“艾略特，你冷静一点，听我把话说完，我可以对天发誓，我真的不会跟你争什么，父亲已经去世了，这世上只剩下我们兄弟俩，难道还有比这个更可贵的吗？你仔细的想一想。”

艾略特的眼神茫然的看着他，他才注意到艾略特比上次见面的时候憔悴许多，眼眶都凹下去了，他见过这种征兆、他握住艾略特的左手腕，将抽扣解开往上在，手腕内侧的针孔清楚可见。

“你们对他做了什么？你们竟然让他注射毒品？”

“小心你的措辞，我可没有逼他，这完全是他自愿的，赌跟毒这两样东西一旦染上就戒不掉，否则那么大一栋房子他又怎会白自的抵押给人呢？话说回来，他也是给你一个榜样，好好的跟我们合作，否则上瘾的滋味可不好受。”

强森的警告使地有所顾虑，他不能丢下艾略特不管，他必须要特艾略特救出去。

“要我合作可以，但不准再帮他注射毒品，会害死他的，你能同意吗？”

强森倒满赏识他的气魄，他居然还敢跟自已讨价还价，他是逞英雄还是活得不耐烦了？

“我无所谓，除非他跪在地上哀求我，要不然我不会再帮他注射，我说话算话。”

“好，你要我跟你合作什么？”

强森将凯莎琳拉到他的大腿上坐下。吻着她的颈侧，说：“不急，再等几天你就知道了，我现在还有事要忙，送他们回去。”地搂着凯莎琳消失在走廊的楼梯口。

“等……等--”理查还想叫住他，只见他的手下特艾略特架回他的房间，他一点抵抗力也没有，而理查只能忧心忡忡的回到地牢里。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第八章

已经是第三天的晚上了，理查用手爬过头上的乱发，试图让自己保持清醒，他不能倒下去，否则他和艾略特就只有死在这里，精神的紧张再加上饥饿使他虚弱得连站都站不稳，至少他们还挺仁慈的送水来，他讽刺的想着，莫非他们是存心要将他饿死，要他受不了而向他讨饶，那他们可大错特错。

他将身子缩在一起，用来抵御夜晚的寒冷，牢房内的湿气使他感到不舒服。他不能在这时候病倒，他必须等待逃走的机会。

黛儿，天知道我现在多想再见你一面，他脑子里一个声音在说着：只要能让我有机会向你坦承我对你的歉意，要我受多少苦都可以，只希望能再拥有你，我是个多么愚蠢的笨蛋，黛儿，为了再见到你，我绝不能死！

他的心底油然而生一股勇气，唯有靠着它才能掉过这次难关，他得好好保存体力才行，他的双眼沉重地闭上，等他一觉醒来他才有精神思考如何逃脱。

“理查，理查，醒一醒！”有人在摇他想叫醒他。

他眨眨眼才看清蹲在他面前的儿“艾略特？你怎么？”

“嘘--”艾略特示意他噤声，附在他耳畔说：“别说话，跟我走，我想办法带你出去。”

理查迎视他的双眼，从他的眼中他看到醒悟、悔恨和坚决，他总算清醒了，也解开了心中的结。

“艾略特。”

“什么都别说，跟我出去，我的车在外面，我会想办法引开他们，你趁机快走，没有时间再犹疑，走！”

理查只得不动声色的跟着他离开地牢，途中并没有经过多少阻碍，事情顺利得有些奇怪。

当他们避开强森的手下来到停放车子的地方，理查要求他跟他一起走。

“不，我留在这里他们才不会起疑，一切都是我造成的，后果也该由我来承担，你快走，否则被他们发现就来不及了。”艾略特推他上车催他快发动车子。

理查实在做不到，放他一个人在这里只有死路一条。

“艾略特，你跟我一起走，我不能把你丢在这里一个人走，我们可以到美国重新开始。”

“可恶，你是个男人就不要婆婆妈妈的，快走，快！”艾略特急得四处张望，压低声音吼着。

理查无奈之下只得转动钥匙想启动引擎。

夜空中一道冷风袭过，伴着强森不太赞同的声音。

“客人要走了总该跟主人说一声吧！你们这样做未免太不把我放在眼里吧。”

蓦然灯光大作，他们的四周站满了那批嗜血如命的杀手，个个将子弹上膛向着他们，艾略特两腿颤抖但仍将他的话说出来。

“强森，我不要杀理查了，钱我照付，但你一定要放地走，你听明白了吗？放了他！”

“艾略特，别求他，他说过我还有利用价值，他暂时不会杀我的。”理查走出车外和他并肩作战的说。

强森甩着鞭子，唇边的笑容带着嘲弄。

“不错，你是还有些利用价值，但是惹火了我，有价值也变成没价值了，把他们两个带进来。”

两人又被押进大厅，艾略特继续的说，“强森，我已经说过钱我照付，这任务取消了，我要你们离开我的房子远一点。”

他哈哈大笑，说：“恐怕不清楚的人是你，这房子你忘记是抵押给谁了吗？你以为我在乎的是你给的那些佣金吗？你错了，你的钱你自己留着吧，或者你再去赌一场，也许会把房子赎回来也不一定，哈-一”

理查逼近一步，无畏的问：“你到底要什么？钱吗？你要多少我可以付给你。”

“我要的不是钱，你只不过是个饵，我等的是来救你的人，这样说你明白了吧！”

血色在理查脸上流失，他瞪大双眼怒现强森怒火充斥在他的四肢，他嘶吼的冲向强森。

“不准碰她，你这个龌龊的人渣，你敢碰她一下，我一定会杀了你--”

强森跷着二郎腿一动也不动，倒是他身旁的手下行动之快，枪柄一挥就往理查脸上打去，他没有避开，整个人在痛击之下趴在地上，他硬提起自己，左脸又红又肿，血丝从嘴角渗出来。

“理查，不要太冲动！你还好吧？”艾略特扶起他，审视他脸上的伤。

“没人敢这样骂我，别以为我对你客气你就认为我不敢杀你，你最好放聪明点，这里不是美国，你的生死全在我一念之间。”

理查用手背抹去后角的鲜血，挣汗艾略特的手一步一步的又走向他，说：“你把我杀了吧！你休想利用我把黛儿引来这里，你不配碰她，你是个畜生、败类，你连看她的资格都没有！”

他故意想激怒强森，他不能让黛妮因为他的错而自投罗网他宁愿选择死亡，也不愿意看到她陷入魔掌。

鞭子犹如灵蛇一般划过空气，理查咬紧牙关，承受了强森两鞭，他依旧的得挺直，胸前的布料裂开了几条，血丝在布料上迅速的晕开，他的皮肤像火一样的在烧，疼痛的无以复加。

“理查，现在可不是演戏，我的忍耐是有限度的，你敢再故意惹我生气，就算杀了你，我还是有办法让你喜欢的女人成为我的不信的话你就试试看。”

艾略特说：“强森，你不要钱，你到底有什么目的？你要我做任何事我都不会拒绝，你放了理查，我什么都听你的。”

“不，他所做的没有一件是好事，艾略特，不要听他的话，他除了会杀人以外，他根本一无是处，只会靠枪靠子弹，没有这些他只不过是个懦夫--”

这次是强森身旁两名手下将理查围住，拳头齐下，理查还没看清楚它落下的方向已经一连换了好几拳，他跪倒在地上，胸腹又遭两人用脚踢了好几下，他发出一声闷哼，硬生生的将吞进去。

“够了！不要再打他了！”艾略特用身体挡住他，替他挨了几下。

强森举起手示意他们停止，说：“好一对兄弟情深，早知如此何必当初？我向来做事绝不半途而废，这可会坏了我自己订的规矩，到时候谁还敢来找我？”

“他是个美国公民，你杀了他对你没有好处，只会让警方更加非逮捕你不可，求求你放了他，如果非要有人死不可的话，我代他死。”艾略特的神情有种豁出去的，好像他在等待某种解脱。

“哦？真的愿意代他死？呵……那我倒可以成全你。”在强森的笑声当中，他从外套内拨出枪，一地正中艾略特的左胸，眼睛一眨也不眨，就好像他杀的不是人只是一只小动物。

“艾略特--”理查凄厉的叫着，扑上前将躺在地上的人扶起来。“艾略特，你不能死！我们好不容易才真正的重逢团聚，你不能就这样死！撑下去，求你撑下去！”理查的双手沾满了他胸口流出来的血，鲜血似乎完全无法停止。

艾略特问出安详的笑，握住他的手，说：“没关系，理查，我是罪有应得，老天给了我一个赎罪的机会，你要好好的活下去，要不然我死了也不会瞑目的。”

理查用力的点头表示承诺，满眼泪水落在艾略特苍白的脸上，“艾略特，你不会死的！你不会的！”

理查的声音哽在喉间，死命的抱住他的头。

艾略特气若游丝，趁着他还有力气说话，他又说，“原谅我，我的妒忌心把你害惨了，理查，请你原谅我。”

“我愿谅你，我不会怪你的，艾略特，你是我哥哥，永远都是我哥哥。”

他欣慰的笑了，那微笑看起来好轻松，好快乐！

“谢谢你。理查，你永远都是我最值仍骄傲的弟弟，我真希望……我真希望……”

艾略特的眼睛疲倦的闭了起来，嘴角还挂着那个微笑，他的话没有说完。

“艾略特！艾略特？”理查狂乱的叫他，他本来握着理查的手已无力的落在他身边。

“不！不！艾略特，快叫医生！”

“求求你们快叫医生，艾略特！别死，天啊！”

所有人似乎对理查的哀呼无动于衷，强森从椅子上起来，麻木的看他们一眼，便叫来两名手下，说：“把他抬出去埋了，做得干净俐落点。”

那两名大汉过去要执行他们的工作，理查双眼一瞪，他们竟迟疑了，被他眼中的出的光芒震摄住。

“滚开！你们这群凶手，不要用你们沾满鲜血的双手碰他，离我们远一点！”

强森挥动鞭子，说：“你们还不快把他抬走l把我的话当耳边风吗？”

强森的手下不敢再停顿，两人合力将艾略特渐趋冰冷的躯体措了出去，理查费力的站起来，他的衣服上全都是艾略将身上流下来的血，他两眼直视的向强森走去，脸上有种濒临崩溃、疯狂的神色愤怒使他失去了理性，他现在就像一只有着原始兽性的野兽，只想将眼前的敌人咬得尸骨无存。

“你这个凶手！你杀了我哥哥，我唯一仅有的哥哥，我要杀了你，我要杀了你！”

他发出怒呼，如野兽般扑向强森，将强森冲倒在地上，两人互相翻滚扭打，强森被他身上爆发出来的威力打败，他完全丧失神智的攻击强森，强森不想在自己的手下面前认输，强森左手隔开他，右手伸进外套内取出手枪，将枪柄用力往地头上回，终于理查从他身上滚了开来，理查双手捂住头部，血液从伤口汩汩的淌了下来。

强森拍拍身上的灰尘，指着躺在地上的理查说：“你想找死，我可不会那么容易让你死，把他丢回地牢去！”

“凶手！凶手！”理查不服的叫着，可是他的眼睛渐渐模糊、他的头好痛！好痛！

“你别乱动，我帮你包扎伤口。”

是谁？他好想知道是谁在他身边，那声音，好温柔在他额头上的触觉好轻，他想碰触她。

“黛儿？是你吗？我好想你，你知道吗？”理查在黑暗里载浮载沉，光！他需要光，他想看她一眼，就算只有一眼他也心满意足。

“你受伤了，流了很多血，忍耐一点，要不然你会失血过多而死。”那女人的声音充满关心。

他不怕死，他只想看到她，将她抱在怀里就好。

“黛儿，我没事，过来让我抱你，让我吻你，我的伤就好了，宝贝到我怀里来！”

他只等待了几秒钟，一具温暖的女性躯体投入他怀里，他将她揽紧，本能地去寻找她的唇，将她的呼吸纳入他口中，他忘我的爱抚她的身躯，她身体的每一道曲线，每一块性感地带听着她兴奋的娇吟，感觉到她那忙碌的小手在他身上滑动，他亲啃着她的颈窝，将她身上的香气吸入鼻间，然后他突然猛烈的推开她。

“你是准？走开，你不是黛儿，你不是！”

“我是，理查，爱我！我是你的！”那声音恳求着，试着要-再挑起他的。

理查毫不怜惜的推开她，即使在黑暗中，再加上他因为流太多血以致头脑不清楚，但这些并不会妨码他的辨认，她绝不是黛儿，她不是！

“你不是！走开，听到了没有？走开，不要来打扰我！”

凯莎琳进红了脸将衣服穿上，黑暗并不能隐去她被拒绝的羞辱。

“你不会得到她的，我发誓我会亲手杀了她，强森跟你谁也休想得到她！”她妒恨交加的说。

理查再度跌进黑暗的深渊，根本没听见她所发的毒誓。

》》＠黛妮一出机场门口便见到一辆轿车停在她面前，车内下来两名戴黑色墨镜的男人，将后车门打开，她并没有任何抗拒便随他们上车。

理查被绑架已经一个星期了，她决定不再等上面给她许可，便自己一个人搭了飞机到意大利来，她只怕来得太晚，他早已遭到毒手。

自从他失踪以后，她焦虑不安，只想着要如何才能救他脱险，偏偏其他人都赞成这次的救援行动必须跟警方合作，在几番讨论之下，一天拖过一天，她知道再等下去，理查就算还活着，恐怕已被折磨成不成人形了她决定不再等待，便跟着所有人单独行动。

车子驶上山路，黛妮早就研究过地形，原来他被关在他父亲的城堡里，有人说最危险的地方，也就是最安全的地方，倒真是一点也没错。

沿着山路绕了几圈，便来到一株古老，许久没人整理过的城堡内，她敏锐的观察四周，这地方的位置十分险峻，有人侵入的后，很容易就会被发现。

在带她来的人带领之下进人屋内大厅的摆设简陋，梁柱也有些破损，显然没有人重视这座颇富价值的古迹，黛妮将眼光收回，打量她面前的阵仗，一群职业杀手围在她四周，若是平常的女人非吓晕不可，更不用说能像她如此平静。

“怎么？强森，对付我一个女人需要用那么多人吗？”

强森两手一挥，那些人退到一旁，他的眼睛发亮，将她从头至尾一丝不漏的审视一遍。

“你可是愈来愈漂亮了，黛妮，看得我心都痒了起来，这一年时间的等待是值得的。”

她忍受他这猥亵般的凝视，强压下不让自己过去挖出他的双眼的行动。

“我想这一年你也改变了很多，不是吗？你抓了我保护的人，是不是存心跟我作对？”

他伸手在她赤裸的手臂上轻抚，黛妮抑制自己有任何反应，她现在还不能激怒他。

“你错了，我抓他无非是想见到你而已，你可知道我是多么想得到你，我的痴心你应该明了，是不是？”

“你不是已经有一位美丽的女人作伴，何必还要处心积虑的想得到我我想她应该是那位冒充我的人，对不对？”

他闻言大笑，说：“你才是能跟我匹配的女人，我会为了你放弃其他女人。”

黛妮不为所动的说：“我们理念不同不可能在一起，你不用多费唇舌。”

“是吗？即使有关某人的性命？”

她眉尖轻皱，衡量他说的话。

“这就是你的目的？为了得到我，你不借将理查绑架来这里？”

“你只不过是其中一个目的，另一个原因是我要你帮我做一件事。”

“什么事？”

“我要--‘天使泪’！”

黛妮瞪视着他，她终于把整件事全部连贯在一起了，原来从头到尾他想得到的是‘天使泪’。“你要我帮你偷它？你是在痴人说梦话，我不会替你做的。”

他不怒反笑，说：“别说得太快，我可以给你时间考虑，或者你该见见我们的客人，也许会改变你的心意。”

她嘲讽的问：“想他必定受到你们‘最好的照顾”，不是吗？”

强森击一下掌，招来一名手下，说：“请我们的客人过来，有人想见他，黛妮，我的要求并不过分，一旦“天使泪”到手，自然有人愿意付钱买它。甚至有一个庞大的势力在后面帮我们撑腰，这不是一举数得吗？代得想清楚才行！”

她深吸口气平定胸口翻腾的波涛，格外感觉到外套内手枪沉甸甸的重量，她巴不得马上一枪碎他的脑袋。

没多久，两名大汉架着一个男人出来，黛妮无声的低呼，她早就料到他的情况不会大好，可是却没想到却是这种情况，她的心因他被折磨的不成人形而心疼不已。他的左脸红肿不堪，还掺着黑色的血污，双眼凹陷，那双清澈的蓝眸此时像一片死海，涣散而呆滞，他的头上缠着绷带，上面血迹斑斑，他身上的衣服有一条条的鞭痕，那胸口的伤痕使她颤抖，他们到底是怎么折磨他的？

“理查！”她轻唤着他。他的身子颤了一下，象是听到她的声音，他的眼里有一簇火光闪过，他转动头颅在寻找声音的来源。

他看到她，那火光灭了，取代的是难以形容的恐惧，他用回的嗓音竭尽所能的吼叫：“不！你走，我不需要你来救我！你给我离开这里，你听到了没有？滚！”

黛妮从他眼里看出他真正的心意，便对他的话恍若未闻。

“强森，他伤成这样，你要我如何信任你，跟你合作？万一他死了，我在这一行所闯下的名声也就完了，我多年的辛苦化成泡影，这就是你对我表达的诚意？”

强森握住她的腰肢将她拉近自己，嗅着她发间的香味，另一只手抬起她的下巴，说，“我的诚意就看你的表现了，宝贝。”

“该死！把你的脏手拿开，你不配碰她！”理查在两名大汉的牵制下奋力的想挣开，他无法忍受看到杀他大哥的凶手用那双手碰她。

“放开地，啊！”他叫了一声，其中一人给了他一拳，他摔在地上，眼前直宜金星，脸上的痛楚早就麻了。

黛妮尽量不让自己有太多表情，她知道强森在观察她，她不想让他知道他们之间的感情有多深，因为他会善加利用它来威胁她。

“我需要一些时间来做安排，你能给我多久？”她问“五天，以你的能力应该够了，五天一过，你可别怪我太无情，他的性命全操在你手上了。”

她挥开他的手，说：“好，一言为定。”

理查爬起来，对着强森咬牙切齿，说：“你休想要地替你做坏事，我就是死也不会让你得逞。”

“理查，你必须活着，你听我说--”她多想告诉他，他一定要活着才行。她腹中的孩子需要父亲，而她也需要他。

他深情的凝望她，像是要把她的倩影烙印在他心底，那只求一死的眼神令她害怕。

“黛儿，不要再管我，我要你离这个疯子远一点，他杀了艾略特，他简直丧心病狂，我不要你为了我毁了自己！你走！走得远远的！”

“你杀了艾略特？”她吃惊的问。

强森理所当然的说：“他对我巳经没有价值了，何况我恨背叛我的人；任何背叛我的人只有死路一条，宝贝，你该清楚我的为人的。”

她的心跌到谷底，她绝不能再拖延，早点救理查出去他才有活下去的机会。

“我会把事情办好，五天之内会给你答覆。”

强森满意的抚着她的粉颊，说：“很好，我一向相信你的能力。”

“他妈的！为什么你不听我的话！我一点都不喜欢你，你只是我玩过的一个女人，你就跟其他女人没什么两样，你就不能学聪明一点！”

我爱你，黛儿，求求你快走！我不要你冒险救我。他的心在狂叫，天呀他该怎么做才能把她赶走？

强森不耐的说：“把他带走，他扰乱了这里的气氛。”

被强行带走的理查，怒吼声回荡在大厅内将她力图冷静的心弄得起伏不定。

她考虑理查目前的处境，问：”我怎能相信当我达成目的后，你会把他平安的送回美国？”

“对你，我会信守承诺，因为我要你百分之百的合作，我还不把他放在心里，除非他自己想不开寻死，激怒了我，我可不敢担保会做出什么事来。”

她心想，不无这种可能，万一理查为了不想连累她，故意的找强森麻烦，强森一怒之下是会杀了他的。

“强森，我有一个要求，请你务必要答应。”

强森将桌上的酒杯拿起一饮而尽，说：“只要你要求，我一定做得到！”

“我要单独见理查一面，不要有其他人在场。”

强森犹豫着。

“你该不会以为我一个人就能把他救走吧？”

强森击掌，方才那名手下又上前。

“带潘小姐到地牢，全部的人部退出来！”

“是！”那名手下引导她往走廊的尽头走去。

黛妮走下最后一个石阶，这古代关囚犯的地牢使人有恐怖的联想，墙上的刑具使她想象理查是否也曾被缚在那儿。那时她该留在他身边的，应该不顾他的误解留下来保护他，但再责备自己也无济于事，如今之计只有拿到‘天使泪’。

牢房外有人在把守，带她下来的人跟他们传达强森的命令，他们不发一言的走出。

“瞧瞧是谁来了？女英雄来救美男子，真是天下奇闻哦！”一个女人从牢房里出来，声音尖酸带着的醋意。

黛妮不理会她，说：“强森同意我来看他，你有意见可以去问他。”

“你--”凯莎琳美目圆雕，伸手便朝她打过去。

火光照映下，两条修长的人影在墙面上跳跃，黛妮不出一招便将她击退，说；“上次被你逃过一劫，别以为还有第二次机会，你如果不服气，有机会的话随时奉陪。”

“你别以为强森护着你，等他知道你根本不要他，他就会杀了你，到时候我会要你求生不能、求死不得，首先我会毁了你那张脸，看还有哪个男人会看你一眼，呵-一”她笑得好像马上就会实现这个愿望似的。

“我会等着那一刻到来，现在请你离开这里！”黛妮高傲的犹如这里是的宫殿般的下逐客令，等凯莎琳悻悻的离开后，她放柔了眼神走向牢房。

木门轻轻一推就开了，里面虽然有火把还是很暗，她稍稍适应一下里面的光线才跨进去。

“理查！”她环顾四周找寻着。

角落里有人影动了一下，开口说：“你为什么要来？你该死的想吓死我吗？”

黛妮飞进他怀里，双臂将他紧紧的搂住。

“先别骂我，让我相抱你，确定你还活着！”

他将唇低在她颈窝，大手在她的娇躯上摸索，想确认她毫发无损，那个畜生没有碰她一下。

“我没事，只是一些皮肉伤，老天！你在发抖，黛儿，我真的没事，别哭！”

她哭了起来，泪水不听使唤的涌出来。

“理查，我好怕，怕我来的时候再也见不到你，我才是那个被吓死的人，你没事，你还活着告诉我你是真的没事！”

他狂吻她微颤的朱唇，将她的泪一并存入腹中。

“感觉到我的吻吗？我还活着，我没死，黛儿，别伯，我在这里！”

她的唇落在他脸上的每一处伤上，细细的-一吻遍，理查闭上眼睛，享受她的温存，他的心平静了许多，这是上帝对他的垂怜，让他在临死前还能再见到她。

“他怎么可以这么残忍的对待你！很痛吧？我会要他付出代价的。”她轻柔的抚着他的伤口那些疼痛在一刹那消失了。

理查抓住她的手队说：“不，我要你走！黛儿，他是个可怕的敌人，我不要你一个人对付他，我要你马上回美国，把这些人交给警方来应付。”

“他要的是我，我不能就这样丢下你不管！”

“你这个小笨蛋，除非我死，否则谁也休想碰你，算我求你，好吗？黛儿，我不要你有任何意外，那比叫我死还让我受不了。”

黛妮挨进他的胸膛，被他话中的爱意融化。

“我不会让任何人碰我的，我是属于你一个人的，这辈子，下辈子，下奇+shu$网收集整理下辈子都是你一个人的，我爱你，理查，好爱好爱！”

他的泪光在眼中闪耀。“黛儿，我--”

她伸手按在他唇边，说：“别说，我知道你或许没有我爱你那么深，但是只要能跟你在一起，即使做你的情妇我也愿意、我不在乎名份，你不爱我也没关系，真的！”

他第二度哭了，谁说他孤单，他有一个爱他的哥哥，现在还有一个爱他的女人，他这一生还有什么所求？

他吻着她的手心，真挚的看着她，说：“我爱你，黛儿，我爱你，当我第一次看到你，我就被作吸引了，只是我怕，我真的害怕付出感情，我曾大去太多，所以我怕一旦我对你付出了一切，万一你也离我而去，那我什么也没有了。我一直在逃避时你的爱，可是，黛儿，我掩饰得好辛苦，你是那么美，那么单纯善良我不值得让你付出那么多--”

她踮起脚尖，勾住他，递上她的吻，四片唇需索的、啃啮着彼此，地牢里洋溢着热情的声。

“再说一次！”她亲吻着他坚毅的下巴、喉间--一路往下滑。

理查急喘着，揉着她的长发，叹息的说：“我爱你，黛儿，超过我的生命。”

她的舌尖在他的胸膛留下一道潮湿的轨道，理查将她拉上来，压抑住下腹火热的反应。

“你这个大胆的小妖精，你不知道你在做什么？”

她顽皮的眨眨眼，说：“我只是想证实一下你是不是真的没事嘛！”

他一扬眉，翻身将她钉在墙上，下身顶在她的双腿间，她满脸通红的捶着他，轻叫着说：“我知道你没事了，快放了人家，你做什么？”

黛妮惊叫，慌乱的向门口望一眼，因为他居然掀起她的----上衣，并解开她内衣绊扣。

“我想尝尝你，我好久没有爱你了。”

“你疯了！”她半推半就，难道他忘了这里是敌人的阵营？可是她也想念他，她的身体本能地依向他。

他她胸前的蓓蕾，在齿间较咬，舌尖拂弄、她抓住他的肩膀，因愉悦的而喘息。

“理查，现在不行！我必须去--”她得先回去安排才行，可是她发觉好难。

他又吮吸外一朵粉红的蓓蕾，头也不抬的说：“那么就推开我，我就会相信你真的不要。”

他明知道她做不到，她气馁的想着。

“理查--”她困难的吞咽，她没办法说出口，体内的火焰燃烧成一团火球涌向她的小腹，她需要地，她肚万里的孩子也而要他的父亲，“理查，爱我！”

“我爱你。”他回应她的热情，吻上她的唇，将她的舌尖诱入自己口中让他品尝吮弄。

“理查，理查，求你--”

他知道她要什么，但时候还未到，他全身然满了想要即刻满足她的，他不知道自己还能不能撑下去。

理查亲吻她的太阳穴，问：“告诉我你和强森的协议，他要你为他做什么？”

黛妮摇头，否认的说：“没有，他没有要我做什么。”

“不要骗我，告诉我，他要你做什么到帮他抢劫还是杀人？说！’

“理查，不要逼我，我不能说，求求你！”她的身体在呐喊，他故意将她逼到这的边缘，然后再问她这件事，她进退两难，体内的痛楚让她发狂。

他也不想用这种方法，可是为了她的安全，他必须知道他们的计划好阻止她。

“说！黛儿，告诉我！”他舔着她耳后的肌肤，诱看她说出真相。I“他-一他要我去偷‘天使泪’--”她委屈的哭着，嚷着：“放开我，我恨你，我恨你！”

理查柔情万干的物去她的泪珠，说：“你并不恨我，你爱我，黛儿，原谅我用这种手段，让我补偿你。”

当两人的气息平稳时，理查体贴的为她穿上衣物，黛妮微嗔的瞅看他，说：“你真坏，怎么可以用那种手段？”

他轻笑着搂住她，问：“你不喜欢我刚才那样爱你吗？别告诉我你不爱。”

“讨厌，你这个大色狼，别碰我！”她推开他在她胸前游移的手。

理查有些疑惑的看着她的胸部，再看她的脸，问：“你变丰满了，还是我记性不好？”

黛妮决定还是先不要让他知道，否则他准不会让她涉险。

“你的意思是说你不满意我的胸部，比较喜欢我扁平一点？！”她企图引开这敏感的话题。

他好笑的啄着她愤慨的小嘴，说：“我可没有说我不满意，你身上每一个部位我都满意极了可以吧！”

她脸红的瞪他一眼，两人并肩坐在地上，珍惜这短暂相处的时刻。

“黛儿，听我的话，离这里远一点，不要去管他什么协议，我不是贪生怕死的人，死并不可怕。”

若不是了解他固执的臭脾气，她真想大骂他一顿，但她明白她握有最好的牌，一个稳赢不输的牌。

她含泪的同：“你如果真的死了我一个人怎么活下去？我会每天在想念你的悲伤中慢慢死去，你忍心吗？”

他搂着她的手抓紧一些，又慢慢放开。

“你会找到一个比我更好的男人他会带给你幸福的。”

她看向别处，投下一颗震撼力十足的炸弹。

“那时我肚子里有你的骨肉，你还是愿意我嫁给别人，听你的孩子叫别人爸爸吗？”

理查将她的脸转向他，脸上的表情很怪异，不知该高兴还是生气。

“你说什么？你怀孕了吗？我的天！你为什么不早说，可恶！你怀着我的孩子还跑来这里，女人，你不要命了是不是！”

他在大吼，她却想大笑，她确定他喜欢孩子。

她无辜的说：“我又没说我已经怀孕了，可是按照刚才的情况，或许再九个多月你就能做父亲了也不一定。”

他想掐死她，更想掐死自己！他应该考虑到这问题的，如果她真的怀了他的孩子，他绝不可能将她拱手让给别的男人，他准会疯掉！

“黛儿，我该拿你怎么办？”他轻叹的问。

她在他怀里笑得好开心，现在她可完全确定他一定会好好爱护自己。又筹一切安排就绪，他们一家三口就可以永远的在一起了。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第九章

灰狼一向不重视门面，所以它的办公室只有五坪大，门口的招牌也只是掩人耳目，今天因为特殊情况而休息一天，铁门深锁。

屋内的四个男人的脸上都挂着“我反对的牌子”。

跟黛妮感情如兄妹的麦奇头一个不赞成的说：“我不认为这方法可行！”

克鲁也有同感的附议。“我也是！”

黛妮瞪向第三个男人，大卫不怕死的也说：“我也不赞成你这么做，老板，你也反对，对不对？”

乔治咳了一声，故意忽略她的怒容，说：“这主意是冒险了一点，黛妮，想想别的法子，一定有比这个更好的。”

“那么我洗耳恭听，各位一定有更好的主意才对。”她在四个男人脸上搜寻答案，换来的是一片鸦雀无声。

“既然你们没有别的意见，我认为就采用我的主意，大卫，你负责帮我借到‘天使泪’，三天之内就要。”

大卫像吞下一颗鸡蛋，话都说不出来。“我？你要我去偷‘天使泪’？”

“我没说‘偷，我是说要你去借’，以你的足智多谋，相信不难完成。”

他对自己说：“那还不如叫我直接去坐牢比较好。”

黛妮当作没听到继续指派任务，指着克鲁说“意大利你最熟，我们需要一些当地人混入其中不被发现，你做得到吗？”

克鲁见情势无法扭转，只好硬着头皮说：“没问题，女王陛下。”

接着轮到麦奇，他不用她说半个字，便回她说，“我会去跟警方交涉，一切以理查的安全为首要，你放心，我包准他们会好好跟我们合作的。”

“很好，谢谢你，麦奇。”

他心里可不觉得很好，担忧的看她又瘦又弱的模样，他怎么放心让她去。

“黛妮，你自已要小心，你现在可不是一个人的身体，凡事都要谨慎，万一出了什么事--什么？”麦奇看着她猛对他眨眼睛比手势，他奇怪的问。

“完了！”她低下头，听到有人弄翻了桌子的声音。

“麦奇，你刚才那句话是什么意思？”乔治的吼声可把屋顶住掀翻了，已把麦奇吓得从椅子上跌下来。

“老板，你听我说，黛妮，你怎么不跟我先说一声，老板。”

“你们这几个竟然把这么重要的事瞒着我，黛妮，告诉我这是真的吗？”

她点头，内疚的说：“对不起，乔治叔，我不敢告诉你是因为怕你担心我。”

“你这孩子想吓死我这条这老命吗？怀了孕还东奔西跑，太不像话了！”他喋喋不休的叨念着，像极了一名父亲，黛妮趴在他肩头上享受着温馨的一刻。

“对不起，乔治叔，就这么一次，你的孙子可不能没有父亲，我必须把他救出来。”

“孙子。”乔治念着这陌生的两个字，发现那感觉太美了，他就要有他的孙子，一个小小的生命就快诞生了。“没错，我们必须打赢这场仗，你们二个立刻去办好你们的事，否则我的孙子一出生，你们休想做他的教父。”

“是的，老板！”三个大男人异口同声的说，他们可不想错失这分骄傲的荣誉。

-----------

已经到了期限的前一天，所有的人再度会合，大卫慎重的从皮箱中取出一个银色饰品盒放在众人面前。

“‘天使泪’我可是‘借”来了，如果它自一点损伤的话，我只有去跳海自杀了。”大卫的眼睛硬挤出一滴泪水，恳求的看着在座的伙伴。

黛妮感激的接过盒子，一掀开盒盖，那纯净无暇的光泽、天色弧形的切工令人赞美，它的有一个手掌大小，形状呈泪滴状，故名叫“天使泪’，相传它是在欧洲的深山被发掘，又传说那是女神雅典娜的眼泪，因此它的价值更是难以估计。

“谢谢你，大卫。我就知道你有办法。”

麦奇大表钦佩的问：“我真服了你，那个小气鬼肯把‘天使泪’借你，你是用什么方法说服他的？”

大卫一副‘别提了’的表情，说：“我受够了那个人，他不只是小气，还是最会趁机敲诈的小人，他说如果我能够帮地引他商界，让那些银行家、企业家购买他的骨董、珠宝，甚至出资合作，他就愿意冒一点风险出借‘天使泪’，你们说他是不是太过份了？”

每个人心里都知道他另一个身份，他有个显赫的家族背景，祖父是位退休的参议员，祖母年轻时是一位优秀的律师，而他的父母则是大财团的总裁和妇女会的会长，单凭这些关系，不论政治或商业界他都能沾上边，但这也是他逃离那种日子的原因，他想靠自己闯一番事业。

“这么说你是答应他了？”克鲁急着想知道答案。

“还有什么法子呢？时间紧迫，先把东西借到手再说，至于任务完成了以后嘛！嘿，嘿，我再来好好对付他，看他还敢不敢随便赶火打劫！”

众人为那男人将来的悲惨命运感到可怜。

“克鲁，你的事都安排好了吗？”

他自负的拍拍胸脯，以他粗心的个性实在令人很难完全信任。

“全部包在我身上，信任我一点好不好？我可是费了多少功夫才请到那些人帮忙，要不是他们欠我一份情，再多钱也请不动他们。”

麦奇拍拍他的背，笑说：“小老弟，这次你可别出糗，如果中间出了问题，你得小心你这颗脑袋瓜子。”

“嘿！相信我，我请的那些人可是一流的，这时候他们应该已经混进去了。”他取出一张城堡的平面图，开始解释说：“明天，黛妮五点一进堡内，你一定要先确定理查能够被释放，接着你要想办法纠住强森，我们会在六点正准时引爆第一枚炸药。”

“会不会有危险？”黛妮不安的问。

“你放心，炸药是他们的专长，而且它是被安置在城堡左侧的库房内，目的只是想引开他们的注意力，好方便我们救人，我敢保证他们不会那么简单放了他。”

大卫立刻提出问题，说：“慢着，就我们对强森的了解，他是不会这么容易上当的，万一他马上发现这是调虎离山之计呢？”

“那就继续第二步计划，大卫，你带几名伙伴从城堡后面，那边比较不容易被察觉，我已经把所有的密道入口调查出来了，这张是地图你看一下，我希望你能在最短的时间内和黛妮会合，她一个人太危险！”

麦奇研究那张地图问：“你真有一套，连这些都能找出来。”

他说：“为了让你们刮目相看，我可是连睡觉的时间都没有，不眠不休的才查到这座城堡所有的资料，连我都不得不佩服自己了。”

“说你胖，你还真喘了起来，言归正传，我的任务呢？只剩下接人了，这应该是我的工作了吧？”

“不错，我制造了这些混乱，就是要让你有时间去救人，我安排的人会协助你。最重要的一点，你们必须注意时间上的配合，所有的行动全都必须在七点前完成，然后你们分别赶往距离城堡石方约十分钟路程的一块平地会合，有一架直升机会在那里等你们，而警方的人立刻会包围那个地区，这次‘狮子’是逃不掉了，好了，有意见的请举手。”

四个人地在地图上研究了半小时，将有可能发生的问题全提出讨论，等到最后定案又花了一个小时。

“大家既然都一致通过，那明天就按照计划行事。”黛妮下意识的将手掌平贴在小腹上，虽然才两个月，外表根本看不出来，但她能感觉到孩子在她腹中一秒一秒的成长，明天的行动只准成功不准失败、她不能让孩子一出世就没了父亲。

麦奇伸手握住她，问：“你还好吗？明天一定不会有事的，你自己要当心一点。”

“我会小心的，麦奇，你好像比我还紧张。”

大卫也皱着眉头，说：“黛妮，万一事情有所变化，你先顾好你自己，可不要逞能，其他的等我到了再说。”

克鲁猛点头，也说：“对，如果真的出了事，我会要他们先救你脱险。”

黛妮受不了他们的‘鸡婆’，问：“喂，以前你们就不曾这么关心我，怎么现在才发挥同事爱！”

那三个男人这一次可默契十足的说：“以前你又没怀孕，而且我们还想当小宝宝的教父哩。”

“去！你们真是够现实的，算了！看在我孩子的份上个跟你们计较，明天大家各自都要小心，讨论结束。”

-----------

太阳正缓缓而沉，黛妮依照计划于五点正到达，当她将“天使泪’递到他面前，强森的笑声回荡在大厅内。

“太好了，我就知道你一定办得到，不愧是我未来的搭挡。”他迫不及待的打开盒盖确定它的真伪，一经鉴定无误，他便将它交给他的手下妥为保管。

“我已经做到你要我做的，那你答应我的事呢？”

他眼中闪着色欲的光芒，挨近她说：“我答应的事一定会做到，那你什么时候肯跟我呢？”

黛妮勉强的回以一笑，说：“我人都在这里了难道还怕我跑掉不成？强森，你何时才要放人？”

他也不是省油的灯，明知她迫切的想救人，在没有得到她之前，他不会那么简单放了理查。

“不急，黛妮，天都快黑了，山路不好走，等明天一早我派人送他到机场，你放心，他对我可没半点用处，留着他也没什么意思，你说是不是？”

他居然跟她打马虎眼，她早料到他不会那么干脆，现在如果硬逼着他放人也许会弄巧成拙，只得暂时忍耐，心想麦奇他们应该从她身上装的窍听器上听到他的话了，他们会想法子应变的。

“好，那可我可以见见他吗？强森，你是什么样的男人我一清二楚，没有看到他平安无事，我是不会答应跟你合作的。”

他不怒反笑，笑得还特别愉快。“没想到你那么了解我，我们一定是天生一对，再也没有人比我们更相配的了。”

“你是让我见是不见？”他不理他的自我陶醉。

强森向一名手下打了个手势，又对她说：“你们女人就是心眼太小，我是那么不值得值任的男人吗？”

黛妮反唇相讥：“你不是同样也不信任我吗？如果我们合作的话，大概没有一件事能办成的。”“只要你成为我的女人，凡事都听我的就够了。我就看不出那男人哪点好，只不过外表吸引女人而已，你对他的感觉只是暂时的，总有一天你会知道只有我才配得上你。”

听他滔滔不绝的自夸，他觉得他真是变态，倘若落这男人手上，她的下场准是生不如死。

“这我就不知道了，至少到目前为止。你还没有做到你承诺的事，除非你立刻放了理查，才能证明你足以令人信任。”她稍微使了点激将法，希回他能上当。

他的手指滑过她的脸颊，两眼直盯着她的双唇，喉头明显的吞咽一声，黛妮觉得自己的皮肤上起了一阵鸡皮疙瘩。

“别激我，我不会上当的，我说过明天我自然会放他走，今晚的庆功宴你将是我的女伴，我真有些等不及了。”

她悄悄的注意一下时间，这时候一分一秒都必须掌握好。

“强森，你真的相信她吗？”凯莎琳押着理查进了大厅。

她自私地希望潘黛妮永远只是敌人，一旦她加入他们，那她在组织里的地位可就一落千丈。

强森榄着黛妮的肩头，佯装询问的口气说：“我当然信任她，不是吗？黛妮亲亲。”

黛妮并没有回答他，她全到的注意力全部集中在她想念的人身上，见他精神还算不错，脸上的瘀伤也消握了许多，伤口也凝固了，她忐忑的心才慢慢平稳下来。

而理查再见到她，有种恍如隔世之感，在囚禁的这些日子里，他终于看清了自己过去他的不安全感使他差点失去他生命中的最爱，只要他能活着离开这里，他会更加珍惜这段感情，只求老天给他机会。

“强森，别被她骗了，她一定在耍什么诡计，你千万要小心，搞不好‘灰狼’的人都在附近，我们--”

“闭上你的嘴，这里发号施令的是我，应该怎么做也由我来决定，你没有插嘴的余地。”

凯莎琳难以置信的瞪着强森，他竟为了那姓潘的女人吼她，她不甘心败在她手上。

“人你也见到了，你总该答应我了吧！”强森又问一次。

黛妮在回答强森之前，向理查使了个眼色，示意他不要说话，她怕他一急坏了事，看他忍气吞声的模样，想他这阵子所受的苦，她绝对会一并帮他讨回来。

“只要你明天一早放了他，我就会听你的。”她希望这招缓兵之计有效。

强森一听，乐的在她颊上亲了一下，黛妮可以容忍他小小的‘侵犯’，理查可就不同，他的脸涨得通红，两眼像两把火炬愤怒地想将他烧死才甘心。

“一定，一定。”他食髓之味的又偷了几个吻，直往她红嫩欲滴的唇上而去。

理查像爆发的火山咆哮了起来，身体如火箭般射出去，在三名大汉的制止下才控制住他的行动。

“你这个畜牲，放了她！他妈的，放开她--”

黛妮被理查一叫心也慌了，注意到强森眼色微愠的要转头过去，她顾不得后果的送上她的唇，想转移他的目标。

果然他立即将注意力集中过来，她装作享受这个吻而着。

“把他送回地牢吧，我相信你会遵守约定的。”

强森随意的辉一下手，两名手下便要将理查带走。

“你杀了我吧！我宁愿一死也不会让她毁在你手上，你这个凶手。”理查挣扎着受困的双手，死命的想伸出一只手抓住她，他的眼神好绝望，好无助！

“你想死我倒可以成全你，别以为我不敢杀你。”强森心里可是十分乐意结束他的生命。其实他都得死，只是时间早晚罢了。

黛妮拉住他，说：“你不能说话不算话！”

他扯住她的长发让她正视他的眼，说：我是看在你的面子才放了他，知道吗？”

“谢谢你。”她放心的吐出这三个字。

“带他下去，好好看牢他。”他交代的说。“凯莎琳，他就交给你了。”

凯莎琳纤腰一扭，满脸不悦的跟在他们身后。

黛妮吁了口气，又瞄了一下时间只剩下五分钟就六点正。

“你不是说晚上有个庆功宴吗？我想知道几点开始，我应该稍微打扮一下才对！”她在拖时间等待爆炸声响起。

强森将她搂紧，暧昧的说：“你怎么穿都很迷人，只要你人到就够了。”

“我可不想引起无谓的争端，你确定你的情妇不会介意吗？”她在心中默数，十、九、八、七……

“我说过她不是，她……”

轰隆！爆炸巨响连带使地面也有些震动。强森骂了几句很难听的脏话。

“怎么回事？！哪里传来的爆炸声？”

屋里的人纷纷要去追查爆炸声的来源，外面一名手下惊慌的连滚带爬的进来，说：“老大，库房被装了炸药，所有的武器全被炸毁了。”

“你们这群笨蛋，什么时候被装了炸药都不知道，我养你们这些人做什么？”

“老大，我们真的不知道。”每个人都相当怕他，因为他一动怒，可是不管任何情份就杀人的。

“不知道？！你们是一群白痴吗？还不赶快去把人抓到，我非杀了他不可！”强森扣住黛妮的手腕，冷冷的问：“别以为我猜不到是你搞的鬼，说！你带多少人进来？”

黛妮装作不懂他的话，说：“你在说什么我听不懂。”

“你少装一副圣女贞德的模样，为了那男人你是连命都不要，我心里可是很明白，所以你给我老实说，你究竟带了多少人进来？你不说我会让你死的很痛苦！”他另一只手按在她喉咙上，稍一施压她连气都喘不过来。

“我--我不知道。”她一个字也不会透露。

他的脸孔扭曲成一团，手下的劲道更重一些，紧得她的呼吸都快停顿了。

砰！砰！连续的枪声使他放开手，黛妮大口大口喘着气，也不断咳嗽着。

大卫一马当先的冲进大厅，击毙了三、四个人，随后而至的伙伴很有效率的分头对付其他人。

“你还真带了不少人，把枪放下，否则我杀了她。”他将枪口指向黛妮的太阳穴，将她挡在自已身前。

“没想到鼎鼎有名的强森也会使用这种下三滥的手段，利用女人算不了什么英雄。”大卫用枪指着他，一瞬也不解的盯紧他的动作。

他哈哈大笑，说：“我可从没想过当英雄，倒是你再不放下枪，我手上这位女英雄可随时会送命。”

大卫衡量了一下情况，抬起双手将枪往地上一放，其他人也同样照做。

强森拉着她往外退，他身边的手下没剩几个人，只有暂时撤退，反正他手上有人质在，他们不敢不放他走。

“奉劝你别再跟过来，否则我可不保证会怜香借玉而不杀了她，退！”他在他手下的掩护之下出了大门。

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net

第十章

理查回到地牢，满脑子只想到黛妮的安危，他怪自己太无能，居然就这么束手无策的坐以待毙。

“你别怪我没事先警告你，早听我的不就没事了吗？现在你的心上人落在强森手上，她的命运会跟我相同，一辈子也休想逃过他的手掌心。”

凯莎琳的预言让理查的心情跌入谷中，他非救她不可，即使拼着一死也要救她。

他轻扯一下嘴角笑容使他整个人恢复他原有的魅力，不是有人说过他的笑可以骗走所有女人的心吗？

“如果说只要你愿意放我走，我可以帮助你脱离强森，改变你的身份，让他再也无法控制你，你愿意协助我吗？”

她的眸子突然睁大，似乎被他的提议吸引了。

“你相信我，现在我只想保住我自己的性命离开这里，其他的我可以不要。”

她还不完全相信的问：”包括潘月妮？你也不管她的生死了吗O“女人随时都有，我又何必在乎她，你不就是其中一个吗？我相信你的经验比她更能满足我。”

凯莎琳绽放出骄傲的笑容，走向他说：“你说的对极了，我们何不试试看呢？”她的手开始解他衬衫的扣子，并将它从裤头拉出来。

理查第一次觉得跟一个完全陌生的女人上床是一件很恶心的事，他厌恶的鄙视她，可是黛妮的性命就全靠她了，他必须拉拢她才行。

“吻我！”她仰头得意的噘着唇说。

他贴向她的唇，懊恼的发觉他根本无法去假装，但她似乎没发现，急切的唇舌在他皮肤上舔吮着，理查只是木然的站着不动，象是希望自己现在是个毫无感觉的人。

“该死！我不能--”他用力的推开她，他不能做出背叛黛儿的事，他也不想欺骗自己，他用本没办法跟她做那种事！

凯莎琳取出枪，一张原本艳色无双的脸庞如今狰狞的对着他，她厉声的说：“你敢戏弄我？你要为你所做的事付出代价！”

她对准他扣动板机，理查没有一丝害怕的念头，只求他的死能救黛妮一命。

“小姐，人家不要你，你也别死皮赖脸赖着人家。”身后嘲笑的声音使她本能的转身，她还未来得及看清对方，腹下即挨了一拳，倒地昏了过去。

“麦奇，你怎么进来的呀？”理查看一眼倒在地上的女人，才高兴的上前说。

麦奇从外套内取出另一把枪交给他，说：“没有时间跟你解释，你会用枪吧？这把给你，我们先离开这里再说。”

两人出了地牢，安排在堡内做内应的人加入他们，一群人便又循着来的地道而去。

“等一下，麦奇，黛儿还跟强森在一起，我们要回去救她。”

“大卫已经去救她了，她会没事的，你放心，时间不多了，我们必须过去跟他们会合。”

“不，我要去找她，我怎能抛下她一个人走！”

他往大厅的方向奔去，麦奇见状只得跟在他后面。

来到大厅，强森的手下有不少陈尸在现场，没有黛妮踪迹。

“我说过大卫已经把她救走了，理查，我们走吧！强森那群人是逃不掉法律的制裁的。”

哔！哔！麦克按下通话器，问：“什么事？”

才听了五秒钟，麦奇的神色就整个变了，理查一颗心也扭紧，他知道一定是不好的消息。

等麦奇关了通话器，理查便问，“出了什么事？是不是黛儿出事了？”

麦奇连忙否认的说：“没事，她一点事也没有。”

麦奇否认得太快了，理查扯住他的衣襟，又问：“告诉我她怎么了？说！”

麦奇知道瞒不了，说：“强森抓走黛妮逃得无影无踪我们派出去的人都找不到他们。”

他僵硬的倒退一步，嘶吼一声转身跑了出去。

“理查！”麦奇大叫，后悔不该告诉他，如果再让他知道黛妮身上还怀着他的孩子，他铁定会疯掉！

麦奇才追出去已经不见理查的人了，他带着人开始在附近搜索。

理查在屋外转了一圈，强森会带着她逃到哪里去呢？这地方几乎全被包围住了，不可能找不到他们，难道……他想起小时候他和艾略特在后山发现的秘密小路，那里人烟罕至，而且杂草丛生，没有仔细注意是无法发现的，他们会去那里吗？

他抱着一丝希望，凭着记忆徒步往后山走，他伸手拨开树枝，果然泥土上印了数排脚印，他小心翼翼的低伏着身子跟着脚印走。

没多久他便听到说话声，他躲在树后观察情况，强森果然带她躲在这里，除了他们之外只有两名手下跟着，怎么救她呢？

黛妮坐在石头上思索着如何脱困，若不是被强森发现她扣子上的窃听器，她可以想办法指引出这里的位置，但是现在只有靠自己了。

“老大，我们现在该怎么办？”一名手下问。

“是呀，老大，这里全被包围了，我们往哪里逃？”另一名手下也问。

“闭嘴！”强森说。“再叫就杀了你们！”“强森，你用不着对他们发脾气，警方马上就到了，你哪里也逃不掉！”

“贱女人，我对你百般讨好，你居然这出卖我，你不信我会杀了你吗？”一黛妮深吸口气，说：“我当然相信，你一向草菅人命，多杀我一个又何妨，不是吗？”

“老大，你不能杀她，杀了她我们更逃不了。”其中一名手下跳起来拦阻他。

强森脸一沉，一枪杀了他，说：“没用的家伙！”

另一名手下见他连自己人都杀，也开枪想杀他。

强森身体一闪只伤到肩膀，瞬间那名手下也惨死在他手上，黛妮见机不失，扑向他想抢下他手上的枪，两人缠斗之际，忽然枪走火打中她的大腿。

“混蛋！你居然伤了她，我要杀了你！”理查救援不及，扑身一个拳头打向强森的下巴，并掏出麦奇给他的枪对着强森。

“不要，理查，我没事，我不要你为我杀人，我们走！理查，求求你不要！”她忍着伤口的痛楚极力的制止他，她不要他将来因为杀过人而后悔，即使是为了救她。

理直将她搂住，仍不放心的盯着坐在地上的人，他这将他千刀万剐，他杀了他的大哥，更差点夺走黛妮的生命，他不甘心就这么放了他。

“理查，我们走吧！”她听到不远处传来嘈杂的人声，似乎有不少人往这边走来。

“哈……我的人来了，你们要杀我就趁现在，要不然等他们一到，你们就会后悔没杀了我。”强森狂笑不已的说。

“你--”

“理查，别理地的话，我们快离开这里。”她硬拖着他走开，她绝不能死在这里。

理查扶着她一步步往山下走，但她愈来愈觉得全身无力，失血太多使她虚弱。

“黛儿，忍着点！我们就快到了。”他撕下袖子绑在她伤口上，但血却还是一直往外渗。

黛妮靠在他怀里有一种说不出的满足感，她说：“我们会没事的理查，别担心！”

他将她抱起来，沿着一条羊肠小径而走，他盼望自己没有走错路，天色那么暗，树林里一片漆黑，单靠月光来辨别方向本就十分困难，再加上心急如荧，担忧她的伤势，而且后有追兵，他们的处境更加危险。

四周只有蛙鸣虫叫，及风吹树梢的飒飒声。

“黛儿，你醒一醒！”他摇一下怀里的人说。

她张开眼睛，喃喃的说：“{我好累，理查，我想睡一下。”

“你不能睡，黛儿，我们就快到了，你一定会没事的，听话！”他见她昏昏欲睡的小脸实在不忍唤醒地，可是他好怕她就此沉睡不醒。

黛妮充满爱意的对他一笑，手抚在自己的小腹上，轻声的说：“我不会死的，我肚子里的孩子还没见到他爸爸，我可能就这样死了。”

“老天！你……老天！”他加快脚步，听到这突如其来的消息让他更恐惧，也使他产生强大的力量，他不能让她各他未出世的孩子死在这地方。

“我爱你，理查。”她在睡着前说。

他含着泪说：“我也爱你。”

他绕过一个弯，终于到了平地，可是他发现他竟走错了方向，这一边是该死的悬崖，他抱着黛妮站有悬崖边考虑该往哪个方向走。

“你现在可没地方逃了吧！”强森领着约十几名手下跟在他后面。“你放心，我会成全你们，让你们死在一起，我一向很宽宏大量，绝不会拆散你们。”

他比了个手势，枪口全部对准他们，理查紧紧搂住昏迷中的黛妮，屏息等待着。

突然之间，好几百束光线投向他们，头顶上传来直升机螺旋桨转动的声音。

“这里是意大利警方，下面的人全部听着，你们已经被包围了，立刻放下武器投降。这里是意大利警方--”那扩音器的声音又重复了一次。

许多人从两面奔了过来，将强森和他的手下逮住。

“你们没事吧？”麦奇和大卫向他跑来问。

理查低头看黛妮苍白的小脸，说：“她受伤了，必须赶快送她去医院，我不能失去她和孩子。”

“她会没事的。”两人安抚着他，护送他们上了直升飞机。

＠＠＠七个月后，黛妮安稳的坐在后座，一脸笑意的看着丈夫忧虑的脸庞，说：“你不要紧张成这个样子，女人怀孕我又不是头一个。”

理查还是无法松开纠结的眉头，说：“医生说你的预产期就在这两天，你该待在医院才对。”

她抚着她的肚子，能感受到孩子在里面跟着她，说：“你儿子知道他母亲要去参加他父亲的颁奖典礼，所以他绝不会批这时候出生的。”

他叹口气，实在奈何不了他这小妻子、自从那次她从鬼门关被救了回来，等他们一回美国，他立刻着手筹办他们的婚礼，因为他实在无法忍受再失去她，于是在一个星期之内就将她娶进门，那新闻还震惊了整个影视圈。

“怎么了？还在想那件事？”她轻声的问。

他摇掉不愉快的回忆，挽着她说：“不，它们全都过去了，现在我有你和孩子就够了！今天我跟你说‘我爱你’了吗？”

她嘟着小嘴，说：“没有，你只是顾着训我一顿。”

“我爱你，黛儿，我孩子的妈，我最心爱的宝贝。”他缓缓的吻着她，感谢老天将她赐给他。

“咳！咳！你们别忽视我们的存在好不好？”在驾驶位上的麦奇忍不住抗议，他今天可是免费来充当他们的司机，好歹也别太利让他，用得他也想找个女人结婚了。

坐在他身边的罗伯拍拍他的肩说：“唉，你忍受一天也就算了，我才可怜，得每天看他们你依我偎的样子。”

理查笑着回他说：“你可以再找个女人结婚观结婚对你有好处的。”

“我可不要，找个女人来管我，我可受不了你饶了我吧！”有了前车之鉴，罗伯他可不想再自找麻烦了。

车子停在颁奖典礼会场门口理查和罗伯各站一边扶着黛妮的手腕下车，许多媒体记者都拥上前捕捉他们彼此脸上的深情，镁光灯将整个夜空照亮了。

黛妮依在理查的臂弯里，向夹道欢呼的群众微笑，她嘴角洋溢着幸福的笑容羡煞了多少女人。、“老婆，如果不舒服一定要跟我说，知道吗？不准瞒我。”他耳提面命的在她耳畔念着，浑然不把周边的一切放在眼里。

黛妮心虚的避开他的视线，老实说今天一早她就开始感到阵痛，但一下子又不痛了，所以她什么都没说，怕他不让她去。

“我知道，放轻松，生孩子是很自然的事，他要来的时候就会来了，急是没有用的。”她继续往前走，一直保持微笑。

“你瞧，那些女影迷都为你疯狂，一直叫着你的名字，你该向她们挥挥手。”

妻命不可违，理查在她的命令下尽责的朝她们挥手，引起她们兴奋的尖叫。

“你满意了吧老婆？”

她快乐的苦头，说：我对你满意极了老公。”

他邪气的在她耳边呼着气，说“如果不是你怀孕，我可以让你更满意。”

黛妮满脸绯红的笑骂道，“都要当爸爸的人了还这么不正经，将来不要教坏我儿子。让他跟你一样到处风流，像只采花蜂一样。”

“可是他终究会遇到一个可以使他安定下来的女人，不是吗？就像他母亲一样美丽的女人。”

她拉下他的头吻他，四周响起如雷的掌声。

颁奖典礼在一家欢喜百家愁的流程中度过，最后当颁奖人上台等着揭晓今年奥斯卡金像奖最佳男演员奖时，黛妮感到阵痛来得又快又急，但她不想错过这一刻。

“现在我们来宣布最佳男演员得奖者……”颁奖人已拆着密封的信封套，黛妮握住理查的手，她有十足的把握是理查得到的。

“得奖者是--理查，道格拉斯！”

名单一经公布，全场轰动的掌声连会场外都听得一清二楚，理查拥抱一下妻子，和罗伯握手后便迈步走向台上。

等接过那尊小金人，他心情是复杂得难以表达他真正的想法，这一年来他得到太多东西，也失去太多，如今他已夫复何求，老天已经对他太好了。

“我很感谢评审先生小姐们将这份荣誉给了我，我也感谢这部片子所有的工作人员通力合作，毕竟没有他们，我也不可能得到这份奖。”

“另外，我还要向一个人表达我的谢意，那就是我最挚爱的妻子，她带给我生命中的光明，没有她我的生命是空虚的，我对她的爱永远也不会改变，不管轮回多少世，她永远是我唯一深爱的女人！”

黛妮被他一番话感动得说不出话来，偏偏肚子又开始病起来了她咬着牙叫坐在她旁边的罗伯说：赶快帮我叫救护车，我恐怕要生了。”

罗伯当场愣在那里，一时不知如何是好。

她翻了一下白眼，怎么男人在这种紧要时刻反而都变笨了？她又说一次，他才从椅子上跳起来。

“你真的要生了？我的天！”罗伯叫住在场的服务人员，大叫，“快叫救护车，这位女士快生孩子了！”

坐在地周围的来宾骚动起来，有些生过孩子的妇人主动过来帮忙，而那位刚得奖的影帝爸爸将奖座扔回给颁奖人，火速的冲下台。

“宝贝，你还好吗？”他将她臃肿的身子抱起来往门口走。

黛妮挤出笑容说：“你儿子急着想出来见你了，理查，你要骂我等我生完再骂吧。”

救护车很快的载着他们再往最近的医院，第二天的报纸上便刊着刚出炉的金像奖最佳男演员理查也在那一天升格为父亲，照片上他拥着妻子和妻子手中抱着的小儿子幸福快乐的凝视着镜头。

【全书完】

更多精彩好书，更多原创手机电子书，请登陆奇书网--Www.qinkan.net

Txt,Epub,Mobi www.qinkan.net